en	No Graphs Found Matching Criteria
fr	Aucun graphique n'a été trouvé Critères d'appariement

en	Cycle Graph Filter
fr	Graphiques de cycle

en	Next Update In
fr	Prochaine mise à jour

en	Graph Display Timespan
fr	Durée d'affichage du graphique

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
fr	Fréquence de rafraîchissement du cycle de rotation

en	Number of Graphs per Page
fr	Nombre de graphiques par page

en	Cycle to Previous Graphs
fr	Accéder aux graphiques précédents

en	Prev
fr	Précédent

en	Stop
fr	Arrêter

en	Stop Cycling
fr	Arrêter de faire du vélo

en	Resume Cycling
fr	Reprendre le cyclisme

en	Start
fr	Début

en	Cycle to Next Graphs
fr	Passer aux graphiques suivants

en	Next
fr	Suivant

en	Refresh
fr	Actualiser

en	Refresh Graphs Now
fr	Rafraîchir les graphiques maintenant

en	Clear
fr	Effacer

en	Clear Filter
fr	Effacer le filtre

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Save Filter Settings
fr	Enregistrer les paramètres de filtrage

en	Number of Graph Columns
fr	Le nombre de colonnes du graphique.

en	Graph Height
fr	Hauteur du Graphe

en	Graph Width
fr	Largeur du graphique

en	Display Graph Legend
fr	Afficher la légende du graphique

en	Legend
fr	Légende

en	Select Tree to View
fr	Sélectionner l'arborescence à afficher

en	Select Tree Leaf to Display
fr	Sélectionner la feuille d'arbre à afficher

en	All Levels
fr	Tous les niveaus

en	Top Level
fr	Niveau supérieur

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
fr	Entrer une correspondance d'expression régulière (seuls les caractères alphabétiques, numériques et spéciaux \"(^_| ?)\" (^_| ?)\" sont autorisés)

en	Cycle Graphs
fr	Graphiques de cycle

en	%d Graph
fr	Graphique en %d

en	%d Graphs
fr	Graphiques en %d

en	%d Column
fr	%d colonne

en	%d Columns
fr	%d colonnes

en	Plugin -> Cycle Graphs
fr	Plugin -> Graphiques de cycles

en	Cycle

en	Delay Interval
fr	Délai

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
fr	C'est le temps en secondes avant l'affichage du graphique suivant.

en	Graph Timespan
fr	Durée du graphique

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
fr	C'est la durée par défaut qui sera affichée sur la page.

en	Column Count
fr	Nombre de colonnes

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
fr	En mode Arbre, c'est le nombre de colonnes qui seront utilisées.

en	Select the number of graphs to display per page
fr	Sélectionner le nombre de graphiques à afficher par page

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
fr	Ceci définit la hauteur du graphique pour les graphiques affichés.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
fr	Ceci définit la largeur du graphique pour les graphiques affichés.

en	Display Legend
fr	Montrer la légende

en	Check this to display legend.
fr	Cochez cette case pour afficher la légende.

en	Predefined Rotations
fr	Rotations prédéfinies

en	Rotation Type
fr	Type Rotation

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
fr	Sélectionnez la méthode à utiliser pour la rotation personnalisée du graphique. Si vous sélectionnez'Liste spécifique', vous devez définir une liste de Graph ID's.

en	Legacy (All)
fr	Héritage (Tous)

en	Specific List
fr	Liste spécifique

en	Tree Mode
fr	Mode arbre

en	Custom Graph List
fr	Liste de graphiques personnalisés

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
fr	Il doit s'agir d'une liste délimitée par des virgules de Graph ID à parcourir. Par exemple'1,2,3,4'.

en	Default Tree
fr	Arbre par défaut

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
fr	Sélectionnez l'arborescence du graphique à faire défiler si le mode Arbre est sélectionné.

en	%d Pixels
fr	Pixels %d

en	Cycling
fr	Cyclisme