en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
vi	Tên máy chủ DNS hoặc địa chỉ IP của máy chủ proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
vi	Số cổng proxy

en	TCP port for encrypted communication.
vi	Cổng TCP để liên lạc được mã hóa.

en	RSA Fingerprint
vi	Dấu vân tay RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
vi	Dấu vân tay của khóa RSA công khai hiện tại mà proxy đang sử dụng. Điều này là cần thiết để thiết lập một kết nối đáng tin cậy.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
vi	Máy chủ proxy RRDtool - Sao lưu

en	Load Balancing
vi	Cân bằng tải

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
vi	Nếu cả proxy chính và proxy dự phòng đều phải thu, tùy chọn này cho phép trải đều tất cả các yêu cầu đối với RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
vi	Tên máy chủ DNS hoặc địa chỉ IP của máy chủ proxy sao lưu RRDtool nếu proxy đang chạy ở chế độ MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
vi	Cổng TCP để liên lạc được mã hóa với proxy dự phòng.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
vi	Dấu vân tay của khóa RSA công khai hiện tại mà proxy dự phòng đang sử dụng. Điều này cần thiết để thiết lập một kết nối đáng tin cậy.

en	Spike Kill Settings
vi	Cài đặt Spike Kill

en	Removal Method
vi	Phương pháp loại bỏ

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
vi	Có hai phương pháp loại bỏ. Đầu tiên, Độ lệch chuẩn, sẽ xóa bất kỳ mẫu nào có số X độ lệch chuẩn so với mức trung bình của các mẫu. Phương pháp thứ hai, phương sai, sẽ loại bỏ bất kỳ mẫu nào nhiều hơn X %so với trung bình phương sai. Phương pháp phương sai tính đến một số lượng 'ngoại lệ' nhất định. Đó là những mẫu đặc biệt, như mũi nhọn, cần được loại trừ khỏi phép tính Trung bình phương sai.

en	Variance Based w/Outliers Removed
vi	Phương sai dựa trên w / Outliers bị xóa

en	Replacement Method
vi	Phương pháp thay thế

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
vi	Có ba phương pháp thay thế. Phương pháp đầu tiên thay thế mức tăng đột biến bằng mức trung bình của nguồn dữ liệu được đề cập. Phương pháp thứ hai thay thế mũi nhọn bằng 'NaN'. Cái cuối cùng thay thế cho sự tăng đột biến với giá trị tốt được biết đến cuối cùng được tìm thấy.

en	NaN's
vi	NaN

en	Last Known Good
vi	Được biết đến tốt nhất

en	Number of Standard Deviations
vi	Số độ lệch chuẩn

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
vi	Bất kỳ giá trị nào có nhiều độ lệch chuẩn trên trung bình sẽ bị loại trừ. Một số tốt sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu sẽ được vận hành trên. Chúng tôi đề xuất một số không thấp hơn 5 Độ lệch chuẩn.

en	%d Standard Deviations
vi	% d Độ lệch chuẩn

en	Variance Percentage
vi	Tỷ lệ phần trăm phương sai

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
vi	Giá trị này biểu thị tỷ lệ phần trăm trên mức trung bình mẫu đã điều chỉnh một khi các ngoại lệ đã bị xóa khỏi mẫu. Ví dụ: Tỷ lệ phần trăm phương sai 100% trên trung bình đã điều chỉnh là 50 sẽ loại bỏ bất kỳ mẫu nào trên số lượng 100 khỏi biểu đồ.

en	Variance Number of Outliers
vi	Số lượng phương sai của các ngoại lệ

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
vi	Giá trị này biểu thị số lượng mẫu trung bình cao và thấp sẽ bị xóa khỏi bộ mẫu trước khi tính Trung bình phương sai. Nếu bạn chọn giá trị ngoại lệ là 5, thì cả trung bình 5 trên cùng và dưới cùng sẽ bị xóa.

en	%d High/Low Samples
vi	% d Mẫu cao / thấp

en	Max Kills Per RRA
vi	Tối đa giết chết mỗi RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
vi	Giá trị này biểu thị số lượng gai tối đa cần xóa khỏi Biểu đồ RRA.

en	%d Spikes
vi	% d gai

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
vi	Giá trị này biểu thị số lượng gai tối đa cần xóa khỏi Biểu đồ RRA.

en	1 Thousand
vi	% d Chủ đề

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
vi	Bộ lọc

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
vi	Thư mục sao lưu RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
vi	Nếu thư mục này không trống, thì RRDfiles ban đầu của bạn sẽ được sao lưu vào vị trí này.

en	Batch Spike Kill Settings
vi	Cài đặt hàng loạt Spike Kill

en	Removal Schedule
vi	Lịch trình loại bỏ

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
vi	Bạn có muốn định kỳ loại bỏ gai khỏi biểu đồ của bạn? Nếu vậy, chọn tần số dưới đây.

en	Once a Day
vi	Một lần một ngày

en	Every Other Day
vi	Mỗi ngày khác

en	Base Time
vi	Giờ cơ sở

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
vi	Thời gian cơ sở để loại bỏ Spike xảy ra. Ví dụ: nếu bạn sử dụng '12: 00:00 và bạn chọn một lần mỗi ngày, việc xóa hàng loạt sẽ bắt đầu vào khoảng nửa đêm mỗi ngày.

en	Graph Templates to Spike Kill
vi	Mẫu biểu đồ để Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
vi	Khi thực hiện loại bỏ đột biến hàng loạt, chỉ các mẫu được chọn bên dưới sẽ được thực hiện.

en	Backup Retention
vi	Lưu trữ dữ liệu

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
vi	Khi SpikeKill giết chết các biểu đồ, nó tạo ra một bản sao lưu của RRDfile. Những tập tin sao lưu này nên được giữ lại trong bao lâu?

en	Default View Mode
vi	Chế độ xem mặc định

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
vi	Chế độ biểu đồ nào bạn muốn hiển thị theo mặc định khi bạn truy cập trang Đồ thị lần đầu tiên?

en	TimeZone Support
vi	MySQL - Hỗ trợ TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
vi	Máy chủ Cacti v %s - Bảo trì

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
vi	Xác định ngôn ngữ GUI ưa thích.

en	Show Graph Title
vi	Hiển thị tiêu đề đồ thị

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
vi	Hiển thị tiêu đề biểu đồ trên trang để có thể tìm kiếm bằng trình duyệt.

en	Hide Disabled
vi	Ẩn bị vô hiệu hóa

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
vi	Ẩn các thiết bị và đồ thị bị vô hiệu hóa khi xem bên ngoài tab Console.

en	Show Device Aggregates
vi	Cốt liệu

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
vi	Nếu Nguồn dữ liệu thiết bị được bao gồm trong biểu đồ tổng hợp, hãy hiển thị biểu đồ đó cùng với các biểu đồ thiết bị khác

en	Enable Horizontal Scrolling
vi	Bật tính năng cuộn ngang

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
vi	Bật tính năng cuộn ngang bảng, tắt chế độ hiển thị cột đáp ứng.

en	The date format to use in Cacti.
vi	Định dạng ngày để sử dụng trong Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
vi	Dấu phân cách ngày sẽ được sử dụng trong Cacti.

en	Page Refresh
vi	Làm mới trang

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
vi	Số giây giữa các lần làm mới trang tự động.

en	Preview Graphs Per Page
vi	Xem trước đồ thị trên mỗi trang

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
vi	Số lượng biểu đồ sẽ hiển thị trên một trang ở chế độ xem trước.

en	Default Time Range
vi	Phạm vi thời gian mặc định

en	The default RRA to use in rare occasions.
vi	RRA mặc định để sử dụng trong những dịp hiếm hoi.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
vi	Timespan mặc định được hiển thị khi xem Biểu đồ và dữ liệu cụ thể theo thời gian khác.

en	Default Timeshift
vi	Timeshift mặc định

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
vi	Timeshift mặc định được hiển thị khi xem Biểu đồ và dữ liệu cụ thể theo thời gian khác.

en	Allow Graph to extend to Future
vi	Cho phép đồ thị mở rộng đến tương lai

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
vi	Khi hiển thị Biểu đồ, cho phép Ngày biểu đồ mở rộng 'đến tương lai'

en	First Day of the Week
vi	Ngày đầu tiên trong tuần

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
vi	Ngày đầu tiên trong tuần để hiển thị biểu đồ hàng tuần

en	Start of Daily Shift
vi	Bắt đầu ca hàng ngày

en	Start Time of the Daily Shift.
vi	Thời gian bắt đầu của ca làm việc hàng ngày.

en	End of Daily Shift
vi	Kết thúc ca làm việc hàng ngày

en	End Time of the Daily Shift.
vi	Thời gian kết thúc của ca làm việc hàng ngày.

en	Thumbnail Sections
vi	Phần hình thu nhỏ

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
vi	Những phần nào của Cacti hiển thị hình thu nhỏ theo mặc định.

en	Preview Thumbnail Columns
vi	Xem trước các cột hình thu nhỏ

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
vi	Số lượng cột sẽ sử dụng khi hiển thị biểu đồ hình thu nhỏ trong chế độ Xem trước.

en	Tree View Thumbnail Columns
vi	Cột hình cây xem

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
vi	Số lượng cột sẽ sử dụng khi hiển thị biểu đồ hình thu nhỏ ở chế độ Cây.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
vi	Chiều cao của đồ thị hình thu nhỏ tính bằng pixel.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
vi	Độ rộng của đồ thị hình thu nhỏ tính bằng pixel.

en	Default Tree
vi	Cây mặc định

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
vi	Cây biểu đồ mặc định sẽ sử dụng khi hiển thị biểu đồ ở chế độ cây.

en	Graphs Per Page
vi	Đồ thị trên mỗi trang

en	Expand Devices
vi	Mở rộng thiết bị

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
vi	Chọn xem có mở rộng Mẫu biểu đồ và Truy vấn dữ liệu được sử dụng bởi Thiết bị trên cây không.

en	Tree History
vi	Lịch sử mật khẩu

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
vi	Nếu được bật, Cacti sẽ ghi nhớ Lịch sử cây của bạn giữa các lần đăng nhập và khi bạn quay lại trang Đồ thị.

en	Use Custom Fonts
vi	Sử dụng phông chữ tùy chỉnh

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
vi	Chọn sử dụng phông chữ và kích thước phông chữ tùy chỉnh của riêng bạn hoặc sử dụng mặc định của hệ thống.

en	Title Font File
vi	Tập tin phông chữ

en	The font file to use for Graph Titles
vi	Tệp phông chữ được sử dụng cho Tiêu đề đồ thị

en	Legend Font File
vi	Huyền thoại tập tin

en	The font file to be used for Graph Legend items
vi	Tệp phông chữ được sử dụng cho các mục Graph Legend

en	Axis Font File
vi	Tệp phông chữ trục

en	The font file to be used for Graph Axis items
vi	Tệp phông chữ được sử dụng cho các mục Biểu đồ trục

en	Unit Font File
vi	Tập tin phông chữ đơn vị

en	The font file to be used for Graph Unit items
vi	Tệp phông chữ được sử dụng cho các mục Đơn vị đồ thị

en	Realtime View Mode
vi	Chế độ xem thời gian thực

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
vi	Bạn muốn xem đồ thị thời gian thực như thế nào?

en	System Setting
vi	Thiết lập người dùng

en	Auto Log Out Time
vi	Đăng xuất tự động

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
vi	Đối với người dùng chỉ có quyền truy cập Bảng điều khiển, người dùng này có thể đăng nhập trong bao lâu trước khi được tự động đăng xuất. Lưu ý rằng nếu bạn không hoạt động trong hơn một giờ, bạn có thể phải làm mới trình duyệt của mình. Cũng lưu ý rằng cài đặt này không ảnh hưởng khi bật Cookie xác thực.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
vi	Bây giờ bạn đã đăng nhập vào Cacti . Bạn có thể làm theo các bước cơ bản để bắt đầu.

en	Create devices for network
vi	Tạo thiết bị cho mạng

en	Create graphs for your new devices
vi	Tạo biểu đồ cho các thiết bị mới của bạn

en	View your new graphs
vi	Xem biểu đồ mới của bạn

en	Recovery
vi	Phục hồi

en	Remote Data Collector Status:
vi	Trạng thái thu thập dữ liệu từ xa:

en	Number of Offline Records:
vi	Số lượng bản ghi ngoại tuyến:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
vi	LƯU Ý: Bạn đã đăng nhập vào Bộ thu thập dữ liệu từ xa. Khi 'trực tuyến' , bạn sẽ có thể xem và kiểm soát phần lớn Trang web chính của Cacti giống như khi bạn đăng nhập vào nó. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là Bộ thu thập dữ liệu từ xa được yêu cầu sử dụng tính năng 'Cập nhật theo yêu cầu' của Dịch vụ Cacti và chúng tôi luôn khuyên bạn nên sử dụng Spine. Khi Trình thu thập dữ liệu từ xa 'ngoại tuyến' , Trang web của Trình thu thập dữ liệu từ xa sẽ chứa ít thông tin hơn. Tuy nhiên, nó sẽ lưu trữ tất cả các bản cập nhật cho đến khi Cơ sở dữ liệu chính và Máy chủ web có thể truy cập được. Sau đó, nó sẽ chuyển đầu ra bảng Boost của nó trở lại Cơ sở dữ liệu Cacti chính để cập nhật.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
vi	LƯU Ý: Cho đến nay, không có Plugin Cacti lõi nào được thiết kế lại để hoạt động với Bộ thu thập dữ liệu từ xa. Do đó, các Plugin như MacTrack và HMIB, yêu cầu truy cập trực tiếp vào thiết bị sẽ không hoạt động với Bộ thu thập dữ liệu từ xa tại thời điểm này. Tuy nhiên, các plugin như Thold sẽ hoạt động miễn là Trình thu thập dữ liệu từ xa ở chế độ 'trực tuyến' .

en	Path for %s
vi	Đường dẫn cho %s

en	New Poller
vi	Xe đẩy mới

en	Cacti Install Help
vi	Hoạt động / Cài đặt

en	Cacti Server v%s - Maintenance
vi	Máy chủ Cacti v %s - Bảo trì

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
vi	Máy chủ Cacti v %s - Thuật sĩ cài đặt

en	Refresh current page
vi	Thời gian cập nhật

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
vi	Vui lòng đợi trong khi hệ thống cài đặt cho Phiên bản Cacti %s khởi chạy. Bạn phải kích hoạt JavaScript để làm việc này.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
vi	FATAL: Chúng tôi không thể tiếp tục cài đặt này. Để cài đặt Cacti, PHP phải có phiên bản 5.4 trở lên.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
vi	Xem Hướng dẫn PHP: Ký hiệu đối tượng JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
vi	Phiên bản RRDtool mà bạn đã cài đặt.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
vi	Xem Hướng dẫn PHP: Vô hiệu hóa các chức năng .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
vi	Các hàm shell_exec () và / hoặc exec () hiện đang bị chặn.

en	Display Graphs from this Aggregate
vi	Hiển thị biểu đồ từ Tập hợp này

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
vi	Các biểu đồ được chọn cho Biểu đồ tổng hợp bên dưới biểu thị các biểu đồ từ nhiều mẫu biểu đồ. Tổng hợp không hỗ trợ tạo Đồ thị tổng hợp từ nhiều Mẫu biểu đồ.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
vi	Các biểu đồ được chọn cho Biểu đồ tổng hợp không sử dụng Biểu đồ mẫu. Uẩn không hỗ trợ tạo Đồ thị tổng hợp từ các đồ thị không có templated.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Biểu đồ để thêm vào Báo cáo.

