en	About Cacti
vi	Về xương rồng

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
vi	Cacti được thiết kế để trở thành một giải pháp đồ họa hoàn chỉnh dựa trên khung của RRDtool. Mục tiêu của nó là làm cho công việc của quản trị viên mạng trở nên dễ dàng hơn bằng cách quan tâm đến tất cả các chi tiết cần thiết cần thiết để tạo các biểu đồ có ý nghĩa.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
vi	Vui lòng xem trang web %sCacti chính thức %s để biết thông tin, hỗ trợ và cập nhật.

en	Active Developers
vi	Nhà phát triển xương rồng

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
vi	Phần Menu Console

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
vi	Nhóm Thành viên

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
vi	Cám ơn

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
vi	Một lời cảm ơn rất đặc biệt đến %sTobi Oetiker %s, người tạo ra %sRRDtool %s và %sMRTG %s rất phổ biến.

en	The users of Cacti
vi	Người dùng của Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
vi	Đặc biệt là bất cứ ai đã dành thời gian để tạo một báo cáo vấn đề, hoặc nói cách khác là giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến Cacti. Ngoài ra với bất cứ ai đã đóng góp để hỗ trợ Cacti.

en	License
vi	Giấy phép

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
vi	Cacti được cấp phép theo GPL GNU:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
vi	Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; phiên bản 2 của Giấy phép hoặc (tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản mới hơn.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
vi	Chương trình này được phân phối với hy vọng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có bảo hành ngụ ý của MERCHANTABILITY hoặc FITNESS CHO MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.

en	Delete
vi	Xóa

en	Convert to Normal Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE1

en	Place Graphs on Report
vi	Đặt biểu đồ trên báo cáo

en	Migrate Aggregate to use a Template
vi	Di chuyển Uẩn để sử dụng Mẫu

en	Create New Aggregate from Aggregates
vi	Tạo tập hợp mới từ tập hợp

en	Associate with Aggregate
vi	Liên kết với cốt liệu

en	Disassociate with Aggregate
vi	Không liên kết với Uẩn

en	Place on a Tree (%s)
vi	Đặt trên cây ( %s)

en	Override Values for Graph Item
vi	Giá trị ghi đè cho mục đồ thị

en	Override this Value
vi	Ghi đè giá trị này

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
vi	Các đồ thị tổng hợp được chọn đại diện cho các yếu tố từ nhiều hơn một mẫu biểu đồ.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
vi	Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, trước tiên hãy tạo Mẫu tổng hợp cho Mẫu biểu đồ ' %s'.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
vi	Các đồ thị tổng hợp được chọn đại diện cho các yếu tố từ nhiều hơn một mẫu biểu đồ.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
vi	Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, họ chỉ phải sử dụng một Mẫu biểu đồ. Vui lòng nhấn 'Trở về' và sau đó chỉ chọn Biểu đồ tổng hợp sử dụng cùng một Mẫu biểu đồ.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
vi	Hiện tại không có Mẫu tổng hợp nào được xác định cho các Tập hợp kế thừa đã chọn.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
vi	Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, trước tiên hãy tạo Mẫu tổng hợp cho Mẫu biểu đồ ' %s'.

en	You currently have no reports defined.
vi	Bạn hiện không có báo cáo được xác định.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Biểu đồ Tổng hợp sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Biểu đồ Tổng hợp sau.

en	Delete Aggregate Graph
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Delete Aggregate Graphs
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.

en	Migrate to Aggregate Graph
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Migrate to Aggregate Graphs
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Aggregate Template:
vi	Mẫu tổng hợp:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.

en	Combine Aggregate Graphs
vi	Đồ thị tổng hợp

en	Aggregate Name:
vi	Tên tổng hợp:

en	New Aggregate
vi	Tập hợp mới

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Biểu đồ Tổng hợp sau.

en	Place Aggregate Graph on Report
vi	Đặt biểu đồ trên báo cáo

en	Place Aggregate Graphs on Report
vi	Đặt biểu đồ trên báo cáo

en	Report Name:
vi	Tên report

en	Timespan:
vi	Thời gian

en	Align:
vi	Căn chỉnh

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.

en	Convert Aggregate Graph
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Convert Aggregate Graphs
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết (các) Biểu đồ sau với Biểu đồ Tổng hợp.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết (các) Biểu đồ sau với Biểu đồ Tổng hợp.

en	Associate Graph with Aggregate
vi	Liên kết với cốt liệu

en	Associate Graphs with Aggregate
vi	Liên kết với cốt liệu

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết (các) Biểu đồ sau khỏi Tổng hợp.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết (các) Biểu đồ sau khỏi Tổng hợp.

en	Disassociate Graph with Aggregate
vi	Không liên kết với Uẩn

en	Disassociate Graphs with Aggregate
vi	Không liên kết với Uẩn

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đặt (các) Biểu đồ Tổng hợp sau dưới nhánh Cây.

en	Place Aggregate Graph on Tree
vi	Đặt đồ thị trên cây

en	Place Aggregate Graphs on Tree
vi	Đặt đồ thị trên cây

en	Destination Branch:
vi	Chi nhánh đích:

en	[edit: %s]
vi	[chỉnh sửa: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
vi	Cài đặt đồ thị tổng hợp

en	Details
vi	Chi tiết

en	Items
vi	Sản phẩm

en	Preview
vi	Xem trước

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
vi	Cài đặt đồ thị tổng hợp

en	Turn Off Graph Debug Mode
vi	Tắt chế độ gỡ lỗi đồ thị

en	Turn On Graph Debug Mode
vi	Bật chế độ gỡ lỗi đồ thị

en	Show Item Details
vi	Hiển thị chi tiết mặt hàng

en	Aggregate Preview Does Not Exist
vi	Xem trước tổng hợp [ %s]

en	Aggregate Preview %s
vi	Xem trước tổng hợp [ %s]

en	RRDtool Command:
vi	Lệnh RRDtool:

en	RRDtool Says:
vi	RRDtool nói:

en	Not Checked
vi	Không kiểm tra

en	Aggregate Graph %s
vi	Đồ thị tổng hợp %s

en	Prefix Replacement Values
vi	Mẫu thay thế

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
vi	Bạn có thể sử dụng các giá trị thay thế này cho Tiền tố trong Đồ thị tổng hợp

en	Total
vi	Tổng

en	All Items
vi	Tất cả Item

en	Graph Configuration
vi	Cấu hình đồ thị

en	Show
vi	Hiển thị

en	Hide Item Details
vi	Ẩn chi tiết mục

en	Matching Graphs
vi	Kết hợp đồ thị

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Graphs
vi	Đồ thị

en	Default
vi	Mặc định

en	Part of Aggregate
vi	Một phần của cốt liệu

en	Go
vi	Đi

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / Làm mới Bộ lọc

en	Clear
vi	Xóa

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	Graph Title
vi	Tiêu đề đồ thị

en	ID

en	Included in Aggregate
vi	Bao gồm trong cốt liệu

en	Size
vi	Kích thước

en	No
vi	Không

en	Yes
vi	Có

en	No Graphs Found
vi	Không tìm thấy đồ thị

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
vi	[Danh sách biểu đồ tùy chỉnh được áp dụng - Bộ lọc TỪ danh sách]

en	Aggregate Graphs
vi	Đồ thị tổng hợp

en	Template
vi	Mẫu

en	Any
vi	Bất kỳ

en	None
vi	Không

en	The title for the Aggregate Graphs
vi	Tiêu đề cho đồ thị tổng hợp

en	The internal database identifier for this object
vi	Định danh cơ sở dữ liệu nội bộ cho đối tượng này

en	Aggregate Template
vi	Mẫu tổng hợp

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
vi	Mẫu Tổng hợp mà Đồ thị Tổng hợp này dựa trên

en	No Aggregate Graphs Found
vi	Không tìm thấy đồ thị tổng hợp

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Delete Aggregate Graph Template
vi	Tạo tổng hợp từ mẫu

en	Delete Aggregate Graph Templates
vi	Xóa (các) mẫu đồ thị

en	Aggregate Template [edit: %s]
vi	Mẫu tổng hợp [chỉnh sửa: %s]

en	Aggregate Template [new]
vi	Mẫu tổng hợp [mới]

en	Aggregate Templates
vi	Mẫu tổng hợp

en	Templates
vi	Giao diện

en	Has Graphs
vi	Có đồ thị

en	Template Title
vi	Thêm cột mốc quan trọng vào Mẫu dự án

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
vi	Các mẫu tổng hợp đang sử dụng không thể bị xóa. Trong sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi một Uẩn.

en	Deletable
vi	Xóa

en	Graphs Using
vi	Đồ thị sử dụng

en	Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ

en	No Aggregate Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu tổng hợp

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
vi	Xác minh xóa

en	2nd Factor Authentication
vi	Xác thực cơ bản web

en	Enter your token
vi	Nhập từ khóa

en	Token

en	Verify
vi	Xác nhận tất cả

en	You cannot use a previously entered password!
vi	Bạn không thể sử dụng mật khẩu đã nhập trước đó!

en	Your new passwords do not match, please retype.
vi	Mật khẩu mới của bạn không khớp, vui lòng nhập lại.

en	Your current password is not correct. Please try again.
vi	Mật khẩu hiện tại của bạn không chính xác. Vui lòng thử lại.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
vi	Mật khẩu mới của bạn không thể giống với mật khẩu cũ. Vui lòng thử lại.

en	Forced password change
vi	Buộc thay đổi mật khẩu

en	Password requirements include:
vi	Yêu cầu mật khẩu bao gồm:

en	Must be at least %d characters in length
vi	Phải có ít nhất% d ký tự

en	Must include mixed case
vi	Phải bao gồm cả trường hợp hỗn hợp

en	Must include at least 1 number
vi	Phải bao gồm ít nhất 1 số

en	Must include at least 1 special character
vi	Phải bao gồm ít nhất 1 ký tự đặc biệt

en	Cannot be reused for %d password changes
vi	Không thể được sử dụng lại để thay đổi mật khẩu% d

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
vi	Vui lòng nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mới <br> Mật khẩu xương rồng.

en	Please enter your new Cacti password.
vi	Vui lòng nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mới <br> Mật khẩu xương rồng.

en	Change Password
vi	Thay đổi mật khẩu

en	Username
vi	Tên đăng nhập

en	Current password
vi	Mật khẩu hiện tại

en	New password
vi	Mật khẩu mới

en	Confirm password
vi	Xác nhận mật khẩu mới

en	Save
vi	Lưu

en	Return
vi	Trở về trang cài đặt bắt buộc Plugins

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
vi	Truy cập bị từ chối, vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
vi	Truy cập bị từ chối, vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
vi	Người dùng đã được Xác thực, nhưng Tài khoản Mẫu bị vô hiệu hóa. Sử dụng tài khoản khách

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
vi	Truy cập bị từ chối, vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
vi	Truy cập bị từ chối, tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
vi	Nếu bạn cảm thấy rằng đây là một lỗi. Vui lòng liên hệ với Quản trị viên Cacti của bạn.

en	Login to Cacti
vi	Đăng nhập vào Cacti

en	User Login
vi	Đăng nhập

en	Enter your Username and Password below
vi	Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn dưới đây

en	Password
vi	Mật khẩu

en	Realm
vi	Địa hạt:

en	Keep me signed in
vi	Lưu đăng nhập

en	Login
vi	Đăng nhập

en	Invalid User Name/Password Please Retype
vi	Tên người dùng / mật khẩu không hợp lệ Vui lòng nhập lại

en	User Account Disabled
vi	Tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa

en	General
vi	Chung

en	2FA

en	User Account Details
vi	Chi tiết tài khoản người dùng

en	Tree View
vi	Xem dạng sơ đồ cây

en	List View
vi	Xem danh sách

en	Preview View
vi	Xem trước

en	User Name
vi	Tên người dùng

en	The login name for this user.
vi	Tên đăng nhập cho người dùng này.

en	Full Name
vi	Họ và tên

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
vi	Một tên mô tả nhiều hơn cho người dùng này, có thể bao gồm khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

en	Email Address
vi	Địa chỉ Email

en	An Email Address you be reached at.
vi	Địa chỉ Email bạn có thể truy cập tại.

en	Clear User Settings
vi	Xóa cài đặt người dùng

en	Return all User Settings to Default values.
vi	Trả lại tất cả Cài đặt người dùng về giá trị Mặc định.

en	Clear Private Data
vi	Xóa dữ liệu riêng tư

en	Clear Private Data including Column sizing.
vi	Xóa dữ liệu cá nhân bao gồm kích thước cột.

en	Logout Everywhere
vi	Thoát khỏi mọi nơi

en	Clear all your Login Session Tokens.
vi	Xóa tất cả các Mã thông báo phiên đăng nhập của bạn.

en	User Settings
vi	Thiết lập người dùng

en	2FA Settings
vi	Cài đặt

en	2FA Enabled
vi	Bật

en	Whether 2FA is enabled for this user.
vi	Tên đăng nhập cho người dùng này.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
vi	Xác nhận tất cả

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	Enabled
vi	Bật

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
vi	Xóa dữ liệu cá nhân

en	Your Private Data has been cleared.
vi	Dữ liệu cá nhân của bạn đã bị xóa.

en	All your login sessions have been cleared.
vi	Tất cả các phiên đăng nhập của bạn đã bị xóa.

en	User Sessions Cleared
vi	Phiên người dùng đã bị xóa

en	Reset
vi	Đặt lại

en	Add Device
vi	Thêm thiết bị

en	Delete Device
vi	Xóa thiết bị

en	Down
vi	Xuống

en	Up
vi	Lên trên

en	Added manually through device automation interface.
vi	Thêm thủ công thông qua giao diện tự động hóa thiết bị.

en	Device %s Added to Cacti
vi	Đã thêm vào xương rồng

en	Device %s Not Added to Cacti
vi	Chưa được thêm vào Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
vi	Đã xóa thiết bị khỏi cơ sở dữ liệu Tự động hóa Cacti

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm (các) thiết bị được phát hiện sau đây.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm (các) thiết bị được phát hiện sau đây.

en	Add Discovered Device
vi	Thiết bị được phát hiện

en	Add Discovered Devices
vi	Thiết bị được phát hiện

en	Poller:
vi	Xe đẩy

en	Device Template:
vi	Mẫu thiết bị:

en	Availability Method:
vi	Phương pháp sẵn có

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm (các) thiết bị được phát hiện sau đây.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm (các) thiết bị được phát hiện sau đây.

en	Remove Discovered Device
vi	Thiết bị được phát hiện

en	Remove Discovered Devices
vi	Thiết bị được phát hiện

en	Devices
vi	Thiết bị

en	Imported Device
vi	Xuất thiết bị

en	Device Name
vi	Tên thiết bị

en	IP

en	Network
vi	Mạng

en	SNMP Name
vi	Tên SNMP

en	Location
vi	Vị trí

en	Contact
vi	Liên hệ

en	Description
vi	Mô tả

en	OS

en	Uptime
vi	Thời gian hoạt động

en	SNMP

en	Status
vi	Trạng thái

en	Last Check
vi	Lần cuối kiểm tra vào

en	Not Detected
vi	Không được phát hiện

en	No Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	Removed from Cacti
vi	Bỏ khỏi nhóm

en	Not In Cacti
vi	Về xương rồng

en	Invalid Network
vi	Mạng

en	Discovery Filters
vi	Bộ lọc Discovery

en	Reset fields to defaults
vi	Đặt lại các trường về mặc định

en	Export
vi	Xuất ra

en	Export to a file
vi	Xuất thành tập tin

en	Purge
vi	Gỡ

en	Purge Discovered Devices
vi	Thiết bị phát hiện

en	N/A

en	Duplicate
vi	Bản sao

en	Enable
vi	Bật

en	Disable
vi	Vô hiệu hóa

en	Import Graph Rules from Local File
vi	Nhập mẫu từ tệp cục bộ

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import Graph Rules from Text
vi	Nhập mẫu từ văn bản

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Import Results
vi	Nhập khẩu kết quả

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Graph Rules
vi	Quy tắc đồ thị

en	Import
vi	Nhập

en	NOTE:

en	ERROR:
vi	Lỗi:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Quy tắc sau.

en	Delete Graph Rule
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	Delete Graph Rules
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Quy tắc sau.

en	Enable Graph Rule
vi	Kích hoạt quy tắc

en	Enable Graph Rules
vi	Quy tắc đồ thị

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Quy tắc sau.

en	Disable Graph Rule
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	Disable Graph Rules
vi	Quy tắc đồ thị

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Quy tắc sau.

en	Export Graph Rule
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	Export Graph Rules
vi	Quy tắc đồ thị

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Graph Rule
vi	Đồ thị trùng lặp

en	Duplicate Graph Rules
vi	Đồ thị trùng lặp

en	Title Format:
vi	Định dạng tiêu đề:

en	Rule Selection [edit: %s]
vi	Lựa chọn quy tắc [chỉnh sửa: %s]

en	Rule
vi	Tên quy tắc

en	Matching Devices
vi	Thiết bị phù hợp

en	Matching Objects
vi	Đối tượng phù hợp

en	Rule Selection [new]
vi	Lựa chọn quy tắc [mới]

en	Device Selection Criteria
vi	Tiêu chí lựa chọn thiết bị

en	Graph Creation Criteria
vi	Tiêu chí tạo đồ thị

en	SQL Debug Output
vi	Chiều rộng đầu ra gỡ lỗi

en	Graph Rules
vi	Quy tắc đồ thị

en	Data Query
vi	Truy vấn dữ liệu

en	Rule Name
vi	Tên quy tắc

en	The name of this rule.
vi	Tên của quy tắc này.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho quy tắc này. Hữu ích trong việc thực hiện gỡ lỗi và tự động hóa.

en	Graph Type
vi	Loại đồ thị

en	No Graph Rules Found
vi	Không tìm thấy quy tắc đồ thị

en	Change Network Settings
vi	Thay đổi cài đặt

en	Discover Now
vi	Khám phá ngay

en	Cancel Discovery
vi	Hủy khám phá

en	Manual
vi	Thủ công

en	Daily
vi	Hàng ngày

en	Weekly
vi	Hàng tuần

en	Monthly
vi	Hàng tháng

en	Monthly on Day
vi	Hàng tháng vào ngày

en	Import Network Discovery Rule from Local File
vi	Nhập màu từ tệp cục bộ

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import Network Discovery Rule from Text
vi	Phạm vi khám phá mạng [mới]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Cacti has imported the following items:
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Network Discovery Rule
vi	Phạm vi khám phá mạng mới

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
vi	Không thể khởi động lại Discovery để khám phá trong tiến trình cho mạng ' %s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
vi	Không thể thực hiện khám phá cho mạng bị vô hiệu hóa ' %s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
vi	LRI: Bạn phải chỉ định ngày trong tuần. Vô hiệu hóa mạng %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
vi	LRI: Bạn phải chỉ định cả Tháng và Ngày trong Tháng. Vô hiệu hóa mạng %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
vi	LRI: Bạn phải chỉ định Tháng, Tuần trong Tháng và Ngày trong Tuần. Vô hiệu hóa mạng %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
vi	LRI: Mạng ' %s' không hợp lệ.

en	Update this Field
vi	Cập nhật trường này

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mạng sau.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mạng sau.

en	Delete Network
vi	Xóa màu

en	Delete Networks
vi	Mạng

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Mạng sau.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Mạng sau.

en	Disable Network
vi	Vô hiệu hóa người dùng

en	Disable Networks
vi	Vô hiệu hóa người dùng

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Mạng sau.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Mạng sau.

en	Enable Network
vi	Bật báo cáo

en	Enable Networks
vi	Bật báo cáo

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để khám phá (các) Mạng sau.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để khám phá (các) Mạng sau.

en	Discover Network
vi	Khám phá ngay

en	Discover Networks
vi	Khám phá ngay

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
vi	Sử dụng Plugin

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để hủy khi đi khám phá mạng.

en	Cancel Network Discovery
vi	Hủy khám phá

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để khám phá (các) Mạng sau.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để khám phá (các) Mạng sau.

en	Export Network
vi	Mạng

en	Export Networks
vi	Xuất màu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Network
vi	Bản sao

en	Duplicate Networks
vi	Bản sao

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
vi	Thay đổi mật khẩu

en	Change Networks
vi	Mạng

en	SNMP Get
vi	Nhận SNMP

en	General Settings
vi	Cài đặt chung

en	Name
vi	Tên

en	Give this Network a meaningful name.
vi	Đặt cho Mạng này một cái tên có ý nghĩa.

en	New Network Discovery Range
vi	Phạm vi khám phá mạng mới

en	Data Collector
vi	Thu thập dữ liệu

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
vi	Chọn Bộ thu thập dữ liệu / Xe đẩy Cacti sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu từ Thiết bị này.

en	Associated Site
vi	Trang web liên kết

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
vi	Chọn Trang web Cacti mà bạn muốn liên kết các Thiết bị được phát hiện.

en	Subnet Range
vi	Phạm vi mạng con

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
vi	Nhập Phạm vi Mạng hợp lệ được phân tách bằng dấu phẩy. Bạn có thể sử dụng địa chỉ IP, phạm vi Mạng như 192.168.1.0/24 hoặc 192.168.1.0/255.255.255.0 hoặc sử dụng các ký tự đại diện như 192.168. *. *.

en	IP Addresses to Ignore
vi	Địa chỉ IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
vi	Tổng số địa chỉ IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
vi	Tổng số Địa chỉ IP có thể đánh địa chỉ trong Phạm vi Mạng này.

en	Alternate DNS Servers
vi	Máy chủ DNS thay thế

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
vi	Một danh sách được phân tách bằng dấu cách của Máy chủ DNS thay thế để sử dụng cho độ phân giải DNS. Nếu trống, hệ điều hành pug sẽ được sử dụng để phân giải tên DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
vi	Nhập IP hoặc FQDN của Máy chủ DNS

en	Discovery Threads
vi	Khám phá chủ đề

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
vi	Xác định số lượng luồng để sử dụng để khám phá Phạm vi Mạng này.

en	%d Thread
vi	% d Chủ đề

en	%d Threads
vi	% d Chủ đề

en	Run Limit
vi	Chạy giới hạn

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
vi	Sau khi Giới hạn chạy được chọn, quá trình khám phá sẽ bị chấm dứt.

en	%d Minute
vi	%d phút

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	%d Hour
vi	%d giờ

en	%d Hours
vi	%d giờ

en	Enable this Network Range.
vi	Kích hoạt Phạm vi Mạng này.

en	Enable NetBIOS
vi	Kích hoạt NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
vi	Sử dụng NetBIOS để cố gắng giải quyết tên máy chủ lưu trữ.

en	Automatically Add to Cacti
vi	Tự động thêm vào Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
vi	Đối với mọi Thiết bị mới được phát hiện có thể truy cập bằng SNMP và phù hợp với Quy tắc thiết bị, hãy thêm chúng vào Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
vi	Cho phép cùng sysName trên các máy chủ khác nhau

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
vi	Khi khám phá thiết bị, cho phép thêm tên hệ thống trùng lặp trên các máy chủ khác nhau

en	Rerun Data Queries
vi	Truy vấn dữ liệu chạy lại

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
vi	Nếu một thiết bị được thêm vào Cacti trước đó được tìm thấy, hãy chạy lại các truy vấn dữ liệu của nó.

en	Discovery Timing
vi	Thời gian khám phá

en	Schedule Type
vi	Lập lịch khởi hành

en	Define the collection frequency.
vi	Xác định tần số thu thập.

en	Starting Date/Time
vi	Ngày / giờ bắt đầu

en	What time will this Network discover item start?
vi	Mạng này sẽ khám phá mục này bắt đầu lúc mấy giờ?

en	Rerun Every
vi	Chạy lại mỗi

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
vi	Phát hiện chạy lại cho Phạm vi Mạng này mỗi X.

en	Days of Week
vi	Ngày trong tuần

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
vi	Ngày nào trong tuần, Phạm vi Mạng này sẽ được phát hiện.

en	Sunday
vi	Chủ nhật

en	Monday
vi	Thứ hai

en	Tuesday
vi	Thứ ba

en	Wednesday
vi	Thứ tư

en	Thursday
vi	Thứ năm

en	Friday
vi	Thứ sáu

en	Saturday
vi	Thứ bảy

en	Months of Year
vi	Tháng trong năm

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
vi	Tháng nào trong năm của Phạm vi Mạng này sẽ được phát hiện.

en	January
vi	Tháng 1

en	February
vi	Tháng 2

en	March
vi	Tháng 3

en	April
vi	Tháng 4

en	May
vi	Tháng 5

en	June
vi	Tháng 6

en	July
vi	Tháng 7

en	August
vi	Tháng 8

en	September
vi	Tháng 9

en	October
vi	Tháng 10

en	November
vi	Tháng 11

en	December
vi	Tháng 12

en	Days of Month
vi	Ngày trong tháng

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
vi	Ngày nào trong tháng của Phạm vi Mạng này sẽ được phát hiện.

en	Last
vi	Cuối cùng

en	Week(s) of Month
vi	Tuần (s) của tháng

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
vi	Tuần nào của Phạm vi Mạng này sẽ được phát hiện.

en	First
vi	Đầu tiên

en	Second
vi	Giây

en	Third
vi	Thứ ba

en	Day(s) of Week
vi	Ngày trong tuần

en	Notification Settings
vi	Thiết lập Thông báo

en	Notification Enabled
vi	Thông báo đã bật

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
vi	Nếu được chọn, khi Mạng Tự động được quét, một báo cáo sẽ được gửi đến tài khoản Email Thông báo ..

en	Notification Email
vi	Email thông báo

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
vi	Tài khoản Email sẽ được sử dụng để gửi Email thông báo tới.

en	Notification From Name
vi	Thông báo từ tên

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
vi	Tên tài khoản Email sẽ được sử dụng làm tên người gửi cho Email thông báo. Nếu để trống, Cacti sẽ sử dụng Tên thông báo tự động mặc định nếu được chỉ định, nếu không, nó sẽ sử dụng tên Email mặc định của hệ thống Cacti

en	Notification From Email Address
vi	Thông báo từ địa chỉ email

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
vi	Địa chỉ Email sẽ được sử dụng làm Email người gửi cho Email thông báo. Nếu để trống, Cacti sẽ sử dụng Địa chỉ email thông báo tự động mặc định nếu được chỉ định, nếu không, nó sẽ sử dụng Địa chỉ email mặc định của hệ thống Cacti

en	Reachability Settings
vi	Cài đặt khả năng hiển thị

en	SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
vi	Chọn Tùy chọn SNMP để sử dụng để khám phá Phạm vi Mạng này.

en	Ping Method
vi	Phương pháp Ping

en	The type of ping packet to send.
vi	Các loại gói ping để gửi.

