en	No Graphs Found Matching Criteria
it	Nessun grafico trovato che corrisponde ai criteri di corrispondenza

en	Cycle Graph Filter
it	Grafici di ciclo

en	Next Update In
it	Prossimo aggiornamento

en	Graph Display Timespan
it	Durata del tempo di visualizzazione del grafico

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
it	Rotazione del ciclo Frequenza di aggiornamento

en	Number of Graphs per Page
it	Numero di grafici per pagina

en	Cycle to Previous Graphs
it	Ciclo ai grafici precedenti

en	Prev
it	Precedente

en	Stop

en	Stop Cycling
it	Smettere di andare in bicicletta

en	Resume Cycling
it	Riprendere a pedalare

en	Start
it	Inizio

en	Cycle to Next Graphs
it	Ciclo ai grafici successivi

en	Next
it	Successivo

en	Refresh
it	Aggiorna

en	Refresh Graphs Now
it	Aggiorna i grafici ora

en	Clear
it	Cancella

en	Clear Filter
it	Cancellare Filtro

en	Save
it	Salva

en	Save Filter Settings
it	Salvare le impostazioni del filtro

en	Number of Graph Columns
it	Numero di colonne del grafico

en	Graph Height
it	Altezza del grafico

en	Graph Width
it	Larghezza del grafico

en	Display Graph Legend
it	Legenda del grafico del display

en	Legend
it	Legenda

en	Select Tree to View
it	Selezionare l'albero da visualizzare

en	Select Tree Leaf to Display
it	Selezionare Foglia d'albero da visualizzare

en	All Levels
it	Tutti i livelli

en	Top Level
it	Livello Superiore

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
it	Inserisci Regular Expression Match (sono ammessi solo caratteri alfa, numerici e speciali \"(^_||?)\").

en	Cycle Graphs
it	Grafici di ciclo

en	%d Graph
it	Grafico %d

en	%d Graphs
it	Grafici %d

en	%d Column
it	%d colonna

en	%d Columns
it	%d colonne

en	Plugin -> Cycle Graphs
it	Plugin -> Grafici di ciclo

en	Cycle
it	Durata

en	Delay Interval
it	Intervallo di ritardo

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
it	Questo è il tempo in secondi che precede la visualizzazione del grafico successivo.

en	Graph Timespan
it	Grafico Durata del tempo

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
it	Questo è il periodo di tempo predefinito che verrà visualizzato sulla pagina.

en	Column Count
it	Conteggio colonne

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
it	In modalità ad albero è il numero di colonne che verranno utilizzate.

en	Select the number of graphs to display per page
it	Selezionare il numero di grafici da visualizzare per pagina

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
it	Imposta l'altezza del grafico per i grafici visualizzati.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
it	Imposta la larghezza del grafico per i grafici visualizzati.

en	Display Legend
it	Legenda del display

en	Check this to display legend.
it	Selezionare questa opzione per visualizzare la legenda.

en	Predefined Rotations
it	Rotazioni predefinite

en	Rotation Type
it	Tipo di rotazione

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
it	Selezionare il metodo da utilizzare per la rotazione del grafico personalizzato. Se si seleziona "Lista specifica", è necessario definire un elenco di ID grafico.

en	Legacy (All)
it	Eredità (tutti)

en	Specific List
it	Elenco specifico

en	Tree Mode
it	Modalità ad albero

en	Custom Graph List
it	Elenco grafico personalizzato

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
it	Questo deve essere un elenco delimitato da virgole degli ID del grafico da far scorrere. Ad esempio "1,2,3,4".

en	Default Tree
it	Albero predefinito

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
it	Selezionare l'albero del grafico da ciclare se è selezionata la modalità ad albero

en	%d Pixels
it	%d Pixel

en	Cycling
it	Bicicletta