en	Graph Item
vi	Mục đồ thị

en	CF Type
vi	Loại CF

en	GPrint

en	Color Template
vi	Mẫu màu

en	Aggregate Items are not modifiable
vi	Mục tổng hợp không thể sửa đổi

en	Aggregate Items are not editable
vi	Mục tổng hợp không thể chỉnh sửa

en	No Matching Devices
vi	Không có thiết bị phù hợp

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
vi	Màu phông chữ màu xanh biểu thị rằng quy tắc sẽ được áp dụng cho các đối tượng được đề cập. Các đối tượng khác sẽ không phải tuân theo quy tắc.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
vi	Đối tượng phù hợp [ %s]

en	Device Status
vi	Tình trạng thiết bị

en	There are no Objects that match this rule.
vi	Không có đối tượng phù hợp với quy tắc này.

en	Error in data query
vi	Lỗi trong truy vấn dữ liệu

en	Matching Items
vi	Vật phẩm phù hợp

en	Resulting Branch
vi	Chi nhánh kết quả

en	No Items Found
vi	Không tìm thấy vật nào

en	Show Matching Device SQL Query
vi	Không có thiết bị phù hợp

en	No Device Selection Criteria
vi	Không có tiêu chí lựa chọn thiết bị

en	Show Matching Objects SQL Query
vi	Đối tượng phù hợp

en	No Graph Creation Criteria
vi	Không có tiêu chí tạo đồ thị

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
vi	Tuyên truyền thay đổi

en	Search Pattern
vi	Mẫu tìm kiếm

en	Replace Pattern
vi	Thay thế mẫu

en	No Tree Creation Criteria
vi	Không có tiêu chí tạo cây

en	Device Match Rule
vi	Quy tắc đối sánh thiết bị

en	Create Graph Rule
vi	Tạo quy tắc đồ thị

en	Graph Match Rule
vi	Quy tắc khớp đồ thị

en	Create Tree Rule (Device)
vi	Tạo quy tắc cây (thiết bị)

en	Create Tree Rule (Graph)
vi	Tạo quy tắc cây (đồ thị)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
vi	Mục quy tắc [chỉnh sửa mục quy tắc cho %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
vi	Mục quy tắc [mục quy tắc mới cho %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
vi	Được thêm bởi Cacti Tự động hóa

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
vi	LỖI: Dải IP ở dạng dải1-dải2 không còn được hỗ trợ.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
vi	Không có tệp tin nào được chọn

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
vi	Nhập

en	Updated
vi	Cập nhật

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
vi	Tùy chọn SNMP tự động hóa

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
vi	Tùy chọn SNMP tự động hóa

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
vi	Mẫu không xác định

en	Automation Network Rule '%s' %s!
vi	Mạng tự động mặc định

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
vi	Chính sách mẫu

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
vi	LRI: ID thiết bị trống

en	ERROR: Device[
vi	LRI: Thiết bị [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
vi	LRI: Không thể kết nối với bộ thu từ xa.

en	Device is Disabled
vi	Thiết bị bị vô hiệu hóa

en	Device Availability Check Bypassed
vi	Kiểm tra tính khả dụng của thiết bị bị bỏ qua

en	SNMP Information
vi	Thông tin SNMP

en	SNMP not in use
vi	SNMP không được sử dụng

en	SNMP error
vi	Lỗi SNMP

en	No session
vi	Kỳ học

en	Uptime:
vi	Thời gian hoạt động

en	Ping Results
vi	Kết quả Ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
vi	Không có kiểm tra tính khả dụng của Ping hoặc SNMP

en	New Branch
vi	Chi nhánh mới

en	Web Basic
vi	Cơ bản về web

en	Device:(Hide Disabled)
vi	Thiết bị bị vô hiệu hóa

en	Graph:(%s%s)
vi	Đồ thị

en	Device:(%s%s)
vi	Thiết bị

en	Template:(%s%s)
vi	Giao diện

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
vi	Mẫu thiết bị:

en	Device+Template:(%s%s)
vi	Mẫu thiết bị:

en	Restricted By:
vi	Hạn chế

en	Granted By:
vi	Dành được bởi:

en	Granted
vi	Chấp thuận quyền truy cập

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
vi	Truy cập bị từ chối, vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
vi	Truy cập bị từ chối, tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa.

en	Access Denied! Login Failed.
vi	Truy cập bị từ chối, tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
vi	Xác thực cơ bản Web được định cấu hình, nhưng không có tên người dùng nào được chuyển từ máy chủ web. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã bật xác thực trên máy chủ web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
vi	%s được xác thực bởi Máy chủ Web, nhưng cả Người dùng mẫu và Khách không được xác định trong Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
vi	Lỗi tìm kiếm LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
vi	Lỗi LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
vi	Truy cập bị Từ chối! Không có mật khẩu được cung cấp bởi người dùng.

en	LDAP Search Error: %s
vi	Lỗi tìm kiếm LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
vi	Truy cập bị từ chối, vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
vi	Truy cập bị từ chối, tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
vi	Quản trị viên Cacti của bạn đã buộc mật khẩu phức tạp để đăng nhập và mật khẩu Cacti hiện tại của bạn không phù hợp với yêu cầu mới. Do đó, bạn phải thay đổi mật khẩu của bạn bây giờ.

en	Password must be at least %d characters!
vi	Mật khẩu phải có ít nhất% d ký tự!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
vi	Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 1 ký tự số!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
vi	Mật khẩu của bạn phải chứa hỗn hợp các ký tự chữ thường và chữ hoa!

en	Your password must contain at least 1 special character!
vi	Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
vi	Nhật ký xương rồng đã bị xóa

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
vi	Xác thực trước đó chưa được đặt. Đã cố gắng đặt thành Xác thực cục bộ, nhưng không tìm thấy tài khoản Quản trị viên nào.

en	Unknown error
vi	Không rõ giây

en	ERROR: Unable to find user
vi	Không thể tìm thấy người dùng DN

en	2FA failed to be disabled
vi	Áp dụng bộ lọc cho bảng

en	2FA is now disabled
vi	Đường dẫn không thể ghi

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
vi	Xác minh xóa

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
vi	% d MByte

en	%s KBytes
vi	%s GB

en	%s Bytes
vi	%s GB

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
vi	%s - WEBUI LƯU Ý: Nhật ký Cacti bị xóa khỏi Giao diện quản lý web.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
vi	Nhấp vào &#39;Tiếp tục&#39; để lọc tệp nhật ký. <br><br><br> Lưu ý: Nếu ghi nhật ký được đặt thành cả Cacti và Syslog, thông tin nhật ký sẽ vẫn còn trong Syslog.

en	Purge Log
vi	Nhật ký thanh lọc

en	Log Filters
vi	Nhật ký bộ lọc

en	- Admin Filter active
vi	- Bộ lọc quản trị hoạt động

en	- Admin Unfiltered
vi	- Quản trị viên chưa được lọc

en	- Admin view
vi	- Chế độ xem của quản trị viên

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
vi	Nhật ký [Tổng số dòng:% d %s - Bộ lọc hoạt động]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
vi	Nhật ký [Tổng số dòng:% d %s - Chưa được lọc]

en	Head Lines
vi	% d Dòng

en	Tail Lines
vi	Dòng đuôi

en	Warnings++
vi	Cảnh báo

en	Errors++
vi	Lỗi

en	SQL Calls
vi	Cuộc gọi SQL

en	AutoM8
vi	Tự động

en	Non Stats
vi	Không nêu

en	Device Up/Down
vi	Thiết bị sử dụng

en	Recaches
vi	Phù hợp

en	Matches
vi	Phù hợp

en	Does Not Match
vi	Mất khẩu không hợp lệ

en	Automation Execution for Data Query complete
vi	Hoàn thành tự động hóa cho truy vấn dữ liệu

en	Plugin Hooks complete
vi	Plugin Hook hoàn tất

en	Running Data Query [%s].
vi	Chạy truy vấn dữ liệu [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
vi	Loại tìm thấy = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
vi	Loại không xác định = ' %s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
vi	CẢNH BÁO: Sắp xếp Hiệp hội lĩnh vực đã thay đổi. Vấn đề ánh xạ lại có thể xảy ra!

en	Update Data Query Sort Cache complete
vi	Cập nhật truy vấn dữ liệu Sắp xếp Cache hoàn tất

en	Found %s Local Data ID's to Verify
vi	Đã tìm thấy bảng%s để chuyển đổi

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
vi	Đã phát hiện thay đổi chỉ mục! Hiện tại: %s, Trước đó: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
vi	Đã xóa chỉ mục! Chỉ số trước: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
vi	Đã xóa chỉ mục! Chỉ số trước: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
vi	Hiệp hội chỉ mục với dữ liệu địa phương hoàn tất

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
vi	Đã tìm thấy Đã thay đổi%s và%s ID dữ liệu cục bộ mồ côi thành ánh xạ lại.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
vi	Ánh xạ ánh xạ tới các chỉ mục mới của họ

en	Done updating Data Source Title Cache
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu trùng lặp

en	Done updating Graph Title Cache
vi	Đã cập nhật xong bộ đệm ẩn tiêu đề đồ thị

en	Index Association with Local Data complete
vi	Hiệp hội chỉ mục với dữ liệu địa phương hoàn tất

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
vi	Cập nhật Re-Index Cache hoàn tất. Đã có

en	Update Poller Cache for Query complete
vi	Cập nhật Pug Cache cho truy vấn hoàn tất

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
vi	Không có thay đổi chỉ mục nào được phát hiện, bỏ qua Re-Index và Pug Cache Dân số lại

en	Automation Executing for Data Query complete
vi	Hoàn thành tự động hóa cho truy vấn dữ liệu

en	Plugin hooks complete
vi	Plugin hook hoàn tất

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
vi	Kiểm tra thay đổi Trường sắp xếp. Không có thay đổi được phát hiện.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
vi	Đã phát hiện trường sắp xếp mới: ' %s' Trường sắp xếp cũ ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
vi	LRI: Trường sắp xếp mới không phù hợp. Trường sắp xếp sẽ không thay đổi.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
vi	Trường sắp xếp mới được xác thực. Trường sắp xếp được cập nhật.

en	Could not find data query XML file at '%s'
vi	Không thể tìm thấy tệp XML truy vấn dữ liệu tại ' %s'

en	Found data query XML file at '%s'
vi	Tìm thấy tệp XML truy vấn dữ liệu tại ' %s'

en	Error parsing XML file into an array.
vi	Lỗi phân tích tệp XML thành một mảng.

en	XML file parsed ok.
vi	Tập tin XML được phân tích cú pháp ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
vi	Trường không hợp lệ <index_order> %s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
vi	Phải chứa các trường <direction> input </ direction> hoặc <direction> input-output </ direction>

en	Data Query returned no indexes.
vi	LRI: Truy vấn dữ liệu không trả về chỉ mục.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
vi	<arg_num_indexes> bị thiếu trong tệp XML, 'Số lượng chỉ mục đã thay đổi' không được hỗ trợ

en	Executing script for num of indexes '%s'
vi	Tập lệnh thực thi cho số chỉ mục ' %s'

en	Found number of indexes: %s
vi	Đã tìm thấy số chỉ mục: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
vi	<arg_num_indexes> bị thiếu trong tệp XML, 'Số lượng chỉ mục đã thay đổi' không được hỗ trợ

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
vi	<arg_num_indexes> bị thiếu trong tệp XML, 'Chỉ số được thay đổi' được mô phỏng bằng cách đếm các mục nhập arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
vi	LRI: Truy vấn dữ liệu không trả về chỉ mục.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
vi	Tập lệnh thực thi cho danh sách các chỉ mục ' %s', Chỉ số đếm: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
vi	Nhấp để hiển thị đầu ra Truy vấn Dữ liệu cho 'chỉ mục'

en	Found index: %s
vi	Chỉ mục tìm thấy: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
vi	Bấm để hiển thị đầu ra Truy vấn Dữ liệu cho trường ' %s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
vi	Trường sắp xếp trả về không có dữ liệu. Không thể tiếp tục lập chỉ mục lại.

en	Executing script query '%s'
vi	Thực hiện truy vấn tập lệnh ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
vi	Mục tìm thấy [ %s = ' %s'] chỉ mục: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
vi	Tổng cộng:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
vi	Host_id không hợp lệ: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
vi	Đã chọn Kích thước Đi bộ Hàng loạt Tự động.

en	Failed to load SNMP session.
vi	Không thể tải phiên SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
vi	Đã kiểm tra Kích thước Đi bộ Hàng loạt %d với phản hồi là %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
vi	Kích thước Đi bộ Hàng loạt được chọn là %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
vi	Lưu kích thước đi bộ hàng loạt vào thiết bị.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
vi	Kích thước Đi bộ Hàng loạt được cố định tại %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
vi	Đang thực hiện SNMP lấy số chỉ mục @ ' %s' Chỉ số: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
vi	<oid_num_indexes> bị thiếu trong tệp XML, 'Chỉ số được thay đổi' được mô phỏng bằng cách đếm các mục nhập oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
vi	Đang thực hiện đi bộ SNMP cho danh sách các chỉ mục @ ' %s' Chỉ số:

en	No SNMP data returned
vi	Không có dữ liệu SNMP được trả về

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
vi	Chỉ mục được tìm thấy tại OID: ' %s' value: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
vi	Danh sách lọc các chỉ mục @ ' %s' Chỉ số đếm: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
vi	Chỉ mục đã lọc được tìm thấy tại OID: ' %s' value: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
vi	Danh sách lọc các chỉ mục @ ' %s' Chỉ số đếm: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
vi	Chỉ mục đã lọc được tìm thấy tại OID: ' %s' value: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
vi	Sửa trường 'phương thức' sai cho ' %s' vì 'Rewrite_index' hoặc 'oid_suffix' được xác định

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
vi	Chèn dữ liệu chỉ mục cho trường ' %s' [value = ' %s']

en	Located input field '%s' [get]
vi	Trường nhập nằm ' %s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
vi	Đã tìm thấy quy tắc viết lại OID: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
vi	oid_rewrite tại OID: ' %s' OID mới: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
vi	Đang thực hiện SNMP lấy dữ liệu @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
vi	Trường ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
vi	Thực hiện SNMP nhận được %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
vi	Trường sắp xếp trả về không dữ liệu. Không thể tiếp tục lập chỉ mục lại cho OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
vi	Kết quả tìm thấy cho dữ liệu @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
vi	Đặt kết quả cho dữ liệu @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
vi	Bỏ qua kết quả cho dữ liệu @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
vi	Có SNMP nhận kết quả cho dữ liệu @ ' %s' [value = ' %s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
vi	Đang thực hiện SNMP lấy dữ liệu @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
vi	Trường nhập nằm ' %s' [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
vi	Thực hiện đi bộ SNMP cho dữ liệu @ ' %s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
vi	Mục tìm thấy [ %s = ' %s'] chỉ mục: %s [từ %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
vi	Đã tìm thấy giá trị giải mã OCTET STRING ' %s': ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
vi	Mục tìm thấy [ %s = ' %s'] chỉ mục: %s [từ phân tích chính quy