en	Ping Port
vi	Cảng Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
vi	Cổng TCP hoặc UDP để thử kết nối.

en	Ping Timeout Value
vi	Giá trị thời gian chờ Ping

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
vi	Giá trị hết thời gian sử dụng cho máy chủ ICMP và ping UDP. Giá trị thời gian chờ SNMP của máy chủ này áp dụng cho ping SNMP.

en	Ping Retry Count
vi	Số lượng thử lại Ping

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
vi	Sau một thất bại ban đầu, số lần thử lại ping Cacti sẽ thử trước khi thất bại.

en	Select the days(s) of the week
vi	Chọn các ngày trong tuần

en	Select the month(s) of the year
vi	Chọn (các) tháng trong năm

en	Select the day(s) of the month
vi	Chọn (các) ngày trong tháng

en	Select the week(s) of the month
vi	Chọn (các) tuần trong tháng

en	Select the day(s) of the week
vi	Chọn (các) ngày trong tuần

en	every X Days
vi	mỗi X ngày

en	every X Weeks
vi	mỗi X tuần

en	every X Days.
vi	mỗi X ngày.

en	every X.
vi	mỗi X.

en	every X Weeks.
vi	mỗi X tuần.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
vi	Phạm vi Khám phá Mạng [chỉnh sửa: %s]

en	Network Discovery Range [new]
vi	Phạm vi khám phá mạng [mới]

en	Network Filters
vi	Bộ lọc mạng

en	Networks
vi	Mạng

en	Network Name
vi	Tên mạng

en	Schedule
vi	Lịch trình

en	Total IPs
vi	Tổng số IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
vi	Trạng thái hiện tại của Khám phá Mạng này

en	Progress
vi	Tiến độ

en	Pending/Running/Done
vi	Đang chờ / Chạy / Xong

en	Up/SNMP Hosts
vi	Máy chủ lưu trữ lên / SNMP

en	Threads
vi	Chủ đề

en	Last Runtime
vi	Thời gian chạy cuối cùng

en	Next Start
vi	Bắt đầu tiếp theo

en	Last Started
vi	Bắt đầu lần cuối

en	Running
vi	Đang chạy

en	Idle
vi	Rảnh rỗi

en	Never
vi	Không bao giờ

en	No Networks Found
vi	Không tìm thấy kết nối mạng

en	Refresh
vi	Làm mới

en	%d Seconds
vi	% d Giây

en	Clear Filtered
vi	Đã lọc

en	Import Networks
vi	Nhập màu

en	Import SNMP Options from Local File
vi	Nhập màu từ tệp cục bộ

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import SNMP Options from Text
vi	Nhập mẫu từ văn bản

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Delete SNMP Option
vi	Xóa mục tùy chọn SNMP

en	Delete SNMP Options
vi	Xóa mục tùy chọn SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Duplicate SNMP Option
vi	Xóa mục tùy chọn SNMP

en	Duplicate SNMP Options
vi	Xóa mục tùy chọn SNMP

en	Name Format:
vi	Định dạng tên:

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Tùy chọn SNMP sau.

en	Export SNMP Option
vi	Tùy chọn SNMP

en	Export SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
vi	Tùy chọn SNMP tự động hóa

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
vi	Mục Tự động hóa không tồn tại. Không thể trùng lặp.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mục tùy chọn SNMP sau.

en	SNMP Option:
vi	Tùy chọn SNMP:

en	SNMP Version: %s
vi	Phiên bản SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
vi	Cộng đồng SNMP / Tên người dùng: %s

en	Cancel
vi	Hủy

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Remove SNMP Item
vi	Xóa mục SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
vi	Tùy chọn SNMP [chỉnh sửa: %s]

en	SNMP Options [new]
vi	Tùy chọn SNMP [mới]

en	Sequence
vi	Thứ tự

en	Sequence of Item.
vi	Trình tự của vật phẩm.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
vi	Tùy chọn SNMP Đặt [chỉnh sửa: %s]

en	SNMP Option Set [new]
vi	Tùy chọn SNMP Đặt [mới]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
vi	Điền vào tên của Bộ tùy chọn SNMP này.

en	Item
vi	Mục

en	Version
vi	Phiên bản

en	Community
vi	Cộng đồng

en	Port
vi	Cổng

en	Timeout
vi	Hết giờ

en	Retries
vi	Thử lại

en	Max OIDS
vi	Tối đa OIDS

en	Auth Username
vi	Tên người dùng xác thực

en	Auth Password
vi	Mật khẩu xác thực

en	Auth Protocol
vi	Giao thức xác thực

en	Priv Passphrase
vi	Mật khẩu riêng

en	Priv Protocol
vi	Giao thức riêng

en	Context
vi	Ngữ cảnh

en	Action
vi	Hành động

en	Item#%d
vi	Mục #% d

en	none
vi	trống

en	Move Down
vi	Chuyển xuống

en	Move Up
vi	Chuyển lên

en	No SNMP Items
vi	Không có mục SNMP

en	Delete SNMP Option Item
vi	Xóa mục tùy chọn SNMP

en	SNMP Rules
vi	Quy tắc SNMP

en	SNMP Option Sets
vi	Bộ tùy chọn SNMP

en	SNMP Option Set
vi	Bộ tùy chọn SNMP

en	Networks Using
vi	Mạng sử dụng

en	SNMP Entries
vi	Bài dự thi SNMP

en	V1 Entries
vi	Bài dự thi V1

en	V2 Entries
vi	Bài dự thi V2

en	V3 Entries
vi	Bài dự thi V3

en	No SNMP Option Sets Found
vi	Không tìm thấy bộ tùy chọn SNMP

en	Import Device Rules from Local File
vi	Nhập mẫu từ tệp cục bộ

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import Device Rules from Text
vi	Nhập mẫu từ văn bản

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Device Rules
vi	Nhập kết quả xem trước

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Delete Device Rule
vi	Xóa thiết bị

en	Delete Device Rules
vi	Xóa thiết bị

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Thiết bị sau.

en	Export Device Rule
vi	Xuất thiết bị

en	Export Device Rules
vi	Xuất thiết bị

en	Unknown
vi	Không xác định

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu biểu đồ sau sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Graph Rule Name: '%s'
vi	Tên đồ thị: %s

en	Remove Graph Rule
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
vi	Tổng số đồ thị được tạo từ thiết bị này.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các Truy vấn dữ liệu sau đây sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Tree Rule Name: '%s'
vi	Mục quy tắc cây

en	Remove Tree Rule
vi	Quy tắc cây

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
vi	Cài đặt xương rồng

en	Device Template
vi	Mẫu thiết bị

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
vi	Chọn Mẫu thiết bị mà Thiết bị sẽ được khớp.

en	Availability Method
vi	Phương pháp sẵn có

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
vi	Chọn Phương thức khả dụng để sử dụng cho các thiết bị được khám phá.

en	System Description Match
vi	Mô tả hệ thống phù hợp

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
vi	Đây là một chuỗi duy nhất sẽ được khớp với chuỗi sysDescr của thiết bị để ghép nó với Mẫu tự động hóa này. Bất kỳ biểu thức chính quy Perl nào cũng có thể được sử dụng ngoài bất kỳ biểu thức SQL Where nào.

en	System Name Match
vi	Khớp tên hệ thống

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
vi	Đây là một chuỗi duy nhất sẽ được khớp với chuỗi sysName của thiết bị để ghép chuỗi đó với Mẫu tự động hóa này. Bất kỳ biểu thức chính quy Perl nào cũng có thể được sử dụng ngoài bất kỳ biểu thức SQL Where nào.

en	System OID Match
vi	Kết hợp OID hệ thống

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
vi	Đây là một chuỗi duy nhất sẽ được khớp với chuỗi sysOid của thiết bị để ghép nó với Mẫu tự động hóa này. Bất kỳ biểu thức chính quy Perl nào cũng có thể được sử dụng ngoài bất kỳ biểu thức SQL Where nào.

en	Device Creation Defaults
vi	Mặc định thiết bị

en	Device Description Pattern
vi	Mô tả thiết bị

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
vi	Nếu được chọn, khi Mạng Tự động được quét, một báo cáo sẽ được gửi đến tài khoản Email Thông báo ..

en	Device Rules [edit: %s]
vi	Thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
vi	Mẫu tự động hóa cho [Mẫu đã xóa]

en	Device Rules [new]
vi	Mẫu thiết bị [mới]

en	Associated Graph Rules
vi	Mục đồ thị liên kết

en	Graph Rule Name
vi	Tên đồ thị

en	Actions
vi	Hành động

en	No Associated Graph Rules
vi	Mục đồ thị liên kết

en	Add Graph Rule
vi	Quy tắc đồ thị

en	Add
vi	Thêm

en	Add Graph Rule to Device Rule
vi	Thêm mẫu biểu đồ vào thiết bị

en	Associated Tree Rules
vi	Mục đồ thị liên kết

en	Tree Rule Name
vi	Tên quy tắc

en	Exit On Match
vi	Kết hợp OID hệ thống

en	No Associated Tree Rules
vi	Không có truy vấn dữ liệu liên quan.

en	Add Tree Rule
vi	Quy tắc cây

en	Add Tree Rule to Device Rule
vi	Thêm truy vấn dữ liệu vào mẫu thiết bị

en	Delete Item from Device Rule
vi	Xóa (các) mẫu thiết bị

en	Device Rules
vi	Quy tắc thiết bị

en	Template Name
vi	Tên mẫu

en	System ObjectId Match
vi	Đối tượng hệ thống phù hợp

en	Order
vi	Đặt hàng

en	Unknown Template
vi	Mẫu không xác định

en	No Automation Device Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị tự động

en	Import Tree Rules from Local File
vi	Nhập mẫu từ tệp cục bộ

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import Tree Rules from Text
vi	Nhập mẫu từ văn bản

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Tree Rules
vi	Nhập kết quả xem trước

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Delete Tree Rule
vi	Xóa cây

en	Delete Tree Rules
vi	Xóa cây

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Quy tắc sau.

en	Enable Tree Rule
vi	Kích hoạt quy tắc

en	Enable Tree Rules
vi	Kích hoạt quy tắc

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Quy tắc sau.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Quy tắc sau.

en	Disable Tree Rule
vi	Quy tắc cây

en	Disable Tree Rules
vi	Quy tắc cây

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xuất bản Cây sau.

en	Export Tree Rule
vi	Quy tắc cây

en	Export Tree Rules
vi	Quy tắc cây

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Tree Rule
vi	Bản sao

en	Duplicate Tree Rules
vi	Quy tắc cây

en	Created Trees
vi	Tạo cây

en	Don't Show
vi	Không hiển thị

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
vi	Lựa chọn quy tắc cây [chỉnh sửa: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
vi	Lựa chọn quy tắc cây [mới]

en	Object Selection Criteria
vi	Tiêu chí lựa chọn đối tượng

en	Tree Creation Criteria
vi	Tiêu chí tạo cây

en	Change Leaf Type
vi	Thay đổi loại lá

en	WARNING:
vi	LƯU Ý:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
vi	Bạn đang thay đổi loại lá thành "Thiết bị" không hỗ trợ khớp / tạo đối tượng dựa trên đồ thị.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
vi	Bằng cách thay đổi loại lá, tất cả các quy tắc không hợp lệ sẽ tự động bị xóa và sẽ không thể phục hồi được.

en	Are you sure you wish to continue?
vi	Bạn có chắc muốn tiếp tục không?

en	Tree Rules
vi	Quy tắc cây

en	Hook into Tree
vi	Móc vào cây

en	At Subtree
vi	Tại Subtree

en	This Type
vi	Loại này

en	Using Grouping
vi	Sử dụng nhóm

en	ROOT
vi	Root

en	No Tree Rules Found
vi	Không tìm thấy quy tắc cây

en	Cacti System Warning
vi	Cảnh báo hệ thống Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
vi	CẢNH BÁO: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
vi	Tiện ích hệ thống Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
vi	Thông báo: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa CDEF sau.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa CDEF sau.

en	Delete CDEF
vi	Xóa CDEF

en	Delete CDEFs
vi	Xóa CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate CDEF
vi	Sao chép CDEF

en	Duplicate CDEFs
vi	Sao chép CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mục CDEF sau.

en	CDEF Name: %s
vi	Tên CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
vi	Xóa mục CDEF

en	CDEF Preview
vi	Xem trước CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
vi	Mục CDEF [chỉnh sửa: %s]

en	CDEF Item Type
vi	Loại vật phẩm CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
vi	Chọn loại mục CDEF này.

en	CDEF Item Value
vi	Giá trị vật phẩm CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
vi	Nhập một giá trị cho mục CDEF này.

en	CDEF [edit: %s]
vi	CDEF [chỉnh sửa: %s]

en	CDEF [new]
vi	CDEF [mới]

en	CDEF Items
vi	Mục CDEF

en	Item Value
vi	Giá trị sản phẩm

en	Item #%d
vi	Mục #% d

en	Delete CDEF Item
vi	Xóa mục CDEF

en	CDEFs
vi	CDEF

en	CDEF Name
vi	Tên CDEF

en	The name of this CDEF.
vi	Tên của CDEF này.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
vi	CDEF đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Biểu đồ hoặc Mẫu biểu đồ.

en	The number of Graphs using this CDEF.
vi	Số lượng đồ thị sử dụng CDEF này.

en	Templates Using
vi	Mẫu sử dụng

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
vi	Số lượng mẫu biểu đồ sử dụng CDEF này.

en	No CDEFs
vi	Không có CDEF

en	Highlights

en	Full
vi	Họ và tên

en	Change Log [%s]
vi	Nhật ký thay đổi

en	Version %s
vi	Phiên bản %s

en	Unnamed Color
vi	Màu không tên

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Màu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Màu sau

en	Delete Color
vi	Xóa màu

en	Delete Colors
vi	Xóa màu

en	Import Colors
vi	Nhập màu

en	Import Colors from Local File
vi	Nhập màu từ tệp cục bộ

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
vi	Vui lòng chỉ định vị trí của tệp CSV chứa thông tin Màu của bạn.

en	Select a File
vi	Chọn một tập tin

en	Overwrite Existing Data?
vi	Ghi đè dữ liệu hiện có?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
vi	Có nên cho phép quá trình nhập ghi đè lên dữ liệu hiện có? Xin lưu ý, điều này không có nghĩa là xóa các hàng cũ, chỉ cập nhật các hàng trùng lặp.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
vi	Cho phép hàng hiện tại được cập nhật?

en	Required File Format Notes
vi	Ghi chú định dạng tệp yêu cầu

en	The file must contain a header row with the following column headings.
vi	Tệp phải chứa một hàng tiêu đề với các tiêu đề cột sau.

en	name - The Color Name
vi	tên - Tên màu

en	hex - The Hex Value
vi	hex - Giá trị Hex

en	Colors [edit: %s]
vi	Màu sắc [chỉnh sửa: %s]

en	Colors [new]
vi	Màu sắc [mới]

en	Colors
vi	Màu sắc

en	Named Colors
vi	% 1 is the number of paths,% 2 is the list of paths (with newlines between them)

en	Export Colors
vi	Xuất màu

en	Hex
vi	Thập Lục Phân

en	The Hex Value for this Color.
vi	Giá trị Hex cho màu này.

en	Color Name
vi	Màu của Tên

en	The name of this Color definition.
vi	Tên của định nghĩa màu này.

en	Named Color
vi	Đặt tên màu

en	Is this color a named color which are read only.
vi	Màu này có phải là màu chỉ được đọc

en	Color
vi	Màu

en	The Color as shown on the screen.
vi	Màu sắc như hiển thị trên màn hình.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
vi	Màu sắc trong sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Biểu đồ hoặc Mẫu biểu đồ.

en	The number of Graph using this Color.
vi	Số lượng đồ thị sử dụng màu này.

en	The number of Graph Templates using this Color.
vi	Số lượng mẫu đồ thị sử dụng màu này.

en	No Colors Found
vi	Không tìm thấy màu sắc

en	Sync Aggregates
vi	Cốt liệu

en	Color Item
vi	Mục màu

en	Item # %d
vi	Mục #% d

en	No Items
vi	Sản phẩm

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Delete Color Template
vi	Xóa mẫu màu

en	Delete Color Templates
vi	Xóa mẫu màu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Duplicate Color Template
vi	Mẫu màu trùng lặp

en	Duplicate Color Templates
vi	Mẫu màu trùng lặp

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Màu mẫu Màu sau.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Màu mẫu Màu sau.

en	Synchronize Color Template
vi	Đồng bộ hóa biểu đồ thành (các) biểu đồ

en	Synchronize Color Templates
vi	Đồng bộ hóa biểu đồ thành (các) biểu đồ

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Màu mẫu Màu sau.

en	Color Name:
vi	Màu của Tên

en	Color Hex:
vi	Hex màu:

en	Remove Color Item
vi	Xóa mục màu

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
vi	Mục mẫu màu [chỉnh sửa mục báo cáo: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
vi	Mục mẫu màu [Mục báo cáo mới: %s]

en	Color Template Items [new]
vi	Mục mẫu màu [mới]

en	Color Template Items [edit: %s]
vi	Mục mẫu màu [chỉnh sửa: %s]

en	Delete Color Item
vi	Xóa mục màu

en	Color Template [edit: %s]
vi	Mẫu màu [chỉnh sửa: %s]

en	Color Template [new]
vi	Mẫu màu [mới]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
vi	Mẫu màu '%s' có% d Mẫu tổng hợp được đẩy ra và% d Các mẫu tổng hợp không được đẩy ra

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
vi	Mẫu màu '%s' không có Mẫu tổng hợp hoặc Đồ thị sử dụng Mẫu màu này.

en	Color Templates
vi	Mẫu màu

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
vi	Mẫu màu đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Mẫu tổng hợp.

en	No Color Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu màu nào

en	Run Check
vi	Chạy kiểm tra

en	Delete Check

en	Data Source debug started.
vi	Gỡ lỗi nguồn dữ liệu

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
vi	Gỡ lỗi nguồn dữ liệu nhận được ID nguồn dữ liệu không hợp lệ.

en	All RRDfile repairs succeeded.
vi	Tất cả các sửa chữa RRDfile đã thành công.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
vi	Một hoặc nhiều sửa chữa RRDfile không thành công. Xem nhật ký Cacti cho các lỗi.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
vi	Tự động gỡ lỗi nguồn dữ liệu được chạy lại sau khi sửa chữa.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
vi	Sửa chữa nguồn dữ liệu nhận được ID nguồn dữ liệu không hợp lệ.

en	Data Source
vi	Nguồn dữ liệu

en	The Data Source to Debug
vi	Nguồn dữ liệu để gỡ lỗi

en	User
vi	Người dùng

en	The User who requested the Debug.
vi	Người dùng đã yêu cầu Gỡ lỗi.

en	Started
vi	Đã bắt đầu

en	The Date that the Debug was Started.
vi	Ngày bắt đầu gỡ lỗi.

en	The Data Source internal ID.
vi	ID nội bộ của Nguồn dữ liệu.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
vi	Trạng thái của Kiểm tra gỡ lỗi nguồn dữ liệu.

en	Writable
vi	Có thể ghi

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
vi	Xác định xem Trình thu thập dữ liệu hoặc Trang web có quyền truy cập Ghi hay không.

en	Exists
vi	Tồn tại

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
vi	Xác định xem Nguồn dữ liệu có nằm trong Bộ đệm ẩn không.

en	Active
vi	Kích hoạt

en	Determines if the Data Source is Enabled.
vi	Xác định xem Nguồn dữ liệu đã được bật chưa.

en	RRD Match
vi	Trận đấu RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
vi	Xác định xem RRDfile có khớp với Mẫu nguồn dữ liệu không.

en	Valid Data
vi	Dữ liệu hợp lệ

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
vi	Xác định xem RRDfile có nhận được Dữ liệu tốt gần đây không.

en	RRD Updated
vi	Cập nhật RRD

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
vi	Xác định xem RRDfile đã được viết đúng chưa.

en	Issues
vi	Phát hành

en	Summary of issues found for the Data Source.
vi	Bất kỳ vấn đề tóm tắt nào được tìm thấy cho Nguồn dữ liệu.

en	Data Sources
vi	Nguồn dữ liệu

en	Not Debugging
vi	Không gỡ lỗi

en	No Checks
vi	Kiểm tra

en	Not Found
vi	Không tìm thấy

en	Not Checked Yet
vi	Không kiểm tra

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
vi	Các vấn đề được tìm thấy! Chờ đợi trên bản cập nhật RRDfile

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
vi	Không tìm thấy ban đầu! Chờ đợi trên bản cập nhật RRDfile

en	Waiting on analysis and RRDfile update
vi	RRDfile có được cập nhật không?

en	RRDfile Owner
vi	Chủ sở hữu RRDfile

en	Website runs as
vi	Trang web hoạt động như

en	Poller runs as
vi	Xe đẩy chạy như

en	Is RRA Folder writeable by poller?
vi	Thư mục RRA có thể ghi được bằng pug không?

en	Is RRDfile writeable by poller?
vi	RRDfile có thể ghi bằng pug không?

en	Does the RRDfile Exist?
vi	RRDfile có tồn tại không?

en	Is the Data Source set as Active?
vi	Nguồn dữ liệu có được đặt thành Hoạt động không?

en	Did the poller receive valid data?
vi	Xe đẩy có nhận được dữ liệu hợp lệ không?

en	Was the RRDfile updated?
vi	RRDfile có được cập nhật không?

en	First Check TimeStamp
vi	Kiểm tra đầu tiên TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
vi	Kiểm tra lần thứ hai TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
vi	Chúng tôi có thể chuyển đổi tiêu đề không?

en	Data Source matches the RRDfile?
vi	Nguồn dữ liệu không được thăm dò ý kiến

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
vi	Trình khắc phục sự cố nguồn dữ liệu [ %s]

en	Refresh Now
vi	Làm mới

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
vi	Trình khắc phục sự cố nguồn dữ liệu [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
vi	Trình khắc phục sự cố nguồn dữ liệu [ %s]

en	Rerun Analysis
vi	Phân tích chạy lại

en	Check
vi	Kiểm tra

en	Value
vi	Giá trị

en	Results
vi	Kết quả

en	<not set>
vi	Chưa thiết lập

en	Data Source Repair Recommendations
vi	Trường nguồn dữ liệu

en	Issue
vi	Ban hành

en	For attribute '%s', issue found '%s'
vi	Đối với attrbitute ' %s', vấn đề được tìm thấy ' %s'

en	Apply Suggested Fixes
vi	Tên được đề xuất lại

en	Repair Steps [ %s ]
vi	Các bước sửa chữa [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
vi	Các bước sửa chữa [Chạy Fix từ dòng lệnh]

en	Command

en	Waiting on Data Source Check to Complete
vi	Chờ đợi kiểm tra nguồn dữ liệu để hoàn thành

en	All Devices
vi	Thiết bị có sẵn

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
vi	Trình khắc phục sự cố nguồn dữ liệu [ %s]

en	No Device
vi	Thiết bị:

en	Delete All Checks
vi	Delete Check

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
vi	Hồ sơ

en	All
vi	Tất cả

en	Failed
vi	Thất bại

en	Debugging
vi	Gỡ lỗi

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Phương thức nhập dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Phương thức nhập dữ liệu sau

en	Delete Data Input Method
vi	Xóa phương thức nhập dữ liệu

en	Delete Data Input Methods
vi	Xóa phương thức nhập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Phương thức nhập dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Phương thức nhập dữ liệu sau

en	Duplicate Data Input Method
vi	Xóa phương thức nhập dữ liệu

en	Duplicate Data Input Methods
vi	Xóa phương thức nhập dữ liệu

en	Input Name:
vi	Tên đầu vào:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Trường nhập dữ liệu sau.

en	Field Name: %s
vi	Tên trường: %s

en	Friendly Name: %s
vi	Tên thân thiện: %s

en	Remove Data Input Field
vi	Xóa trường nhập dữ liệu

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
vi	Kịch bản này dường như không có giá trị đầu vào, do đó không có gì để thêm.

en	Output Fields [edit: %s]
vi	Trường đầu ra [chỉnh sửa: %s]

en	Output Field
vi	Trường đầu ra

en	Input Fields [edit: %s]
vi	Trường nhập liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Input Field
vi	Trường nhập

en	Data Input Method [edit: %s]
vi	Phương thức nhập dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Data Input Method [new]
vi	Phương thức nhập dữ liệu [mới]

en	SNMP Query
vi	Truy vấn SNMP

en	Script Query
vi	Truy vấn tập lệnh

en	Script Server Query
vi	Máy chủ tập lệnh

en	White List Verification Succeeded.
vi	Xác minh danh sách trắng thành công.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
vi	Xác minh danh sách trắng không thành công. Chạy tập lệnh CLI input_whitelist.php để sửa.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
vi	Chuỗi đầu vào không tồn tại trong Danh sách trắng. Chạy tập lệnh CLI input_whitelist.php để sửa.

en	Input Fields
vi	Trường đầu vào

en	Friendly Name
vi	Tên thân thiện

en	Field Order

en	(Not In Use)
vi	(Không sử dụng)

en	No Input Fields
vi	Không có trường đầu vào

en	Output Fields
vi	Trường đầu ra

en	Update RRA
vi	Cập nhật RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
vi	Không thể xóa Trường đầu ra khi có Nguồn dữ liệu

en	No Output Fields
vi	Không có trường đầu ra

en	Delete Data Input Field
vi	Xóa trường nhập dữ liệu

en	Data Input Methods
vi	Phương thức nhập dữ liệu

en	Input Methods
vi	Phương thức nhập liệu

en	Data Input Name
vi	Tên đầu vào dữ liệu

en	The name of this Data Input Method.
vi	Tên của Phương thức nhập dữ liệu này.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Mẫu dữ liệu này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
vi	Dữ liệu đầu vào đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Nguồn dữ liệu hoặc Mẫu dữ liệu.

en	Data Sources Using
vi	Nguồn dữ liệu sử dụng

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
vi	Số lượng Nguồn dữ liệu sử dụng Phương thức nhập dữ liệu này.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
vi	Số lượng Mẫu dữ liệu sử dụng Phương thức nhập dữ liệu này.

en	Data Input Method
vi	Phương thức nhập dữ liệu

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
vi	Phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin cho Phương thức nhập dữ liệu này.

en	No Data Input Methods Found
vi	Không tìm thấy phương thức nhập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Truy vấn dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Truy vấn dữ liệu sau.

en	Delete Data Query
vi	Xóa truy vấn dữ liệu

en	Delete Data Queries
vi	Xóa truy vấn dữ liệu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Truy vấn dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Data Query
vi	Xóa truy vấn dữ liệu

en	Duplicate Data Queries
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu trùng lặp

