en	No Graphs Found Matching Criteria
ar-sa	لا توجد رسوم بيانية مطابقة للمعايير

en	Cycle Graph Filter
ar-sa	دورة الرسوم البيانية

en	Next Update In
ar-sa	التحديث القادم في

en	Graph Display Timespan
ar-sa	عرض الرسم البياني Timespan

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
ar-sa	دورة دوران تحديث التردد

en	Number of Graphs per Page
ar-sa	عدد الرسوم البيانية لكل صفحة

en	Cycle to Previous Graphs
ar-sa	الانتقال إلى الرسوم البيانية السابقة

en	Prev
ar-sa	السابق

en	Stop
ar-sa	توقف

en	Stop Cycling
ar-sa	وقف الدراجات

en	Resume Cycling
ar-sa	استئناف الدراجات

en	Start
ar-sa	بداية

en	Cycle to Next Graphs
ar-sa	الانتقال إلى الرسوم البيانية التالية

en	Next
ar-sa	التالي

en	Refresh
ar-sa	تحديث

en	Refresh Graphs Now
ar-sa	تحديث الرسوم البيانية الآن

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filter
ar-sa	مرشح واضح

en	Save
ar-sa	حفظ

en	Save Filter Settings
ar-sa	حفظ إعدادات التصفية

en	Number of Graph Columns
ar-sa	عدد أعمدة الرسم البياني

en	Graph Height
ar-sa	الرسم البياني الارتفاع

en	Graph Width
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	Display Graph Legend
ar-sa	عرض الرسم البياني ليجند

en	Legend
ar-sa	وسيلة ايضاح

en	Select Tree to View
ar-sa	حدد شجرة للعرض

en	Select Tree Leaf to Display
ar-sa	حدد شجرة ليف لعرضه

en	All Levels
ar-sa	جميع المستويات

en	Top Level
ar-sa	افضل مستوى

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
ar-sa	أدخل مطابقة التعبير العادية (أحرف أبجدية وأرقامًا وحروف خاصة فقط \ "(^ _ |؟) \" مسموح بها)

en	Cycle Graphs
ar-sa	دورة الرسوم البيانية

en	%d Graph
ar-sa	٪ d الرسم البياني

en	%d Graphs
ar-sa	٪ d الرسوم البيانية

en	%d Column
ar-sa	٪ d العمود

en	%d Columns
ar-sa	٪ د الأعمدة

en	Plugin -> Cycle Graphs
ar-sa	البرنامج المساعد -> دورة الرسوم البيانية

en	Cycle
ar-sa	دورة

en	Delay Interval
ar-sa	فترة التأخير

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
ar-sa	هذا هو الوقت بالثواني قبل عرض الرسم البياني التالي.

en	Graph Timespan
ar-sa	الرسم البياني Timespan

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
ar-sa	هذا هو الوقت الافتراضي الذي سيتم عرضه على الصفحة.

en	Column Count
ar-sa	عدد الأعمدة

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
ar-sa	في وضع الشجرة ، هذا هو عدد الأعمدة التي سيتم استخدامها.

en	Select the number of graphs to display per page
ar-sa	حدد عدد الرسوم البيانية لعرضها في كل صفحة

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
ar-sa	هذا يعين ارتفاع الرسم البياني للرسوم البيانية المعروضة.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
ar-sa	هذا يعين عرض الرسم البياني للرسوم البيانية المعروضة.

en	Display Legend
ar-sa	عرض أسطورة

en	Check this to display legend.
ar-sa	تحقق هذا لعرض وسيلة الإيضاح.

en	Predefined Rotations
ar-sa	دورات محددة مسبقا

en	Rotation Type
ar-sa	نوع الدوران

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
ar-sa	حدد الطريقة التي يجب استخدامها لتدوير الرسم البياني المخصص. إذا قمت بتحديد "قائمة محددة" ، يجب عليك تحديد قائمة بمعرفات الرسم البياني

en	Legacy (All)
ar-sa	تراث (الكل)

en	Specific List
ar-sa	قائمة محددة

en	Tree Mode
ar-sa	وضع الشجرة

en	Custom Graph List
ar-sa	قائمة الرسم البياني المخصص

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
ar-sa	يجب أن تكون هذه قائمة محددة بفواصل لمعرف الرسم البياني للتنقل خلالها. على سبيل المثال "1،2،3،4"

en	Default Tree
ar-sa	الشجرة الافتراضية

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
ar-sa	حدد شجرة الرسم البياني للتنقل في حالة تحديد وضع الشجرة

en	%d Pixels
ar-sa	٪ د بكسل

en	Cycling
ar-sa	ركوب الدراجات