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
vi	Mục đã tìm thấy [ %s = ' %s']

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
vi	oid_rewrite tại OID: ' %s' OID mới: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
vi	Cập nhật truy vấn dữ liệu Sắp xếp Cache hoàn tất

en	Re-Indexing Data Query complete
vi	Hoàn thành lập chỉ mục truy vấn dữ liệu

en	Unknown Index
vi	Chỉ mục không xác định

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
vi	Bạn phải chọn cột đầu ra XML cho Nguồn dữ liệu ' %s' và chuyển hộp kiểm sang bên phải

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ của bạn không sử dụng Mẫu dữ liệu. Vui lòng sửa Mẫu biểu đồ của bạn

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
vi	Không thể xác định độ dài trường mật khẩu, không thể tiếp tục vì có thể làm hỏng mật khẩu

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
vi	Không thể thay đổi độ dài trường mật khẩu, không thể tiếp tục vì có thể làm hỏng mật khẩu

en	Data Source ID %s does not exist
vi	Nguồn dữ liệu không tồn tại

en	Debug not completed after 5 pollings
vi	Gỡ lỗi không hoàn thành sau 5 lần bỏ phiếu

en	Failed fields:
vi	Các trường không thành công:

en	Data Source is not set as Active
vi	Nguồn dữ liệu không được đặt là Hoạt động

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
vi	Thư mục RRD không thể ghi được bằng Poller. Chủ sở hữu RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
vi	Tệp RRD không thể ghi được bằng Poller. Chủ sở hữu RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
vi	Tệp RRD không khớp với Hồ sơ dữ liệu

en	RRDfile not updated after polling
vi	Tệp RRD không được cập nhật sau khi bỏ phiếu

en	Data Source returned Bad Results for
vi	Nguồn dữ liệu trả về kết quả xấu cho

en	Data Source was not polled
vi	Nguồn dữ liệu không được thăm dò ý kiến

en	No issues found
vi	Không tìm thấy vấn đề

en	RRDfile not created yet
vi	Tệp RRD không được cập nhật sau khi bỏ phiếu

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
vi	Cài đặt lưu vào Trình thu thập dữ liệu% d Không thành công.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
vi	Cài đặt lưu vào Trình thu thập dữ liệu% d Không thành công.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
vi	Thông tin PHP

en	Message Not Found.
vi	Không tìm thấy tin nhắn.

en	Error %s is not readable
vi	Lỗi %s không đọc được

en	Logged in a Guest
vi	Đăng nhập như

en	Login as Regular User
vi	Đăng nhập như người dùng thông thường

en	Non Query Based
vi	Không dựa trên truy vấn

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
vi	Lỗi Mailer: Không có địa chỉ <b>TO</b> được đặt !! <br> Nếu sử dụng liên kết <i>Kiểm tra Thư</i> , vui lòng đặt cài đặt <b>e-mail Thông báo</b> .

en	Authentication failed: %s
vi	Xác thực thất bại: %s

en	HELO failed: %s
vi	Helo thất bại: %s

en	Connect failed: %s
vi	Kết nối thất bại: %s

en	SMTP error:
vi	Lỗi SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
vi	Đây là một thông báo thử nghiệm được tạo ra từ Cacti. Thông báo này đã được gửi để kiểm tra cấu hình Cài đặt thư của bạn.

en	Your email settings are currently set as follows
vi	Cài đặt email của bạn hiện được đặt như sau

en	Checking Configuration...<br>
vi	Kiểm tra cấu hình ... <br>

en	PHP's Mailer Class
vi	Lớp thư của PHP

en	Method: SMTP
vi	Phương thức: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
vi	Không hiển thị vì lý do bảo mật

en	Ping Results:
vi	Kết quả Ping:

en	Bypassed
vi	Bỏ qua

en	Creating Message Text...
vi	Tạo tin nhắn văn bản ...

en	Cacti Test Message
vi	Thông báo kiểm tra xương rồng

en	Message Not Sent due to ping failure.
vi	Tin nhắn không được gửi do lỗi ping.

en	Since Install
vi	Cài đặt

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
vi	Cacti đã tắt plugin %s do lỗi sau: %s! Xem logfile Cacti để biết thêm chi tiết.

en	- Dev %s
vi	(Từ thiết bị: %s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
vi	Phiên bản %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
vi	Thiết bị đồng bộ hóa

en	Aggregated Device
vi	Thiết bị tổng hợp

en	Damaged Graph
vi	Nguồn dữ liệu, đồ thị

en	Remote Server
vi	Xóa StdDev

en	Get Page Help
vi	Hỗ trợ

en	Templates Selected
vi	Mẫu được chọn

en	Data Query:
vi	Truy vấn dữ liệu:

en	CSV Export of Graph Data
vi	Xuất dữ liệu CSV

en	Time Graph View
vi	Chế độ xem biểu đồ thời gian

en	Kill Spikes in Graphs
vi	Tiêu diệt gai trong đồ thị

en	%d to %d of %s [ %s ]
vi	% d đến% d của %s [ %s]

en	All %d %s
vi	Tất cả% d %s

en	Current Page: %s
vi	Giá trị hiện tại

en	Alpha %
vi	anfa

en	Choose an action
vi	Chọn hành động:

en	Execute Action
vi	Thực thi hành động

en	Standard Deviations
vi	Độ lệch chuẩn

en	Variance Outliers
vi	Ngoại lệ phương sai

en	Kills Per RRA
vi	Giết chết mỗi RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
vi	Xóa StdDev

en	Remove Variance
vi	Xóa phương sai

en	Gap Fill Range
vi	Khoảng cách điền vào

en	Float Range
vi	Phao nổi

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
vi	Chạy khô StdDev

en	Dry Run Variance
vi	Phương pháp chạy khô

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range
vi	Phao khô chạy

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
vi	Xoay Nhật ký xương rồng

en	Help in Developing
vi	Giúp đỡ trong việc phát triển

en	Donation & Sponsoring
vi	Quyên góp & Tài trợ

en	Cacti Home
vi	Trang chủ xương rồng

en	Cacti Project Page
vi	Trang dự án xương rồng

en	RRDProxy

en	Spine
vi	Xương sống

en	Help in Translating
vi	Trợ giúp trong việc dịch

en	Clear Current Filter
vi	Xóa bộ lọc hiện tại

en	Failed to find data to copy!
vi	Không thể tìm thấy dữ liệu để sao chép!

en	Clipboard ID
vi	ID Clipboard

en	Copy operation is unavailable at this time
vi	Hoạt động sao chép không có sẵn tại thời điểm này

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
vi	Xin lỗi, clipboard của bạn không thể được cập nhật tại thời điểm này

en	Clipboard has been updated
vi	Clipboard đã được cập nhật

en	Compact Mode
vi	Chế độ thu phóng

en	Dark Color Mode
vi	Không tìm thấy màu sắc

en	Sorry, we could not process your last action.
vi	Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý hành động cuối cùng của bạn.

en	The response to the last action was unexpected.
vi	Phản ứng với hành động cuối cùng là bất ngờ.

en	Ignore System Color
vi	Màu mục

en	Cacti
vi	Xương rồng

en	Light Color Mode
vi	Chế độ danh sách

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
vi	Lưu ý, chúng tôi không thể xử lý tất cả các hành động của bạn. Chi tiết bên dưới.

en	Some Actions failed
vi	Một số hành động thất bại

en	Passphrases match
vi	Mật khẩu phù hợp

en	Passphrase matches but too short
vi	Cụm mật khẩu phù hợp nhưng quá ngắn

en	Passphrases do not match
vi	Cụm mật khẩu không khớp

en	Passphrase too short and not matching
vi	Cụm mật khẩu quá ngắn và không khớp

en	Passphrase length meets 8 character minimum
vi	Độ dài cụm mật khẩu đáp ứng tối thiểu 8 ký tự

en	Password Validation Passes
vi	Xác thực mật khẩu

en	Click again to take this Graph out of Realtime
vi	Nhấp lại để đưa Biểu đồ này ra khỏi Thời gian thực

en	Click to view just this Graph in Realtime
vi	Nhấn vào đây để xem chỉ đồ thị này trong thời gian thực

en	Enter a search term
vi	Nhập cụm từ tìm kiếm

en	Enter a regular expression
vi	Nhập một biểu thức chính quy

en	Select to Search
vi	Chọn một tập tin

en	The Operation was successful. Details are below.
vi	Chiến dịch đã thành công. Chi tiết bên dưới.

en	Click to Show/Hide Filter
vi	Nhấp để hiển thị / Ẩn bộ lọc

en	SpikeKill Results
vi	Kết quả SpikeKill

en	Standard Mode
vi	Chế độ quét

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
vi	Cho phép hoặc giới hạn các cột trong bảng vượt ra ngoài giới hạn cửa sổ hiện tại.

en	Connection Successful
vi	Operation successful

en	Use System Color
vi	Màu mục

en	3rd Mouse Button
vi	Nút chuột thứ 3

en	Begin with
vi	Bắt đầu với

en	Copy graph
vi	Sao chép biểu đồ

en	Copy graph link
vi	Sao chép liên kết đồ thị

en	End with
vi	Ngày kết thúc

en	Always Off
vi	Luôn luôn tắt

en	Save graph
vi	Lưu đồ thị

en	Timestamps
vi	Dấu thời gian

en	2x
vi	2 lần

en	4x
vi	4 lần

en	8x
vi	8

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
vi	Yếu tố thu nhỏ

en	Zoom Out Positioning
vi	Thu nhỏ định vị

en	Version %s | %s
vi	Phiên bản %s %s

en	Apply filter to table
vi	Áp dụng bộ lọc cho bảng

en	Reset filter to default values
vi	Đặt lại bộ lọc về giá trị mặc định

en	File Found
vi	Tìm thấy tập tin

en	Path is a Directory and not a File
vi	Đường dẫn là một Thư mục chứ không phải là Tệp

en	File is Not Found
vi	Không tìm thấy tệp

en	Enter a valid file path
vi	Nhập đường dẫn tệp hợp lệ

en	Directory Found
vi	Tìm thấy thư mục

en	Path is a File and not a Directory
vi	Đường dẫn là một tệp và không phải là một thư mục

en	Directory is Not found
vi	Không tìm thấy thư mục

en	Enter a valid directory path
vi	Nhập một đường dẫn thư mục hợp lệ

en	Cacti Color (%s)
vi	Màu xương rồng ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
vi	KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG XÁC MINH

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
vi	Cảnh báo dữ liệu biểu mẫu chưa lưu

en	Unsaved Changes Detected
vi	Đã phát hiện thay đổi chưa lưu

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
vi	Bạn có những thay đổi chưa được lưu trong mẫu này. Nếu bạn nhấn 'Tiếp tục', những thay đổi này sẽ bị loại bỏ. Bấm 'Hủy' để tiếp tục chỉnh sửa biểu mẫu.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
vi	Truy vấn dữ liệu Nguồn dữ liệu phải được tạo qua %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
vi	Lưu các tùy chọn Biểu đồ, Cột, Hình thu nhỏ, Cài đặt sẵn và Timeshift hiện tại vào hồ sơ của bạn

en	Start Date Selector
vi	Ngày bắt đầu chọn

en	End Date Selector
vi	Bộ chọn ngày kết thúc

en	Shift Time Backward
vi	Thay đổi thời gian lùi

en	Define Shifting Interval
vi	Xác định khoảng thời gian thay đổi

en	Shift Time Forward
vi	Chuyển thời gian chuyển tiếp

en	Refresh selected time span
vi	Làm mới khoảng thời gian đã chọn

en	Return to the default time span
vi	Quay trở lại khoảng thời gian mặc định

en	Create Graph from %s
vi	Tạo đồ thị từ %s

en	Create %s Graphs from %s
vi	Tạo đồ thị %s từ %s

en	Graph [Template: %s]
vi	Biểu đồ [Mẫu: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
vi	Mục đồ thị [Mẫu: %s]

en	Data Source [Template: %s]
vi	Nguồn dữ liệu [Bản mẫu: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
vi	Dữ liệu tùy chỉnh [Mẫu: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
vi	Đặt cho Báo cáo này một tên mô tả

en	Enable Report
vi	Bật báo cáo

en	Check this box to enable this Report.
vi	Chọn hộp này để bật Báo cáo này.

en	Output Formatting
vi	Định dạng đầu ra

en	Use Custom Format HTML
vi	Sử dụng định dạng tùy chỉnh HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
vi	Chọn hộp này nếu bạn muốn sử dụng html và CSS tùy chỉnh cho báo cáo.

en	Format File to Use
vi	Định dạng tệp để sử dụng

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
vi	Chọn trình bao bọc html và tệp CSS tùy chỉnh để sử dụng. Tệp này chứa cả html và CSS để bao quanh báo cáo của bạn. Nếu nó chứa nhiều hơn chỉ đơn giản là CSS, bạn cần đặt một đặc biệt <REPORT> thẻ bên trong của tập tin. Thẻ định dạng này sẽ được thay thế bởi nội dung báo cáo. Các tệp này được đặt trong thư mục &#39;định dạng&#39;.

en	Default Text Font Size
vi	Cỡ chữ văn bản mặc định

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
vi	Xác định kích thước phông chữ mặc định cho tất cả văn bản trong báo cáo bao gồm Tiêu đề báo cáo.

en	Default Object Alignment
vi	Sắp xếp đối tượng mặc định

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
vi	Xác định căn chỉnh mặc định cho văn bản và đồ thị.

en	Graph Linked
vi	Biểu đồ được liên kết

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
vi	Các đồ thị có nên được liên kết trở lại trang web Cacti không?

en	Graph Settings
vi	Cài đặt đồ thị

en	Graph Columns
vi	Cột đồ thị

en	The number of Graph columns.
vi	Số lượng cột đồ thị.

en	Graph Width
vi	Đồ thị chiều rộng

en	The Graph width in pixels.
vi	Độ rộng đồ thị tính bằng pixel.

en	Graph Height
vi	Chiều cao đồ thị

en	The Graph height in pixels.
vi	Chiều cao đồ thị tính bằng pixel.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
vi	Đồ thị có nên được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ không?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
vi	Dấu thời gian tiếp theo để gửi báo cáo thư

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
vi	Thời gian bắt đầu cho thư [đầu tiên | tiếp theo] diễn ra. Tất cả thời gian gửi thư trong tương lai sẽ được dựa trên thời gian bắt đầu này. Một ví dụ tốt sẽ là 2:00 sáng. Thời gian phải ở trong tương lai. Nếu thời gian phân đoạn được sử dụng, giả sử 2:00 sáng, nó được coi là trong tương lai.

en	Report Interval
vi	Báo cáo khoảng

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
vi	Xác định Tần suất Báo cáo liên quan đến Thời gian gửi thư đã cho ở trên.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
vi	ví dụ: 'Tuần (s)' đại diện cho Khoảng thời gian báo cáo hàng tuần.

en	Interval Frequency
vi	Tần số khoảng

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
vi	Dựa trên Thời gian của Khoảng thời gian báo cáo ở trên, xác định Tần suất trong Khoảng đó.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
vi	ví dụ: Nếu Khoảng thời gian báo cáo là 'Tháng (s)', thì '2' biểu thị mỗi '2 tháng từ lần gửi thư tiếp theo.' Cuối cùng, nếu sử dụng Khoảng thời gian báo cáo của tháng, 'Ngày trong tuần' và 'Ngày của tháng' đều được tính dựa trên Thời gian gửi thư bạn chỉ định ở trên.