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hiệp hội đồ thị truy vấn dữ liệu sau đây.

en	Graph Name: %s
vi	Tên đồ thị: %s

en	Remove Data Query Graph Template
vi	Chuyển đổi sang mẫu biểu đồ

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
vi	Biểu đồ liên kết / Mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
vi	Biểu đồ liên kết / Mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Associated Data Templates
vi	Mẫu dữ liệu liên kết

en	Data Template - %s
vi	Mẫu dữ liệu - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
vi	Nếu Mẫu biểu đồ này yêu cầu Nguồn dữ liệu mẫu dữ liệu ở bên trái, hãy chọn cột đầu ra XML chính xác và sau đó để bật ánh xạ hoặc kiểm tra hoặc chuyển đổi ở đây.

en	Suggested Values - Graphs
vi	Giá trị đề xuất - Đồ thị

en	Equation
vi	Phương trình

en	No Suggested Values Found
vi	Không tìm thấy giá trị đề xuất

en	Field Name
vi	Tên trường

en	Suggested Value
vi	Giá trị đề xuất

en	Add Graph Title Suggested Name
vi	Thêm tên đề xuất tên đề xuất

en	Suggested Values - Data Sources
vi	Giá trị được đề xuất - Nguồn dữ liệu

en	Add Data Source Name Suggested Name
vi	Thêm tên nguồn dữ liệu Tên được đề xuất

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
vi	Truy vấn dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Data Queries [new]
vi	Truy vấn dữ liệu [mới]

en	Successfully located XML file
vi	Định vị tệp XML thành công

en	Could not locate XML file.
vi	Không thể định vị tệp XML.

en	Associated Graph Templates
vi	Mẫu biểu đồ liên kết

en	Graph Template Name
vi	Tên mẫu biểu đồ

en	Mapping ID
vi	ID bản đồ

en	Association Read Only until XML file located
vi	Hiệp hội Chỉ đọc cho đến khi định vị được tệp XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
vi	Mẫu biểu đồ đã ánh xạ với biểu đồ chỉ được đọc

en	No Graph Templates Defined.
vi	Không có mẫu đồ thị được xác định.

en	Delete Associated Graph
vi	Xóa đồ thị liên kết

en	Data Queries
vi	Truy vấn dữ liệu

en	Data Query Name
vi	Tên truy vấn dữ liệu

en	The name of this Data Query.
vi	Tên của truy vấn dữ liệu này.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID nội bộ cho Mẫu biểu đồ này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
vi	Truy vấn dữ liệu đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Biểu đồ hoặc Mẫu biểu đồ.

en	The number of Graphs using this Data Query.
vi	Số lượng biểu đồ sử dụng truy vấn dữ liệu này.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
vi	Số lượng mẫu biểu đồ sử dụng truy vấn dữ liệu này.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
vi	Phương thức nhập dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu cho các nguồn dữ liệu được liên kết với truy vấn dữ liệu này.

en	No Data Queries Found
vi	Không tìm thấy truy vấn dữ liệu

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hồ sơ nguồn dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hồ sơ nguồn dữ liệu sau

en	Delete Data Source Profile
vi	Xóa hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Delete Data Source Profiles
vi	Xóa hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hồ sơ nguồn dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hồ sơ nguồn dữ liệu sau

en	Duplicate Data Source Profile
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu trùng lặp

en	Duplicate Data Source Profiles
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu trùng lặp

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
vi	Một hoặc nhiều sửa chữa RRDfile không thành công. Xem nhật ký Cacti cho các lỗi.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa RRA Hồ sơ nguồn dữ liệu sau đây.

en	Profile Name: %s
vi	Tên hồ sơ: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
vi	Xóa hồ sơ nguồn dữ liệu RRA

en	Each Insert is New Row
vi	Mỗi Chèn là Hàng mới

en	(Some Elements Read Only)
vi	(Một số yếu tố chỉ đọc)

en	RRA [edit: %s %s]
vi	RRA [chỉnh sửa: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Data Source Profile [new]
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu [mới]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
vi	RRA hồ sơ nguồn dữ liệu (nhấn lưu để cập nhật thời gian)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu RRA (Chỉ đọc)

en	Data Retention
vi	Lưu trữ dữ liệu

en	Graph Timespan
vi	Biểu đồ thời gian

en	Steps
vi	Bước

en	Rows
vi	Hàng

en	Select Consolidation Function(s)
vi	Chọn chức năng hợp nhất

en	Delete Data Source Profile Item
vi	Xóa mục hồ sơ nguồn dữ liệu

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
vi	%s KBytes trên mỗi nguồn dữ liệu và %s byte cho tiêu đề

en	%s KBytes per Data Source
vi	%s KBytes trên mỗi nguồn dữ liệu

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
vi	% d Năm

en	1 Year
vi	1 Năm

en	%d Month
vi	% d Tháng

en	%d Months
vi	% d Tháng

en	%d Week
vi	% d Tuần

en	%d Weeks
vi	% d Tuần

en	%d Day
vi	%d Ngày

en	%d Days
vi	%d Ngày

en	1 Hour
vi	1 Giờ

en	Data Source Profiles
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Profiles
vi	Hồ sơ

en	Has Data Sources
vi	Có nguồn dữ liệu

en	Data Source Profile Name
vi	Tên hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
vi	Đây có phải là Hồ sơ mặc định cho tất cả các Mẫu dữ liệu mới không?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
vi	Hồ sơ đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Nguồn dữ liệu hoặc Mẫu dữ liệu.

en	Read Only
vi	Chỉ đọc

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
vi	Các hồ sơ được sử dụng bởi Nguồn dữ liệu hiện chỉ được đọc.

en	Poller Interval
vi	Khoảng thời gian đẩy

en	The Polling Frequency for the Profile
vi	Tần suất bỏ phiếu cho hồ sơ

en	Heartbeat
vi	Nhịp tim

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
vi	Lượng thời gian, tính bằng giây, không có dữ liệu tốt trước khi Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng Không xác định

en	The number of Data Sources using this Profile.
vi	Số lượng nguồn dữ liệu sử dụng hồ sơ này.

en	The number of Data Templates using this Profile.
vi	Số lượng mẫu dữ liệu sử dụng hồ sơ này.

en	No Data Source Profiles Found
vi	Không tìm thấy hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Change Device
vi	Thay đổi thiết bị

en	Reapply Suggested Names
vi	Tên được đề xuất lại

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Nguồn dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nguồn dữ liệu sau.

en	Delete Data Source
vi	Xóa nguồn dữ liệu

en	Delete Data Sources
vi	Xóa nguồn dữ liệu

en	The following Graph is using this Data Source.
vi	Biểu đồ sau đang sử dụng các nguồn dữ liệu này:

en	The following Graph is using these Data Sources.
vi	Biểu đồ sau đang sử dụng các nguồn dữ liệu này:

en	Leave the Graph Untouched
vi	Để đồ thị không bị ảnh hưởng.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
vi	Xóa tất cả các Mục đồ thị tham chiếu Nguồn dữ liệu này.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
vi	Xóa tất cả các đồ thị tham chiếu Nguồn dữ liệu này.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Nguồn dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Nguồn dữ liệu sau.

en	Disable Data Source
vi	Vô hiệu hóa nguồn dữ liệu

en	Disable Data Sources
vi	Vô hiệu hóa nguồn dữ liệu

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nguồn dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nguồn dữ liệu sau.

en	Enable Data Source
vi	Kích hoạt nguồn dữ liệu

en	Enable Data Sources
vi	Kích hoạt nguồn dữ liệu

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Nguồn dữ liệu sau

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Nguồn dữ liệu sau

en	Change Device for Data Source
vi	Thay đổi hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Change Device for Data Sources
vi	Thay đổi cài đặt thiết bị

en	New Device:
vi	Thiết bị mới:

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại tên được đề xuất cho Nguồn dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại tên được đề xuất cho Nguồn dữ liệu sau.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
vi	Áp dụng lại việc đặt tên cho nguồn dữ liệu

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
vi	Áp dụng lại việc đặt tên cho nguồn dữ liệu

en	Custom Data [data input: %s]
vi	Dữ liệu tùy chỉnh [nhập dữ liệu: %s]

en	(From Device: %s)
vi	(Từ thiết bị: %s)

en	(From Data Template)
vi	(Từ mẫu dữ liệu)

en	Nothing Entered
vi	Không có gì được nhập

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
vi	Không có trường đầu vào cho nguồn đầu vào dữ liệu được chọn

en	Data Template Selection [edit: %s]
vi	Lựa chọn mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Data Template Selection [new]
vi	Lựa chọn mẫu dữ liệu [mới]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
vi	Tắt chế độ gỡ lỗi nguồn dữ liệu.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
vi	Bật chế độ gỡ lỗi nguồn dữ liệu.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
vi	Tắt chế độ thông tin nguồn dữ liệu.

en	Turn On Data Source Info Mode.
vi	Bật chế độ thông tin nguồn dữ liệu.

en	Edit Graph: '%s'.
vi	Chỉnh sửa mẫu biểu đồ.

en	Edit Device.
vi	Chỉnh sửa thiết bị

en	Edit Data Template.
vi	Chỉnh sửa mẫu dữ liệu.

en	Disable Data Source.
vi	Vô hiệu hóa nguồn dữ liệu

en	Enable Data Source.
vi	Kích hoạt nguồn dữ liệu

en	Selected Data Template
vi	Mẫu dữ liệu đã chọn

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
vi	Tên được đặt cho mẫu dữ liệu này. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi Mẫu biểu đồ thành Mẫu biểu đồ tương thích 100% $, có nghĩa là nó bao gồm Nguồn dữ liệu giống hệt nhau.

en	Device
vi	Thiết bị

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
vi	Chọn thiết bị mà Nguồn dữ liệu này thuộc về.

en	Supplemental Data Template Data
vi	Dữ liệu bổ sung Dữ liệu mẫu

en	Data Source Fields
vi	Trường nguồn dữ liệu

en	Data Source Item Fields
vi	Trường mục dữ liệu nguồn

en	Custom Data
vi	Dữ liệu Tuỳ chỉnh

en	Data Source Item %s
vi	Mục nguồn dữ liệu %s

en	New
vi	Mới

en	Data Source Debug
vi	Gỡ lỗi nguồn dữ liệu

en	RRDtool Tune Info
vi	Thông tin điều chỉnh RRDtool

en	External
vi	Bên ngoài

en	1 Minute
vi	1 Phút

en	Data Sources [ All Devices ]
vi	Nguồn dữ liệu [Không có thiết bị]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
vi	Nguồn dữ liệu [Không có thiết bị]

en	Data Sources [ %s ]
vi	Nguồn dữ liệu [ %s]

en	Bad Indexes
vi	Lập chỉ mục

en	Note that this query may take some time to run.
vi	Lưu ý rằng truy vấn này có thể mất một chút thời gian để chạy.

en	Orphaned
vi	Mồ côi

en	Data Source Name
vi	Tên nguồn dữ liệu

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
vi	Tên của nguồn dữ liệu này. Thường được lập trình tạo từ định nghĩa Mẫu dữ liệu.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Nguồn dữ liệu này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
vi	Số lượng mẫu biểu đồ sử dụng truy vấn dữ liệu này.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
vi	Tần suất mà dữ liệu được thu thập cho Nguồn dữ liệu này.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
vi	Nếu Nguồn dữ liệu này không được sử dụng bởi Đồ thị, nó có thể bị xóa.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
vi	Dữ liệu sẽ được thu thập cho Nguồn dữ liệu này hay không. Được kiểm soát ở cấp Mẫu dữ liệu.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
vi	Mẫu dữ liệu mà Nguồn dữ liệu này dựa trên.

en	Damaged Data Source Name
vi	Tên nguồn dữ liệu

en	No Data Sources Found
vi	Không tìm thấy nguồn dữ liệu

en	No Graphs
vi	Đồ thị

en	Aggregates
vi	Cốt liệu

en	No Aggregates
vi	Cốt liệu

en	Change Profile
vi	Thay đổi hồ sơ

en	Field "%s" is missing an Output Field
vi	Trường "%s" thiếu Trường đầu ra

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Delete Data Template
vi	Xóa (các) mẫu dữ liệu

en	Delete Data Templates
vi	Xóa (các) mẫu dữ liệu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Data Template
vi	Mẫu dữ liệu trùng lặp

en	Duplicate Data Templates
vi	Mẫu dữ liệu trùng lặp

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Change Profile for Data Template
vi	Thay đổi mẫu biểu đồ

en	Change Profile for Data Templates
vi	Thay đổi mẫu biểu đồ

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
vi	LƯU Ý: Thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến Nguồn dữ liệu trong tương lai và không làm thay đổi Nguồn dữ liệu hiện tại.

en	New Data Source Profile:
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu mới

en	Data Templates [edit: %s]
vi	Mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]

en	Edit Data Input Method.
vi	Chỉnh sửa phương thức nhập dữ liệu.

en	Data Templates [new]
vi	Mẫu dữ liệu [mới]

en	This field is always templated.
vi	Lĩnh vực này luôn được templated.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
vi	Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn cho phép người dùng ghi đè giá trị bên phải trong khi tạo Nguồn dữ liệu.

en	Data Templates in use can not be modified
vi	Mẫu dữ liệu đang sử dụng không thể được sửa đổi

en	Data Source Item [%s]
vi	Mục nguồn dữ liệu [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
vi	Giá trị này bị vô hiệu hóa do nó có giá trị được lấy từ thiết bị hoặc đối tượng Truy vấn dữ liệu đặc biệt theo dõi các liên kết Truy vấn dữ liệu dữ liệu quan trọng.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
vi	Giá trị này bị vô hiệu hóa do nó được lấy từ Thiết bị và chỉ đọc.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
vi	Giá trị sẽ được lấy từ thiết bị nếu trường này bị bỏ trống.

en	Custom Data Warning Message
vi	Dữ liệu tùy chỉnh [nhập dữ liệu: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
vi	CẢNH BÁO: Có thể xảy ra mất dữ liệu

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
vi	Sau khi bạn bỏ chọn hộp kiểm này và sau đó Lưu Mẫu dữ liệu, bất kỳ Nguồn dữ liệu hiện có nào dựa trên Mẫu dữ liệu này sẽ mất Dữ liệu tùy chỉnh của chúng. Điều này có thể dẫn đến việc Thu thập dữ liệu và Đồ thị bị hỏng

en	Data Templates
vi	Mẫu dữ liệu

en	Data Template Name
vi	Tên mẫu dữ liệu

en	The name of this Data Template.
vi	Tên của Mẫu dữ liệu này.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Mẫu dữ liệu này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
vi	Mẫu dữ liệu đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Nguồn dữ liệu.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
vi	Số lượng Nguồn dữ liệu sử dụng Mẫu dữ liệu này.

en	Input Method
vi	Phương pháp nhập

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
vi	Phương thức được sử dụng để đặt Dữ liệu vào RRDfile Nguồn dữ liệu.

en	Profile Name
vi	Tên quyền

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu mặc định cho mẫu dữ liệu này.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
vi	Nguồn dữ liệu dựa trên Mẫu dữ liệu không hoạt động sẽ không được cập nhật khi trình đẩy chạy.

en	No Data Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu dữ liệu

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) cài đặt GPRINT theo dõi.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) cài đặt GPRINT theo dõi.

en	Delete GPRINT Preset
vi	Xóa cài đặt trước GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
vi	Xóa cài đặt trước GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
vi	Các cài đặt trước GPRINT [chỉnh sửa: %s]

en	GPRINT Presets [new]
vi	Cài đặt trước GPRINT [mới]

en	GPRINT Presets
vi	GPRINT cài sẵn

en	GPRINTs
vi	GPRINT

en	GPRINT Preset Name
vi	Tên đặt trước GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
vi	Tên của GPRINT Preset này.

en	Format
vi	Định dạng

en	The GPRINT format string.
vi	Chuỗi định dạng GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
vi	GPRINT đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Biểu đồ hoặc Mẫu biểu đồ.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
vi	Số lượng đồ thị sử dụng GPRINT này.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
vi	Số lượng Mẫu biểu đồ sử dụng GPRINT này.

en	No GPRINT Presets
vi	Không có cài đặt trước GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
vi	HÌNH ẢNH KHÔNG TỒN TẠI

en	Viewing Graph
vi	Xem biểu đồ

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
vi	Chi tiết đồ thị, thu phóng và gỡ lỗi tiện ích

en	CSV Export
vi	Xuất CSV

en	Edit Graph Template
vi	Chỉnh sửa mẫu biểu đồ.

en	Click to view just this Graph in Real-time
vi	Nhấp để xem Biểu đồ này trong thời gian thực

en	Utility View
vi	Chế độ xem tiện ích

en	Graph Utility View
vi	Chế độ xem tiện ích

en	Graph Source/Properties
vi	Nguồn / Thuộc tính đồ thị

en	Graph Data
vi	Dữ liệu đồ thị

en	RRDtool Graph Syntax
vi	Cú pháp đồ thị RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
vi	Cacti Poller chưa chạy.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
vi	Thời gian thực đã bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên của bạn.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
vi	Thư mục bộ nhớ cache hình ảnh không tồn tại. Trước tiên hãy tạo nó và đặt quyền và sau đó thử mở một biểu đồ thời gian thực khác.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
vi	Thư mục bộ nhớ cache hình ảnh là không thể ghi. Vui lòng đặt quyền và sau đó thử mở một biểu đồ thời gian thực khác.

en	Cacti Real-time Graphing
vi	Vẽ đồ thị theo thời gian thực của Cacti

en	Thumbnails
vi	Ảnh thu nhỏ

en	%d seconds left.
vi	% d giây còn lại.

en	seconds left.
vi	Vài giây còn lại.

en	Change Settings
vi	Thay đổi cài đặt

en	Full Sync Graphs
vi	Đồng bộ hóa đồ thị

en	Quick Sync Graphs
vi	Đồng bộ hóa đồ thị

en	Cur:
vi	Hay gây:

en	Avg:
vi	Trung bình:

en	Max:
vi	Tối đa:

en	Min:
vi	Tối thiểu:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
vi	Mục mẫu biểu đồ [chỉnh sửa biểu đồ: %s]

en	Data Template Filter
vi	Mục mẫu dữ liệu

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
vi	Bộ lọc này sẽ giới hạn Nguồn dữ liệu hiển thị trong menu thả xuống Nguồn dữ liệu.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
vi	Đồng bộ hóa Mẫu Đồ thị '%s' Đã dẫn đến %s Sửa chữa!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
vi	Đồng bộ hóa Mẫu Đồ thị '%s' Không có Kết quả Sửa chữa.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Delete Graph Template
vi	Xóa (các) mẫu đồ thị

en	Delete Graph Templates
vi	Xóa (các) mẫu đồ thị

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Graph Template
vi	Mẫu đồ thị trùng lặp

en	Duplicate Graph Templates
vi	Mẫu đồ thị trùng lặp

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu màu sau

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Resize Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ mới

en	Resize Graph Templates
vi	Mẫu đồ thị

en	Graph Height:
vi	Chiều cao đồ thị

en	Graph Width:
vi	Đồ thị chiều rộng

en	Image Format:
vi	Định dạng hình ảnh

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa biểu đồ của bạn với (các) Mẫu biểu đồ sau. Chức năng này rất quan trọng nếu bạn có các Biểu đồ tồn tại với nhiều phiên bản của Mẫu biểu đồ và muốn làm cho tất cả chúng xuất hiện chung.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa biểu đồ của bạn với (các) Mẫu biểu đồ sau. Chức năng này rất quan trọng nếu bạn có các Biểu đồ tồn tại với nhiều phiên bản của Mẫu biểu đồ và muốn làm cho tất cả chúng xuất hiện chung.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
vi	Đồng bộ hóa biểu đồ thành (các) biểu đồ

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
vi	Đồng bộ hóa biểu đồ thành (các) biểu đồ

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa biểu đồ của bạn với (các) Mẫu biểu đồ sau. Chức năng này rất quan trọng nếu bạn có các Biểu đồ tồn tại với nhiều phiên bản của Mẫu biểu đồ và muốn làm cho tất cả chúng xuất hiện chung.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa biểu đồ của bạn với (các) Mẫu biểu đồ sau. Chức năng này rất quan trọng nếu bạn có các Biểu đồ tồn tại với nhiều phiên bản của Mẫu biểu đồ và muốn làm cho tất cả chúng xuất hiện chung.

en	Graph Template Items [edit: %s]
vi	Mục mẫu biểu đồ [chỉnh sửa: %s]

en	Graph Item Inputs
vi	Mục đầu vào đồ thị

en	No Inputs
vi	Không có đầu vào

en	Graph Template [edit: %s]
vi	Mẫu biểu đồ [chỉnh sửa: %s]

en	Graph Template [new]
vi	Mẫu biểu đồ [mới]

en	Graph Template Options
vi	Tùy chọn mẫu biểu đồ

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
vi	Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn cho phép người dùng ghi đè giá trị bên phải trong khi tạo Biểu đồ.

en	Graph Templates
vi	Mẫu đồ thị

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
vi	Tên của mẫu biểu đồ này.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
vi	Các mẫu biểu đồ đang sử dụng không thể bị xóa. Trong sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi một đồ thị.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
vi	Số lượng biểu đồ sử dụng Mẫu biểu đồ này.

en	Image Format
vi	Định dạng hình ảnh

en	The default image format for the resulting Graphs.
vi	Định dạng hình ảnh mặc định cho đồ thị kết quả.

en	The default size of the resulting Graphs.
vi	Kích thước mặc định của đồ thị kết quả.

en	Vertical Label
vi	Nhãn dọc

en	The vertical label for the resulting Graphs.
vi	Nhãn dọc cho đồ thị kết quả.

en	No Graph Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu đồ thị

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
vi	Đầu vào mục đồ thị [chỉnh sửa biểu đồ: %s]

en	Associated Graph Items
vi	Mục đồ thị liên kết

en	Item #%s
vi	Mặt hàng

en	Graph Preview Filters
vi	Bộ lọc xem trước đồ thị

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
vi	[Danh sách biểu đồ tùy chỉnh được áp dụng - Lọc từ danh sách]

en	Graph List View Filters
vi	Danh sách đồ thị Xem bộ lọc

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
vi	[Danh sách biểu đồ tùy chỉnh được áp dụng - Bộ lọc TỪ danh sách]

en	View
vi	Xem

en	View Graphs
vi	Xem đồ thị

en	Add to a Report
vi	Thêm vào báo cáo

en	Report
vi	Báo cáo

en	All Graphs & Templates
vi	Tất cả đồ thị và mẫu

en	Not Templated
vi	Không khuôn mẫu

en	Graph Name
vi	Tên đồ thị

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
vi	Tiêu đề của đồ thị này. Thường được lập trình tạo từ định nghĩa Mẫu biểu đồ hoặc quy tắc Đặt tên được đề xuất. Độ dài tối đa của Tiêu đề được kiểm soát trong Cài đặt-> Trực quan.

en	The device for this Graph.
vi	Tên của nhóm này.

en	Source Type
vi	Loại nguồn

en	The underlying source that this Graph was based upon.
vi	Nguồn cơ bản mà đồ thị này dựa trên.

en	Source Name
vi	Tên Nguồn

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
vi	Mẫu biểu đồ hoặc Truy vấn dữ liệu mà Biểu đồ này dựa trên.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
vi	Kích thước của đồ thị này khi không ở chế độ Xem trước.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
vi	Chọn Báo cáo để thêm Đồ thị đã chọn vào.

en	Report Name
vi	Tên report

en	Timespan
vi	Thời gian

en	Align
vi	Căn chỉnh

en	Preview Mode
vi	Chế độ xem trước

en	Add Selected Graphs to Report
vi	Thêm đồ thị được chọn vào báo cáo

en	Ok
vi	Đồng ý

en	Title
vi	Tiêu đề

en	Start Date
vi	Ngày bắt đầu

en	End Date
vi	Ngày kết thúc

en	Step
vi	StepBước

en	Total Rows
vi	Tổng số hàng

en	Graph ID
vi	ID đồ thị

en	Host ID
vi	ID Người chủ trì

en	Nth Percentile
vi	Tỷ lệ phần trăm

en	Summation
vi	Tổng hợp

en	Date
vi	Ngày

en	Summary Details
vi	Tóm tắt chi tiết

en	Download
vi	Tải xuống

en	Change Graph Template
vi	Thay đổi mẫu biểu đồ

en	Convert to Graph Template
vi	Chuyển đổi sang mẫu biểu đồ

en	Apply Automation Rules
vi	Áp dụng quy tắc tự động hóa

en	Create Aggregate Graph
vi	Tạo đồ thị tổng hợp

en	Create Aggregate from Template
vi	Tạo tổng hợp từ mẫu

en	No Device -
vi	Thiết bị

en	Created graph: %s
vi	Biểu đồ đã tạo: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
vi	LRI: Không có nguồn dữ liệu liên quan. Kiểm tra mẫu

en	Data Sources [No Device]
vi	Nguồn dữ liệu [Không có thiết bị]

en	Data Sources [%s]
vi	Nguồn dữ liệu [ %s]

en	Data Template
vi	Mẫu dữ liệu

en	Graph Items [graph: %s]
vi	Mục đồ thị [đồ thị: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
vi	Chọn Nguồn dữ liệu để liên kết với Mục đồ thị này.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
vi	Hiện tại không có Mẫu tổng hợp nào được xác định cho các Tập hợp kế thừa đã chọn.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) trang sau.

en	Delete Graph
vi	Xóa đồ thị

en	Delete Graphs
vi	Xóa đồ thị

en	The following Data Source is used by this Graph.
vi	Các nguồn dữ liệu sau đây được sử dụng bởi (các) biểu đồ này.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
vi	Các nguồn dữ liệu sau đây được sử dụng bởi (các) biểu đồ này.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
vi	Xóa tất cả (các) Nguồn dữ liệu được tham chiếu bởi (các) Biểu đồ không được sử dụng ở nơi khác.

en	Leave the Data Source untouched.
vi	Giữ nguyên (các) Nguồn dữ liệu.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
vi	Chọn Mẫu biểu đồ và nhấp vào 'Tiếp tục' để thay đổi Mẫu biểu đồ cho (các) biểu đồ sau. Xin lưu ý rằng chỉ các Mẫu biểu đồ tương thích sẽ được hiển thị. Tương thích được xác định bởi những người có Nguồn dữ liệu giống hệt nhau.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
vi	Chọn Mẫu biểu đồ và nhấp vào 'Tiếp tục' để thay đổi Mẫu biểu đồ cho (các) biểu đồ sau. Xin lưu ý rằng chỉ các Mẫu biểu đồ tương thích sẽ được hiển thị. Tương thích được xác định bởi những người có Nguồn dữ liệu giống hệt nhau.

