en	No Graphs Found Matching Criteria
bg	Няма намерени критерии за съвпадение

en	Cycle Graph Filter
bg	Графики на цикъла

en	Next Update In
bg	Следваща актуализация In

en	Graph Display Timespan
bg	График Показване на времевия диапазон

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
bg	Честота на обновяване на цикъла на завъртане

en	Number of Graphs per Page
bg	Брой графики на страница

en	Cycle to Previous Graphs
bg	Цикъл към предишни графики

en	Stop Cycling
bg	Спиране на колоезденето

en	Resume Cycling
bg	Възобновяване на колоезденето

en	Cycle to Next Graphs
bg	Към следващите графики

en	Refresh Graphs Now
bg	Обновяване на графиките сега

en	Clear Filter
bg	Изчистване на филтъра

en	Save Filter Settings
bg	Запазване на настройките на филтъра

en	Number of Graph Columns
bg	Брой графични графи

en	Graph Height
bg	Височина на графиката

en	Graph Width
bg	Ширина на графиката

en	Display Graph Legend
bg	Показване на легендата за графиката

en	Select Tree to View
bg	Изберете Дърво за преглед

en	Select Tree Leaf to Display
bg	Изберете Лист от дърво за показване

en	All Levels
bg	Всички нива

en	Top Level
bg	Най-високо ниво

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
bg	Въведете съвпадение на регулярния израз (само буквени, цифрови и специални символи \ t

en	Cycle Graphs
bg	Графики на цикъла

en	%d Graph
bg	% d Графика

en	%d Graphs
bg	% d Графики

en	%d Column
bg	% d Графа

en	%d Columns
bg	% d колони

en	Plugin -> Cycle Graphs
bg	Приставката -> Цикъл графики

en	Cycle
bg	цикъл

en	Delay Interval
bg	Интервал на забавяне

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
bg	Това е времето в секунди преди да се покаже следващата графика.

en	Graph Timespan
bg	График на графика

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
bg	Това е стандартният период от време, който ще бъде показан на страницата.

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
bg	В режим Дърво това е броят колони, които ще се използват.

en	Select the number of graphs to display per page
bg	Изберете броя графики за показване на страница

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
bg	Това задава височината на графиката за показваните графики.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
bg	Това задава ширината на графиката за показаните графики.

en	Display Legend
bg	Легенда на дисплея

en	Check this to display legend.
bg	Проверете това, за да покажете легендата.

en	Predefined Rotations
bg	Предварително определени ротации

en	Rotation Type
bg	Тип на въртене

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
bg	Изберете кой метод да се използва за персонализирано завъртане на графиката. Ако изберете „Специфичен списък“, трябва да определите списък с идентификаторите на графиките

en	Legacy (All)
bg	Наследство (всички)

en	Specific List
bg	Специфичен списък

en	Custom Graph List
bg	Потребителски списък с графики

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
bg	Това трябва да е списък с разделени със запетая идентификатори на графиките, през които да преминавате. Например „1,2,3,4“

en	Default Tree
bg	Дърво по подразбиране

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
bg	Изберете дървото на графиката, за да циклирате, ако е избран режим Дърво

en	%d Pixels
bg	% d Пиксела

en	Cycling
bg	Колоездене