en	Email Sender/Receiver Details
vi	Chi tiết người gửi / người nhận email

en	Cacti Report
vi	Báo cáo xương rồng

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
vi	Giá trị này sẽ được sử dụng làm chủ đề Email mặc định. Tên báo cáo sẽ được sử dụng nếu để trống.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
vi	Tên này sẽ được sử dụng làm Tên người gửi E-mail mặc định

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
vi	Địa chỉ này sẽ được sử dụng làm địa chỉ người gửi email

en	To Email Address(es)
vi	Đến địa chỉ email

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
vi	Vui lòng phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy (,)

en	BCC Address(es)
vi	Địa chỉ BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
vi	Blind Carbon copy. Vui lòng phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy (,)

en	Image attach type
vi	Kiểu đính kèm hình ảnh

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
vi	Chọn một trong các Loại đã cho cho Tệp đính kèm hình ảnh

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
vi	Ngày / Thời gian chuyển sang cùng thời điểm Ngày mai

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Báo cáo sau.

en	Delete Report
vi	Xóa màu

en	Delete Reports
vi	Xóa người dùng

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để sở hữu (các) Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để sở hữu (các) Báo cáo sau.

en	Take Report Ownership
vi	Lấy quyền sở hữu

en	Take Reports Ownership
vi	Lấy quyền sở hữu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Report
vi	Bản sao

en	Duplicate Reports
vi	Bản sao

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Báo cáo sau.

en	Enable Reports
vi	Bật báo cáo

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các Báo cáo sau.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt các Báo cáo sau.

en	Disable Report
vi	Bật báo cáo

en	Disable Reports
vi	Bật báo cáo

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để gửi (các) Báo cáo sau đây ngay bây giờ.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để gửi (các) Báo cáo sau đây ngay bây giờ.

en	Send Report Now
vi	Gửi báo cáo

en	Send Reports Now
vi	Gửi báo cáo

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
vi	Không thể gửi Báo cáo ' %s'. Vui lòng đặt địa chỉ email đích

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
vi	Không thể gửi Báo cáo ' %s'. Vui lòng đặt một chủ đề e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
vi	Không thể gửi Báo cáo ' %s'. Vui lòng đặt e-mail từ Tên

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
vi	Không thể gửi Báo cáo ' %s'. Vui lòng đặt e-mail từ địa chỉ

en	Item Type to be added.
vi	Loại mục sẽ được thêm vào.

en	Graph Tree
vi	Cây đồ thị

en	Select a Tree to use.
vi	Chọn một cây để sử dụng.

en	Graph Tree Branch
vi	Cành cây

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
vi	Chọn một Nhánh cây để sử dụng cho Đồ thị và Thiết bị. Các thiết bị sẽ được coi là Chi nhánh.

en	Cascade to Branches
vi	Cascade đến các chi nhánh

en	Should all Branch Graphs be rendered?
vi	Tất cả các đồ thị nhánh trẻ em nên được kết xuất?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
vi	Chọn một thiết bị để chỉ định biểu đồ

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
vi	Chọn một mẫu thiết bị để sử dụng.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
vi	Chọn một Thiết bị được sử dụng để lọc các Đồ thị được chọn trong trường hợp Loại thiết bị.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
vi	Chọn Mẫu đồ thị cho Thiết bị được sử dụng để lọc hoặc chọn Đồ thị trong trường hợp Loại thiết bị.

en	Graph Name Regular Expression
vi	Tên biểu đồ Biểu thức chính quy

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
vi	Biểu thức chính quy tương thích Perl (REGEXP) được sử dụng để chọn biểu đồ để bao gồm từ cây.

en	The Graph to use for this report item.
vi	Biểu đồ để sử dụng cho mục báo cáo này.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
vi	Thời gian kết thúc đồ thị sẽ được đặt thành thời gian gửi báo cáo theo lịch trình. Vì vậy, nếu bạn muốn thời gian kết thúc trên các Biểu đồ khác nhau là nửa đêm, hãy đảm bảo bạn gửi báo cáo vào nửa đêm. Thời gian bắt đầu biểu đồ sẽ là Thời gian kết thúc trừ thời gian biểu đồ.

en	Alignment of the Item
vi	Sắp xếp các mục

en	Fixed Text
vi	Văn bản cố định

en	Enter descriptive Text
vi	Nhập văn bản mô tả

en	Font Size of the Item
vi	Cỡ chữ của mục

en	Report Item [edit Report: %s]
vi	Mục báo cáo [chỉnh sửa báo cáo: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
vi	Mục báo cáo [Báo cáo mới: %s]

en	[new]
vi	[Mới]

en	Details %s
vi	Chi tiết

en	Report Items %s
vi	Không có mục báo cáo

en	Scheduled Events %s
vi	Sự kiện theo lịch trình

en	Report Preview %s
vi	Xem trước báo cáo

en	Graph: %s
vi	Đồ thị

en	Using CSS
vi	Sử dụng CSS

en	Device: %s
vi	(Từ thiết bị: %s)

en	, Graph Template: All Templates
vi	Thêm mẫu biểu đồ vào mẫu thiết bị

en	, Graph Template: %s
vi	Biểu đồ [Mẫu: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
vi	, Sử dụng RegEx: "%s"

en	Tree: %s
vi	Cây:

en	, Device: %s
vi	(Từ thiết bị: %s)

en	, Branch: %s
vi	Chi nhánh:

en	(All Branches)
vi	(Tất cả chi nhánh)

en	(Current Branch)
vi	(Chi nhánh hiện tại)

en	No Report Items
vi	Không có mục báo cáo

en	Administrator Level
vi	Cấp quản trị viên

en	Reports [%s]
vi	Báo cáo [ %s]

en	Last Run
vi	Lần chạy cuối cùng

en	Report Title
vi	Tiêu đề báo cáo

en	Report Disabled - No Owner
vi	Báo cáo bị vô hiệu hóa - Không có chủ sở hữu

en	No Reports Found
vi	Không tìm thấy báo cáo

en	Graph Template:
vi	Mẫu biểu đồ:

en	Tree:
vi	Cây thân gỗ

en	Leaf:
vi	Lá

en	Graph Filters
vi	Bộ lọc đồ thị

en	Set/Refresh Filter
vi	Đặt / Làm mới Bộ lọc

en	(Non Graph Template)
vi	(Mẫu phi đồ thị)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
vi	Thuật ngữ tìm kiếm " %s" không hợp lệ. Lỗi là %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
vi	Có lỗi nội bộ!

en	Backtrack limit was exhausted!
vi	Giới hạn quay lui đã cạn kiệt!

en	Recursion limit was exhausted!
vi	Giới hạn đệ quy đã hết!

en	Bad UTF-8 error!
vi	Lỗi UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
vi	Lỗi bù UTF-8 xấu!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
vi	Lỗi xác thực cho biến %s với giá trị %s. Xem backtrace dưới đây để biết thêm chi tiết.

en	written
vi	bằng văn bản

en	could not open
vi	không thể mở

en	not exists
vi	không tồn tại

en	not writable
vi	Có thể ghi

en	New Graph Template: %s
vi	Biểu đồ [Mẫu: %s]

en	New Data Query: %s
vi	Truy vấn dữ liệu [ %s]

en	Unknown Field
vi	Trường không xác định

en	Import Preview Results
vi	Nhập kết quả xem trước

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
vi	Cacti sẽ thực hiện các thay đổi sau nếu Gói được nhập:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau cho Gói:

en	Package Files
vi	Gói tập tin

en	[preview]
vi	Xem trước

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
vi	Cacti sẽ thực hiện các thay đổi sau nếu Mẫu được nhập:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
vi	Cacti đã nhập các mục sau đây cho Mẫu:

en	[success]
vi	Thành công!

en	[fail]
vi	Không Đạt

en	[preview]
vi	Xem trước

en	[updated]
vi	Đã cập nhật

en	[unchanged]
vi	[không thay đổi]

en	Found Dependency:
vi	Tìm thấy phụ thuộc:

en	Unmet Dependency:
vi	Phụ thuộc chưa được đáp ứng:

en	Path was not writable
vi	Con đường không thể ghi

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
vi	Không thể đặt phiên bản %sRRDTool được chỉ định: %s

en	Invalid Theme Specified
vi	Chủ đề không hợp lệ được chỉ định

en	Resource is not writable
vi	Tài nguyên không thể ghi

en	PHP did not return expected result
vi	PHP đã không trả lại kết quả mong đợi

en	Unexpected path parameter
vi	Tham số đường dẫn không mong đợi

en	Failed to apply specified profile %s != %s
vi	Không thể áp dụng hồ sơ được chỉ định %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
vi	Không thể áp dụng chế độ được chỉ định: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
vi	Không thể áp dụng ghi đè tự động hóa được chỉ định: %s

en	Failed to apply specified cron interval
vi	Không thể áp dụng khoảng thời gian xác định

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
vi	Không thể áp dụng Phạm vi tự động hóa được chỉ định

en	No matching snmp option exists
vi	Không có tùy chọn snmp phù hợp tồn tại

en	No matching template exists
vi	Không có mẫu phù hợp tồn tại

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
vi	Trình cài đặt không thể tiến hành do một lỗi không mong muốn.

en	Please report this to the Cacti Group.
vi	Vui lòng báo cáo điều này với Tập đoàn Cacti.

en	Unknown Reason: %s
vi	Lý do không xác định: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
vi	Bạn đang cố gắng cài đặt Cacti %s vào cơ sở dữ liệu 0.6.x. Thật không may, điều này không thể được thực hiện.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
vi	Để có thể tiếp tục, bạn PHẢI tạo một cơ sở dữ liệu mới, nhập "cacti.sql" vào đó:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
vi	Sau đó, bạn PHẢI cập nhật "include / config.php" để trỏ đến cơ sở dữ liệu mới.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
vi	LƯU Ý: Dữ liệu hiện tại của bạn sẽ không được sửa đổi, cũng như sẽ không có bất kỳ lịch sử nào có sẵn cho cài đặt mới

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
vi	Bạn đã tạo một cơ sở dữ liệu mới, nhưng chưa nhập tệp 'cacti.sql'. Tại dòng lệnh, thực hiện như sau để tiếp tục:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
vi	Lỗi này cũng có thể được tạo ra nếu người dùng cơ sở dữ liệu cacti không có quyền chính xác trên cơ sở dữ liệu Cacti. Vui lòng đảm bảo rằng người dùng cơ sở dữ liệu Cacti có khả năng CHỌN, CHERTN, XÓA, CẬP NHẬT, TẠO, THAY ĐỔI, DROP, INDEX trên cơ sở dữ liệu Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
vi	Bạn cũng phải nhập thông tin TimeZone của MySQL vào MySQL và cấp cho người dùng Cacti quyền truy cập vào bảng mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
vi	Trên Linux / UNIX, hãy chạy phần sau dưới dạng 'root' trong shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
vi	Trên Windows, bạn phải làm theo các hướng dẫn ở đây Bảng mô tả múi giờ . Khi đã hoàn tất, bạn có thể ban hành lệnh sau để cấp quyền truy cập cho người dùng Cacti vào các bảng:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
vi	Sau đó chạy phần sau trong MySQL với tư cách quản trị viên:

en	Cacti Version
vi	Phiên bản xương rồng

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
vi	Phiên bản Cacti ( %s) này dường như không có mã phiên bản hợp lệ, vui lòng liên hệ với Nhóm phát triển Cacti để đảm bảo điều này được thực hiện. Nếu bạn thấy lỗi này trong một bản phát hành, vui lòng đưa ra báo cáo ngay lập tức trên GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
vi	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để tải xuống và cài đặt Cacti, giải pháp đồ họa hoàn chỉnh cho mạng của bạn. Trước khi bạn có thể bắt đầu tạo các biểu đồ thú vị, có một vài phần dữ liệu mà Cacti cần biết.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
vi	Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và làm theo các bước cần thiết để cài đặt Cacti trước khi tiếp tục. Thông tin cài đặt có thể được tìm thấy cho các hệ điều hành dựa trên Unix và Win32 .

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
vi	Quá trình này sẽ hướng dẫn bạn các bước để nâng cấp từ phiên bản ' %s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
vi	Ngoài ra, nếu đây là bản nâng cấp, hãy nhớ đọc tệp thông tin Nâng cấp .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
vi	KHÔNG nên hạ cấp vì cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể không nhất quán

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
vi	Cacti được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU, bạn phải đồng ý với các quy định của nó trước khi tiếp tục:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
vi	Chương trình này được phân phối với hy vọng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có bảo hành ngụ ý của MERCHANTABILITY hoặc FITNESS CHO MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.

en	Accept GPL License Agreement
vi	Chấp nhận Thỏa thuận cấp phép GPL

en	Select default theme:
vi	Chọn chủ đề mặc định:

en	Pre-installation Checks
vi	Kiểm tra trước khi cài đặt

en	Location checks
vi	Kiểm tra vị trí

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
vi	Vui lòng cập nhật config.php với vị trí URI tương đối chính xác của Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
vi	Cấu hình Cacti của bạn có đường dẫn chính xác tương đối (url_path) trong config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
vi	PHP - Khuyến nghị

en	PHP Recommendations (
vi	Khuyến nghị về PHP

en	PHP Binary
vi	Đường dẫn nhị phân PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
vi	Vị trí nhị phân PHP không hợp lệ và phải được cập nhật.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
vi	Cập nhật giá trị path_php_binary trong bảng cài đặt.

en	Restart Required
vi	Cần thiết

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
vi	PHP - Hỗ trợ mô-đun (Bắt buộc)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
vi	Cacti yêu cầu một số Mô-đun PHP được cài đặt để hoạt động đúng. Nếu bất kỳ thứ nào trong số này không được cài đặt, bạn sẽ không thể tiếp tục cài đặt cho đến khi được sửa. Ngoài ra, để có hiệu năng hệ thống tối ưu, Cacti nên được chạy với một số biến hệ thống MySQL nhất định. Vui lòng làm theo các khuyến nghị của MySQL theo quyết định của bạn. Luôn luôn tìm tài liệu MySQL nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
vi	Các phần mở rộng PHP sau là bắt buộc và PHẢI được cài đặt trước khi tiếp tục cài đặt Cacti của bạn.

en	Required PHP Modules
vi	Các mô-đun PHP cần thiết

en	PHP - Module Support (Optional)
vi	PHP - Hỗ trợ mô-đun (Tùy chọn)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
vi	Các phần mở rộng PHP sau được khuyến nghị và nên được cài đặt trước khi tiếp tục cài đặt Cacti của bạn. LƯU Ý: Nếu bạn dự định hỗ trợ SNMPv3 với IPv6, bạn không nên cài đặt mô-đun php-snmp tại thời điểm này.