en	New Graph Template:
vi	Mẫu biểu đồ mới

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Graph
vi	Đồ thị trùng lặp

en	Duplicate Graphs
vi	Đồ thị trùng lặp

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu biểu đồ tổng hợp sau.

en	Convert Graph to Template
vi	Chuyển đổi sang mẫu biểu đồ

en	Convert Graphs to Templates
vi	Chuyển đổi sang mẫu biểu đồ

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm Đồ thị đã chọn vào Báo cáo bên dưới.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm Đồ thị đã chọn vào Báo cáo bên dưới.

en	Change Graph to new Device
vi	Thay đổi đồ thị liên kết

en	Change Graphs to new Device
vi	Thay đổi đồ thị liên kết

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại cách đặt tên được đề xuất cho (các) Biểu đồ sau.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại cách đặt tên được đề xuất cho (các) Biểu đồ sau.

en	Reapply Suggested Names for Graph
vi	Đặt lại đề xuất Đặt tên cho đồ thị

en	Reapply Suggested Names for Graphs
vi	Đặt lại đề xuất Đặt tên cho đồ thị

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng Quy tắc tự động hóa cho các biểu đồ sau.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng Quy tắc tự động hóa cho các biểu đồ sau.

en	Apply Automation Rules to Graph
vi	Áp dụng quy tắc tự động hóa

en	Apply Automation Rules to Graphs
vi	Áp dụng quy tắc tự động hóa

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tạo Biểu đồ Tổng hợp từ (các) Biểu đồ đã chọn.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tạo Biểu đồ Tổng hợp từ (các) Biểu đồ đã chọn.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
vi	Các nguồn dữ liệu sau đây được sử dụng bởi (các) biểu đồ này.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
vi	Các nguồn dữ liệu sau đây được sử dụng bởi (các) biểu đồ này.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tạo Biểu đồ Tổng hợp từ (các) Biểu đồ đã chọn.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tạo Biểu đồ Tổng hợp từ (các) Biểu đồ đã chọn.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các Báo cáo sau.

en	Place Graph on Report
vi	Đặt biểu đồ trên báo cáo

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Place Graph on Tree
vi	Đặt đồ thị trên cây

en	Place Graphs on Tree
vi	Đặt đồ thị trên cây

en	Graph Items [new]
vi	Mục đồ thị [mới]

en	Graph Items [edit: %s]
vi	Mục đồ thị [chỉnh sửa: %s]

en	Graph [edit: %s]
vi	Biểu đồ [chỉnh sửa: %s]

en	Graph [new]
vi	Biểu đồ [mới]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
vi	Tắt chế độ gỡ lỗi đồ thị.

en	Turn On Graph Debug Mode.
vi	Bật chế độ gỡ lỗi đồ thị.

en	Edit Graph Template.
vi	Chỉnh sửa mẫu biểu đồ.

en	Edit Data Source: '%s'.
vi	Nguồn dữ liệu [ %s]

en	Unlock Graph.
vi	Mở khóa đồ thị.

en	Lock Graph.
vi	Đồ thị khóa.

en	View Timespans.
vi	Thời gian

en	Selected Graph Template
vi	Mẫu đồ thị đã chọn

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
vi	Chọn một mẫu biểu đồ để áp dụng cho biểu đồ này. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi Mẫu biểu đồ thành Mẫu biểu đồ tương thích 100%, có nghĩa là nó bao gồm các nguồn dữ liệu giống hệt nhau.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
vi	Chọn thiết bị mà đồ thị này thuộc về.

en	Supplemental Graph Template Data
vi	Dữ liệu mẫu biểu đồ bổ sung

en	Graph Fields
vi	Trường đồ thị

en	Graph Item Fields
vi	Trường mục đồ thị

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
vi	[Danh sách biểu đồ tùy chỉnh được áp dụng - Bộ lọc TỪ danh sách]

en	Graph Management [ All Devices ]
vi	Đồ thị mới cho [Tất cả thiết bị]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
vi	Quản lý nhóm người dùng [chỉnh sửa: %s]

en	Graph Management [ %s ]
vi	Quản lý đồ thị

en	Source
vi	Không có nguồn

en	Non Templated
vi	Không khuôn mẫu

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho biểu đồ này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	The image format of the Graph.
vi	Định dạng hình ảnh mặc định cho đồ thị kết quả.

en	Empty Graph
vi	Sao chép biểu đồ

en	Default Settings Saved
vi	Cài đặt mặc định đã lưu

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
vi	Đồ thị mới cho [ %s]

en	New Graphs for [ All Devices ]
vi	Đồ thị mới cho [Tất cả thiết bị]

en	New Graphs for None Host Type
vi	Đồ thị mới cho Không có Loại máy chủ

en	Filter Settings Saved
vi	Cài đặt bộ lọc đã lưu

en	Graph Types
vi	Các loại đồ thị

en	Graph Template Based
vi	Dựa trên mẫu đồ thị

en	Save Filters
vi	Lưu bộ lọc

en	Edit this Device
vi	Chỉnh sửa thiết bị này

en	Create New Device
vi	Tạo thiết bị mới

en	New Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ mới

en	(Select a graph type to create)
vi	(Chọn một loại biểu đồ để tạo)

en	Create
vi	Tạo

en	Select All
vi	Chọn tất cả

en	Select All Rows
vi	Chọn tất cả các hàng

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
vi	Lỗi phân tích cú pháp tệp XML tài nguyên truy vấn dữ liệu cho Truy vấn dữ liệu '%s' với id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
vi	Lỗi phân tích cú pháp tệp XML tài nguyên truy vấn dữ liệu cho Truy vấn dữ liệu '%s' với id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
vi	Lỗi phân tích cú pháp tệp XML tài nguyên truy vấn dữ liệu cho Truy vấn dữ liệu '%s' với id '%s'

en	Data Query [%s]
vi	Truy vấn dữ liệu [ %s]

en	From there you can get more information.
vi	Từ đó bạn có thể có thêm thông tin.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
vi	Truy vấn dữ liệu này trả về 0 hàng, có lẽ đã xảy ra sự cố khi thực hiện Truy vấn dữ liệu này.

en	You can run this Data Query in debug mode
vi	Bạn có thể chạy Truy vấn dữ liệu này trong chế độ gỡ lỗi

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
vi	Chỉ mục bị vô hiệu hóa do Truy vấn Dữ liệu không có Mẫu Đồ thị được liên kết.

en	Search Returned no Rows.
vi	Tìm kiếm Trả về không có hàng.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
vi	Lỗi trong Truy vấn Dữ liệu. Điều này có thể do các nguyên nhân sau: Quyền đối với Tệp, hoặc tệp XML Truy vấn Dữ liệu bị thiếu hoặc được định dạng không đúng.

en	Select a Graph Type to Create
vi	Chọn một loại biểu đồ để tạo

en	Make selection default
vi	Đặt mặc định lựa chọn

en	Set Default
vi	Thiết lập mặc định

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
vi	Thay đổi cài đặt thiết bị

en	Clear Statistics
vi	Xóa số liệu thống kê

en	Sync to Device Template
vi	Đồng bộ hóa với mẫu thiết bị

en	Place Device on Report
vi	Đặt thiết bị trên cây

en	Data Query Re-indexed.
vi	Chỉ mục truy vấn dữ liệu

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
vi	Đã lập chỉ mục lại truy vấn dữ liệu thiết bị. Hiển thị đầu ra dài dòng.

en	Device Debugging Enabled for Device.
vi	Đã bật gỡ lỗi thiết bị cho thiết bị.

en	Device Debugging Disabled for Device.
vi	Thiết bị bị vô hiệu hóa

en	Poller Cache for Device Refreshed.
vi	Poller Cache để làm mới thiết bị.

en	ERROR: Invalid Device ID.
vi	LRI: Thiết bị [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
vi	Reindex thiết bị đã hoàn thành trong% 0,2f giây. Có% d mục được cập nhật.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
vi	Không thể kết nối đến máy chủ

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Delete Devices
vi	Xóa thiết bị

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
vi	Giữ nguyên tất cả các đồ thị và nguồn dữ liệu (s). Tuy nhiên, Nguồn dữ liệu sẽ bị tắt.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
vi	Xóa tất cả các đồ thị liên quan và (các) nguồn dữ liệu.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Thiết bị sau.

en	Enable Device
vi	Kích hoạt thiết bị

en	Enable Devices
vi	Kích hoạt thiết bị

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Thiết bị sau.

en	Disable Device
vi	Vô hiệu hóa thiết bị

en	Disable Devices
vi	Vô hiệu hóa thiết bị

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Change Devices
vi	Thay đổi thiết bị

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Thiết bị sau.

en	Clear Statistics for Device
vi	Xóa thống kê trên (các) thiết bị

en	Clear Statistics for Devices
vi	Xóa thống kê trên (các) thiết bị

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa (các) thiết bị sau với Mẫu thiết bị của họ.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa (các) thiết bị sau với Mẫu thiết bị của họ.

en	Synchronize Device Template
vi	Đồng bộ hóa với mẫu thiết bị

en	Synchronize Devices Templates
vi	Đồng bộ hóa với mẫu thiết bị

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Thiết bị sau.

en	Place Devices on Report
vi	Đặt thiết bị trên cây

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Place Device on Tree
vi	Đặt thiết bị trên cây

en	Place Devices on Tree
vi	Đặt thiết bị trên cây

en	Device [new]
vi	Thiết bị [mới]

en	Device [edit: %s]
vi	Thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Disable Device Debug
vi	Vô hiệu hóa gỡ lỗi thiết bị

en	Enable Device Debug
vi	Bật gỡ lỗi thiết bị

en	Repopulate Poller Cache
vi	Rebuild Pug Cache

en	View Poller Cache
vi	Xem Cache Poller

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
vi	Tạo đồ thị cho thiết bị này

en	Re-Index Device
vi	Phương pháp lập chỉ mục lại

en	Data Source List
vi	Danh sách nguồn dữ liệu

en	Graph List
vi	Danh sách đồ thị

en	Contacting Device
vi	Thiết bị liên lạc

en	Edit
vi	Sửa

en	Is Being Graphed
vi	Đang được vẽ

en	Not Being Graphed
vi	Không được vẽ đồ thị

en	Delete Graph Template Association
vi	Xóa Hiệp hội mẫu biểu đồ

en	No associated graph templates.
vi	Không có mẫu biểu đồ liên quan.

en	Add Graph Template
vi	Thêm mẫu biểu đồ

en	Add Graph Template to Device
vi	Thêm mẫu biểu đồ vào thiết bị

en	Data Query Debug Information
vi	Truy vấn dữ liệu Thông tin gỡ lỗi

en	Copy
vi	Sao chép

en	Hide
vi	Ẩn

en	Associated Data Queries
vi	Truy vấn dữ liệu liên quan

en	Re-Index Method
vi	Phương pháp lập chỉ mục lại

en	[%d Items, %d Rows]
vi	[% d Mục,% d Hàng]

en	Fail
vi	Không Đạt

en	Success
vi	Thành công

en	Reload Query
vi	Truy vấn tải lại

en	Verbose Query
vi	Truy vấn dài dòng

en	Remove Query
vi	Xóa truy vấn

en	No Associated Data Queries.
vi	Không có truy vấn dữ liệu liên quan.

en	Add Data Query
vi	Thêm truy vấn dữ liệu

en	Add Data Query to Device
vi	Thêm truy vấn dữ liệu vào thiết bị

en	Undefined
vi	Mùi không xác định

en	Site
vi	Trang

en	Export Devices
vi	Xuất thiết bị

en	Not Up
vi	Không lên

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	Service Check
vi	Delete Check

en	Device Description
vi	Mô tả thiết bị

en	The name by which this Device will be referred to.
vi	Tên mà Thiết bị này sẽ được gọi.

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
vi	Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. Nếu là tên máy chủ, nó phải được phân giải bằng DNS hoặc từ tệp máy chủ của bạn.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho thiết bị này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
vi	Số lượng chủ đề đồng thời được sử dụng để bỏ phiếu cho thiết bị này. Điều này chỉ áp dụng cho xe đẩy Spine.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
vi	Tổng số đồ thị được tạo từ thiết bị này.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
vi	Tổng số Nguồn dữ liệu được tạo từ Thiết bị này.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
vi	Trạng thái giám sát của Thiết bị dựa trên kết quả ping. Nếu Thiết bị này là Thiết bị loại đặc biệt, bằng cách sử dụng tên máy chủ "localhost" hoặc do cài đặt không thực hiện Kiểm tra tính khả dụng, thiết bị sẽ luôn duy trì. Khi sử dụng trình thu thập dữ liệu cmd.php, Thiết bị không có Đồ thị, sẽ không được trình thu thập dữ liệu ping và sẽ vẫn ở trạng thái "Không xác định".

en	The site associated to this Device
vi	Thành phố liên kết với trang web này.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
vi	Tỉnh

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
vi	Lượng thời gian mà Thiết bị này đã ở trạng thái hiện tại.

en	The current amount of time that the host has been up.
vi	Lượng thời gian hiện tại mà máy chủ đã lên.

en	Poll Time
vi	Thời gian bình chọn

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
vi	Lượng thời gian cần thiết để thu thập dữ liệu từ Thiết bị này.

en	Current (ms)
vi	Hiện tại (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
vi	Thời gian ping hiện tại tính bằng mili giây để đến Thiết bị.

en	Average (ms)
vi	Trung bình (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
vi	Thời gian ping trung bình tính bằng mili giây để đến Thiết bị do các bộ đếm đã bị xóa cho Thiết bị này.

en	Availability
vi	Tình trạng

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
vi	Tỷ lệ phần trăm khả dụng dựa trên kết quả ping kể từ khi bộ đếm đã bị xóa cho Thiết bị này.

en	Create Date
vi	Tạo

en	The Date that the Device was added to Cacti.
vi	Ngày bắt đầu gỡ lỗi.

en	Sync Devices
vi	Thiết bị đồng bộ hóa

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Delete Device Template
vi	Xóa (các) mẫu thiết bị

en	Delete Device Templates
vi	Xóa (các) mẫu thiết bị

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Duplicate Device Template
vi	Mẫu thiết bị trùng lặp

en	Duplicate Device Templates
vi	Mẫu thiết bị trùng lặp

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu thiết bị sau.

en	Sync Device Template
vi	Đồng bộ hóa với mẫu thiết bị

en	Sync Device Templates
vi	Đồng bộ hóa với mẫu thiết bị

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu biểu đồ sau sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Graph Template Name: %s
vi	Tên mẫu biểu đồ: %s

en	Remove Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ mới

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các Truy vấn dữ liệu sau đây sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Data Query Name: %s
vi	Tên truy vấn dữ liệu: %s

en	Remove Data Query
vi	Xóa truy vấn

en	Device Templates [edit: %s]
vi	Mẫu thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Device Templates [new]
vi	Mẫu thiết bị [mới]

en	Default Submit Button
vi	Nút gửi mặc định

en	Add Graph Template to Device Template
vi	Thêm mẫu biểu đồ vào mẫu thiết bị

en	No associated data queries.
vi	Không có truy vấn dữ liệu liên quan.

en	Add Data Query to Device Template
vi	Thêm truy vấn dữ liệu vào mẫu thiết bị

en	Delete Item from Device Template
vi	Xóa (các) mẫu thiết bị

en	Device Templates
vi	Mẫu thiết bị

en	Device Class
vi	Quy tắc thiết bị

en	Has Devices
vi	Có thiết bị

en	Device Template Name
vi	Tên mẫu thiết bị

en	The name of this Device Template.
vi	Tên của Mẫu thiết bị này.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Mẫu thiết bị này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
vi	Mẫu thiết bị đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Thiết bị.

en	Devices Using
vi	Thiết bị sử dụng

en	The number of Devices using this Device Template.
vi	Số lượng thiết bị sử dụng Mẫu thiết bị này.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị nào

en	Not Logged In
vi	Chưa đăng nhập

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
vi	Bạn phải đăng nhập để truy cập vào khu vực này của Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
vi	FATAL: Bạn phải đăng nhập để truy cập vào khu vực này của Cacti.

en	Login Again
vi	Đăng nhập lại

en	Permission Denied
vi	Quyền bị từ chối

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
vi	Nếu bạn cảm thấy rằng đây là một lỗi. Vui lòng liên hệ với Quản trị viên Cacti của bạn.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
vi	Bạn không được phép truy cập vào phần này của Cacti.

en	Installation In Progress
vi	Đang cài đặt

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
vi	Chỉ Quản trị viên Cacti có đặc quyền Cài đặt / Nâng cấp mới có thể đăng nhập

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
vi	Có một cài đặt hoặc nâng cấp trong tiến trình.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
vi	Lần cuối cùng Bộ thu thập dữ liệu này được đồng bộ hóa hoàn toàn với trang web chính của Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
vi	Lưu hoàn tất.

en	Save Failed.
vi	Lưu không thanh công.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
vi	Lưu Không thành công do lỗi nhập trường (Kiểm tra các trường màu đỏ).

en	Passwords do not match, please retype.
vi	Mật khẩu không khớp, vui lòng nhập lại.

en	You must select at least one field.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một lĩnh vực.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
vi	Bạn phải tích hợp xác thực người dùng để bật tính năng này.

en	XML parse error.
vi	Lỗi phân tích cú pháp XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
vi	Các thư mục được tô sáng không tồn tại. Vui lòng nhập một thư mục hợp lệ.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
vi	Tệp nhật ký Cacti phải có phần mở rộng '.log'

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
vi	Dữ liệu đầu vào cho phương thức dường như không được đưa vào danh sách trắng.

en	Data Source does not exist.
vi	Nguồn dữ liệu không tồn tại.

en	Username already in use.
vi	Tên tài khoản đã được sử dụng.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
vi	Cụm mật khẩu riêng tư SNMP v3 không khớp

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
vi	Cụm mật khẩu xác thực SNMP v3 không khớp

en	XML: Cacti version does not exist.
vi	XML: Phiên bản Cacti không tồn tại.

en	XML: Hash version does not exist.
vi	XML: Phiên bản Hash không tồn tại.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
vi	XML: Được tạo bằng phiên bản mới hơn của Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
vi	XML: Không thể định vị mã loại.

en	Username already exists.
vi	Tên tài khoản đã tồn tại

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
vi	Thay đổi tên người dùng không được phép cho mẫu được chỉ định hoặc người dùng khách.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
vi	Xóa người dùng không được phép cho mẫu được chỉ định hoặc người dùng khách.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
vi	Xóa người dùng không được phép cho người dùng xuất đồ thị được chỉ định.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
vi	Mẫu dữ liệu bao gồm hồ sơ nguồn dữ liệu bị xóa. Vui lòng lưu lại Mẫu dữ liệu bằng Hồ sơ nguồn dữ liệu hiện có.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
vi	Mẫu biểu đồ bao gồm tiền tố GPrint bị xóa. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định và / hoặc chính xác.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
vi	Mẫu biểu đồ bao gồm các CDEF đã xóa. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định và / hoặc chính xác.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
vi	Mẫu biểu đồ bao gồm Phương thức nhập dữ liệu đã xóa. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
vi	Không tìm thấy mẫu dữ liệu trong quá trình xuất. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị trong khi xuất. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
vi	Truy vấn dữ liệu không được tìm thấy trong khi xuất. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
vi	Không tìm thấy mẫu biểu đồ trong quá trình xuất. Vui lòng chạy tập lệnh sửa chữa cơ sở dữ liệu để xác định.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
vi	Không tìm thấy đồ thị. Hoặc nó đã bị xóa hoặc cơ sở dữ liệu của bạn cần sửa chữa.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
vi	Cụm mật khẩu SNMPv3 phải có 8 ký tự trở lên.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
vi	Một số đồ thị không được cập nhật. Không thể thay đổi thiết bị cho Đồ thị dựa trên Truy vấn Dữ liệu.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
vi	Không thể thay đổi thiết bị cho Đồ thị dựa trên Truy vấn Dữ liệu.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
vi	Một số cài đặt không được lưu. Kiểm tra tin nhắn dưới đây. Kiểm tra các trường màu đỏ cho các lỗi.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
vi	Các tập tin được tô sáng không tồn tại. Vui lòng nhập tên tệp hợp lệ.

en	All User Settings have been returned to their default values.
vi	Tất cả Cài đặt người dùng đã được trả về giá trị mặc định của họ.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
vi	Tên trường được đề xuất không được nhập. Vui lòng nhập tên trường và thử lại.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
vi	Giá trị đề xuất không được nhập. Vui lòng nhập một giá trị được đề xuất và thử lại.

en	You must select at least one object from the list.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một đối tượng từ danh sách.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
vi	Mẫu thiết bị được cập nhật. Hãy nhớ Đồng bộ hóa Mẫu để đẩy tất cả các thay đổi sang Thiết bị sử dụng Mẫu thiết bị này.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
vi	Lưu hoàn tất. Cài đặt được nhân rộng để thu thập dữ liệu từ xa.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
vi	Lưu không thanh công. Giá trị tối thiểu phải nhỏ hơn Giá trị tối đa.

en	Unable to change password. User account not found.
vi	Không thể thay đổi mật khẩu. Không tìm thấy tài khoản người dùng.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
vi	Dữ liệu đầu vào được lưu. Bạn phải cập nhật Mẫu dữ liệu tham chiếu Phương thức nhập dữ liệu này trước khi tạo Đồ thị hoặc Nguồn dữ liệu.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
vi	Dữ liệu đầu vào được lưu. Bạn phải cập nhật Mẫu dữ liệu tham chiếu Phương thức nhập dữ liệu này trước khi Bộ thu thập dữ liệu sẽ bắt đầu sử dụng bất kỳ Trường nhập dữ liệu mới hoặc được sửa đổi.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
vi	Trường nhập dữ liệu đã lưu. Bạn phải cập nhật Mẫu dữ liệu tham chiếu Phương thức nhập dữ liệu này trước khi tạo Đồ thị hoặc Nguồn dữ liệu.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
vi	Trường nhập dữ liệu đã lưu. Bạn phải cập nhật Mẫu dữ liệu tham chiếu Phương thức nhập dữ liệu này trước khi Bộ thu thập dữ liệu sẽ bắt đầu sử dụng bất kỳ Trường nhập dữ liệu mới hoặc được sửa đổi.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
vi	Tệp nhật ký được chỉ định không phải là tệp nhật ký hoặc tệp lưu trữ Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
vi	Tệp nhật ký được chỉ định là tệp lưu trữ Cacti và đã bị xóa.

en	Cacti log purged successfully
vi	Nhật ký xương rồng đã thanh trừng thành công

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
vi	Nếu bạn buộc thay đổi mật khẩu, bạn cũng phải cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của họ.

en	You are not allowed to change your password.
vi	Bạn không được phép thay đổi mật khẩu của bạn.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
vi	Không thể xác định kích thước của trường mật khẩu, vui lòng kiểm tra quyền của người dùng db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
vi	Không thể tăng kích thước của trường mật khẩu, xin vui lòng kiểm tra quyền của người dùng db

en	LDAP/AD based password change not supported.
vi	Thay đổi mật khẩu dựa trên LDAP / AD không được hỗ trợ.

en	Password successfully changed.
vi	Thành công.

en	Unable to clear log, no write permissions
vi	Không thể xóa nhật ký, không có quyền ghi

en	Unable to clear log, file does not exist
vi	Không thể xóa nhật ký, tập tin không tồn tại

en	CSRF Timeout, refreshing page.
vi	CSRF Hết giờ, làm mới trang.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
vi	Thời gian chờ CSRF xảy ra do không hoạt động, trang được làm mới.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
vi	Dấu thời gian không hợp lệ. Chọn dấu thời gian trong tương lai.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
vi	Bộ thu thập dữ liệu được đồng bộ hóa cho hoạt động ngoại tuyến

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
vi	Không tìm thấy (các) Trình thu thập dữ liệu khi thử đồng bộ hóa

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
vi	Không thể thiết lập kết nối MySQL với Trình thu thập dữ liệu từ xa.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
vi	Đồng bộ hóa bộ thu thập dữ liệu phải được bắt đầu từ máy chủ Cacti chính.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
vi	Đồng bộ hóa không bao gồm máy chủ Cơ sở dữ liệu Cacti Trung tâm.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
vi	Khi lưu Bộ thu thập dữ liệu từ xa, Tên máy chủ cơ sở dữ liệu phải là duy nhất từ tất cả những người khác.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
vi	Tên máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa của bạn phải là một cái gì đó ngoài 'localhost' cho mỗi Trình thu thập dữ liệu từ xa.

en	Path variables on this page were only saved locally.
vi	Các biến đường dẫn trên trang này chỉ được lưu cục bộ.

en	Report Saved
vi	Báo cáo đã lưu

en	Report Save Failed
vi	Báo cáo lưu không thành công

en	Report Item Saved
vi	Mục báo cáo đã lưu

en	Report Item Save Failed
vi	Mục báo cáo Lưu không thành công

en	Graph was not found attempting to Add to Report
vi	Không tìm thấy biểu đồ khi cố gắng thêm vào báo cáo

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
vi	Không thể thêm đồ thị. Người dùng hiện tại không phải là chủ sở hữu

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
vi	Không thể thêm tất cả các đồ thị. Xem thông báo lỗi để biết chi tiết.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Biểu đồ để thêm vào Báo cáo.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
vi	Tất cả các đồ thị đã được thêm vào Báo cáo. Đồ thị trùng lặp với cùng một Timespan đã bị bỏ qua.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
vi	Xóa tài nguyên Pug Cache. Trình thu thập dữ liệu chính sẽ được xây dựng lại ở lần khởi động tiếp theo và Trình thu thập dữ liệu từ xa sẽ đồng bộ hóa sau đó.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
vi	Quyền bị từ chối. Bạn không có quyền đối với hành động được yêu cầu.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
vi	Trang không được xác định. Do đó, nó không thể được hiển thị.

