en	No Graphs Found Matching Criteria
he-il	לא נמצאו גרפים קריטריונים תואמים

en	Cycle Graph Filter
he-il	תרשימי מחזור

en	Next Update In
he-il	הבא ב

en	Graph Display Timespan
he-il	תצוגה גרפית

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
he-il	מחזור סיבוב רענון תדר

en	Number of Graphs per Page
he-il	מספר הגרפים בכל דף

en	Cycle to Previous Graphs
he-il	מחזור לגרפים קודמים

en	Prev
he-il	הקודם

en	Stop
he-il	עצור

en	Stop Cycling
he-il	עצור אופניים

en	Resume Cycling
he-il	המשך רכיבה

en	Start
he-il	התחל

en	Cycle to Next Graphs
he-il	מחזור הבא גרפים

en	Next
he-il	הבא

en	Refresh
he-il	רענן

en	Refresh Graphs Now
he-il	רענן גרפים עכשיו

en	Clear
he-il	נקה

en	Clear Filter
he-il	איפוס סינון

en	Save
he-il	שמור

en	Save Filter Settings
he-il	שמור הגדרות מסנן

en	Number of Graph Columns
he-il	מספר עמודות התרשים

en	Graph Height
he-il	גובה גרף

en	Graph Width
he-il	רוחב גרף

en	Display Graph Legend
he-il	מקרא גרף לתצוגה

en	Legend
he-il	אגדה

en	Select Tree to View
he-il	בחר עץ לתצוגה

en	Select Tree Leaf to Display
he-il	בחר עץ עלה לתצוגה

en	All Levels
he-il	כל הרמות

en	Top Level
he-il	הרמה העליונה

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
he-il	הזן התאמה לביטוי רגיל (רק תווים אלפא, מספריים ותווים מיוחדים \ "(^ _ |?) \" מותר "

en	Cycle Graphs
he-il	תרשימי מחזור

en	%d Graph
he-il	% d גרף

en	%d Graphs
he-il	% d גרפים

en	%d Column
he-il	עמודה% d

en	%d Columns
he-il	% d עמודות

en	Plugin -> Cycle Graphs
he-il	- גרפים מחזור

en	Cycle
he-il	מחזור

en	Delay Interval
he-il	פרק זמן לעיכוב

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
he-il	זה הזמן בשניות לפני שהתרשים הבא מוצג.

en	Graph Timespan
he-il	גרף Timespan

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
he-il	זהו לוח הזמנים המוגדר כברירת מחדל שיוצג בדף.

en	Column Count
he-il	ספירת עמודות

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
he-il	במצב עץ זה מספר העמודות שישמשו.

en	Select the number of graphs to display per page
he-il	בחר את מספר התרשימים להצגה בכל דף

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
he-il	פעולה זו קובעת את גובה התרשים עבור הגרפים המוצגים.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
he-il	פעולה זו קובעת את רוחב התרשים עבור התרשימים המוצגים.

en	Display Legend
he-il	הצג מקרא

en	Check this to display legend.
he-il	סמן את האפשרות כדי להציג את המקרא.

en	Predefined Rotations
he-il	סיבובים מוגדרים מראש

en	Rotation Type
he-il	סוג סיבוב

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
he-il	בחר באיזו שיטה להשתמש עבור סיבוב גרפים מותאם אישית. אם בחרת באפשרות 'רשימה ספציפית', עליך להגדיר רשימה של מזהה גרף

en	Legacy (All)
he-il	מורשת (הכל)

en	Specific List
he-il	רשימה ספציפית

en	Tree Mode
he-il	מצב עץ

en	Custom Graph List
he-il	רשימת גרפים מותאמים אישית

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
he-il	זה חייב להיות מופרד פסיק רשימה של גרף ID של מחזור דרך. לדוגמה '1,2,3,4'

en	Default Tree
he-il	עץ ברירת מחדל

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
he-il	בחר בעץ התרשים כדי לבחור אם נבחר מצב עץ

en	%d Pixels
he-il	% d פיקסלים

en	Cycling
he-il	רכיבה