en	MySQL - TimeZone Support
vi	MySQL - Hỗ trợ TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
vi	Cơ sở dữ liệu TimeZone MySQL của bạn không được điền. Vui lòng điền cơ sở dữ liệu này trước khi tiếp tục.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
vi	Tài khoản đăng nhập cơ sở dữ liệu Cacti của bạn không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu MySQL TimeZone. Vui lòng cung cấp quyền truy cập "chọn" tài khoản cơ sở dữ liệu Cacti vào bảng "time_zone_name" trong cơ sở dữ liệu "mysql" và điền thông tin TimeZone của MySQL trước khi tiếp tục.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
vi	Tài khoản cơ sở dữ liệu Cacti của bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu TimeZone của MySQL và cơ sở dữ liệu đó được cung cấp thông tin TimeZone toàn cầu.

en	MySQL - Settings
vi	MySQL - Cài đặt

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
vi	Các cài đặt điều chỉnh hiệu suất MySQL này sẽ giúp hệ thống Cacti của bạn hoạt động tốt hơn mà không gặp sự cố trong thời gian dài hơn.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
vi	Đề xuất cài đặt biến hệ thống MySQL

en	Installation Type
vi	Loại cài đặt

en	Upgrade from %s to %s
vi	Nâng cấp từ %s lên %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
vi	Trong trường hợp xảy ra sự cố, chúng tôi khuyên bạn nên xóa bộ nhớ cache của trình duyệt, đóng lại sau đó mở lại trình duyệt của bạn (không chỉ tab Cacti đang bật) và thử lại, trước khi đưa ra vấn đề với Nhóm Cacti

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
vi	Trong các trường hợp hiếm hoi, chúng tôi đã có báo cáo từ những người dùng gặp phải một số vấn đề nhỏ do thay đổi trong mã. Những vấn đề này là do trình duyệt giữ lại mã nâng cấp trước và trong khi chúng tôi đã thực hiện các bước để giảm thiểu khả năng này, thì nó vẫn có thể xảy ra. Nếu bạn cần hướng dẫn về cách xóa bộ nhớ cache của trình duyệt, https://www.refreshyourcache.com/ là điểm khởi đầu tốt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
vi	Nếu sau khi xóa bộ nhớ cache và khởi động lại trình duyệt của bạn, bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng nêu vấn đề với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng xác định nguyên nhân của nó.

en	Downgrade from %s to %s
vi	Hạ cấp từ %s xuống %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
vi	Bạn dường như đang hạ cấp xuống phiên bản trước. Thay đổi cơ sở dữ liệu được thực hiện cho phiên bản mới hơn sẽ không bị đảo ngược và có thể gây ra sự cố.

en	Please select the type of installation
vi	Vui lòng chọn loại cài đặt

en	Installation options:
vi	Tùy chọn cài đặt:

en	Choose this for the Primary site.
vi	Chọn mục này cho trang web Chính.

en	New Primary Server
vi	Máy chủ chính mới

en	New Remote Poller
vi	Xe đẩy từ xa mới

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
vi	Pollers từ xa được sử dụng để truy cập các mạng không thể truy cập vào trang web Chính.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
vi	Thông tin sau đây đã được xác định từ tệp cấu hình của Cacti. Nếu nó không đúng, vui lòng chỉnh sửa "include / config.php" trước khi tiếp tục.

en	Local Database Connection Information
vi	Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu cục bộ

en	Database: %s
vi	Cơ sở dữ liệu: %s

en	Database User: %s
vi	Người dùng cơ sở dữ liệu: %s

en	Database Hostname: %s
vi	Tên máy chủ cơ sở dữ liệu: %s

en	Port: %s
vi	Cổng: %s

en	Server Operating System Type: %s
vi	Loại hệ điều hành máy chủ: %s

en	Central Database Connection Information
vi	Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu trung tâm

en	Configuration Readonly!
vi	Cấu hình chỉ đọc!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
vi	Tập tin config.php của bạn phải được ghi bởi máy chủ web trong khi cài đặt để định cấu hình Trình đẩy từ xa. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn phải đặt tệp này thành Chỉ đọc để ngăn các sự cố bảo mật có thể xảy ra.

en	Configuration of Poller
vi	Cấu hình của Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
vi	Thông tin về Cacti từ xa của bạn chưa được đưa vào tệp config.php. Vui lòng xem lại config.php.dist và đặt các biến: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username , v.v. Các biến này phải được đặt và trỏ về máy chủ cơ sở dữ liệu Cacti chính của bạn. Sửa lỗi này và thử lại.

en	Remote Poller Variables
vi	Biến Pug từ xa

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
vi	Các biến phải được đặt trong tệp config.php bao gồm:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
vi	Trình cài đặt tự động gán một $ poller_id và thêm nó vào tệp config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
vi	Khi tất cả các biến được đặt trong tệp config.php, bạn cũng phải cấp quyền truy cập $ rdatabase_username cho máy chủ cơ sở dữ liệu Cacti chính. Thực hiện theo cùng một quy trình bạn sẽ làm với bất kỳ cài đặt Cacti nào khác. Sau đó, bạn có thể nhấn nút 'Kiểm tra kết nối'. Nếu thử nghiệm thành công, bạn sẽ có thể tiến hành và hoàn tất cài đặt.

en	Additional Steps After Installation
vi	Các bước bổ sung sau khi cài đặt

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
vi	Điều cần thiết là máy chủ Cacti trung tâm có thể giao tiếp qua MySQL đến từng máy chủ cơ sở dữ liệu Cacti từ xa. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn phải chỉnh sửa Trình thu thập dữ liệu từ xa và đảm bảo các cài đặt là chính xác. Bạn có thể xác minh bằng cách sử dụng 'Kiểm tra kết nối' khi chỉnh sửa Trình thu thập dữ liệu từ xa.

en	Critical Binary Locations and Versions
vi	Các vị trí và phiên bản nhị phân quan trọng

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
vi	Hãy chắc chắn rằng tất cả các giá trị này là chính xác trước khi tiếp tục.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
vi	Một hoặc nhiều đường dẫn có vẻ không chính xác, không thể tiếp tục

en	Directory Permission Checks
vi	Kiểm tra quyền hạn thư mục

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
vi	Vui lòng đảm bảo các quyền của thư mục bên dưới là chính xác trước khi tiếp tục. Trong quá trình cài đặt, các thư mục này cần được sở hữu bởi người dùng Máy chủ Web. Những thay đổi quyền này được yêu cầu để cho phép Trình cài đặt cài đặt các gói Mẫu thiết bị bao gồm các tệp XML và tập lệnh sẽ được đặt trong các thư mục này. Nếu bạn chọn không cài đặt các gói, có một tập lệnh cli 'install_package.php' có thể được sử dụng từ dòng lệnh sau khi cài đặt hoàn tất.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
vi	Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể làm cho một số thư mục này chỉ đọc để tăng tính bảo mật.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
vi	Các thư mục này sẽ được yêu cầu ở lại có thể ghi được sau khi cài đặt để quá trình đồng bộ hóa từ xa Cacti có thể cập nhật chúng khi Trang web chính của Cacti thay đổi

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
vi	Nếu bạn đang cài đặt các gói, một khi các gói được cài đặt, bạn nên thay đổi thư mục script trở lại để chỉ đọc vì điều này thể hiện một số tiếp xúc với trang web.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
vi	Đối với người thăm dò từ xa, điều quan trọng là các đường dẫn mà bạn sẽ cập nhật thường xuyên, bao gồm các plugin, tập lệnh và đường dẫn tài nguyên có quyền truy cập đọc / ghi vì trình thu thập dữ liệu sẽ phải cập nhật các đường dẫn này từ nội dung máy chủ web chính.

en	Required Writable at Install Time Only
vi	Yêu cầu có thể ghi tại thời gian cài đặt

en	Not Writable
vi	Có thể ghi

en	Required Writable after Install Complete
vi	Yêu cầu ghi được sau khi cài đặt hoàn tất

en	Potential permission issues
vi	Vấn đề cho phép tiềm năng

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
vi	Vui lòng đảm bảo rằng máy chủ web của bạn có quyền truy cập đọc / ghi vào các thư mục cacti hiển thị lỗi bên dưới.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
vi	Nếu SELinux được bật trên máy chủ của bạn, bạn có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn điều này hoặc tạm thời vô hiệu hóa nó và sau đó thêm các quyền thích hợp bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh của SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
vi	Người dùng ' %s' nên có quyền MODIFY để cho phép đọc / ghi.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
vi	Một ví dụ về cách đặt quyền thư mục được hiển thị ở đây, mặc dù bạn có thể cần điều chỉnh tùy thuộc vào hệ điều hành, tài khoản người dùng và quyền mong muốn của bạn

en	EXAMPLE:
vi	THÍ DỤ:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
vi	Khi quá trình cài đặt đã hoàn tất đường dẫn CSRF, nên được đặt thành chỉ đọc.

en	All folders are writable
vi	Tất cả các thư mục đều có thể ghi

en	Input Validation Whitelist Protection
vi	Bảo vệ danh sách xác thực đầu vào

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
vi	Các phương thức Nhập dữ liệu của Cacti có thể được khai thác theo cách mà một người không phải là quản trị viên có thể gây thiệt hại cho các tệp do tài khoản pug sở hữu và trong trường hợp ai đó chạy trình đẩy Cacti với quyền root, có thể làm tổn hại hệ điều hành cho phép kẻ tấn công khai thác cơ sở hạ tầng của bạn.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
vi	Do đó, một số phiên bản trước đây, Cacti đã được cải tiến để cung cấp các khả năng của Danh sách trắng về các loại Phương thức nhập dữ liệu này. Mặc dù điều này không bảo mật Cacti nhiều hơn, nhưng nó sẽ tăng số lượng công việc mà quản trị viên Cacti yêu cầu để nhập và quản lý Mẫu và Gói.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
vi	Cách thức hoạt động của Danh sách trắng là khi bạn lần đầu tiên nhập Phương thức nhập dữ liệu hoặc bạn nhập lại Phương thức nhập dữ liệu và tập lệnh và hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, Phương thức nhập dữ liệu và tất cả các nguồn dữ liệu tương ứng sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức cho đến khi quản trị viên xác nhận rằng Phương thức nhập dữ liệu hợp lệ.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
vi	Để xác định Phương thức nhập dữ liệu ở trạng thái này, chúng tôi đã cung cấp tập lệnh xác thực trong thư mục CLI của Cacti có thể chạy với các tùy chọn sau:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
vi	Tùy chọn tập lệnh này sẽ tìm kiếm bất kỳ Phương thức nhập dữ liệu nào hiện đang bị cấm và cung cấp chi tiết về lý do tại sao.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
vi	Tùy chọn tập lệnh này hủy bỏ các Phương thức nhập dữ liệu hiện đang bị cấm.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
vi	Tùy chọn tập lệnh này sẽ kích hoạt lại mọi Nguồn dữ liệu bị vô hiệu hóa.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
vi	Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật config.php để kích hoạt tính năng này bằng cách bỏ qua biến $ input_whlistist và sau đó chạy ba tùy chọn tập lệnh CLI ở trên sau khi quá trình cài đặt dựa trên web hoàn tất.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
vi	Kiểm tra Hộp kiểm bên dưới để xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu mối quan tâm bảo mật này

en	I have read this statement
vi	Tôi đã đọc tuyên bố này

en	Default Profile
vi	Cấu hình mặc định

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
vi	Vui lòng chọn Hồ sơ nguồn dữ liệu mặc định sẽ được sử dụng cho các nguồn bỏ phiếu. Đây là lượng thời gian tối đa giữa các thiết bị quét để tìm thông tin vì vậy khoảng thời gian bỏ phiếu càng thấp, càng nhiều công việc được đặt trên máy chủ Cacti Server. Ngoài ra, chọn khoảng Cron dự định hoặc được định cấu hình mà bạn muốn sử dụng cho Thu thập dữ liệu.

en	Cron Interval
vi	Khoảng thời gian

en	Default Automation Network
vi	Mạng tự động mặc định

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
vi	Cacti có thể tự động quét mạng sau khi cài đặt hoàn tất. Điều này sẽ sử dụng phạm vi mạng bên dưới để tìm ra dải IP có thể được quét. Một bộ tùy chọn được xác định trước được xác định để quét bao gồm sử dụng cả cộng đồng 'công khai' và 'riêng tư'.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
vi	Nếu thiết bị của bạn yêu cầu một bộ tùy chọn khác được sử dụng trước tiên, bạn có thể xác định chúng bên dưới và chúng sẽ được sử dụng trước khi mặc định

en	All options may be adjusted post installation
vi	Tất cả các tùy chọn có thể được điều chỉnh cài đặt bài

en	Default Options
vi	Tùy chọn mặc định

en	Scan Mode
vi	Chế độ quét

en	Network Range
vi	Phạm vi mạng

en	Additional Defaults
vi	Mặc định bổ sung

en	Additional SNMP Options
vi	Tùy chọn SNMP bổ sung

en	Error Locating Profiles
vi	Lỗi định vị hồ sơ

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
vi	Việc cài đặt không thể tiếp tục vì không thể tìm thấy hồ sơ.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
vi	Điều này có thể xảy ra nếu bạn có cơ sở dữ liệu trống và chưa nhập tệp cacti.sql

en	Template Setup
vi	Thiết lập mẫu

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
vi	Chọn loại Mẫu mà bạn muốn xuất từ Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
vi	Không nên cập nhật các Mẫu mà bạn đã thực hiện sửa đổi. Việc Nâng cấp Mẫu sẽ KHÔNG xóa các sửa đổi đối với Mẫu Đồ thị và Dữ liệu, đồng thời có thể dẫn đến hành vi không mong muốn. Tuy nhiên, nếu bạn chưa thực hiện thay đổi đối với bất kỳ Biểu đồ, Truy vấn Dữ liệu hoặc Mẫu Dữ liệu nào, việc nhập lại Gói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải 'Đồng bộ hóa Đồ thị' từ Mẫu sau khi cập nhật.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
vi	Vui lòng chọn Mẫu thiết bị bạn muốn sử dụng sau khi cài đặt. Nếu Hệ điều hành của bạn là Windows, bạn cần đảm bảo rằng bạn chọn Mẫu 'Thiết bị Windows'. Nếu Hệ điều hành của bạn là Linux / UNIX, hãy đảm bảo bạn chọn Mẫu thiết bị 'Máy Linux cục bộ'.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
vi	Mẫu thiết bị cho phép bạn giám sát và vẽ biểu đồ một loại dữ liệu khổng lồ trong Cacti. Sau khi bạn chọn Mẫu thiết bị mong muốn, bấm 'Hoàn tất' và quá trình cài đặt sẽ hoàn tất. Hãy kiên nhẫn trong bước này, vì việc nhập Mẫu thiết bị có thể mất vài phút.