en	Unexpected error occurred
vi	Xảy ra lỗi không mong muốn

en	Function
vi	Chức năng

en	Special Data Source
vi	Nguồn dữ liệu đặc biệt

en	Custom String
vi	Chuỗi tùy chỉnh

en	Current Graph Item Data Source
vi	Nguồn dữ liệu mục đồ thị hiện tại

en	Script/Command
vi	Kịch bản / Lệnh

en	Script Server
vi	Máy chủ tập lệnh

en	Stream Data
vi	Dữ liệu đồ thị

en	Index Count
vi	Chỉ số đếm

en	Verify All
vi	Xác nhận tất cả

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
vi	Tất cả Lập chỉ mục lại sẽ được hướng dẫn hoặc quản lý thông qua các tập lệnh hoặc Tự động hóa thiết bị.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
vi	Khi thời gian hoạt động của thiết bị SNMP bị lùi, Chỉ số lại sẽ được thực hiện.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
vi	Khi chỉ số Truy vấn dữ liệu thay đổi, Chỉ mục lại sẽ được thực hiện.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
vi	Mỗi chu kỳ bỏ phiếu, một Chỉ số lại sẽ được thực hiện. Rất đắt.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
vi	Tên trường SNMP (thả xuống)

en	SNMP Field Value (From User)
vi	Giá trị trường SNMP (Từ người dùng)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
vi	Loại đầu ra SNMP (thả xuống)

en	Normal
vi	Bình thường

en	Light
vi	Sáng

en	Mono
vi	モノ

en	North
vi	Bắc

en	South
vi	Miền Nam

en	West
vi	Hướng Tây

en	East
vi	Đông

en	Left
vi	Trái

en	Right
vi	Phải

en	Justified
vi	正当化された

en	Center
vi	Giữa

en	Top -> Down
vi	Trên cùng -> Xuống

en	Bottom -> Up
vi	Dưới cùng -> Lên

en	Numeric
vi	Số

en	Timestamp
vi	Dấu thời gian

en	Duration
vi	Thời lượng

en	Not In Use
vi	Không sử dụng

en	Version %d
vi	Phiên bản% d

en	[None]
vi	[Không]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES
vi	MÔ TẢ

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
vi	Chỉ logfile

en	Logfile and Syslog/Eventlog
vi	Logfile và Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
vi	Chỉ nhật ký hệ thống / sự kiện

en	Ping and SNMP Uptime
vi	Thời gian hoạt động của Ping và SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
vi	Thời gian hoạt động của Ping hoặc SNMP

en	SNMP Uptime
vi	Thời gian hoạt động của SNMP

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping

en	ICMP Ping

en	TCP Ping
vi	Ping Ping

en	UDP Ping
vi	Ping UDP

en	NONE - Syslog Only if Selected
vi	KHÔNG - Syslog Chỉ khi được chọn

en	LOW - Statistics and Errors
vi	THẤP - Thống kê và lỗi

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
vi	TRUNG TÂM - Thống kê, lỗi và kết quả

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
vi	CAO - Thống kê, Lỗi, Kết quả và Sự kiện I / O chính

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
vi	DEBUG - Số liệu thống kê, lỗi, kết quả, I / O và chương trình

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
vi	Quan - Cấp DEBUG dành cho nhà phát triển

en	Selected Poller Interval
vi	Khoảng thời gian chọn

en	Every %d Seconds
vi	Mỗi% d giây

en	Every Minute
vi	Mỗi phút

en	Every %d Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Every %d Hours
vi	Mỗi% d giờ

en	Every %d Day
vi	Mỗi% 1 ngày

en	%0.1f Minutes
vi	%d phút

en	%d Year
vi	% d Năm

en	Disabled/Manual
vi	Vô hiệu hóa / Hướng dẫn sử dụng

en	Every day
vi	Hàng ngày

en	1 Thread
vi	% d Chủ đề

en	Cacti Builtin Authentication
vi	Xác thực dựng sẵn

en	Web Basic Authentication
vi	Xác thực cơ bản web

en	LDAP/AD User Domains
vi	Tên miền người dùng

en	LDAP

en	Active Directory
vi	Thư mục hoạt động

en	LDAPS
vi	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
vi	Khó

en	Demand
vi	Yêu cầu

en	Allow
vi	Cho phép

en	Try
vi	Thử

en	No Searching
vi	Không tìm kiếm

en	Anonymous Searching
vi	Tìm kiếm ẩn danh

en	Specific Searching
vi	Tìm kiếm cụ thể

en	Enabled (strict mode)
vi	Đã bật (chế độ nghiêm ngặt)

en	Operator
vi	Nhà điều hành

en	Another CDEF
vi	Một CDEF khác

en	Inherit Parent Sorting
vi	Kế thừa phân loại cha mẹ

en	Manual Ordering (No Sorting)
vi	Đặt hàng thủ công (Không sắp xếp)

en	Alphabetic Ordering
vi	Đặt hàng chữ cái

en	Natural Ordering
vi	Trật tự tự nhiên

en	Numeric Ordering
vi	Đặt hàng số

en	Header
vi	Đầu trang

en	Graph
vi	Biểu đồ

en	Data Query Index
vi	Chỉ mục truy vấn dữ liệu

en	Current Graph Item Polling Interval
vi	Mục biểu đồ hiện tại Khoảng thời gian bỏ phiếu

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
vi	Tất cả các nguồn dữ liệu (Không bao gồm các bản sao)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
vi	Tất cả các nguồn dữ liệu (Bao gồm các bản sao)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
vi	Tất cả các nguồn dữ liệu tương tự (Không bao gồm các bản sao)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
vi	Tất cả các nguồn dữ liệu tương tự (Không bao gồm trùng lặp) Khoảng thời gian bỏ phiếu

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
vi	Tất cả các nguồn dữ liệu tương tự (Bao gồm các bản sao)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
vi	Mục nguồn dữ liệu hiện tại: Giá trị tối thiểu

en	Current Data Source Item: Maximum Value
vi	Mục nguồn dữ liệu hiện tại: Giá trị tối đa

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
vi	Mục nguồn dữ liệu hiện tại: Giá trị tối thiểu

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
vi	Mục nguồn dữ liệu hiện tại: Giá trị tối thiểu

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
vi	Mục nguồn dữ liệu hiện tại: Giá trị tối thiểu

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
vi	Đồ thị: Giới hạn dưới

en	Graph: Upper Limit
vi	Đồ thị: Giới hạn trên

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
vi	Đếm tất cả các nguồn dữ liệu (Không bao gồm các bản sao)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
vi	Đếm tất cả các nguồn dữ liệu (Bao gồm các bản sao)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
vi	Đếm tất cả các nguồn dữ liệu tương tự (Không bao gồm các bản sao)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
vi	Đếm tất cả các nguồn dữ liệu tương tự (Bao gồm các bản sao)

en	Main Console
vi	Bảng điều khiển

en	Console Page
vi	Trang đầu bảng điều khiển

en	New Graphs
vi	Đồ thị mới

en	New Device
vi	Thiết bị mới

en	Management
vi	Sự quản lý

en	Sites
vi	Websites

en	Trees
vi	Cây

en	Data Collection
vi	Thu thập dữ liệu

en	Data Collectors
vi	Người thu thập dữ liệu

en	Aggregate
vi	cốt liệu

en	Automation
vi	Tự động hóa

en	Discovered Devices
vi	Thiết bị được phát hiện

en	Presets
vi	Đặt trước

en	Data Profiles
vi	Hồ sơ dữ liệu

en	Import/Export
vi	Nhập vào/Xuất ra

en	Import Templates
vi	Nhập mẫu

en	Import Packages
vi	Nhập mẫu

en	Export Templates
vi	Xuất mẫu

en	Configuration
vi	Cấu hình

en	Settings
vi	Cài đặt

en	Users
vi	Người dùng

en	User Groups
vi	Nhóm người dùng

en	User Domains
vi	Tên miền người dùng

en	Utilities
vi	Tiện Ích

en	System Utilities
vi	Tiện ích hệ thống

en	RRDfile Cleaner
vi	Chất tẩy rửa RRDfile

en	SNMP Managers
vi	Bài dự thi SNMP

en	External Links
vi	Liên kết Bên ngoài

en	User Log
vi	Đăng nhập

en	Troubleshooting
vi	Xử lý sự cố

en	RRDfile Checker
vi	Chất tẩy rửa RRDfile

en	Technical Info
vi	Hỗ trợ Kỹ thuật

en	Change Log
vi	Nhật ký thay đổi

en	Support
vi	Hỗ trợ

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
vi	Áp dụng quy tắc tự động hóa

en	Cacti Related
vi	Báo cáo xương rồng

en	Database Related
vi	Cơ sở dữ liệu

en	Facilities Related

en	Generic Device
vi	Mức nhật ký chung

en	HPC/Grid Computing
vi	Tùy chọn lưới

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
vi	Cân bằng tải

en	Network Switch
vi	Bộ lọc mạng

en	Network Router
vi	Bộ lọc mạng

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
vi	Bộ lọc mạng

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
vi	Cơ sở dữ liệu

en	Storage Related

en	Telco Related
vi	Chọn mẫu

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	All Lines
vi	Toàn Bộ các Đường

en	%d Lines
vi	% d Dòng

en	Console Access
vi	Bảng điều khiển truy cập

en	Realtime Graphs
vi	Đồ thị thời gian thực

en	Update Profile
vi	Cập nhật hồ sơ

en	Users/Groups
vi	Nhóm người dùng

en	Settings/Utilities
vi	Cài đặt / Tiện ích

en	Installation/Upgrades
vi	Cài đặt / Nâng cấp

en	Sites/Devices/Data
vi	Trang web / Thiết bị / Dữ liệu

en	Spike Handling
vi	Cài đặt Spike Kill

en	Log Administration
vi	Quản trị đăng nhập

en	Log Viewing
vi	Xem nhật ký

en	Reports Administration
vi	Quản trị đăng nhập

en	Reports Creation
vi	Tạo báo cáo

en	Show Graph Action Icons
vi	Hiển thị tiêu đề đồ thị

en	Show User Help Links
vi	Hiển thị Liên kết Trợ giúp Người dùng

en	Plugin Administration
vi	Quản trị đăng nhập

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	Template Editor
vi	Trình chỉnh sửa mẫu

en	General Administration
vi	Quản lý chung

en	System Administration
vi	Quản lí hệ thống

en	CDEF

en	CDEF Item
vi	Mục CDEF

en	GPRINT Preset
vi	GPRINT cài sẵn

en	Data Input Field
vi	Trường nhập dữ liệu

en	Data Source Profile
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Data Template Item
vi	Mục mẫu dữ liệu

en	Graph Template Item
vi	Mục mẫu biểu đồ

en	Graph Template Input
vi	Nhập mẫu biểu đồ

en	VDEF

en	VDEF Item
vi	Mục VDEF

en	Last Half Hour
vi	Nửa giờ qua

en	Last Hour
vi	1 giờ trước

en	Last %d Hours
vi	% D giờ cuối cùng

en	Last Day
vi	Ngày cuối

en	Last %d Days
vi	% D ngày cuối cùng

en	Last Week
vi	Tuần trước

en	Last %d Weeks
vi	% D tuần trước

en	Last Month
vi	Tháng trước

en	Last %d Months
vi	% D tháng trước

en	Last Year
vi	Năm trước

en	Last %d Years
vi	% D năm trước

en	Day Shift
vi	Ca ngày

en	This Day
vi	Hàng ngày

en	This Week
vi	Tuần này

en	This Month
vi	Tháng này

en	This Year
vi	Năm nay

en	Previous Day
vi	Ngày trước

en	Previous Week
vi	Tuần trước

en	Previous Month
vi	Tháng Trước

en	Previous Year
vi	Năm trước

en	%d Min
vi	% d tối thiểu

en	Month Number, Day, Year
vi	Số tháng, ngày, năm

en	Month Name, Day, Year
vi	Tên tháng, ngày, năm

en	Day, Month Number, Year
vi	Ngày, số tháng, năm

en	Day, Month Name, Year
vi	Ngày, tháng tên, năm

en	Year, Month Number, Day
vi	Năm, số tháng, ngày

en	Year, Month Name, Day
vi	Năm, tháng tên, ngày

en	After Boost
vi	Sau khi tăng

en	%d MBytes
vi	% d MByte

en	1 GByte

en	%s GBytes
vi	%s GB

en	%d GBytes
vi	% d GByte

en	2,000 Data Source Items
vi	2.000 mục nguồn dữ liệu

en	5,000 Data Source Items
vi	5.000 mục nguồn dữ liệu

en	10,000 Data Source Items
vi	10.000 mục nguồn dữ liệu

en	15,000 Data Source Items
vi	15.000 mục nguồn dữ liệu

en	25,000 Data Source Items
vi	25.000 mục nguồn dữ liệu

en	50,000 Data Source Items (Default)
vi	50.000 mục nguồn dữ liệu (Mặc định)

en	100,000 Data Source Items
vi	100.000 mục nguồn dữ liệu

en	200,000 Data Source Items
vi	200.000 mục nguồn dữ liệu

en	400,000 Data Source Items
vi	400.000 mục nguồn dữ liệu

en	2 Hours
vi	2 Giờ

en	4 Hours
vi	4 Giờ

en	6 Hours
vi	6 Giờ

en	%s Hours
vi	%s giờ

en	%d GByte
vi	% d GByte

en	Unlimited
vi	Không giới hạn

en	%s Minutes
vi	%s Phút

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes
vi	% d Megabyte

en	Send Now
vi	Gửi ngay

en	Take Ownership
vi	Lấy quyền sở hữu

en	Inline PNG Image
vi	Hình ảnh nội tuyến PNG

en	Inline JPEG Image
vi	Hình ảnh JPEG nội tuyến

en	Inline GIF Image
vi	Ảnh GIF nội tuyến

en	Attached PNG Image
vi	Hình ảnh PNG đính kèm

en	Attached JPEG Image
vi	Ảnh JPEG đính kèm

en	Attached GIF Image
vi	Ảnh GIF đính kèm

en	Inline PNG Image, LN Style
vi	Hình ảnh nội tuyến PNG, kiểu LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
vi	Hình ảnh JPEG nội tuyến, kiểu LN

en	Inline GIF Image, LN Style
vi	Ảnh GIF nội tuyến, kiểu LN

en	Text
vi	Văn bản

en	Tree
vi	Cây thân gỗ

en	Horizontal Rule
vi	Viền ngang

en	left
vi	trái

en	center
vi	giữa

en	right
vi	phải

en	Minute(s)
vi	Phút

en	Hour(s)
vi	Giờ

en	Day(s)
vi	Ngày

en	Week(s)
vi	We(e)k(en)

en	Month(s), Day of Month
vi	Tháng, ngày trong tháng

en	Month(s), Day of Week
vi	Tháng, ngày trong tuần

en	Year(s)
vi	Năm

en	Keep Graph Types
vi	Giữ các loại đồ thị

en	Keep Type and STACK
vi	Giữ Type và STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
vi	Chuyển đổi thành đồ thị DIỆN / STACK

en	Convert to LINE1 Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
vi	Chuyển đổi sang đồ thị LINE3

en	No Totals
vi	Không có tổng số

en	Print All Legend Items
vi	In tất cả các mục Huyền thoại

en	Print Totaling Legend Items Only
vi	Chỉ in các mục Huyền thoại

en	Total Similar Data Sources
vi	Tổng nguồn dữ liệu tương tự

en	Total All Data Sources
vi	Tổng cộng tất cả các nguồn dữ liệu

en	No Reordering
vi	Không sắp xếp lại

en	Data Source, Graph
vi	Nguồn dữ liệu, đồ thị

en	Graph, Data Source
vi	Biểu đồ, nguồn dữ liệu

en	Base Graph Order
vi	Có đồ thị

en	contains
vi	có chứa

en	does not contain
vi	không chứa

en	begins with
vi	bắt đầu là

en	does not begin with
vi	không bắt đầu với

en	ends with
vi	kết thúc với

en	does not end with
vi	không kết thúc với

en	matches
vi	Phù hợp

en	is not equal to
vi	không phải

en	is less than
vi	là nhỏ hơn

en	is less than or equal
vi	nhỏ hơn hoặc bằng

en	is greater than
vi	là lớn hơn

en	is greater than or equal
vi	lớn hơn hoặc bằng

en	is unknown
vi	Không xác định

en	is not unknown
vi	không biết

en	is empty
vi	trống

en	is not empty
vi	trống

en	matches regular expression
vi	khớp với biểu thức chính quy

en	does not match regular expression
vi	không khớp với biểu thức chính quy

en	Fixed String
vi	Chuỗi cố định

en	Every 1 Hour
vi	Cứ sau 1 giờ

en	Every Day
vi	Hàng Ngày

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Every %d Weeks
vi	Mỗi% d tuần

en	Jan
vi	Tháng 1

en	Feb
vi	Tháng 2

en	Mar
vi	Tháng 3

en	Apr
vi	Tháng 4

en	May
vi	Tháng 5

en	Jun
vi	Tháng 6

en	Jul
vi	Tháng 7

en	Aug
vi	Tháng 8

en	Sep
vi	Tháng 9

en	Oct
vi	Tháng 10

en	Nov
vi	Tháng 11

en	Dec
vi	Tháng 12

en	Use the First Handler Found
vi	Sử dụng Trình xử lý GetText PHP

en	Use the PHP GetText Handler
vi	Sử dụng Trình xử lý GetText PHP

en	Use the Oscarotero GetText Handler
vi	Sử dụng Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
vi	Sử dụng Trình xử lý GetText MonoTranslator

en	Sun
vi	CN

en	Mon
vi	T2

en	Tue
vi	T3

en	Wed
vi	T4

en	Thu
vi	T5

en	Fri
vi	T6

en	Sat
vi	T7

en	Arabic
vi	Tiếng A-rập

en	Bulgarian
vi	Tiếng Bungari

en	Chinese (China)
vi	Trung Quốc (Trung Quốc)

en	Chinese (Taiwan)
vi	Trung Quốc (Đài Loan)

en	Dutch
vi	Tiếng Hà Lan

en	English
vi	Tiếng Anh

en	French
vi	Pháp

en	German
vi	Đức

en	Greek
vi	Hy Lạp

en	Hebrew

en	Hindi
vi	Tiếng Hindi

en	Italian
vi	Ý

en	Japanese
vi	Tiếng Nhật

en	Korean
vi	Tiếng Hàn Quốc

en	Polish
vi	Tiếng Ba Lan

en	Portuguese
vi	Bồ Đào Nha

en	Portuguese (Brazil)
vi	Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

en	Russian
vi	Tiếng Nga

en	Spanish
vi	Tiếng Tây Ban Nha

en	Swedish
vi	Tiếng Thụy Điển

en	Turkish
vi	Thổ Nhĩ Kỳ

en	Vietnamese
vi	Tiếng Việt

en	Classic
vi	Cổ điển

en	Modern
vi	Hiện đại

en	Dark
vi	Tối

en	Paper-plane
vi	Máy bay giấy

en	Paw
vi	Quấu

en	Sunrise
vi	Bình minh

en	[Fail]
vi	Không Đạt

en	[Warning]
vi	LƯU Ý:

en	[Restart]
vi	Hạn chế

en	[Success]
vi	Thành công!

en	[Skipped]
vi	[Bỏ qua]

en	User Profile (Edit)
vi	Hồ sơ người dùng (Chỉnh sửa)

en	Tree Mode
vi	Chế độ cây

en	List Mode
vi	Chế độ danh sách

en	Console
vi	Ä Ã³ng

en	Graph Management
vi	Quản lý đồ thị

en	(Edit)
vi	(Sửa)

en	Graph Items
vi	Mục đồ thị

en	Create New Graphs
vi	Tạo đồ thị mới

en	Create Graphs from Data Query
vi	Tạo đồ thị từ truy vấn dữ liệu

en	(Remove)
vi	Xóa

en	View Log
vi	viewログ

en	Graph Trees
vi	Cây đồ thị

en	Graph Template Items
vi	Mục mẫu biểu đồ

en	Round Robin Archives
vi	Lưu trữ vòng Robin

en	Data Input Fields
vi	Trường nhập dữ liệu

en	(Remove Item)
vi	(Loại bỏ mục)

en	RRD Cleaner
vi	Chất tẩy rửa RRD

en	List unused Files
vi	Liệt kê các tập tin không sử dụng

en	RRD Check
vi	Chạy kiểm tra

en	Technical Support
vi	Hỗ trợ Kỹ thuật

en	View User Log
vi	Xem nhật ký người dùng

en	Clear User Log
vi	Xóa nhật ký người dùng

en	Purge User Log
vi	Thanh lọc nhật ký người dùng

en	View Data Query Cache
vi	Xem Cache truy vấn dữ liệu

en	Clear Log
vi	Xóa Log

en	Boost Status
vi	Tăng trạng thái

en	View SNMP Agent Cache
vi	Xem bộ đệm SNMP Agent

en	View SNMP Agent Notification Log
vi	Xem Nhật ký thông báo đại lý SNMP

en	VDEF Items
vi	Mục VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
vi	Xem người nhận thông báo SNMP

en	Cacti Settings
vi	Cài đặt xương rồng

en	External Link
vi	Liên kết bên ngoài

en	(Action)
vi	Hành động:

en	Cacti Help
vi	Trang chủ xương rồng

en	Export Results
vi	Xuất kết quả

en	Reporting
vi	Báo cáo

en	Report Add
vi	Thêm báo cáo

en	Report Delete
vi	Xóa báo cáo

en	Report Edit
vi	Báo cáo chỉnh sửa

en	Report Edit Item
vi	Báo cáo mục sửa

en	Color Template Items
vi	Mục mẫu màu

en	Aggregate Items
vi	Mục tổng hợp

en	Graph Rule Items
vi	Mục quy tắc đồ thị

en	Tree Rule Items
vi	Mục quy tắc cây

en	days
vi	ngày

en	hrs
vi	giờ

en	mins
vi	phút

en	secs
vi	giây

en	hours
vi	giờ

en	minutes
vi	phút

en	seconds
vi	giây

en	SNMP Version
vi	Phiên bản SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
vi	Chọn phiên bản SNMP cho máy chủ này.

en	SNMP Community String
vi	Chuỗi cộng đồng SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
vi	Điền vào cộng đồng đọc SNMP cho thiết bị này.

en	SNMP Security Level
vi	Cấp độ bảo mật SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
vi	Cấp độ bảo mật SNMP v3 để sử dụng khi truy vấn thiết bị.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
vi	Giao thức xác thực SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
vi	Chọn Giao thức ủy quyền SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
vi	Tên người dùng SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
vi	Tên người dùng SNMP v3 cho thiết bị này.

en	SNMP Password (v3)
vi	Mật khẩu SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
vi	Mật khẩu SNMP v3 cho thiết bị này.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
vi	Giao thức bảo mật SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
vi	Chọn Giao thức bảo mật SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
vi	Cụm mật khẩu riêng tư SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
vi	Chọn cụm mật khẩu riêng tư SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
vi	Bối cảnh SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
vi	Nhập Bối cảnh SNMP để sử dụng cho thiết bị này.

en	SNMP Engine ID (v3)
vi	ID động cơ SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
vi	Nhập Id động cơ SNMP v3 để sử dụng cho thiết bị này. Để trống trường này để sử dụng ID SNMP Engine được xác định cho mỗi máy thu Thông báo SNMPv3.

en	SNMP Port
vi	Cổng SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
vi	Nhập số cổng UDP để sử dụng cho SNMP (mặc định là 161).

en	SNMP Timeout
vi	Hết thời gian chờ

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
vi	Số mili giây tối đa Cacti sẽ chờ phản hồi SNMP (không hoạt động với hỗ trợ php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
vi	Yêu cầu tối đa cho mỗi OID

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
vi	Đã chỉ định số lượng OID có thể nhận được trong một yêu cầu Nhận SNMP.

en	%d OID
vi	OID tối đa

en	%d OID's
vi	%d OID của

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
vi	Thay đổi Tối đa Đi bộ Hàng loạt

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
vi	Đối với Thiết bị SNMPv2 và SNMPv3, kích thước số lần lặp lại tối đa của SNMP Bulk Walk. Mặc định là 'Tự động phát hiện khi lập chỉ mục lại'. Đối với các thiết bị chuyển mạch rất lớn, máy chủ hiệu suất cao, Mạng khung Jumbo hoặc các kết nối WAN có độ trễ cao, việc tăng giá trị này có thể làm tăng hiệu suất của bộ thăm dò. Nhiều dữ liệu hơn được đóng gói thành một gói SNMP duy nhất có thể giảm thời gian chạy truy vấn dữ liệu. Tuy nhiên, một số thiết bị có thể hoàn toàn từ chối phản hồi các gói có kích thước lặp lại tối đa được đặt quá lớn. Điều này có thể đặc biệt đúng đối với các thiết bị loại IoT công suất thấp hơn hoặc các thiết bị CNTT nhúng nhỏ hơn. Đặc biệt chú ý đến đường dẫn mạng tổng thể MTU cũng nên được xem xét vì việc đặt giá trị quá cao có thể dẫn đến phân mảnh gói.

en	Auto Detect on Re-Index
vi	Tự động phát hiện khi lập chỉ mục lại

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
vi	Tự động phát hiện / Đặt vào chỉ mục lại đầu tiên

en	%d Repetition
vi	Tùy chọn lưới

en	%d Repetitions
vi	Tùy chọn lưới

en	SNMP Retries
vi	Thử lại SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
vi	Số lần thử tối đa để tiếp cận thiết bị thông qua chuỗi đọc SNMP trước khi từ bỏ.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
vi	Một tên hữu ích cho Lưu trữ dữ liệu và hồ sơ bỏ phiếu này.

en	New Profile
vi	Hồ sơ mới

en	Polling Interval
vi	Khoảng thời gian bỏ phiếu

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
vi	Tần suất mà dữ liệu sẽ được thu thập từ Nguồn dữ liệu?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
vi	Dữ liệu có thể bị mất bao lâu trước khi RRDtool ghi lại dữ liệu không xác định. Tăng giá trị này nếu Nguồn dữ liệu của bạn không ổn định và bạn muốn chuyển tiếp dữ liệu cũ thay vì hiển thị các khoảng trống trong biểu đồ của bạn. Giá trị này được nhân với Hệ số tệp X để xác định lượng thời gian thực tế.

en	X-Files Factor
vi	Yếu tố X-Files

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
vi	Lượng dữ liệu chưa biết vẫn có thể được coi là đã biết.

en	Consolidation Functions
vi	Chức năng hợp nhất

en	How data is to be entered in RRAs.
vi	Làm thế nào dữ liệu được nhập vào RRA.

en	Is this the default storage profile?
vi	Đây có phải là hồ sơ lưu trữ mặc định?

en	RRDfile Size (in Bytes)
vi	Kích thước RRDfile (tính bằng byte)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
vi	Dựa trên số lượng Hàng trong tất cả các RRA và số Hàm Hợp nhất được chọn, kích thước của toàn bộ trong RRDfile.

en	New Profile RRA
vi	Hồ sơ mới RRA

en	Aggregation Level
vi	Cấp kết tập

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
vi	Số lượng mẫu được yêu cầu trước khi điền vào một hàng trong đặc tả RRA. RRA đầu tiên phải luôn có giá trị là 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
vi	Có bao nhiêu thế hệ dữ liệu được lưu giữ trong RRA.

