en	No Graphs Found Matching Criteria
de	Keine Diagramme entsprechender Kriterien gefunden

en	Cycle Graph Filter
de	Diagramm Wechsel

en	Next Update In
de	Nächste Aktualisierung in

en	Graph Display Timespan
de	Ausgewählter Diagramm Zeitraum

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
de	Wechselfrequenz

en	Number of Graphs per Page
de	Anzahl der Diagramme pro Seite

en	Cycle to Previous Graphs
de	Wechseln zu vorherigen Diagramme

en	Prev
de	Zurück

en	Stop

en	Stop Cycling
de	Rotation anhalten

en	Resume Cycling
de	Wechsel fortsetzen

en	Start

en	Cycle to Next Graphs
de	Wechsel zum nächsten Diagramm

en	Next
de	Weiter

en	Refresh
de	Aktualisieren

en	Refresh Graphs Now
de	Aktualisiere Diagramme

en	Clear
de	Zurücksetzen

en	Clear Filter
de	Filter zurücksetzen

en	Save
de	Speichern

en	Save Filter Settings
de	Filtereinstellungen speichern

en	Number of Graph Columns
de	Anzahl der Diagramm-Spalten

en	Graph Height
de	Diagramm Höhe

en	Graph Width
de	Diagramm Breite

en	Display Graph Legend
de	Legende anzeigen

en	Legend
de	Legende

en	Select Tree to View
de	Baum Ansicht auswählen

en	Select Tree Leaf to Display
de	Baumblatt zur Anzeige auswählen

en	All Levels
de	Alle Ebenen

en	Top Level
de	Oberste Ebene

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
de	Geben Sie einen regulären Ausdruck zwecks Diagramm Auswahl an (nur alpha-numerische und spezielle Zeichen \ "(^ _ |?) \ "sind erlaubt)

en	Cycle Graphs
de	Diagramm Wechsel

en	%d Graph
de	%d Diagramm

en	%d Graphs
de	%d Diagramme

en	%d Column
de	%d Spalte

en	%d Columns
de	%d Spalten

en	Plugin -> Cycle Graphs
de	Erweiterung -> Diagramm Wechsel

en	Cycle
de	Rotation

en	Delay Interval
de	Verzögerungsintervall

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
de	Definiert die Verzögerung in Sekunden, bevor das nächste Diagramm angezeigt wird.

en	Graph Timespan
de	Diagramm Zeitraum

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
de	Legt die standardmäßige Zeitspanne fest, die angezeigt werden soll.

en	Column Count
de	Anzahl der Spalten

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
de	Anzahl der Spalten, die im Baum Modus verwendet werden soll.

en	Select the number of graphs to display per page
de	Wählen Sie die Anzahl der Diagramme, die pro Seite angezeigt werden sollen

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
de	Legt die Höhe der anzuzeigenden Diagramme fest.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
de	Legt die Breite der anzuzeigenden Diagramme fest.

en	Display Legend
de	Legende anzeigen

en	Check this to display legend.
de	Markieren Sie diese Option, um alle Diagramme nebst Legende anzuzeigen.

en	Predefined Rotations
de	Vordefinierte Wechsel

en	Rotation Type
de	Rotationstyp

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
de	Wählen Sie diese Methode falls Sie einen benutzerdefinierten Diagrammwechsel verwenden möchten. Sofern Sie die Option "Konkrete Liste" auswählen, müssen Sie im nächsten Schritt eine Liste der Diagramm IDs festlegen

en	Legacy (All)
de	Veraltet (alle)

en	Specific List
de	Konkrete Liste

en	Tree Mode
de	Baum Ansicht

en	Custom Graph List
de	Benutzerdefinierte Diagramm-Liste

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
de	Definiert eine mittels Komma getrennte Liste von Diagramm IDs, die während der Rotation zu durchlaufen sind. Zum Beispiel "1,2,3,4"

en	Default Tree
de	Standard Baum

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
de	Wähle Sie den Diagram-Baum für die Rotation aus, sofern der Baum-Modus gewählt wurde

en	%d Pixels
de	%d Pixel

en	Cycling
de	Rotation