en	Server Collation
vi	Đối chiếu máy chủ

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
vi	Đối chiếu máy chủ của bạn dường như tuân thủ UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
vi	Đối chiếu máy chủ của bạn dường như KHÔNG tuân thủ đầy đủ UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
vi	Trong phần [mysqld], định vị các mục có tên 'ký tự ‑ đặt ‑ máy chủ' và 'đối chiếu ‑ máy chủ' và đặt chúng như sau:

en	Database Collation
vi	Đối chiếu cơ sở dữ liệu

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
vi	Đối chiếu cơ sở dữ liệu của bạn dường như tuân thủ UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
vi	Đối chiếu cơ sở dữ liệu của bạn dường như KHÔNG tuân thủ đầy đủ UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
vi	Bất kỳ bảng nào được tạo bởi các plugin đều có thể có các vấn đề được liên kết với các bảng Cacti Core nếu đối chiếu không khớp. Vui lòng đảm bảo cơ sở dữ liệu của bạn được thay đổi thành 'utf8mb4_unicode_ci' bằng cách chạy như sau:

en	Table Setup
vi	Thiết lập bảng

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
vi	Bạn có nhiều bảng hơn cấu hình PHP của bạn sẽ cho phép chúng tôi hiển thị / chuyển đổi. Vui lòng sửa đổi cài đặt max_input_vars trong php.ini thành giá trị trên%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
vi	Chuyển đổi các bảng có thể mất một thời gian đặc biệt là trên các bảng lớn hơn. Việc chuyển đổi các bảng này sẽ diễn ra trong nền nhưng sẽ không ngăn trình cài đặt hoàn tất. Điều này có thể làm chậm một số máy chủ nếu không có đủ tài nguyên để MySQL xử lý chuyển đổi.

en	Collation
vi	Đối chiếu

en	Row Format
vi	Định dạng

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
vi	Một hoặc nhiều bảng quá lớn để chuyển đổi trong khi cài đặt. Bạn nên sử dụng tập lệnh cli / convert_tables.php để thực hiện chuyển đổi, sau đó làm mới trang này. Ví dụ:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
vi	Các bảng sau nên được chuyển đổi thành UTF8 và InnoDB. Vui lòng chọn các bảng mà bạn muốn chuyển đổi trong quá trình cài đặt.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
vi	Tất cả các bảng của bạn dường như tuân thủ UTF8

en	Confirm Upgrade
vi	Xác nhận nâng cấp

en	Confirm Downgrade
vi	Xác nhận hạ cấp

en	Confirm Installation
vi	Xác nhận cài đặt

en	DOWNGRADE DETECTED
vi	DOWNGRADE PHÁT HIỆN

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
vi	BẠN PHẢI THAY ĐỔI SỰ THAY ĐỔI CACTI ĐỂ TÌM HIỂU BẤT K CH SỰ THAY ĐỔI NÀO NÀO ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN. CÀI ĐẶT KHÔNG CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐỂ TỰ ĐỘNG NÀY CHO BẠN

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
vi	Việc hạ cấp chỉ nên được thực hiện khi thực sự cần thiết và làm như vậy có thể phá vỡ sự cài đặt của bạn

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
vi	Máy chủ Cacti của bạn gần như đã sẵn sàng. Vui lòng kiểm tra xem bạn có vui lòng tiếp tục không.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
vi	Nhấn ' %s', sau đó nhấp vào ' %s' để hoàn tất quá trình cài đặt sau khi chọn Mẫu thiết bị của bạn.

en	Installing Cacti Server v%s
vi	Cài đặt máy chủ Cacti v %s

en	Your Cacti Server is now installing
vi	Máy chủ Cacti của bạn hiện đang cài đặt

en	Spawning background process: %s %s
vi	Quá trình sinh sản nền tảng:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
vi	Máy chủ Cacti của bạn v %s đã được cài đặt / cập nhật. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
vi	Máy chủ Cacti của bạn v %s đã được cài đặt / cập nhật có lỗi

en	Starting %s Process for v%s
vi	Bắt đầu quá trình%s cho v%s

en	Finished %s Process for v%s
vi	Đã hoàn thành%s Quá trình cho v%s

en	Found %s templates to install
vi	Đã tìm thấy mẫu%s để cài đặt

en	About to import Package #%s '%s'.
vi	Sắp nhập Gói #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
vi	Nhập gói #%s '%s' trong Hồ sơ '%s' đã thành công

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
vi	Nhập gói #%s '%s' trong Hồ sơ '%s' không thành công

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
vi	Mẫu tự động hóa cho [Mẫu đã xóa]

en	No templates were selected for import
vi	Không có mẫu nào được chọn để nhập

en	Updating remote configuration file
vi	Đang chờ cấu hình

en	Setting default data source profile to %s (%s)
vi	Hồ sơ nguồn dữ liệu mặc định cho mẫu dữ liệu này.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
vi	Không thể áp dụng hồ sơ được chỉ định %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
vi	Cập nhật mạng tự động (%s), chế độ "%s" => "%s", mạng con "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
vi	Không thể tìm thấy mạng tự động, không có thay đổi nào được thực hiện

en	Adding extra snmp settings for automation
vi	Thêm cài đặt snmp bổ sung cho tự động hóa

en	Selecting Automation Option Set %s
vi	Xóa (các) Mẫu tự động hóa

en	Updating Automation Option Set %s
vi	Tùy chọn SNMP tự động hóa

en	Successfully updated Automation Option Set %s
vi	Tùy chọn tự động cập nhật thành công Đặt%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
vi	Chạy tự động hóa trên thiết bị

en	Failed to updated Automation Option Set %s
vi	Không thể áp dụng Phạm vi tự động hóa được chỉ định

en	Failed to find any automation option set
vi	Không thể tìm thấy dữ liệu để sao chép!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
vi	Mẫu thiết bị [chỉnh sửa: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
vi	Tạo đồ thị cho thiết bị này

en	Adding Device to Default Tree
vi	Mặc định thiết bị

en	No templated graphs for Default Device were found
vi	Không tìm thấy biểu đồ khuôn mẫu cho Thiết bị mặc định

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
vi	CẢNH BÁO: Không tìm thấy Mẫu thiết bị cho Hệ điều hành của bạn. Bạn sẽ cần nhập Mẫu thiết bị hoặc Gói Cacti để theo dõi máy chủ Cacti của bạn.

en	Running first-time data query for local host
vi	Chạy truy vấn dữ liệu lần đầu cho máy chủ cục bộ

en	Repopulating poller cache
vi	Rebuild Pug Cache

en	Repopulating SNMP Agent cache
vi	Xây dựng lại bộ nhớ cache SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
vi	Tạo cặp khóa RSA

en	Found %s tables to convert
vi	Đã tìm thấy bảng%s để chuyển đổi

en	Converting Table #%s '%s'
vi	Bảng chuyển đổi #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
vi	Không có bảng nơi tìm thấy hoặc được chọn để chuyển đổi

en	Switched from %s to %s
vi	Chuyển từ%s sang%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
vi	LƯU Ý: Sử dụng tệp tạm thời cho bộ đệm db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
vi	Nâng cấp từ v%s (DB%s) lên v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
vi	CẢNH BÁO: Không thể tìm thấy chức năng nâng cấp cho v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
vi	Cài đặt bị hủy bỏ do không chấp nhận EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
vi	Bối cảnh đã được bắt đầu ở%s, lần thử này ở%s đã bị bỏ qua

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
vi	Ngoại lệ xảy ra trong khi cài đặt: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
vi	Cài đặt đã được bắt đầu ở %s, hoàn thành ở %s

en	No - %s
vi	Phút

en	%s - N/A
vi	Phút

en	%s - No
vi	Phút

en	Cli
vi	Cổ điển

en	Setting PHP Option %s = %s
vi	Đặt tùy chọn PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
vi	Không thể đặt tùy chọn PHP%s, là%s (nên là%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
vi	Không tìm thấy (các) Trình thu thập dữ liệu khi thử đồng bộ hóa

en	Authentication Success
vi	Xác thực thành công

en	Authentication Failure
vi	Lỗi xác thực

en	PHP LDAP not enabled
vi	LDAP PHP không được kích hoạt

en	No username defined
vi	Không có tên người dùng được xác định

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
vi	Lỗi giao thức, không thể đặt phiên bản

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
vi	Lỗi giao thức, không thể đặt tùy chọn giới thiệu

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
vi	Lỗi giao thức, không thể bắt đầu liên lạc TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
vi	Lỗi giao thức, lỗi chung ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
vi	Lỗi giao thức, không thể liên kết, kết quả LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
vi	Không thể kết nối đến máy chủ

en	Connection Timeout to Server (%s)
vi	Hết thời gian kết nối

en	Insufficient Access to Server (%s)
vi	không đủ mọi quyền để truy cập

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
vi	Không thể tìm thấy nhóm DN để so sánh

en	More than one matching user found
vi	Đã tìm thấy nhiều hơn một người dùng phù hợp

en	Unable to find user from DN
vi	Không thể tìm thấy người dùng từ DN

en	Unable to find users DN
vi	Không thể tìm thấy người dùng DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
vi	Không thể tạo đối tượng kết nối LDAP

en	Specific DN and Password required
vi	Yêu cầu cụ thể về DN và mật khẩu

en	Invalid Password provided. Login failed.
vi	Mật khẩu được cung cấp không hợp lệ. Đăng nhập thất bại.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
vi	Lỗi không mong muốn %s (Lỗi Ldap: %s)

en	ICMP Ping timed out
vi	Ping ICMP đã hết thời gian

en	ICMP Ping Success (%s ms)
vi	ICMP Ping Thành công ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
vi	ICMP ping Đã hết thời gian

en	Destination address not specified
vi	Địa chỉ đích không được chỉ định

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
vi	Lỗi ping UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
vi	Thành công Ping UDP ( %s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
vi	TCP ping: socket_connect (), lý do: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
vi	TCP ping: socket_select () không thành công, lý do: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
vi	TCP Ping thành công ( %s ms)

en	TCP ping timed out
vi	TCP ping đã hết thời gian

en	Ping not performed due to setting.
vi	Ping không được thực hiện do cài đặt.

en	%s Version %s or above is required for %s.
vi	%s Phiên bản %s trở lên là bắt buộc đối với %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
vi	%s được yêu cầu cho %s và nó không được cài đặt.

en	Plugin cannot be installed.
vi	Plugin không thể được cài đặt.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
vi	Yêu cầu: Cacti> = %s

en	Legacy Plugin
vi	Plugin kế thừa

en	Not Stated
vi	Không nêu

en	Device '%s' successfully added to Report.
vi	Đã thêm vào xương rồng

en	Device not found! Unable to add to Report
vi	Không tìm thấy biểu đồ khi cố gắng thêm vào báo cáo

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
vi	Thiết bị '%s' không được thêm vào Báo cáo vì nó đã tồn tại trên báo cáo.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
vi	Sự cố khi gửi Báo cáo '%s' Sự cố với e-mail Lỗi hệ thống con là '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
vi	Báo cáo '%s' đã được gửi thành công

en	(No Graph Template)
vi	(Không có mẫu biểu đồ)

en	(Non Query Based)
vi	(Không dựa trên truy vấn)

en	Add to Report
vi	Thêm vào báo cáo

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
vi	Chọn Báo cáo để liên kết các biểu đồ này với. Mặc định cho căn chỉnh sẽ được sử dụng cho từng biểu đồ trong danh sách dưới đây.

en	Graph Timespan:
vi	Biểu đồ thời gian:

en	Graph Alignment:
vi	Sắp xếp đồ thị:

en	Created Report Graph Item '%s'
vi	Đã tạo mục đồ thị báo cáo ' %s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
vi	Không thể thêm mục biểu đồ báo cáo ' %s ' đã tồn tại

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
vi	Mục biểu đồ bị bỏ qua ' %s ' đã tồn tại

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
vi	Kích thước bước RRD bắt buộc là ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
vi	Loại cho Nguồn dữ liệu ' %s' phải là ' %s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
vi	Nhịp tim cho Nguồn dữ liệu ' %s' phải là ' %s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
vi	RRD tối thiểu cho Nguồn dữ liệu ' %s' phải là ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
vi	DS ' %s' bị thiếu trong định nghĩa Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
vi	Cacti RRA ' %s' có cùng CF / bước ( %s, %s) là ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
vi	Tệp RRA ' %s' có cùng CF / bước ( %s, %s) là ' %s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
vi	XFF cho id RRA của cacti ' %s' phải là ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
vi	Số lượng hàng cho id Cacti RRA ' %s' phải là ' %s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
vi	RRA ' %s' bị thiếu trong RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
vi	RRA ' %s' bị thiếu trong định nghĩa Cacti

en	RRD File Information
vi	Thông tin tập tin RRD

en	Data Source Items
vi	Mục nguồn dữ liệu

en	Minimal Heartbeat
vi	Nhịp tim tối thiểu

en	Last DS
vi	DS cuối

en	Unknown Sec
vi	Không rõ giây

en	Round Robin Archive
vi	Lưu trữ vòng Robin

en	Cur Row
vi	Hàng cong

en	PDP per Row
vi	PDP mỗi hàng

en	CDP Prep Value (0)
vi	Giá trị chuẩn bị CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
vi	CDP Điểm dữ liệu không xác định (0)

en	Errors Found
vi	Không %s Tìm thấy

en	Optional Tuning Recommendations
vi	Trường nguồn dữ liệu

en	rename %s to %s
vi	đổi tên %s thành %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
vi	Lỗi trong khi phân tích cú pháp XML của rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
vi	LRI trong khi viết tệp XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
vi	LRI: RRDfile %s không thể ghi

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
vi	Lỗi trong khi phân tích cú pháp XML của RRDtool dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
vi	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_law =% d, XFF =% 1.2f) đã bị xóa khỏi tệp RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
vi	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_law =% d, XFF =% 1.2f) thêm vào tệp RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
vi	Trang web không có quyền ghi vào %s, có thể không thể tạo / cập nhật RRD