en	Default Timespan
vi	Thời gian mặc định

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
vi	Khi xem Biểu đồ dựa trên RRA được đề cập, Timespan mặc định sẽ hiển thị cho Biểu đồ đó.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
vi	Dựa trên Cấp độ Tổng hợp, Hàng và Khoảng thời gian bỏ phiếu, lượng dữ liệu sẽ được giữ lại trong RRA

en	RRA Size (in Bytes)
vi	Kích thước RRA (tính bằng byte)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
vi	Dựa trên số lượng Hàng và số Hàm Hợp nhất đã chọn, kích thước của RRA này trong RRDfile.

en	A useful name for this CDEF.
vi	Một tên hữu ích cho CDEF này.

en	The name of this Color.
vi	Tên của màu này.

en	Hex Value
vi	Giá trị Hex

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
vi	Giá trị hex cho màu này; phạm vi hợp lệ: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
vi	Bất kỳ màu được đặt tên chỉ nên được đọc.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
vi	Nhập một tên có ý nghĩa cho phương thức nhập dữ liệu này.

en	Input Type
vi	Kiểu đầu vào

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
vi	Chọn phương thức bạn muốn sử dụng để thu thập dữ liệu cho phương thức Nhập dữ liệu này.

en	Input String
vi	Chuỗi đầu vào

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
vi	Dữ liệu được gửi đến tập lệnh, bao gồm đường dẫn đầy đủ đến tập lệnh và nguồn đầu vào trong <> ngoặc.

en	White List Check
vi	Kiểm tra danh sách trắng

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
vi	Kết quả kiểm tra xác minh khoảng trắng cho Phương thức nhập cụ thể. Nếu Chuỗi đầu vào thay đổi và tệp Danh sách trắng không được cập nhật, Đồ thị sẽ không được phép tạo.

en	Field [%s]
vi	Lĩnh vực]

en	Choose the associated field from the %s field.
vi	Chọn trường liên quan từ trường %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
vi	Nhập tên cho trường %s này. Lưu ý: Nếu sử dụng các cặp giá trị tên trong tập lệnh của bạn, ví dụ: NAME: VALUE, điều quan trọng là tên phải khớp với tên trường đầu ra của bạn giống hệt với tên hoặc tên đầu ra của tập lệnh.

en	Update RRDfile
vi	Cập nhật RRDfile

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
vi	Liệu dữ liệu từ trường đầu ra này có được nhập vào RRDfile hay không.

en	Regular Expression Match
vi	Kết hợp biểu thức chính quy

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
vi	Nếu bạn muốn yêu cầu một biểu thức chính quy nhất định được khớp với dữ liệu đầu vào, hãy nhập nó vào đây (định dạng preg_match).

en	Allow Empty Input
vi	Cho phép đầu vào trống

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
vi	Kiểm tra ở đây nếu bạn muốn cho phép đầu vào NULL trong trường này từ người dùng.

en	Special Type Code
vi	Mã loại đặc biệt

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
vi	Nếu trường này phải được xử lý đặc biệt bởi các mẫu máy chủ, hãy chỉ ra ở đây. Từ khóa hợp lệ cho trường này là %s

en	The name given to this data template.
vi	Tên được đặt cho mẫu dữ liệu này.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
vi	Chọn tên cho nguồn dữ liệu này. Nó có thể bao gồm các biến thay thế, chẳng hạn như | host_description | hoặc | query_fieldName |. Để biết danh sách đầy đủ các thẻ thay thế được hỗ trợ, vui lòng xem tài liệu Cacti.

en	Data Source Path
vi	Đường dẫn nguồn dữ liệu

en	The full path to the RRDfile.
vi	Đường dẫn đầy đủ đến RRDfile.

en	The script/source used to gather data for this data source.
vi	Tập lệnh / nguồn được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nguồn dữ liệu này.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
vi	Chọn Hồ sơ nguồn dữ liệu. Cấu hình nguồn dữ liệu kiểm soát khoảng thời gian bỏ phiếu, tổng hợp dữ liệu và chính sách lưu giữ cho các nguồn dữ liệu kết quả.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
vi	Lượng thời gian tính bằng giây giữa các bản cập nhật dự kiến.

en	Data Source Active
vi	Nguồn dữ liệu hoạt động

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
vi	Liệu Cacti có nên thu thập dữ liệu cho nguồn dữ liệu này hay không.

en	Internal Data Source Name
vi	Tên nguồn dữ liệu nội bộ

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
vi	Chọn tên duy nhất để thể hiện đoạn dữ liệu này bên trong RRDfile.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
vi	Giá trị tối thiểu ("U" không có tối thiểu)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
vi	Giá trị tối thiểu của dữ liệu được phép thu thập.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
vi	Giá trị tối đa ("U" cho Không tối đa)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
vi	Giá trị tối đa của dữ liệu được phép thu thập.

en	Data Source Type
vi	Kiểu nguồn dữ liệu

en	How data is represented in the RRA.
vi	Làm thế nào dữ liệu được trình bày trong RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
vi	Lượng thời gian tối đa có thể vượt qua trước khi dữ liệu được nhập là 'không xác định'. (Thường là 2x300 = 600)

en	Not Selected
vi	Không được chọn

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
vi	Khi dữ liệu được thu thập, dữ liệu cho trường này sẽ được đưa vào nguồn dữ liệu này.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
vi	Nhập tên cho giá trị đặt trước GPRINT này, đảm bảo đó là thứ bạn nhận ra.

en	GPRINT Text
vi	Văn bản GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
vi	Nhập chuỗi GPRINT tùy chỉnh tại đây.

en	Common Options
vi	Tùy chọn chung

en	Title (--title)
vi	Tiêu đề (- phụ đề)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
vi	Tên được in trên biểu đồ. Nó có thể bao gồm các biến thay thế, chẳng hạn như | host_description | hoặc | query_fieldName |. Để biết danh sách đầy đủ các thẻ thay thế được hỗ trợ, vui lòng xem tài liệu Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
vi	Nhãn dọc (--vertical-nhãn)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
vi	Nhãn được in theo chiều dọc ở bên trái của biểu đồ.

en	Image Format (--imgformat)
vi	Định dạng hình ảnh (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
vi	Loại biểu đồ được tạo ra; PNG, GIF hoặc SVG. Việc lựa chọn loại hình ảnh đồ thị phụ thuộc rất RRDtool.

en	Height (--height)
vi	Chiều cao (- cao)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
vi	Chiều cao (tính bằng pixel) của vùng biểu đồ trong biểu đồ. Khu vực này không bao gồm truyền thuyết, truyền thuyết trục hoặc tiêu đề.

en	Width (--width)
vi	Chiều rộng (- Băng thông)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
vi	Chiều rộng (tính bằng pixel) của vùng biểu đồ trong biểu đồ. Khu vực này không bao gồm truyền thuyết, truyền thuyết trục hoặc tiêu đề.

en	Base Value (--base)
vi	Giá trị cơ sở (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
vi	Nên được đặt thành 1024 cho bộ nhớ và 1000 cho các phép đo lưu lượng.

en	Slope Mode (--slope-mode)
vi	Chế độ dốc (- chế độ dốc)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
vi	Sử dụng Chế độ dốc phát triển hình dạng của biểu đồ với chi phí của một số độ phân giải màn hình.

en	Scaling Options
vi	Các Tùy Chọn về Tỷ Lệ Hóa

en	Auto Scale
vi	Quy mô tự động

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
vi	Tự động chia tỷ lệ trục y thay vì xác định giới hạn trên và dưới. Lưu ý: nếu điều này được kiểm tra, cả giới hạn Trên và Dưới sẽ bị bỏ qua.

en	Auto Scale Options
vi	Tùy chọn quy mô tự động

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
vi	Sử dụng <br> --alt-autoscale để chia tỷ lệ đến mức tối thiểu và tối đa tuyệt đối <br> --alt-autoscale-max để chia tỷ lệ thành giá trị tối đa, sử dụng giới hạn dưới cho trước <br> --alt-autoscale-min để chia tỷ lệ thành giá trị tối thiểu, sử dụng giới hạn trên cho trước <br> --alt-autoscale (có giới hạn) để chia tỷ lệ bằng cả giới hạn dưới và giới hạn trên (mặc định RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
vi	Sử dụng --alt-autoscale (bỏ qua các giới hạn đã cho)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
vi	Sử dụng --alt-autoscale-max (chấp nhận giới hạn thấp hơn)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
vi	Sử dụng --alt-autoscale-min (chấp nhận giới hạn trên)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
vi	Sử dụng --alt-autoscale (chấp nhận cả hai giới hạn, mặc định RRDtool)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
vi	Thu nhỏ logarit (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
vi	Sử dụng tỷ lệ trục y logarit

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
vi	Đơn vị SI cho Thang đo logarit (--units = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
vi	Sử dụng các đơn vị SI cho thang đo logarit thay vì sử dụng ký hiệu số mũ. <br> Lưu ý: Đồ thị tuyến tính sử dụng ký hiệu SI theo mặc định.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
vi	Chế độ ranh giới cứng nhắc (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
vi	Không mở rộng giới hạn dưới và trên nếu biểu đồ chứa giá trị ngoài phạm vi hợp lệ.

en	Upper Limit (--upper-limit)
vi	Giới hạn trên (giới hạn -)

en	The maximum vertical value for the graph.
vi	Giá trị dọc tối đa cho biểu đồ.

en	Lower Limit (--lower-limit)
vi	Giới hạn dưới (giới hạn thấp hơn)

en	The minimum vertical value for the graph.
vi	Giá trị dọc tối thiểu cho biểu đồ.

en	Grid Options
vi	Tùy chọn lưới

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
vi	Giá trị lưới đơn vị (--unit / - lưới y)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
vi	Đặt giá trị số mũ trên trục Y cho các số. Lưu ý: Tùy chọn này không được chấp nhận và được thay thế bằng tùy chọn --y-lưới. Trong tùy chọn này, các đường lưới trục Y xuất hiện ở mỗi khoảng thời gian bước lưới. Nhãn được đặt mỗi dòng yếu tố nhãn.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
vi	Giá trị số mũ đơn vị (--units-lũy thừa)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
vi	Cacti nên sử dụng đơn vị nào trên trục Y. Sử dụng 3 để hiển thị mọi thứ trong "k" hoặc -6 để hiển thị mọi thứ trong "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
vi	Đơn vị chiều dài (--units-length <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
vi	RRDtool có bao nhiêu chữ số nên giả sử các nhãn trục y là? Bạn có thể phải sử dụng tùy chọn này để tạo đủ không gian khi bạn bắt đầu thay đổi nhãn mác trục y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
vi	Không có Gridfit (--no-Gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
vi	Để tránh hiệu ứng làm mờ răng cưa, RRDtool sẽ chộp các điểm vào độ phân giải của thiết bị, điều này dẫn đến hình thức rõ nét hơn. Nếu điều này không theo ý thích của bạn, bạn có thể sử dụng công tắc này để tắt hành vi này. <br> <strong>Lưu ý:</strong> Mặc định lưới được tắt cho đầu ra PDF, EPS, SVG.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
vi	Lưới Y thay thế (--alt-y-lưới)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
vi	Thuật toán đảm bảo rằng bạn luôn có một lưới, có đủ nhưng không quá nhiều đường lưới và lưới là số liệu. Tham số này cũng sẽ đảm bảo rằng bạn có đủ số thập phân được hiển thị ngay cả khi biểu đồ của bạn đi từ 69,998 đến 70,001. <br> <strong>Lưu ý:</strong> Tham số này có thể can thiệp vào các tùy chọn --alt-autoscale.

en	Axis Options
vi	Tùy chọn trục

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
vi	Trục phải (--right trục <scale: shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
vi	Một trục thứ hai sẽ được vẽ ở bên phải của biểu đồ. Nó được gắn với trục trái thông qua các tham số tỷ lệ và thay đổi.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
vi	Nhãn trục phải (--right-trục-nhãn <chuỗi>)

en	The label for the right axis.
vi	Nhãn cho trục phải.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
vi	Định dạng trục phải (định dạng trục chính <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
vi	Theo mặc định, định dạng của nhãn trục được xác định tự động. Nếu bạn muốn tự làm điều này, hãy sử dụng tùy chọn này với cùng các đối số% lf bạn biết từ các lệnh PRINT và GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
vi	Trình định dạng trục phải (--right-form-formatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
vi	Khi bạn thiết lập ghi nhãn trục phải, áp dụng quy tắc cho định dạng dữ liệu. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm "số" trong đó dữ liệu được coi là số, "dấu thời gian" nơi các giá trị được hiểu là dấu thời gian UNIX (số giây kể từ tháng 1 năm 1970) và được biểu thị bằng định dạng strftime (mặc định là "% Y-% m-% d% H :%CÔ"). Xem thêm --units-length và --right-format-format. Cuối cùng "thời lượng" trong đó các giá trị được hiểu là thời lượng tính bằng mili giây. Định dạng tuân theo các quy tắc của valstrfduration đủ điều kiện IN / GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
vi	Trình định dạng trục trái (--left-trục-formatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
vi	Trình định dạng trục trái (--left-trục-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
vi	Khi bạn thiết lập ghi nhãn trục trái, hãy áp dụng quy tắc cho định dạng dữ liệu. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm "số" trong đó dữ liệu được coi là số, "dấu thời gian" nơi các giá trị được hiểu là dấu thời gian UNIX (số giây kể từ tháng 1 năm 1970) và được biểu thị bằng định dạng strftime (mặc định là "% Y-% m-% d% H :%CÔ"). Xem thêm - chiều dài. Cuối cùng "thời lượng" trong đó các giá trị được hiểu là thời lượng tính bằng mili giây. Định dạng tuân theo các quy tắc của valstrfduration đủ điều kiện IN / GPRINT.

en	Legend Options
vi	Tùy chọn huyền thoại

en	Auto Padding
vi	Tự động đệm

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
vi	Văn bản pad để truyền thuyết và dữ liệu đồ thị luôn xếp hàng. Lưu ý: điều này có thể khiến đồ thị mất nhiều thời gian hơn để hiển thị do chi phí lớn hơn. Ngoài ra Auto Padding có thể không chính xác trên tất cả các loại biểu đồ, ghi nhãn nhất quán thường giúp.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
vi	Nhãn động (--dynamic-nhãn)

en	Draw line markers as a line.
vi	Vẽ vạch kẻ đường là đường kẻ.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
vi	Force Rules Legend (- Force-Rules-Legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
vi	Buộc các thế hệ của huyền thoại HRULE và VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
vi	Độ rộng của tab (- băng thông <pixel>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
vi	Theo mặc định, chiều rộng của tab là 40 pixel, sử dụng tùy chọn này để thay đổi nó.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
vi	Vị trí chú thích (--legend-vị trí = <vị trí>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
vi	Đặt chú thích ở phía đã cho của đồ thị.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
vi	Hướng huyền thoại (--legend-direction = <direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
vi	Đặt các mục huyền thoại theo thứ tự dọc cho trước.

en	Graph Item Type
vi	Loại đồ thị

en	How data for this item is represented visually on the graph.
vi	Làm thế nào dữ liệu cho mục này được thể hiện trực quan trên biểu đồ.

en	The data source to use for this graph item.
vi	Nguồn dữ liệu để sử dụng cho mục đồ thị này.

en	The color to use for the legend.
vi	Màu sắc để sử dụng cho truyền thuyết.

en	Opacity/Alpha Channel
vi	Opacity / Kênh Alpha

en	The opacity/alpha channel of the color.
vi	Các kênh opacity / alpha của màu sắc.

en	Consolidation Function
vi	Chức năng hợp nhất

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
vi	Làm thế nào dữ liệu cho mặt hàng này được thể hiện thống kê trên biểu đồ.

en	CDEF Function
vi	Chức năng CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
vi	Hàm CDEF (math) để áp dụng cho mục này trên biểu đồ hoặc chú giải.

en	VDEF Function
vi	Hàm VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
vi	Hàm VDEF (math) để áp dụng cho mục này trên chú giải biểu đồ.

en	Shift Data
vi	Dữ liệu thay đổi

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
vi	Bù đắp dữ liệu của bạn trên trục thời gian (trục x) theo số lượng được chỉ định trong trường 'giá trị'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
vi	[HRULE | VRULE]: Giá trị của mục biểu đồ. [TICK]: Phân số cho dòng đánh dấu. [SHIFT]: Thời gian bù tính bằng giây.

en	GPRINT Type
vi	Loại GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
vi	Nếu mục biểu đồ này là GPRINT, bạn có thể tùy chọn chọn định dạng khác tại đây. Bạn có thể xác định các loại bổ sung trong "Cài đặt trước GPRINT".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
vi	Sắp xếp văn bản (văn bản)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
vi	Tất cả (các) dòng huyền thoại tiếp theo sẽ được căn chỉnh như được đưa ra ở đây. Bạn có thể sử dụng lệnh này nhiều lần trong một biểu đồ. Lệnh này không tạo ra bố cục dạng bảng. Lưu ý: Bạn có thể muốn chèn <HR> vào mục biểu đồ trước. Lưu ý: Một <HR> trên dòng huyền thoại này sẽ lỗi thời với cài đặt này!

en	Text Format
vi	Đáy:

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
vi	Văn bản sẽ được hiển thị trên chú giải cho mục đồ thị này.

en	Insert Hard Return
vi	Chèn trả lại cứng

en	Forces the legend to the next line after this item.
vi	Buộc các huyền thoại đến dòng tiếp theo sau mục này.

en	Line Width (decimal)
vi	Độ rộng dòng (thập phân)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
vi	Trong trường hợp LINE được chọn, chỉ định chiều rộng của dòng ở đây. Bạn phải bao gồm độ chính xác thập phân, ví dụ 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
vi	Dấu gạch ngang (dấu gạch ngang [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
vi	Công cụ sửa đổi dấu gạch ngang cho phép kiểu đường đứt nét.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
vi	Dash Offset (dash-offset = offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
vi	Tham số dash-offset chỉ định một offset vào mẫu bắt đầu đột quỵ.

en	The name given to this graph template.
vi	Tên được đặt cho mẫu biểu đồ này.

en	Multiple Instances
vi	Đa thể hiện

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
vi	Chọn hộp kiểm này nếu có thể có nhiều hơn một Biểu đồ loại này trên mỗi Thiết bị.

en	Test Data Sources
vi	Có nguồn dữ liệu

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
vi	Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn kiểm tra các Nguồn dữ liệu trước khi tạo. Khi Nguồn dữ liệu thử nghiệm được bật, nếu Nguồn dữ liệu không trả về dữ liệu hợp lệ, Biểu đồ sẽ không được tạo. Cài đặt này rất quan trọng nếu bạn muốn có Mẫu thiết bị chung chung hơn có thể bao gồm nhiều Mẫu biểu đồ hơn có thể được áp dụng một cách chọn lọc tùy thuộc vào đặc điểm của chính Thiết bị. Lưu ý: Nếu bạn có một tập lệnh đang chạy dài làm Nguồn dữ liệu, thì thời gian tạo Đồ thị sẽ tăng lên.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
vi	Nhập tên cho mục nhập biểu đồ này, đảm bảo đó là thứ bạn nhận ra.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
vi	Nhập mô tả cho đầu vào mục đồ thị này để mô tả đầu vào này được sử dụng để làm gì.

en	Field Type
vi	Loại trường

en	How data is to be represented on the graph.
vi	Làm thế nào dữ liệu được thể hiện trên biểu đồ.

en	General Device Options
vi	Tùy chọn thiết bị chung

en	Give this host a meaningful description.
vi	Cung cấp cho chủ nhà này một mô tả có ý nghĩa.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
vi	Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP đủ điều kiện cho thiết bị này.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
vi	Vị trí vật lý của Thiết bị. Văn bản mẫu miễn phí này có thể là một căn phòng, vị trí giá, vv

en	Poller Association
vi	Hiệp hội xe đẩy

en	Device Site Association
vi	Hiệp hội trang web thiết bị

en	What Site is this Device associated with.
vi	Thiết bị này được liên kết với trang web nào.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
vi	Chọn Mẫu thiết bị để sử dụng để xác định Mẫu biểu đồ và truy vấn dữ liệu mặc định được liên kết với thiết bị này.

en	Number of Collection Threads
vi	Số lượng chủ đề bộ sưu tập

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
vi	Số lượng chủ đề đồng thời được sử dụng để bỏ phiếu cho thiết bị này. Điều này chỉ áp dụng cho xe đẩy Spine.

en	Check this box to disable all checks for this host.
vi	Chọn hộp này để vô hiệu hóa tất cả các kiểm tra cho máy chủ này.

en	Availability/Reachability Options
vi	Tùy chọn sẵn có / Khả năng tiếp cận

en	Downed Device Detection
vi	Phát hiện thiết bị bị rơi

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
vi	Phương pháp Cacti sẽ sử dụng để xác định xem máy chủ có sẵn để bỏ phiếu hay không. <br> <i>LƯU Ý: Khuyến nghị rằng, tối thiểu, SNMP luôn được chọn.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
vi	Các loại gói ping để gửi. <br> <i>LƯU Ý: ICMP trên Linux / UNIX yêu cầu quyền root.</i>

en	Additional Options
vi	Tùy chọn bổ sung

en	Created
vi	Tạo

en	Date/time the device was added

en	Notes
vi	Ghi chú

en	Enter notes to this host.
vi	Nhập ghi chú cho máy chủ này.

en	External ID
vi	ID ngoài

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
vi	ID bên ngoài để liên kết dữ liệu Cacti với các hệ thống giám sát bên ngoài.

en	A useful name for this host template.
vi	Một tên hữu ích cho mẫu máy chủ này.

en	Class
vi	Cổ điển

en	A suitable Class for the Device Template.
vi	Một tên hữu ích cho Mẫu này.

en	A name for this data query.
vi	Một tên cho truy vấn dữ liệu này.

en	A description for this data query.
vi	Một mô tả cho truy vấn dữ liệu này.

en	XML Path
vi	Đường dẫn XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
vi	Đường dẫn đầy đủ đến tệp XML chứa các định nghĩa cho truy vấn dữ liệu này.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
vi	Chọn phương thức nhập cho Truy vấn dữ liệu này. Phương thức nhập này xác định cách thu thập dữ liệu cho từng Thiết bị được liên kết với Truy vấn dữ liệu.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
vi	Chọn Mẫu biểu đồ để sử dụng cho mục Mẫu biểu đồ truy vấn dữ liệu này.

en	A name for this associated graph.
vi	Một tên cho biểu đồ liên quan này.

en	A useful name for this graph tree.
vi	Một tên hữu ích cho cây đồ thị này.

en	Sorting Type
vi	Loại sắp xếp

en	Choose how items in this tree will be sorted.
vi	Chọn cách sắp xếp các mục trong cây này.

en	Publish
vi	Xuất bản

en	Should this Tree be published for users to access?
vi	Cây này có nên được xuất bản để người dùng truy cập không?

en	An Email Address where the User can be reached.
vi	Một địa chỉ email nơi người dùng có thể đạt được.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
vi	Nhập mật khẩu cho người dùng này hai lần. Hãy nhớ rằng mật khẩu là trường hợp nhạy cảm!

en	Determines if user is able to login.
vi	Xác định xem người dùng có thể đăng nhập không.

en	Locked
vi	Đã khóa

en	Determines if the user account is locked.
vi	Xác định nếu tài khoản người dùng bị khóa.

en	Account Options
vi	Cài đặt tài khoản

en	Set any user account specific options here.
vi	Đặt bất kỳ tùy chọn tài khoản người dùng cụ thể ở đây.

en	Must Change Password at Next Login
vi	Phải thay đổi mật khẩu khi đăng nhập tiếp theo

en	Maintain Custom Graph and User Settings
vi	Duy trì cài đặt đồ thị và người dùng tùy chỉnh

en	Graph Options
vi	Tùy chọn đồ thị

en	Set any graph specific options here.
vi	Đặt bất kỳ tùy chọn cụ thể biểu đồ ở đây.

en	User Has Rights to Tree View
vi	Người dùng có quyền đối với Chế độ xem cây

en	User Has Rights to List View
vi	Người dùng có quyền xem danh sách

en	User Has Rights to Preview View
vi	Người dùng có quyền xem trước

en	Login Options
vi	Tùy chọn đăng nhập

en	What to do when this user logs in.
vi	Phải làm gì khi người dùng này đăng nhập.

en	Show the page that user pointed their browser to.
vi	Hiển thị trang mà người dùng đã chỉ trình duyệt của họ.

en	Show the default console screen.
vi	Hiển thị màn hình giao diện điều khiển mặc định.

en	Show the default graph screen.
vi	Hiển thị màn hình đồ thị mặc định.

en	Authentication Realm
vi	Vương quốc xác thực

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
vi	Chỉ được sử dụng nếu bạn đã bật LDAP hoặc Xác thực cơ bản Web. Thay đổi điều này thành một lĩnh vực không được kích hoạt sẽ vô hiệu hóa người dùng một cách hiệu quả.

en	Import Template from Local File
vi	Nhập mẫu từ tệp cục bộ

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu mẫu được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Data Source Overrides
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu

en	Create New from Template
vi	Tạo mới từ mẫu

en	Graph/Data Template Overrides
vi	Tùy chọn mẫu biểu đồ

en	Remove Orphaned Graph Items
vi	Xóa các mục đồ thị mồ côi

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
vi	Nếu được chọn, Cacti sẽ xóa bất kỳ Mục đồ thị nào khỏi cả Mẫu biểu đồ và Biểu đồ liên quan không có trong Mẫu biểu đồ đã nhập.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
vi	Định dạng hình ảnh mẫu

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
vi	Định dạng hình ảnh mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các Mẫu biểu đồ mới.

en	Graph Template Height
vi	Chiều cao mẫu đồ thị

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
vi	Độ rộng biểu đồ mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu biểu đồ mới.

en	Graph Template Width
vi	Chiều rộng mẫu đồ thị

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
vi	Độ rộng biểu đồ mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu biểu đồ mới.

en	General SNMP Entity Options
vi	Tùy chọn thực thể SNMP chung

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
vi	Cung cấp cho thực thể SNMP này một mô tả có ý nghĩa.

en	Disable SNMP Notification Receiver
vi	Vô hiệu hóa nhận thông báo SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
vi	Chọn hộp này nếu bạn tạm thời không muốn gửi thông báo SNMP đến máy chủ này.

en	Maximum Log Size
vi	Kích thước nhật ký tối đa

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
vi	Số lượng mục nhật ký thông báo tối đa trong ngày cho người nhận này cần được lưu trữ.

en	SNMP Message Type
vi	Loại tin nhắn SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
vi	Bẫy SNMP luôn không được kiểm chứng. Để gửi thông báo SNMP được thừa nhận, chính thức được gọi là "INFORMS", SNMPv2 trở lên sẽ được yêu cầu.

en	The new Title of the aggregated Graph.
vi	Tiêu đề mới của đồ thị tổng hợp.