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
vi	Không thể mở tệp dữ liệu, pug có thể chưa chạy

en	RRA Folder
vi	Thư mục RRA

en	Unknown RRDtool Error
vi	Lỗi RRDtool không xác định

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
vi	Tạo tổng hợp từ mẫu

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
vi	Đang cố gắng tạo biểu đồ từ mẫu biểu đồ bị xóa

en	Created: %s
vi	Đã tạo: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
vi	LRI: Xác thực danh sách trắng không thành công. Kiểm tra phương thức nhập dữ liệu

en	Graph Not created for %s due to bad data
vi	Tạo đồ thị

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
vi	MySQL 5.6+ và MariaDB 10.0+ là những bản phát hành tuyệt vời và là phiên bản rất tốt để lựa chọn. Hãy chắc chắn rằng bạn chạy bản phát hành mới nhất mặc dù đã khắc phục được sự cố mạng cấp độ thấp đã gây ra nhiều vấn đề về độ tin cậy.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
vi	Bạn nên bật InnoDB ở bất kỳ phiên bản %s nào lớn hơn 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
vi	Khi sử dụng Cacti với các ngôn ngữ khác tiếng Anh, điều quan trọng là sử dụng loại đối chiếu utf8mb4_unicode_ci vì một số ký tự mất nhiều hơn một byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
vi	Khi sử dụng Cacti với các ngôn ngữ khác tiếng Anh, điều quan trọng là sử dụng bộ ký tự utf8mb4 vì một số ký tự mất nhiều hơn một byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
vi	Bạn nên bật InnoDB ở bất kỳ phiên bản %s nào lớn hơn 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
vi	Tùy thuộc vào số lần đăng nhập và sử dụng trình thu thập dữ liệu cột sống, %s sẽ cần nhiều kết nối. Tính toán cho cột sống là: Total_connections = total_ Processes * (total_threads + script_servers + 1), sau đó bạn phải để lại khoảng trống cho các kết nối người dùng, sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng tài khoản đăng nhập đồng thời.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
vi	Giữ bộ đệm của bảng lớn hơn có nghĩa là các thao tác mở / đóng tệp ít hơn khi sử dụng innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
vi	Với khả năng bỏ phiếu từ xa, một lượng lớn dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa từ máy chủ chính đến các công cụ bỏ phiếu từ xa. Do đó, giữ giá trị này ở mức hoặc trên 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
vi	Nếu sử dụng Cacti Performance Booster và chọn công cụ lưu trữ bộ nhớ, bạn phải cẩn thận để xóa bộ đệm Performance Booster trước khi hệ thống hết dung lượng bảng nhớ. Điều này được thực hiện theo hai cách, đầu tiên là giảm kích thước cột đầu ra của bạn xuống đúng kích thước. Cột này nằm trong bảng pollerDefput và pollerDefput_boost. Điều thứ hai bạn có thể làm là phân bổ thêm bộ nhớ cho các bảng bộ nhớ. Chúng tôi đã tùy ý chọn giá trị đề xuất là 10 %% bộ nhớ hệ thống, nhưng nếu bạn đang sử dụng ổ đĩa SSD hoặc có hệ thống nhỏ hơn, bạn có thể bỏ qua đề xuất này hoặc chọn một công cụ lưu trữ khác. Bạn có thể thấy mức tiêu thụ dự kiến của các bảng Performance Booster trong Bảng điều khiển -> Tiện ích hệ thống -> Xem Trạng thái tăng.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
vi	Khi thực hiện các truy vấn con, có kích thước bảng tạm thời lớn hơn, hãy giữ các bảng tạm thời đó trong bộ nhớ.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
vi	Khi sử dụng bộ lưu trữ InnoDB, điều quan trọng là phải tách biệt các không gian bảng của bạn. Điều này làm cho việc quản lý các bảng đơn giản hơn đối với người dùng %s trong thời gian dài. Nếu bạn đang chạy với tính năng này hiện đang tắt, bạn có thể di chuyển đến mỗi bộ lưu trữ tệp bằng cách bật tính năng và sau đó chạy câu lệnh thay đổi trên tất cả các bảng InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
vi	Khi sử dụng innodb_file_per_table, điều quan trọng là phải đặt innodb_file_format thành Barracuda. Cài đặt này sẽ cho phép các chỉ mục dài hơn quan trọng đối với các bảng Cacti nhất định.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
vi	Nếu các bảng của bạn có các chỉ mục rất lớn, bạn phải hoạt động với Barracuda innodb_file_format và innodb_large_prefix bằng 1. Việc không làm điều này có thể dẫn đến các plugin không thể tạo bảng đúng cách.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
vi	InnoDB sẽ giữ càng nhiều bảng và chỉ mục trong bộ nhớ hệ thống càng tốt. Do đó, bạn nên làm cho innodb_buffer_pool đủ lớn để chứa càng nhiều bảng và chỉ mục trong bộ nhớ. Kiểm tra kích thước của thư mục / var / lib / mysql / cacti sẽ giúp xác định giá trị này. Chúng tôi khuyến nghị 25 %% tổng bộ nhớ hệ thống của bạn, nhưng yêu cầu của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước hệ thống của bạn.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
vi	Cài đặt này sẽ duy trì BẬT trừ khi các phiên bản Cacti của bạn đang chạy trên ZFS hoặc FusionI / O, cả hai đều có nhật ký nội bộ để khắc phục sự cố hệ thống đột ngột. Tuy nhiên, nếu bạn có sức mạnh rất tốt và hệ thống của bạn hiếm khi ngừng hoạt động và bạn có các bản sao lưu, việc chuyển cài đặt này thành TẮT có thể giúp bạn tăng hiệu suất cơ sở dữ liệu lên gần 50%.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
vi	Đây là nơi siêu dữ liệu được lưu trữ. Nếu bạn có nhiều bảng, sẽ rất hữu ích khi tăng cái này.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
vi	Các truy vấn giả không nên để cơ sở dữ liệu ngoại tuyến với người khác. Giết các truy vấn này trước khi chúng giết hệ thống của bạn.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
vi	Hiệu suất I / O tối đa xảy ra khi bạn sử dụng phương pháp O_DIRECT để xóa trang.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
vi	Đặt giá trị này thành 2 có nghĩa là bạn sẽ xóa tất cả các giao dịch mỗi giây thay vì tại cam kết. Điều này cho phép %s thực hiện viết ít thường xuyên hơn.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
vi	Với lưu trữ loại SSD hiện đại, việc có nhiều luồng io là lợi thế cho các ứng dụng có đặc tính io cao.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
vi	Kể từ %s %s, bạn có thể kiểm soát tần suất %s xóa các giao dịch vào đĩa. Mặc định là 1 giây, nhưng trong các hệ thống I / O cao, cài đặt giá trị lớn hơn 1 có thể cho phép I / O của đĩa được tuần tự hơn

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
vi	Với lưu trữ loại SSD hiện đại, việc có nhiều luồng io đọc là lợi thế cho các ứng dụng có đặc tính io cao.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
vi	Với lưu trữ loại SSD hiện đại, việc có nhiều luồng io ghi là lợi thế cho các ứng dụng có đặc tính io cao.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
vi	%s sẽ chia innodb_buffer_pool thành các vùng bộ nhớ để cải thiện hiệu suất. Giá trị tối đa là 64. Khi innodb_buffer_pool của bạn dưới 1GB, bạn nên sử dụng kích thước nhóm chia cho 128MB. Tiếp tục sử dụng phương trình này tối đa 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
vi	%s sẽ chia innodb_buffer_pool thành các vùng bộ nhớ để cải thiện hiệu suất. Giá trị tối đa là 64. Khi innodb_buffer_pool của bạn dưới 1GB, bạn nên sử dụng kích thước nhóm chia cho 128MB. Tiếp tục sử dụng phương trình này tối đa 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
vi	Nếu bạn có đĩa SSD, hãy sử dụng đề xuất này. Nếu bạn có ổ cứng vật lý, hãy sử dụng 200 * số lượng ổ đĩa hoạt động trong mảng. Nếu sử dụng NVMe hoặc PCIe Flash, có thể sử dụng số lượng lớn hơn nhiều tới 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
vi	Nếu bạn có đĩa SSD, hãy sử dụng đề xuất này. Nếu bạn có ổ đĩa cứng vật lý, hãy sử dụng 2000 * số lượng ổ đĩa hoạt động trong mảng. Nếu sử dụng NVMe hoặc PCIe Flash, có thể sử dụng số lượng lớn hơn nhiều tới 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
vi	Nếu bạn có đĩa SSD, hãy sử dụng đề xuất này. Nếu không, không đặt cài đặt này.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
vi	Với lưu trữ loại SSD hiện đại, việc có nhiều luồng io đọc là lợi thế cho các ứng dụng có đặc tính io cao.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
vi	Với lưu trữ loại SSD hiện đại, việc có nhiều luồng io ghi là lợi thế cho các ứng dụng có đặc tính io cao.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
vi	Khi sử dụng MariaDB 10.2.4 trở lên, cài đặt này sẽ bị tắt nếu tính năng ghi nguyên tử được bật. Do đó, hãy bật tính năng ghi nguyên tử thay vì bộ đệm ghi kép vì nó sẽ tăng hiệu suất.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
vi	Khi sử dụng MariaDB 10.2.4 trở lên, bạn có thể sử dụng ghi nguyên tử trên bộ đệm viết đôi để tăng hiệu suất.

en	%s Tuning
vi	%s Điều chỉnh

en	Note: Many changes below require a database restart
vi	Lưu ý: Nhiều thay đổi dưới đây yêu cầu khởi động lại cơ sở dữ liệu

en	Current Value
vi	Giá trị hiện tại

en	Recommended Value
vi	Giá trị đề xuất

en	PHP %s is the minimum version
vi	PHP %s là phiên bản tối thiểu

en	A minimum of %s memory limit
vi	Giới hạn bộ nhớ tối thiểu %s MB

en	A minimum of %s m execution time
vi	Tối thiểu %sm thời gian thực hiện

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
vi	Một múi giờ hợp lệ phù hợp với MySQL và hệ thống

en	A useful name for this VDEF.
vi	Một tên hữu ích cho VDEF này.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Miền người dùng sau.

en	Delete External Link
vi	Liên kết bên ngoài

en	Delete External Links
vi	Liên kết Bên ngoài

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Miền người dùng sau.

en	Disable External Link
vi	Liên kết bên ngoài

en	Disable External Links
vi	Liên kết Bên ngoài

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Miền người dùng sau.

en	Enable External Link
vi	Liên kết bên ngoài

en	Enable External Links
vi	Liên kết Bên ngoài

en	Top Tab
vi	Tab hàng đầu

en	Bottom Console
vi	Bảng điều khiển dưới cùng

en	Top Console
vi	Bảng điều khiển hàng đầu

en	Sort for Ordering
vi	Sắp xếp để đặt hàng

en	No Pages Found
vi	Không tìm thấy trang nào

en	Console Menu
vi	Menu điều khiển

en	Bottom of Console Page
vi	Cuối trang Console

en	Top of Console Page
vi	Trang đầu bảng điều khiển

en	Where should this page appear?
vi	Trang này nên xuất hiện ở đâu?

en	Console Menu Section
vi	Phần Menu Console

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
vi	Mục tiêu Console này sẽ xuất hiện dưới mục nào? (Tất cả các menu Liên kết ngoài sẽ xuất hiện giữa Cấu hình và Tiện ích)

en	New Console Section
vi	Phần giao diện điều khiển mới

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
vi	Nếu bạn không thích bất kỳ lựa chọn nào ở trên, hãy nhập tiêu đề mới vào đây.

en	Tab/Menu Name
vi	Tên tab / Menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
vi	Văn bản sẽ xuất hiện trong tab hoặc menu.

en	Content File/URL
vi	Tệp / URL nội dung

en	Web URL Below
vi	URL web bên dưới

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
vi	Các tập tin có chứa nội dung cho trang này. Tập tin này cần phải nằm trong thư mục Cacti 'include / content /'.

en	Web URL Location
vi	Vị trí URL web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
vi	URL hợp lệ để sử dụng cho liên kết bên ngoài này. Phải bao gồm loại, ví dụ: http://www.cacti.net. Lưu ý rằng nhiều trang web không cho phép chúng được nhúng vào iframe từ trang web nước ngoài và do đó Liên kết ngoài có thể không hoạt động.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
vi	Nếu được chọn, trang sẽ có sẵn ngay lập tức cho người dùng quản trị.

en	Automatic Page Refresh
vi	Làm mới trang tự động

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
vi	Tần suất bạn muốn trang này được làm mới tự động.

en	External Links [edit: %s]
vi	Liên kết ngoài [chỉnh sửa: %s]

en	External Links [new]
vi	Liên kết ngoài [mới]

en	a Session Timeout
vi	Hết giờ

en	an Account Suspension
vi	Cài đặt tài khoản

en	a change in state of the Remote Data Collector
vi	Trạng thái của Trình thu thập dữ liệu này.

en	Automatic Logout
vi	Đăng xuất tự động

en	Logout of Cacti
vi	Thoát khỏi xương rồng

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
vi	Bạn đã đăng xuất khỏi Cacti do hết thời gian phiên.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
vi	Vui lòng đóng trình duyệt của bạn hoặc %sLogin lần nữa %s

en	Cookies have been cleared
vi	Tất cả các phiên đăng nhập của bạn đã bị xóa.

en	SNMP Notification Receivers
vi	Người nhận thông báo SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
vi	Không có người nhận thông báo SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
vi	Trình nhận thông báo SNMP [chỉnh sửa: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
vi	Bộ thu thông báo SNMP [mới]

en	MIB

en	OID

en	Kind
vi	Loại

en	Max-Access
vi	Truy cập tối đa

en	Monitored
vi	Theo dõi

en	No SNMP Notifications
vi	Không có thông báo SNMP

en	Purge Notification Log
vi	Nhật ký thanh lọc

en	Varbinds
vi	Giống chó

en	Severity Level
vi	Mức độ nghiêm trọng

en	No SNMP Notification Log Entries
vi	Không có mục nhật ký thông báo SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Trình nhận thông báo sau

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Trình nhận thông báo sau

en	Delete Notification Receiver
vi	%s Người nhận thông báo

en	Delete Notification Receivers
vi	%s Người nhận thông báo

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Trình nhận thông báo sau

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Trình nhận thông báo sau

en	Disable Notification Receiver
vi	Vô hiệu hóa nhận thông báo SNMP

en	Disable Notification Receivers
vi	Vô hiệu hóa nhận thông báo SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình nhận thông báo sau

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình nhận thông báo sau

en	Enable Notification Receiver
vi	Vô hiệu hóa nhận thông báo SNMP

en	Enable Notification Receivers
vi	%s Người nhận thông báo

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt chuyển tiếp các Đối tượng thông báo sau tới Trình nhận thông báo này.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt chuyển tiếp các Đối tượng thông báo sau tới Trình nhận thông báo này.

en	Disable Forwarding Object
vi	Vô hiệu hóa các đối tượng thông báo

en	Disable Forwarding Objects
vi	Vô hiệu hóa các đối tượng thông báo

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt chuyển tiếp các Đối tượng thông báo sau tới Trình nhận thông báo này.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt chuyển tiếp các Đối tượng thông báo sau tới Trình nhận thông báo này.

en	Enable Forwarding Object
vi	Vô hiệu hóa các đối tượng thông báo

en	Enable Forwarding Objects
vi	Vô hiệu hóa các đối tượng thông báo

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
vi	Nhật ký xương rồng đã thanh trừng thành công

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
vi	Lỗi trong truy vấn dữ liệu

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
vi	Gói tập tin

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
vi	Gói tập tin

en	Device class
vi	Quy tắc thiết bị

en	Copyright
vi	phải

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
vi	Gói tập tin

en	Filename
vi	Đổi tên

en	Differences

en	Unchanged
vi	[không thay đổi]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
vi	Thêm cột mốc quan trọng vào Mẫu dự án

en	Changes/Diffferences
vi	Thay đổi thiết bị

en	Orphans
vi	Mồ côi

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
vi	Gói tập tin

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
vi	Tự động thêm vào Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
vi	Nhập

en	Awaiting Configuration
vi	Đang chờ cấu hình

en	Awaiting Upgrade
vi	Đang chờ nâng cấp

en	Plugin Error
vi	Lỗi plugin

en	Active/Installed
vi	Hoạt động / Cài đặt

en	Configuration Issues
vi	Các vấn đề cấu hình

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
vi	Các hành động khả dụng bao gồm 'Cài đặt', 'Kích hoạt', 'Vô hiệu hóa', 'Kích hoạt', 'Gỡ cài đặt'.