en	Prefix
vi	Tiền tố

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
vi	Tiền tố cho tất cả các dòng GPRINT để phân biệt các máy chủ khác nhau.

en	Include Prefix Text
vi	Bao gồm chỉ số

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
vi	Bao gồm các văn bản tiêu đề GPRINT đồ thị nguồn với (các) biểu đồ tổng hợp.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
vi	Sử dụng Tùy chọn này để tạo các biểu đồ STACKed. <br> KHU / STACK: Biểu đồ thứ nhất giữ các mục DIỆN / STACK, các biểu đồ khác chuyển thành STACK <br> LINE1: tất cả các mục chuyển đổi thành các mục LINE1 <br> LINE2: tất cả các mục chuyển đổi thành các mục LINE2 <br> LINE3: tất cả các mục chuyển đổi thành các mục LINE3

en	Totaling
vi	Tổng cộng

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
vi	Vui lòng kiểm tra các Mục sẽ được tính tổng trong cột "Tổng" khi chọn bất kỳ tùy chọn tổng nào tại đây.

en	Total Type
vi	Tổng số loại

en	Which type of totaling shall be performed.
vi	Những loại tổng số sẽ được thực hiện.

en	Prefix for GPRINT Totals
vi	Tiền tố cho Tổng số GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
vi	Một tiền tố cho tất cả các dòng GPRINT tổng .

en	Reorder Type
vi	Sắp xếp lại loại

en	Reordering of Graphs.
vi	Sắp xếp lại đồ thị.

en	Please name this Aggregate Graph.
vi	Vui lòng đặt tên cho biểu đồ tổng hợp này.

en	Propagation Enabled
vi	Tuyên truyền kích hoạt

en	Is this to carry the template?
vi	Đây có phải là để mang mẫu?

en	Aggregate Graph Settings
vi	Cài đặt đồ thị tổng hợp

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
vi	Tiền tố cho tất cả các dòng GPRINT để phân biệt các máy chủ khác nhau. Bạn có thể sử dụng cả Biến thay thế Máy chủ cũng như Truy vấn Dữ liệu trong tiền tố này.

en	Aggregate Template Name
vi	Tên mẫu tổng hợp

en	Please name this Aggregate Template.
vi	Vui lòng đặt tên cho Mẫu Tổng hợp này.

en	Source Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ nguồn

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
vi	Mẫu biểu đồ mà Mẫu tổng hợp này dựa trên.

en	Aggregate Template Settings
vi	Cài đặt mẫu tổng hợp

en	The name of this Color Template.
vi	Tên của Mẫu màu này.

en	A nice Color
vi	Một màu sắc đẹp

en	A useful name for this Template.
vi	Một tên hữu ích cho Mẫu này.

en	Operation
vi	Thao tác

en	Logical operation to combine rules.
vi	Hoạt động hợp lý để kết hợp các quy tắc.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
vi	Tên trường sẽ được sử dụng cho Mục quy tắc này.

en	Operator.
vi	Tổng đài xin nghe.

en	Matching Pattern
vi	Kết hợp mẫu

en	The Pattern to be matched against.
vi	Các mẫu để được kết hợp với.

en	Sequence.
vi	Thứ tự

en	A useful name for this Rule.
vi	Một tên hữu ích cho Quy tắc này.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
vi	Chọn một truy vấn dữ liệu để áp dụng cho quy tắc này.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
vi	Chọn bất kỳ Loại biểu đồ có sẵn nào để áp dụng cho quy tắc này.

en	Enable Rule
vi	Kích hoạt quy tắc

en	Check this box to enable this rule.
vi	Chọn hộp này để kích hoạt quy tắc này.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
vi	Chọn một cây cho các mục cây mới.

en	Leaf Item Type
vi	Loại vật phẩm lá

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
vi	Loại vật phẩm sẽ được tự động thêm vào cây.

en	Graph Grouping Style
vi	Biểu đồ nhóm

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
vi	Chọn cách biểu đồ được nhóm khi được vẽ cho máy chủ cụ thể này trên cây.

en	Optional: Sub-Tree Item
vi	Tùy chọn: Mục cây

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
vi	Chọn một mục cây phụ để nối vào. <br> Hãy chắc chắn rằng nó vẫn ở đó khi quy tắc này được thực thi!

en	Header Type
vi	Loại tiêu đề

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
vi	Chọn một đối tượng để xây dựng một tiêu đề phụ mới.

en	Propagate Changes
vi	Tuyên truyền thay đổi

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
vi	Tuyên truyền tất cả các tùy chọn trên biểu mẫu này (ngoại trừ 'Tiêu đề') cho tất cả các mục 'Tiêu đề' của trẻ em.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
vi	Mẫu chuỗi (Biểu thức chính quy) để khớp với. <br> Kèm theo &#39;/&#39; <strong>KHÔNG</strong> được cung cấp!

en	Replacement Pattern
vi	Mẫu thay thế

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
vi	Mẫu chuỗi thay thế để sử dụng làm tiêu đề cây. <br> Tham khảo một trận đấu bằng cách ví dụ <strong>\ $ {1}</strong> cho trận đấu đầu tiên!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
vi	ChÃ¨n dÃ²ng

en	Device Defaults
vi	Mặc định thiết bị

en	Poller
vi	Xe đẩy

en	Data
vi	Dữ liệu

en	Visual
vi	Hình ảnh

en	Authentication
vi	Xác thực

en	Performance
vi	Hiệu suất

en	Spikes
vi	Gai

en	Mail/Reporting/DNS
vi	Thư / Báo cáo / DNS

en	Time Spanning/Shifting
vi	Thời gian kéo dài / thay đổi

en	Graph Thumbnail Settings
vi	Cài đặt hình thu nhỏ

en	Tree Settings
vi	Cài đặt cây

en	Graph Fonts
vi	Phông chữ đồ thị

en	PHP Mail() Function
vi	Hàm PHP Mail ()

en	Sendmail
vi	Gửi thư

en	SMTP

en	Required Tool Paths
vi	Đường dẫn công cụ cần thiết

en	snmpwalk Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmpwalk của bạn.

en	snmpget Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmpget

en	The path to your snmpget binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmpget của bạn.

en	snmpbulkwalk Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmpbulkwalk của bạn.

en	snmpgetnext Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmpgetnext

en	The path to your snmpgetnext binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmpgetnext của bạn.

en	snmptrap Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân snmptrap

en	The path to your snmptrap binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân snmptrap của bạn.

en	RRDtool Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
vi	Đường dẫn đến nhị phân rrdtool.

en	PHP Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
vi	Đường dẫn đến tệp nhị phân PHP của bạn (có thể yêu cầu biên dịch lại php để lấy tệp này).

en	FPing Binary Path
vi	Đường dẫn nhị phân PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Logging
vi	Đăng nhập

en	Cacti Log Path
vi	Đường dẫn đăng nhập Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
vi	Đường dẫn đến tệp nhật ký Cacti của bạn (nếu trống, mặc định là <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
vi	Đường dẫn Nhật ký Lỗi Tiêu chuẩn của Poller

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
vi	Nếu bạn gặp sự cố với Trình thu thập dữ liệu của Cacti, hãy đặt đường dẫn tệp này và lỗi tiêu chuẩn của Trình thu thập dữ liệu sẽ được chuyển hướng đến tệp này

en	Rotate the Cacti Log
vi	Xoay Nhật ký xương rồng

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
vi	Tùy chọn này sẽ xoay Nhật ký Cacti theo định kỳ.

en	Rotation Frequency
vi	Tần số quay

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
vi	Ở tần số nào bạn muốn xoay nhật ký của bạn?

en	Log Retention
vi	Lưu giữ nhật ký

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
vi	Bạn muốn giữ lại bao nhiêu tệp nhật ký? Sử dụng 0 để không bao giờ xóa bất kỳ nhật ký. (0-365)

en	Alternate Poller Path
vi	Đường dẫn xe đẩy thay thế

en	Spine Binary File Location
vi	Vị trí tệp nhị phân cột sống

en	The path to Spine binary.
vi	Đường dẫn đến cột sống nhị phân.

en	Spine Config File Path
vi	Đường dẫn tệp cấu hình cột sống

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
vi	Đường dẫn đến tệp cấu hình Spine. Theo mặc định, trong cwd của Spine hoặc / etc nếu không được chỉ định.

en	RRDfile Auto Clean
vi	RRDfile Tự động làm sạch

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
vi	Tự động lưu trữ hoặc xóa RRDfiles khi Nguồn dữ liệu tương ứng của chúng bị xóa khỏi Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
vi	Phương pháp làm sạch tự động RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
vi	Phương thức được sử dụng để làm sạch RRDfiles khỏi Cacti sau khi Nguồn dữ liệu của chúng bị xóa.

en	Archive
vi	Lưu trữ

en	Archive directory
vi	Thư mục lưu trữ

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
vi	Đây là thư mục nơi RRDfiles được di chuyển để lưu trữ

en	Log Settings
vi	ログ設定

en	Log Destination
vi	Nhật ký đích

en	How will Cacti handle event logging.
vi	Cacti sẽ xử lý việc ghi nhật ký sự kiện như thế nào.

en	Generic Log Level
vi	Mức nhật ký chung

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
vi	Mức độ chi tiết nào bạn muốn gửi đến tệp nhật ký. CẢNH BÁO: Để ở bất kỳ trạng thái nào khác ngoài KHÔNG hoặc THẤP có thể làm cạn kiệt không gian đĩa của bạn một cách nhanh chóng.

en	Expand log details
vi	Mở rộng thiết bị

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
vi	Nhật ký các vấn đề xác nhận nhập

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
vi	Ghi lại khi các trường yêu cầu được truy cập mà không qua xác thực đầu vào thích hợp

en	Data Source Tracing
vi	Nguồn dữ liệu sử dụng

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
vi	Nhà phát triển chỉ có tùy chọn để theo dõi việc tạo Nguồn dữ liệu chủ yếu xung quanh việc kiểm tra tính duy nhất

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
vi	Gỡ lỗi tệp chọn lọc

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
vi	Chọn tệp bạn muốn đặt trong chế độ Gỡ lỗi bất kể cài đặt Cấp nhật ký chung. Mọi tệp được chọn sẽ được xử lý khi chúng ở chế độ Gỡ lỗi.

en	Selective Plugin Debug
vi	Gỡ lỗi plugin chọn lọc

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
vi	Chọn các Plugin bạn muốn đặt trong chế độ Gỡ lỗi bất kể cài đặt Cấp nhật ký chung. Bất kỳ tệp nào được sử dụng bởi plugin này sẽ được xử lý khi chúng ở chế độ Gỡ lỗi.

en	Selective Device Debug
vi	Gỡ lỗi thiết bị chọn lọc

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
vi	Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của ID thiết bị mà bạn muốn ở chế độ Gỡ lỗi trong khi thu thập dữ liệu. Mức gỡ lỗi này chỉ được áp dụng trong quá trình bỏ phiếu Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
vi	Lựa chọn mục Syslog / Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
vi	Khi sử dụng Syslog / Eventlog để ghi nhật ký, thông điệp nhật ký Cacti sẽ được chuyển tiếp đến Syslog / Eventlog.

en	Statistics
vi	Thống kê

en	Warnings
vi	Cảnh báo

en	Errors
vi	Lỗi

en	Internationalization (i18n)
vi	Quốc tế hóa (i18n)

en	Language Support
vi	Hỗ trợ ngôn ngữ

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
vi	Chọn 'được bật' để cho phép bản địa hóa Cacti. Chế độ nghiêm ngặt yêu cầu ngôn ngữ được yêu cầu cũng sẽ được hỗ trợ bởi tất cả các plugin đang được cài đặt tại hệ thống của bạn. Nếu đó không phải là thực tế, mọi thứ sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh.

en	Language
vi	Ngôn ngữ

en	Default language for this system.
vi	Ngôn ngữ mặc định cho hệ thống này.

en	Auto Language Detection
vi	Tự động phát hiện ngôn ngữ

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
vi	Cho phép tự động xác định ngôn ngữ 'mặc định' của người dùng và cung cấp ngôn ngữ đó khi đăng nhập nếu ngôn ngữ đó được Cacti hỗ trợ. Nếu bị tắt, ngôn ngữ mặc định sẽ có hiệu lực cho đến khi người dùng chọn ngôn ngữ khác.

en	Preferred Language Processor
vi	Bộ xử lý ngôn ngữ ưa thích

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
vi	Cacti bao gồm hỗ trợ cho nhiều Bộ xử lý dịch ngôn ngữ thay thế. Nó sẽ được mặc định sử dụng hỗ trợ tích hợp sẵn PHP, nhưng không phải tất cả các biến thể Linux đều bao gồm Hỗ trợ ngôn ngữ được tích hợp sẵn. Nếu không được chọn, Cacti sẽ chọn cái đầu tiên được tìm thấy.

en	Client TimeZone Support
vi	MySQL - Hỗ trợ TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
vi	Định dạng hiển thị ngày

en	The System default date format to use in Cacti.
vi	Định dạng ngày mặc định của Hệ thống sẽ sử dụng trong Cacti.

en	Date Separator
vi	Dấu phân cách ngày

en	The System default date separator to be used in Cacti.
vi	Dấu tách ngày mặc định của Hệ thống sẽ được sử dụng trong Cacti.

en	Other Settings
vi	Các thiết lập khác

en	Show only site specific locations
vi	Đặt bất kỳ tùy chọn cụ thể biểu đồ ở đây.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
vi	Đã kiểm tra đồ thị / nguồn dữ liệu

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
vi	Theo mặc định các đồ thị có và nguồn dữ liệu có được kiểm tra.

en	RRDtool Version
vi	Phiên bản RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
vi	Phiên bản RRDtool mà bạn đã cài đặt.

en	Enable Gradient Support
vi	Bật báo cáo

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
vi	Phương pháp cho phép đồ thị

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
vi	Có hai phương pháp để xác định Quyền biểu đồ của người dùng. Đầu tiên là 'Được phép'. Trong cài đặt 'Cho phép', Người dùng chỉ cần quyền truy cập vào Biểu đồ, Thiết bị hoặc Mẫu biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ áp dụng cho chúng. Trong phần 'Hạn chế', Người dùng phải có quyền truy cập vào Biểu đồ, Thiết bị và Mẫu biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ.

en	Permissive
vi	Cho phép

en	Restrictive
vi	Hạn chế

en	Device Based
vi	Tên thiết bị

en	Graph/Data Source Creation Method
vi	Phương pháp tạo đồ thị / nguồn dữ liệu

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
vi	Nếu được đặt thành Đơn giản, Đồ thị và Nguồn dữ liệu chỉ có thể được tạo từ Đồ thị mới. Nếu Nâng cao, tạo biểu đồ kế thừa và Nguồn dữ liệu được hỗ trợ.

en	Simple
vi	Đơn giản

en	Advanced
vi	Nâng cao

en	Show Form/Setting Help Inline
vi	Hiển thị biểu mẫu / Cài đặt trợ giúp Nội tuyến

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
vi	Khi được chọn, Biểu mẫu và Cài đặt Trợ giúp sẽ được hiển thị nội tuyến. Nếu không, nó sẽ được trình bày khi di chuột qua nút trợ giúp.

en	Local Page Help Only
vi	Hỗ trợ

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
vi	Xác minh xóa

en	Prompt user before item deletion.
vi	Nhắc người dùng trước khi xóa mục.

en	Data Source Preservation Preset
vi	Phương pháp tạo đồ thị / nguồn dữ liệu

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
vi	Khi được bật, Cacti sẽ đặt Nút radio để xóa Nguồn dữ liệu liên quan của biểu đồ khi xóa biểu đồ. Lưu ý: Cacti sẽ không cho phép loại bỏ Nguồn dữ liệu nếu chúng được sử dụng trong các biểu đồ khác.

en	Graphs Auto Unlock
vi	Quy tắc khớp đồ thị

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
vi	Khi được bật, Cacti sẽ không khóa Đồ thị. Điều này cho phép sửa đổi thủ công nhanh hơn các Nguồn dữ liệu liên quan đến biểu đồ.

en	Hide Cacti Dashboard
vi	Ẩn bảng điều khiển Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
vi	Để sử dụng với Hỗ trợ liên kết ngoài của Cacti. Sử dụng cài đặt này, bạn có thể ẩn Bảng điều khiển Cacti, do đó bạn chỉ có thể hiển thị trang của riêng mình.

en	Enable Drag-N-Drop
vi	Kích hoạt tính năng kéo thả

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
vi	Một số giao diện của Cacti hỗ trợ Drag-N-Drop. Nếu được chọn, tùy chọn này sẽ được bật. Lưu ý: Đối với người dùng khiếm thị, tùy chọn này có thể bị tắt.

en	Site Security
vi	SMTP Security

en	Force Connections over HTTPS
vi	Buộc kết nối qua HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
vi	Khi được chọn, mọi nỗ lực truy cập Cacti sẽ được chuyển hướng đến HTTPS để đảm bảo tính bảo mật cao.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
vi	Cho phép các lệnh gọi eval () JavaScript không an toàn

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
vi	Một số plugin Cacti yêu cầu sử dụng các lệnh gọi eval () JavaScript không an toàn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng sẽ được cho phép trong Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
vi	Nguồn thay thế bảo mật nội dung

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
vi	Không gian giới hạn tên miền sẽ được phép truy cập bên ngoài Máy chủ Web. Điều này quan trọng đối với người dùng chọn sử dụng CDN hoặc trang web lưu trữ. Các nguồn có thể bao gồm các ký tự đại diện, ví dụ: * .mydomain.com hoặc một giao thức, ví dụ: https: //*.example.com. Các Nguồn Thay thế này chỉ bao gồm các loại Hình ảnh, CSS và JavaScript.

en	Remote Agent
vi	Thời gian chờ đại lý từ xa

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
vi	Cổng SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
vi	Lượng thời gian, tính bằng giây, máy chủ web Central Cacti sẽ chờ phản hồi từ Bộ thu thập dữ liệu từ xa để có được thông tin thiết bị khác nhau trước khi từ bỏ yêu cầu. Trên các thiết bị được liên kết với Bộ thu thập dữ liệu khác với Bộ thu thập dữ liệu Cacti trung tâm, Tác nhân từ xa phải được sử dụng để thu thập thông tin Thiết bị.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
vi	Kích hoạt tính năng tạo đồ thị tự động

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
vi	Khi bị vô hiệu hóa, Cacti Tự động sẽ không chủ động tạo bất kỳ Biểu đồ nào. Điều này hữu ích khi điều chỉnh cài đặt Thiết bị để tránh tạo Đồ thị mới mỗi khi bạn lưu một đối tượng. Gọi các quy tắc tự động bằng tay sẽ vẫn có thể.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
vi	Cho phép tạo mục cây tự động

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
vi	Khi bị vô hiệu hóa, Cacti Tự động sẽ không chủ động tạo bất kỳ Mục cây nào. Điều này hữu ích khi điều chỉnh cài đặt Thiết bị hoặc Đồ thị để tránh tạo các mục nhập Cây mới mỗi khi bạn lưu một đối tượng. Gọi quy tắc bằng tay vẫn sẽ có thể.

en	Automation Notification To Email
vi	Thông báo tự động hóa đến email

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
vi	Địa chỉ Email để gửi Email thông báo tự động đến nếu không được chỉ định ở cấp Mạng tự động hóa. Nếu trường này hoặc giá trị Mạng Tự động bị bỏ trống, Cacti sẽ sử dụng tài khoản Email Quản trị viên chính của Cacti.

en	Automation Notification From Name
vi	Thông báo tự động hóa từ tên

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
vi	Tên Email để sử dụng cho Email thông báo tự động hóa nếu không được chỉ định ở cấp Mạng tự động hóa. Nếu trường này hoặc giá trị Mạng tự động bị bỏ trống, Cacti sẽ sử dụng tên mặc định của hệ thống.

en	Automation Notification From Email
vi	Thông báo tự động hóa từ email

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
vi	Địa chỉ Email để sử dụng cho Email thông báo tự động hóa nếu không được chỉ định ở cấp Mạng tự động hóa. Nếu trường này hoặc giá trị Mạng Tự động bị bỏ trống, Cacti sẽ sử dụng mặc định hệ thống Từ Địa chỉ Email.

en	Graph Template Defaults
vi	Dựa trên mẫu đồ thị

en	Graph Template Test Data Source
vi	Biểu đồ, nguồn dữ liệu

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
vi	Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn kiểm tra các Nguồn dữ liệu trước khi tạo các Nguồn dữ liệu cho các Mẫu biểu đồ mới và mới được nhập. Khi Nguồn dữ liệu thử nghiệm được bật, nếu Nguồn dữ liệu không trả về dữ liệu hợp lệ, Biểu đồ sẽ không được tạo. Cài đặt này rất quan trọng nếu bạn muốn có Mẫu thiết bị chung chung hơn có thể bao gồm nhiều Mẫu biểu đồ hơn có thể được áp dụng một cách chọn lọc tùy thuộc vào đặc điểm của chính Thiết bị. Lưu ý: Nếu bạn có một tập lệnh đang chạy dài làm Nguồn dữ liệu, thì thời gian tạo Đồ thị sẽ tăng lên.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
vi	Định dạng hình ảnh mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các Mẫu biểu đồ mới.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
vi	Độ rộng biểu đồ mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu biểu đồ mới.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
vi	Độ rộng biểu đồ mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các mẫu biểu đồ mới.

en	General Defaults
vi	Mặc định chung

en	The default Device Template used on all new Devices.
vi	Mẫu thiết bị mặc định được sử dụng trên tất cả các Thiết bị mới.

en	The default Site for all new Devices.
vi	Trang web mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	The default Poller for all new Devices.
vi	Trình đẩy mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Device Threads
vi	Chủ đề thiết bị

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
vi	Số lượng chủ đề thiết bị mặc định. Điều này chỉ áp dụng khi sử dụng Bộ thu thập dữ liệu cột sống.

en	%s Thread
vi	% d Chủ đề

en	%s Threads
vi	% d Chủ đề

en	Re-index Method for Data Queries
vi	Phương pháp lập chỉ mục lại cho truy vấn dữ liệu

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
vi	Phương pháp lập chỉ mục lại mặc định để sử dụng cho tất cả các Truy vấn dữ liệu.

en	Default Interface Speed
vi	Loại đồ thị mặc định

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
vi	Nếu Cacti không thể xác định tốc độ giao diện do ifSpeed hoặc ifHighSpeed không được đặt hoặc bằng 0, bạn muốn giá trị tối đa nào trên RRDfiles.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 1 Gbps

en	10 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 10 Gbps

en	25 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 25 Gbps

en	40 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 40 Gbps

en	56 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 56 Gbps

en	100 Gbps Ethernet
vi	Ethernet 100 Gbps

en	SNMP Defaults
vi	Mặc định SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
vi	Phiên bản SNMP mặc định cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
vi	Cộng đồng đọc SNMP mặc định cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Security Level
vi	Cấp bảo mật

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
vi	Mức bảo mật SNMP v3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Auth Protocol (v3)
vi	Giao thức xác thực (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
vi	Giao thức ủy quyền SNMPv3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Auth User (v3)
vi	Người dùng xác thực (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
vi	Người dùng ủy quyền SNMP v3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Auth Passphrase (v3)
vi	Cụm mật khẩu xác thực (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
vi	Cụm mật khẩu ủy quyền SNMP v3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Privacy Protocol (v3)
vi	Giao thức bảo mật (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
vi	Giao thức bảo mật SNMPv3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Privacy Passphrase (v3)
vi	Mật khẩu riêng tư (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
vi	Mật khẩu bảo mật SNMPv3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
vi	Nhập Bối cảnh SNMP v3 cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
vi	Id động cơ SNMP v3 mặc định cho tất cả các thiết bị mới. Để trống trường này để sử dụng ID SNMP Engine được xác định cho mỗi máy thu Thông báo SNMPv3.

en	Port Number
vi	Mã cổng

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
vi	Cổng UDP mặc định cho tất cả các thiết bị mới. Điển hình là 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
vi	Thời gian chờ SNMP mặc định tính bằng mili giây cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
vi	SNMP mặc định thử lại cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Availability/Reachability
vi	Sẵn có / Khả năng tiếp cận

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
vi	Tính khả dụng / Khả năng hiển thị mặc định cho tất cả các thiết bị mới. Phương pháp Cacti sẽ sử dụng để xác định xem Thiết bị có sẵn để bỏ phiếu hay không. <br> <i>LƯU Ý: Khuyến nghị rằng, tối thiểu, SNMP luôn được chọn.</i>

en	Ping Type
vi	Loại Ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
vi	Loại Ping mặc định cho tất cả các Thiết bị mới.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
vi	Cổng Ping mặc định cho tất cả các thiết bị mới. Với TCP, Cacti sẽ cố gắng đồng bộ cổng. Với UDP, Cacti yêu cầu kết nối thành công hoặc lỗi 'cổng không thể truy cập' để xác định xem Thiết bị có hoạt động hay không.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
vi	Giá trị thời gian chờ Ping mặc định tính bằng mili giây cho tất cả các thiết bị mới. Các giá trị thời gian chờ sử dụng cho ping thiết bị SNMP, ICMP, UDP và TCP. ICMP Pings sẽ được làm tròn đến giây gần nhất. Thời gian chờ kết nối TCP và UDP trên Windows được điều khiển bởi hệ điều hành và do đó không được khuyến nghị trên Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
vi	Số lần Cacti sẽ cố gắng ping thiết bị trước khi đánh dấu thiết bị xuống.

en	Up/Down Settings
vi	Cài đặt lên / xuống

en	Failure Count
vi	Đếm thất bại

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
vi	Số lượng khoảng thời gian bỏ phiếu mà Thiết bị phải ngừng hoạt động trước khi ghi lại lỗi và báo cáo Thiết bị xuống.

en	Recovery Count
vi	Số lượng phục hồi

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
vi	Số lượng khoảng thời gian bỏ phiếu mà Thiết bị phải duy trì trước khi đưa Thiết bị về trạng thái lên và đưa ra thông báo.

en	Theme Settings
vi	Cài đặt chủ đề

en	Theme
vi	Chủ đề

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
vi	Vui lòng chọn một trong các Chủ đề có sẵn để tạo giao diện cho Cacti của bạn.

en	Table Settings
vi	Bảng cài đặt

en	Rows Per Page
vi	Hàng trên mỗi trang

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
vi	Số lượng hàng mặc định để hiển thị trên một bảng.

en	Autocomplete Enabled
vi	Tự động hoàn tất kích hoạt

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
vi	Trong các hệ thống rất lớn, danh sách chọn có thể làm chậm đáng kể giao diện người dùng. Nếu tùy chọn này được bật, Cacti sẽ sử dụng các cuộc gọi lại tự động hoàn thành để điền vào danh sách chọn một cách có hệ thống. Lưu ý: tự động hoàn tất bị vô hiệu hóa trên chủ đề Cổ điển.

en	Autocomplete Rows
vi	Hàng tự động hoàn thành

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
vi	Số lượng hàng mặc định để trả về từ mẫu khớp tự động hoàn thành dựa trên chọn mẫu.

en	Autocomplete Delay
vi	Hàng tự động hoàn thành

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
vi	Chiều dài Tối thiểu

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
vi	Chiều rộng tối thiểu của Cây để hợp đồng.

en	Maximum Tree Width
vi	Độ dài tiêu đề tối đa

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
vi	Chiều rộng tối đa của Cây để mở rộng, sau thời gian đó, các nhánh Cây sẽ cuộn trên trang.

en	Filter Settings
vi	Cài đặt bộ lọc

en	Strip Domains from Device Dropdowns
vi	Tách tên miền từ thiết bị thả xuống

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
vi	Khi xem danh sách thả xuống Bộ lọc tên thiết bị, kiểm tra tùy chọn này sẽ tách thành tên miền từ tên máy chủ.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
vi	Cài đặt biểu đồ / nguồn dữ liệu / truy vấn dữ liệu

en	Maximum Title Length
vi	Độ dài tiêu đề tối đa

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
vi	Các tiêu đề đồ thị hoặc nguồn dữ liệu tối đa được phép.

en	Data Source Field Length
vi	Độ dài trường nguồn dữ liệu

en	The maximum Data Query field length.
vi	Độ dài trường Truy vấn dữ liệu tối đa.

en	Graph Creation
vi	Tạo đồ thị

en	Default Graph Type
vi	Loại đồ thị mặc định

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
vi	Khi tạo biểu đồ, bạn muốn chọn loại biểu đồ nào?

en	All Types
vi	Tất cả các loại

en	By Template/Data Query
vi	Theo mẫu / Truy vấn dữ liệu

en	Log Management
vi	Quản lý nhật ký

en	Default Log Tail Lines
vi	Dòng đuôi đăng nhập mặc định

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
vi	Số dòng mặc định của tệp nhật ký Cacti thành đuôi.

en	Maximum number of rows per page
vi	Số lượng hàng tối đa trên mỗi trang

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
vi	Số lượng dòng do người dùng xác định cho CLOG theo đuôi khi chọn 'Tất cả các dòng'.

en	Log Tail Refresh
vi	Đăng nhập Làm mới

en	How often do you want the Cacti log display to update.
vi	Tần suất bạn muốn hiển thị nhật ký Cacti cập nhật.

en	Log Viewer Settings
vi	Cài đặt trình xem nhật ký

en	Exclusion Regex
vi	Regex loại trừ

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
vi	Bất kỳ chuỗi nào phù hợp với biểu thức chính này sẽ bị loại khỏi màn hình người dùng. Ví dụ: nếu bạn muốn loại trừ tất cả các dòng nhật ký bao gồm các từ 'Quản trị viên' hoặc 'Đăng nhập', bạn sẽ nhập '(Quản trị viên | | Đăng nhập)'

en	Real-time Graphs
vi	Đồ thị thời gian thực

en	Enable Real-time Graphing
vi	Kích hoạt đồ thị thời gian thực

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
vi	Khi một tùy chọn được chọn, người dùng sẽ có thể đưa Cacti vào chế độ Thời gian thực.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
vi	Thời gian này bạn muốn xem trên biểu đồ mặc định.

en	Minimum Refresh Interval
vi	Thời gian cập nhật

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
vi	Đây là thời gian được hỗ trợ tối thiểu giữa các lần cập nhật Đồ thị. Giá trị này cũng được sử dụng để thiết lập các thuộc tính RRDfile nhất định. Nếu bạn có Thiết bị lưu trữ dữ liệu và không cung cấp các bản cập nhật theo thời gian thực, bạn có thể phải tăng Khoảng thời gian làm mới tối thiểu mặc định để ngăn việc tạo Đồ thị có khoảng trống.

en	Cache Directory
vi	Thư mục bộ nhớ cache

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
vi	Đây là vị trí, trên máy chủ web nơi tệp RRDfiles và PNG sẽ được lưu trữ. Bộ nhớ cache này sẽ được quản lý bởi pug. Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền đọc và ghi chính xác trên thư mục này

en	RRDtool Graph Options
vi	Tùy chọn đồ thị

en	Custom Watermark
vi	Dữ liệu Tuỳ chỉnh

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
vi	Văn bản được đặt ở trung tâm dưới cùng của mỗi đồ thị.

en	Custom Date Format
vi	Định dạng Ngày Tùy chỉnh

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
vi	Được sử dụng khi định dạng | date_time | trên một đồ thị

en	Disable RRDtool Watermark
vi	Hình mờ đồ thị RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
vi	Miễn là phiên bản RRDtool của bạn hỗ trợ nó, bạn có thể tắt quảng cáo RRDtool trên Đồ thị của mình bằng cách chọn tùy chọn này.

en	Font Selection Method
vi	Phương pháp chọn phông chữ

en	How do you wish fonts to be handled by default?
vi	Làm thế nào để bạn muốn phông chữ được xử lý theo mặc định?

en	System
vi	Hệ thống

en	Default Font
vi	Phông mặc định

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
vi	Khi không sử dụng điều khiển phông chữ dựa trên Chủ đề, tên phông chữ phông chữ Pangon sẽ sử dụng cho tất cả các Biểu đồ. Tùy chọn, bạn có thể để trống và kiểm soát cài đặt phông chữ trên cơ sở từng đối tượng.

en	Enter Valid Font Config Value
vi	Nhập giá trị cấu hình phông chữ hợp lệ

en	Title Font Size
vi	Kích thước phông chữ tiêu đề

en	The size of the font used for Graph Titles
vi	Kích thước của phông chữ được sử dụng cho Tiêu đề đồ thị

en	Title Font Setting
vi	Cài đặt phông chữ

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
vi	Các phông chữ để sử dụng cho tiêu đề đồ thị. Nhập tệp True Type Font hợp lệ hoặc giá trị cấu hình phông chữ Pango hợp lệ.

en	Legend Font Size
vi	Cỡ chữ huyền thoại

en	The size of the font used for Graph Legend items
vi	Kích thước của phông chữ được sử dụng cho các mục Graph Legend

en	Legend Font Setting
vi	Cài đặt phông chữ huyền thoại

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
vi	Phông chữ được sử dụng cho Graph Legends. Nhập tệp True Type Font hợp lệ hoặc giá trị cấu hình phông chữ Pango hợp lệ.

en	Axis Font Size
vi	Cỡ chữ

en	The size of the font used for Graph Axis
vi	Kích thước của phông chữ được sử dụng cho Trục đồ thị

en	Axis Font Setting
vi	Cài đặt phông chữ trục

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
vi	Phông chữ để sử dụng cho các mục Biểu đồ trục. Nhập tệp True Type Font hợp lệ hoặc giá trị cấu hình phông chữ Pango hợp lệ.

en	Unit Font Size
vi	Cỡ chữ đơn vị

en	The size of the font used for Graph Units
vi	Kích thước của phông chữ được sử dụng cho Đơn vị đồ thị

en	Unit Font Setting
vi	Cài đặt phông chữ đơn vị

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
vi	Các phông chữ để sử dụng cho các mục Đơn vị đồ thị. Nhập tệp True Type Font hợp lệ hoặc giá trị cấu hình phông chữ Pango hợp lệ.

en	Business Hours Settings
vi	Thiết lập người dùng

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
vi	% d Tuần

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
vi	Số lượng hàng tối đa trên mỗi trang

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
vi	Thu thập dữ liệu được kích hoạt

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
vi	Nếu bạn muốn dừng hoàn toàn quá trình bỏ phiếu, hãy bỏ chọn hộp này.

en	SNMP Agent Support Enabled
vi	Hỗ trợ đại lý SNMP được kích hoạt

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
vi	Nếu tùy chọn này được chọn, Cacti sẽ điền vào bảng SNMP Agent với thông tin hệ thống và thiết bị Cacti. Nó không kích hoạt SNMP Agent.

en	Poller Type
vi	Loại xe đẩy

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
vi	Các loại xe đẩy để sử dụng. Cài đặt này sẽ có hiệu lực ở khoảng thời gian bỏ phiếu tiếp theo.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
vi	Khoảng thời gian bỏ phiếu trong sử dụng. Cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến tần suất RRDfiles được kiểm tra và cập nhật. LƯU Ý: Nếu bạn thay đổi giá trị này, bạn phải điền lại bộ đệm của trình đẩy. Không làm như vậy, có thể dẫn đến mất dữ liệu.

en	Cron/Daemon Interval
vi	Khoảng thời gian

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
vi	Tần suất mà bộ thu thập dữ liệu Cacti sẽ được bắt đầu. Bạn có thể sử dụng crontab, một tác vụ đã lên lịch (dành cho windows) hoặc dịch vụ cactid systemd để kiểm soát việc khởi chạy bộ thu thập dữ liệu Cacti. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng daemon cactid, hãy xem lại tệp README.md trong thư mục dịch vụ.

en	Balance Process Load
vi	Cân bằng quá trình tải

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
vi	Nếu bạn chọn tùy chọn này, Cacti sẽ cố gắng cân bằng tải của mỗi quy trình pug bằng cách phân phối đều các mục pug cho mỗi quy trình.

en	Debug Output Width
vi	Chiều rộng đầu ra gỡ lỗi

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
vi	Nếu bạn chọn tùy chọn này, Cacti sẽ kiểm tra đầu ra vượt quá khả năng lưu trữ của Cacti và đưa ra cảnh báo khi tìm thấy.

en	Disable increasing OID Check
vi	Vô hiệu hóa tăng kiểm tra OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
vi	Kiểm soát vô hiệu hóa kiểm tra để tăng OID trong khi đi bộ cây OID.

en	Remote Agent Timeout
vi	Thời gian chờ đại lý từ xa

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
vi	Kích thước tìm nạp hàng loạt SNMP

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
vi	Cần trả lại bao nhiêu OID cho mỗi yêu cầu snmpbulkwalk? Đối với các Thiết bị có cây SNMP lớn, việc tăng kích thước này sẽ tăng hiệu suất lập chỉ mục lại qua mạng WAN.

en	SNMP Get OID Limit
vi	Nhận SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
vi	Số SNMP tối đa mặc định Nhận OID để phát hành cho mỗi yêu cầu snmpget. Đối với Thiết bị, cài đặt này được kiểm soát ở cấp Thiết bị. Bạn chỉ nên sử dụng cài đặt này khi sử dụng API SNMP của Cacti nguyên bản trong các tập lệnh hoặc plugin của bạn.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
vi	Thông tin thu thập dữ liệu

en	Poller Sync Interval
vi	Khoảng thời gian đồng bộ hóa

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
vi	Khoảng thời gian đồng bộ hóa bỏ phiếu mặc định sẽ sử dụng khi tạo pug. Cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến tần suất kiểm tra và cập nhật từ xa.

en	Disable Resource Cache Replication
vi	Xây dựng lại bộ đệm tài nguyên

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
vi	Theo mặc định, Trình thu thập dữ liệu Cacti chính sẽ lưu trữ toàn bộ trang web và bổ sung vào Bộ đệm tài nguyên. Sau đó, định kỳ Trình thu thập dữ liệu từ xa sẽ cập nhật các chủ đề với bất kỳ cập nhật nào từ Trình thu thập dữ liệu Cacti chính. Resource Cache này về cơ bản cho phép Trình thu thập dữ liệu từ xa tự nâng cấp. Nếu bạn không muốn sử dụng tùy chọn này, bạn có thể tắt nó bằng cài đặt này.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
vi	Trạng thái thu thập dữ liệu từ xa:

en	Invalid Data Logging
vi	Ghi nhật ký dữ liệu không hợp lệ

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
vi	Làm thế nào bạn muốn lỗi đầu ra cột sống được ghi lại? Các tùy chọn là: 'Chi tiết' tương tự như ghi nhật ký cmd.php; 'Tóm tắt' cung cấp số lượng lỗi đầu ra trên mỗi Thiết bị; và 'Không', không cung cấp số lỗi.

en	Summary
vi	Tóm tắt

en	Detailed
vi	Chi tiết

en	Number of PHP Script Servers
vi	Số lượng máy chủ tập lệnh PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
vi	Số lượng quy trình máy chủ tập lệnh đồng thời để chạy trên mỗi quy trình Spine. Cài đặt từ 1 đến 10 được chấp nhận. Tham số này sẽ giúp nếu bạn đang chạy một số chủ đề và tập lệnh máy chủ kịch bản.

en	Script and Script Server Timeout Value
vi	Giá trị hết thời gian chờ của Script và Script Server

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
vi	Thời gian tối đa mà Cacti sẽ đợi trên một kịch bản để hoàn thành. Giá trị thời gian chờ này tính bằng giây

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
vi	Phương pháp lập chỉ mục lại

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
vi	Hàng tháng vào ngày

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
vi	Cài đặt phông chữ huyền thoại

en	Report Generation Timeout
vi	Thời gian chờ đại lý từ xa

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
vi	Lượng thời gian tối đa Tập lệnh tạo báo cáo của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	%s Minute
vi	%s Phút

en	Data Source Statistics Timeout
vi	Thống kê nguồn dữ liệu

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
vi	Lượng thời gian tối đa của tập lệnh Thống kê nguồn dữ liệu của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	RRDChecker Timeout
vi	Hết thời gian chờ DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
vi	Lượng thời gian tối đa mà tập lệnh Spikekill của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	%s Hour
vi	%s giờ

en	Poller Commands Timeout
vi	Lệnh thời gian chờ

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
vi	Lượng thời gian tối đa của tập lệnh Lệnh nền của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	Poller Command Concurrent Processes
vi	Quy trình đồng thời

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
vi	1 quá trình

en	%d Processes
vi	% d Quá trình

en	Maintenance Background Generation Timeout
vi	Thời gian chờ bảo trì nền

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
vi	Lượng thời gian tối đa mà tập lệnh Bảo trì của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	Spikekill Background Generation Timeout
vi	Hết thời gian tạo thế hệ Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
vi	Lượng thời gian tối đa mà tập lệnh Spikekill của Cacti có thể chạy mà không gây ra lỗi hết thời gian và bị giết.

en	Data Collector Defaults
vi	Người thu thập dữ liệu

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
vi	Các cài đặt này được duy trì ở cấp Bộ thu thập dữ liệu. Các giá trị ở đây chỉ là giá trị mặc định được sử dụng khi lần đầu tiên tạo Bộ thu thập dữ liệu.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
vi	Quy trình thu thập dữ liệu mặc định

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
vi	Số lượng quy trình đồng thời để thực thi trên mỗi Trình thu thập dữ liệu. LƯU Ý: Bắt đầu từ Cacti 1.2, cài đặt này được duy trì trong Trình thu thập dữ liệu. Tiến về phía trước, giá trị này chỉ là giá trị đặt trước cho Trình thu thập dữ liệu. Sử dụng số cao hơn khi sử dụng cmd.php sẽ cải thiện hiệu suất. Cải thiện hiệu suất trong Spine được giải quyết tốt nhất với tham số chủ đề. Khi sử dụng Spine, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng số lượng thấp hơn và tận dụng các chuỗi thay thế. Khi sử dụng cmd.php, sử dụng không quá 2 lần số lõi CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
vi	Làm thế nào bạn muốn lỗi đầu ra cột sống được ghi lại? Các tùy chọn là: 'Chi tiết' tương tự như ghi nhật ký cmd.php; 'Tóm tắt' cung cấp số lượng lỗi đầu ra trên mỗi Thiết bị; và 'Không', không cung cấp số lỗi.

en	Threads per Process
vi	Chủ đề mặc định cho mỗi quy trình

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
vi	Chủ đề mặc định được phép cho mỗi quá trình. LƯU Ý: Bắt đầu từ Cacti 1.2+, cài đặt này được duy trì trong Trình thu thập dữ liệu và đây đơn giản là Cài đặt sẵn. Sử dụng số cao hơn khi sử dụng Spine sẽ cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, đảm bảo rằng bạn có đủ kết nối MySQL / MariaDB để hỗ trợ phương trình sau: links = bộ thu thập dữ liệu * quy trình * (chủ đề + máy chủ tập lệnh). Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn cũng có đủ kết nối dự phòng cho kết nối đăng nhập của người dùng.

en	Authentication Method
vi	Phương pháp xác thực

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
vi	<blockquote> <i>Xác thực tích hợp</i> - Cacti xử lý xác thực người dùng, cho phép bạn tạo người dùng và cấp cho họ quyền đối với các khu vực khác nhau trong Cacti. <br><br> <i>Xác thực cơ bản Web</i> - Xác thực được xử lý bởi máy chủ web. Người dùng có thể được thêm hoặc tạo tự động trong lần đăng nhập đầu tiên nếu Người dùng mẫu được xác định, nếu không, quyền khách được xác định sẽ được sử dụng. <br><br> <i>Xác thực LDAP</i> - Cho phép xác thực đối với máy chủ LDAP. Người dùng sẽ được tạo tự động trong lần đăng nhập đầu tiên nếu Người dùng mẫu được xác định, nếu không, quyền khách được xác định sẽ được sử dụng. Nếu mô-đun LDAP của PHP không được bật, Xác thực LDAP sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn có thể chọn. <br><br> <i>Xác thực tên miền nhiều LDAP / AD</i> - Cho phép quản trị viên hỗ trợ nhiều nhóm khác nhau từ các thư mục LDAP / AD khác nhau để truy cập tài nguyên Cacti. Giống như Xác thực LDAP, mô-đun LDAP PHP được yêu cầu để sử dụng phương thức này. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
vi	Hỗ trợ cookie xác thực

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
vi	Nếu người dùng xác thực và chọn 'Giữ tôi đăng nhập', cookie xác thực sẽ được tạo trên máy tính của người dùng cho phép người dùng đó đăng nhập. Cookie xác thực hết hạn sau 90 ngày không sử dụng.

en	Special Users
vi	Người dùng đặc biệt

en	Primary Admin
vi	Quản trị viên chính

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
vi	Tên của tài khoản quản trị chính sẽ tự động nhận Email khi hệ thống Cacti gặp sự cố. Để nhận các Email này, đảm bảo rằng cài đặt thư của bạn là chính xác và tài khoản quản trị có địa chỉ Email được đặt.

en	No User
vi	Thành viên:

en	Guest User
vi	Tài khoản khách

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
vi	Tên của người dùng khách để xem biểu đồ; là 'Không có người dùng' theo mặc định.

en	User Template
vi	Mẫu người dùng

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
vi	Tên người dùng mà Cacti sẽ sử dụng làm mẫu cho người dùng Web Basic và LDAP mới; là 'khách' theo mặc định. Tài khoản người dùng này sẽ bị vô hiệu hóa khi đăng nhập khi được chọn.

en	Account Locking
vi	Khóa tài khoản

en	Lock Accounts
vi	Khóa tài khoản

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
vi	Khóa tài khoản sau nhiều lần thất bại trong 1 giờ.

en	1 Attempt
vi	1 lần thử

en	%d Attempts
vi	% d Nỗ lực

en	Auto Unlock
vi	Tự động mở khóa

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
vi	Một tài khoản sẽ tự động được mở khóa sau nhiều phút. Ngay cả khi nhập đúng mật khẩu, tài khoản sẽ không mở khóa cho đến khi đạt được giới hạn thời gian này. Tối đa 1440 phút (1 ngày)

en	1 Day
vi	1 Ngày

en	2FA Timeout
vi	Hết giờ

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
vi	Chạy kiểm tra

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
vi	Ngưỡng

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
vi	Xác thực cơ bản web

en	Basic Auth Login Failure Message
vi	Bản đồ xác thực cơ bản

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
vi	Khi sử dụng xác thực cơ bản, nếu có vấn đề khi ánh xạ tên người dùng với tài khoản Cacti hợp lệ, thông báo có ở đây sẽ được hiển thị cho người dùng. Nó có thể bao gồm cả văn bản và HTML.

en	Basic Auth Mapfile
vi	Bản đồ xác thực cơ bản

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
vi	Khi sử dụng xác thực cơ bản, nếu tài khoản cơ bản cần được dịch sang tài khoản đăng nhập khác, bạn có thể chỉ định tệp CSV ở đây để ánh xạ tài khoản cơ bản đến tài khoản đăng nhập mong muốn.

en	Local Account Complexity Requirements
vi	Yêu cầu về độ phức tạp của tài khoản cục bộ

en	Minimum Length
vi	Chiều dài Tối thiểu

en	This is minimal length of allowed passwords.
vi	Đây là độ dài tối thiểu của mật khẩu được phép.

en	Require Mix Case
vi	Yêu cầu Mix Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
vi	Điều này sẽ yêu cầu mật khẩu mới để chứa cả ký tự chữ thường và chữ hoa.

en	Require Number
vi	Yêu cầu số

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
vi	Điều này sẽ yêu cầu mật khẩu mới để chứa ít nhất 1 ký tự số.

en	Require Special Character
vi	Yêu cầu nhân vật đặc biệt

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
vi	Điều này sẽ yêu cầu mật khẩu mới để chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
vi	Lực lượng phức tạp theo mật khẩu cũ

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
vi	Điều này sẽ yêu cầu tất cả các mật khẩu cũ cũng đáp ứng các yêu cầu phức tạp mới khi đăng nhập. Nếu không được đáp ứng, nó sẽ buộc thay đổi mật khẩu.

en	Expire Inactive Accounts
vi	Tài khoản không hoạt động hết hạn

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
vi	Đây là số ngày tối đa trước khi tài khoản không hoạt động bị vô hiệu hóa. Tài khoản quản trị được loại trừ khỏi chính sách này.

en	Expire Password
vi	Mật khẩu hết hạn

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
vi	Đây là số ngày tối đa trước khi mật khẩu được đặt hết hạn.

en	Password History
vi	Lịch sử mật khẩu

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
vi	Ghi nhớ số mật khẩu cũ này và không cho phép sử dụng lại chúng.

en	1 Change
vi	1 Thay đổi

en	%d Changes
vi	% d Thay đổi

en	URL Linking
vi	Liên kết URL

en	Server Base URL
vi	URL cơ sở máy chủ

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
vi	Đây là một vị trí máy chủ sẽ được sử dụng cho các liên kết đến trang web Cacti.

en	Emailing Options
vi	Tùy chọn gửi email

en	Notify Primary Admin of Issues
vi	Thông báo cho quản trị viên chính các vấn đề

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
vi	Trong trường hợp máy chủ Cacti gặp sự cố, Quản trị viên chính có nên được thông báo qua Email không? Tài khoản người dùng Cacti của Quản trị viên chính được chỉ định trong tab Xác thực trên trang cài đặt của Cacti. Nó mặc định là tài khoản 'admin'.

en	Test Email
vi	Email Kiểm tra

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
vi	Đây là tài khoản Email được sử dụng để gửi tin nhắn kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động bình thường.

en	Mail Services
vi	Dịch vụ thư

en	Which mail service to use in order to send mail
vi	Sử dụng dịch vụ thư nào để gửi thư

en	Ping Mail Server
vi	Máy chủ thư Ping

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
vi	Ping máy chủ thư trước khi gửi email kiểm tra?

en	From Email Address
vi	Email người gửi

en	This is the Email address that the Email will appear from.
vi	Đây là địa chỉ Email mà Email sẽ xuất hiện.

en	From Name
vi	Tên người gửi

en	This is the actual name that the Email will appear from.
vi	Đây là tên thực tế mà Email sẽ xuất hiện.

en	Word Wrap
vi	Biá» u thá»©c chÃ­nh quy

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
vi	Đây là số lượng ký tự sẽ được phép trước khi một dòng trong Email được tự động ngắt từ. (0 = Vô hiệu hóa)

en	Sendmail Options
vi	Tùy chọn gửi thư

en	Sendmail Path
vi	Đường dẫn gửi thư

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
vi	Đây là đường dẫn đến sendmail trên máy chủ của bạn. (Chỉ được sử dụng nếu Sendmail được chọn làm Dịch vụ thư)

en	SMTP Options
vi	Tùy chọn SMTP

en	SMTP Hostname
vi	Tên máy chủ SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
vi	Đây là tên máy chủ / IP của Máy chủ SMTP bạn sẽ gửi Email đến. Để chuyển đổi dự phòng, hãy tách các máy chủ của bạn bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy.

en	SMTP Port
vi	Cổng SMTP

en	The port on the SMTP Server to use.
vi	Cổng trên Máy chủ SMTP để sử dụng.

en	SMTP Username
vi	Tên đăng nhập SMTP

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
vi	Tên người dùng để xác thực khi gửi qua SMTP. (Để trống nếu bạn không yêu cầu xác thực.)

en	SMTP Password
vi	Mật khẩu SMTP

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
vi	Mật khẩu để xác thực khi gửi qua SMTP. (Để trống nếu bạn không yêu cầu xác thực.)

en	SMTP Security

en	The encryption method to use for the Email.
vi	Phương pháp mã hóa để sử dụng cho Email.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
vi	Hết thời gian chờ

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
vi	Vui lòng nhập thời gian chờ SMTP trong vài giây.

en	Reporting Presets
vi	Báo cáo cài đặt trước

en	Default Graph Image Format
vi	Định dạng hình ảnh đồ thị mặc định

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
vi	Khi tạo một báo cáo mới, loại hình ảnh nào sẽ được sử dụng cho các biểu đồ nội tuyến.

en	Maximum E-Mail Size
vi	Kích thước E-Mail tối đa

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
vi	Kích thước tối đa của thư E-Mail bao gồm tất cả các tệp đính kèm.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
vi	Mức độ đăng nhập của Poller cho báo cáo Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
vi	Mức độ chi tiết nào bạn muốn gửi đến tệp nhật ký. CẢNH BÁO: Để ở bất kỳ trạng thái nào khác ngoài KHÔNG hoặc THẤP có thể làm cạn kiệt không gian đĩa của bạn một cách nhanh chóng.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
vi	Kích hoạt tinh chỉnh Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
vi	Cho phép chỉnh sửa mã để xử lý cụ thể các Khách hàng của Lotus Notes Mail.

en	DNS Options
vi	Tùy chọn DNS

en	Primary DNS IP Address
vi	Địa chỉ IP DNS chính

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
vi	Nhập Địa chỉ IP DNS chính để sử dụng cho tra cứu ngược.

en	Secondary DNS IP Address
vi	Địa chỉ IP DNS phụ

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
vi	Nhập Địa chỉ IP DNS thứ cấp để sử dụng cho tra cứu ngược.

en	DNS Timeout
vi	Hết thời gian chờ DNS