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
vi	Tên của Plugin này. Tên được kiểm soát bởi thư mục mà nó cư trú.

en	Plugin Description
vi	Mô tả Plugin

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
vi	Một mô tả mà tác giả Plugins đã đưa ra cho Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
vi	Trạng thái của Plugin này.

en	The author of this Plugin.
vi	Tác giả của Plugin này.

en	Requires
vi	Đòi hỏi

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
vi	Plugin này yêu cầu các Plugin sau được cài đặt trước.

en	The version of this Plugin.
vi	Phiên bản của Plugin này.

en	Load Order
vi	Đặt hàng

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
vi	Thứ tự tải của Plugin. Bạn có thể thay đổi thứ tự tải bằng cách sắp xếp trước theo thứ tự, sau đó di chuyển Plugin lên hoặc xuống.

en	No Plugins Found
vi	Không tìm thấy plugin

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
vi	Gỡ cài đặt Plugin này sẽ xóa tất cả Dữ liệu và Cài đặt của Plugin. Nếu bạn thực sự muốn Gỡ cài đặt Plugin, nhấp vào 'Gỡ cài đặt' bên dưới. Nếu không, nhấp vào 'Hủy'

en	Are you sure you want to Uninstall?
vi	Bạn có chắc là muốn gỡ cài đặt không?

en	Not Compatible, %s
vi	Không tương thích, %s

en	Order Before Previous Plugin
vi	Đặt hàng trước Plugin trước

en	Order After Next Plugin
vi	Đặt hàng sau Plugin tiếp theo

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
vi	Không thể cài đặt Plugin. Các plugin sau phải được cài đặt trước: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
vi	Không thể gỡ cài đặt. Plugin này được yêu cầu bởi: %s

en	Uninstall Plugin
vi	Gỡ cài đặt Plugin

en	Disable Plugin
vi	Vô hiệu hóa Plugin

en	Plugin directory is missing!
vi	Thiếu thư mục plugin!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
vi	Plugin không tương thích (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
vi	Thư mục plugin không thể bao gồm dấu cách

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
vi	Thư mục plugin không đúng. Nên là ' %s' nhưng là ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
vi	Thư mục plugin ' %s' bị thiếu setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
vi	Plugin thiếu tệp INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
vi	Plugin được tích hợp vào lõi Cacti

en	Plugin is not compatible
vi	Plugin không tương thích

en	Enable Plugin Locally
vi	Sử dụng Plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
vi	CẢNH BÁO: %s không đồng bộ với Khoảng thời gian của Poller! Khoảng thời gian của Poller là '% d' giây, với tối đa '% d' giây, nhưng% d giây đã trôi qua kể từ cuộc thăm dò cuối cùng!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
vi	CẢNH BÁO: Có '% d' được phát hiện là vượt quá chu kỳ bỏ phiếu, vui lòng điều tra.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
vi	CẢNH BÁO: Bảng đầu ra của xe đẩy không trống. Các vấn đề:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
vi	LRI: Đường dẫn cột sống: %s không hợp lệ. Xe đẩy không thể tiếp tục!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
vi	Thời gian chạy tối đa% d giây vượt quá. Thoát hiểm.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
vi	CẢNH BÁO: Chu kỳ thăm dò của xương rồng đã vượt quá khoảng thời gian thăm dò của xương rồng bởi

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
vi	Tiện ích hệ thống Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
vi	LƯU Ý: Một bộ thu thập dữ liệu Cacti thứ hai đã được thêm vào. Do đó, cho phép tăng tự động!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
vi	CẢNH BÁO: Cơ sở dữ liệu chính của Cacti ngoại tuyến hoặc đang trong quá trình phục hồi

en	Cacti Primary Admin
vi	Quản trị viên chính của Cacti

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
vi	Báo cáo tự động hóa Cacti yêu cầu ứng dụng Email dựa trên html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
vi	CẢNH BÁO: Đã phát hiện thấy Poller Boost Overrun, Có thể xảy ra sự cố Poller Boost

en	Full Sync
vi	Đồng bộ hóa đầy đủ

en	New/Idle
vi	Mới / nhàn rỗi

en	Use Cacti Log Level
vi	Mức nhật ký chung

en	Data Collector Information
vi	Thông tin thu thập dữ liệu

en	The primary name for this Data Collector.
vi	Tên chính của Trình thu thập dữ liệu này.

en	New Data Collector
vi	Thu thập dữ liệu mới

en	Data Collector Hostname
vi	Tên máy chủ thu thập dữ liệu

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
vi	Tên máy chủ lưu trữ dữ liệu. Nó có thể phải là một Tên miền đủ điều kiện để Người thăm dò từ xa liên hệ với nó cho các hoạt động như lập chỉ mục lại, vẽ đồ thị thời gian thực, v.v.

en	Custom Log Level
vi	Mức nhật ký chung

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
vi	Múi giờ

en	The TimeZone for the Data Collector.
vi	TimeZone cho Trình thu thập dữ liệu.

en	Notes for this Data Collectors Database.
vi	Ghi chú cho cơ sở dữ liệu thu thập dữ liệu này.

en	Collection Settings
vi	Cài đặt bộ sưu tập

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
vi	Số lượng các quá trình thu thập dữ liệu sẽ sử dụng để sinh sản.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
vi	Số lượng Chủ đề cột sống sẽ sử dụng cho mỗi quy trình Thu thập dữ liệu.

en	Sync Interval
vi	Khoảng thời gian đồng bộ hóa

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
vi	Khoảng thời gian đồng bộ bỏ phiếu trong sử dụng. Cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến tần suất kiểm tra và cập nhật này.

en	Remote Database Connection
vi	Kết nối cơ sở dữ liệu từ xa

en	The hostname for the remote database server.
vi	Tên máy chủ cho máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database Name
vi	Tên cơ sở dữ liệu từ xa

en	The name of the remote database.
vi	Tên của cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database User
vi	Người dùng cơ sở dữ liệu từ xa

en	The user name to use to connect to the remote database.
vi	Tên người dùng sẽ sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database Password
vi	Mật khẩu cơ sở dữ liệu từ xa

en	The user password to use to connect to the remote database.
vi	Mật khẩu người dùng sẽ sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database Port
vi	Cổng cơ sở dữ liệu từ xa

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
vi	Cổng TCP được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database Retries
vi	Người dùng cơ sở dữ liệu từ xa

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
vi	Tên người dùng sẽ sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database SSL
vi	Cơ sở dữ liệu từ xa SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
vi	Nếu cơ sở dữ liệu từ xa sử dụng SSL để kết nối, hãy chọn hộp kiểm bên dưới.

en	Remote Database SSL Key
vi	Khóa SSL cơ sở dữ liệu từ xa

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
vi	Tệp giữ Khóa SSL để sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database SSL Certificate
vi	Chứng chỉ SSL cơ sở dữ liệu từ xa

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
vi	Tệp giữ Chứng chỉ SSL sẽ sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa.

en	Remote Database SSL Authority
vi	Cơ quan SSL cơ sở dữ liệu từ xa

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
vi	Tệp mà Tổ chức phát hành chứng chỉ SSL sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa. Đây là một tham số tùy chọn có thể được yêu cầu bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu nếu họ đã bắt đầu SSL bằng tùy chọn --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
vi	Cơ quan SSL cơ sở dữ liệu từ xa

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
vi	Tệp mà Tổ chức phát hành chứng chỉ SSL sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa. Đây là một tham số tùy chọn có thể được yêu cầu bởi nhà cung cấp cơ sở dữ liệu nếu họ đã bắt đầu SSL bằng tùy chọn --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
vi	Bạn đã sử dụng tên máy chủ này '%s'. Vui lòng nhập tên máy chủ không trùng lặp.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
vi	Bạn đã sử dụng tên máy chủ cơ sở dữ liệu này '%s'. Vui lòng nhập tên máy chủ cơ sở dữ liệu không trùng lặp.

en	Data Collector Statistics cleared.
vi	Thống kê nguồn dữ liệu

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Delete Data Collector
vi	Xóa bộ thu thập dữ liệu

en	Delete Data Collectors
vi	Xóa bộ thu thập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Disable Data Collector
vi	Vô hiệu hóa Trình thu thập dữ liệu

en	Disable Data Collectors
vi	Vô hiệu hóa Trình thu thập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Enable Data Collector
vi	Cho phép thu thập dữ liệu

en	Enable Data Collectors
vi	Cho phép thu thập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa Trình thu thập dữ liệu từ xa cho hoạt động ngoại tuyến.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để đồng bộ hóa Trình thu thập dữ liệu từ xa cho hoạt động ngoại tuyến.

en	Resync Data Collector
vi	Thu thập dữ liệu mới

en	Resync Data Collectors
vi	Người thu thập dữ liệu

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Trình thu thập dữ liệu sau.

en	Site [edit: %s]
vi	Trang web [chỉnh sửa: %s]

en	Site [new]
vi	Trang web [mới]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
vi	Người thu thập dữ liệu từ xa phải có khả năng giao tiếp với Người thu thập dữ liệu chính và ngược lại. Sử dụng nút này để xác minh rằng Trình thu thập dữ liệu chính có thể giao tiếp với Trình thu thập dữ liệu từ xa này.

en	Test Database Connection
vi	Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu

en	Collectors
vi	Người sưu tầm

en	Pollers
vi	Người bỏ phiếu

en	Collector Name
vi	Tên người sưu tầm

en	The Name of this Data Collector.
vi	Tên của người thu thập dữ liệu này.

en	The unique id associated with this Data Collector.
vi	Id duy nhất được liên kết với Trình thu thập dữ liệu này.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
vi	Tên máy chủ nơi Trình thu thập dữ liệu đang chạy.

en	The Status of this Data Collector.
vi	Trạng thái của Trình thu thập dữ liệu này.

en	Proc/Threads
vi	Proc / Chủ đề

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
vi	Số lượng quy trình và chủ đề cho trình thu thập dữ liệu này.

en	Polling Time
vi	Thời gian bỏ phiếu

en	The last data collection time for this Data Collector.
vi	Thời gian thu thập dữ liệu cuối cùng cho Trình thu thập dữ liệu này.

en	Avg/Max
vi	Trung bình / tối đa

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
vi	Thời gian thu thập trung bình và tối đa cho Trình thu thập dữ liệu này.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
vi	Số lượng thiết bị được liên kết với Trình thu thập dữ liệu này.

en	SNMP Gets
vi	SNMP được

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
vi	Số lượng SNMP được liên kết với Bộ sưu tập này.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
vi	Số lượng cuộc gọi tập lệnh được liên kết với Trình thu thập dữ liệu này.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
vi	Số lượng cuộc gọi máy chủ tập lệnh được liên kết với Trình thu thập dữ liệu này.

en	Last Finished
vi	Hoàn thành lần cuối

en	The last time this Data Collector completed.
vi	Lần cuối cùng Bộ thu thập dữ liệu này hoàn thành.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
vi	Lần cuối cùng Trình thu thập dữ liệu này đã đăng ký với trang web chính của Cacti.

en	Last Sync
vi	Đồng bộ hóa lần cuối

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
vi	Lần cuối cùng Bộ thu thập dữ liệu này được đồng bộ hóa hoàn toàn với trang web chính của Cacti.

en	No Data Collectors Found
vi	Không tìm thấy người thu thập dữ liệu

en	RRD check
vi	Chạy kiểm tra

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị nào

en	Host Description
vi	Mô tả

en	Local Data ID
vi	Dữ liệu hợp lệ

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
vi	Không tìm thấy mẫu thiết bị nào

en	Age
vi	Tháng 8

en	%d hours
vi	%d giờ

en	%d day

en	%d days
vi	ngày

en	Messages

en	Purge
vi	Gỡ

en	RRD Files
vi	Tập tin RRD

en	RRD File Name
vi	Tên tệp RRD

en	DS Name
vi	Tên DS

en	DS ID
vi	ID DS

en	Template ID
vi	ID mẫu

en	Size [KB]
vi	Kích thước [KB]

en	No unused RRD Files
vi	Không có tệp RRD không sử dụng

en	Total Size [MB]:
vi	Tổng kích thước [MB]:

en	Last Scan:
vi	Lần quét cuối:

en	Time Since Update
vi	Thời gian kể từ khi cập nhật

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
vi	Xóa tất cả RRDfiles không xác định

en	Archive All
vi	Lưu trữ tất cả

en	Archive All Unknown RRDfiles
vi	Lưu trữ tất cả RRDfiles không xác định

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
vi	LƯU Ý: Cài đặt đường dẫn trên Tab này chỉ được lưu cục bộ!

en	Cacti Settings (%s)%s
vi	Cài đặt xương rồng ( %s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
vi	Khoảng thời gian của Poller phải nhỏ hơn Cron Interval

en	Select Plugin(s)
vi	Chọn Plugin

en	Plugins Selected
vi	Plugin được chọn

en	Select File(s)
vi	Chọn tệp tin)

en	Files Selected
vi	Tập tin được chọn

en	Select Template(s)
vi	Chọn mẫu

en	All Templates Selected
vi	Tất cả các mẫu được chọn

en	Test Email Results
vi	Kết quả kiểm tra email

en	The primary name for the Site.
vi	Tên chính cho trang web.

en	Disable Site
vi	Vô hiệu hóa thiết bị

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
vi	Chọn hộp này để vô hiệu hóa tất cả các kiểm tra cho máy chủ này.

en	Address Information
vi	Thông tin địa chỉ

en	The primary address for the Site.
vi	Địa chỉ chính cho Trang web.

en	Enter the Site Address
vi	Nhập địa chỉ trang web

en	Additional address information for the Site.
vi	Thông tin địa chỉ bổ sung cho Trang web.

en	Additional Site Address information
vi	Thông tin địa chỉ trang web bổ sung

en	The city or locality for the Site.
vi	Thành phố hoặc địa phương cho Trang web.

en	Enter the City or Locality
vi	Nhập thành phố hoặc địa phương

en	The state for the Site.
vi	Nhà nước cho trang web.

en	Enter the state
vi	Nhập trạng thái

en	Postal/Zip Code
vi	Mã bưu chính / Zip

en	The postal or zip code for the Site.
vi	Mã bưu chính hoặc mã zip cho Trang web.

en	Enter the postal code
vi	Nhập mã bưu chính

en	The country for the Site.
vi	Đất nước cho trang web.

en	Enter the country
vi	Nhập quốc gia

en	The TimeZone for the Site.
vi	TimeZone cho trang web.

en	Geolocation Information
vi	Thông tin định vị địa lý

en	The Latitude for this Site.
vi	Latitude cho trang web này.

en	example 38.889488
vi	ví dụ 38.889488

en	The Longitude for this Site.
vi	Kinh độ cho trang web này.

en	example -77.0374678
vi	ví dụ -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
vi	Map Zoom mặc định cho trang web này. Giá trị có thể từ 0 đến 23. Lưu ý rằng một số vùng trên hành tinh có Zoom tối đa là 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
vi	Sử dụng diện tích bổ sung cho các ghi chú ngẫu nhiên liên quan đến Trang web này.

en	Enter some useful information about the Site.
vi	Nhập một số thông tin hữu ích về Trang web.

en	Alternate Name
vi	Tên thay thế

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
vi	Được sử dụng cho các trường hợp Trang web có tên thay thế được sử dụng để mô tả nó

en	If the Site is known by another name enter it here.
vi	Nếu trang web được biết đến bởi một tên khác, hãy nhập nó vào đây.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
vi	Trang web mẫu không được tìm thấy! Không thể nhân đôi.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Delete Site
vi	Xóa trang web

en	Delete Sites
vi	Xóa trang web

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate Site
vi	Bản sao

en	Duplicate Sites
vi	Bản sao

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) trang sau.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) trang sau.

en	Enable Site
vi	Kích hoạt quy tắc

en	Enable Sites
vi	Trang web có sẵn

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để vô hiệu hóa (các) trang sau.

en	Disable Sites
vi	Trang web có sẵn

en	The name of this Site.
vi	Tên của trang web này.

en	The unique id associated with this Site.
vi	Id duy nhất được liên kết với Trang web này.

en	Monitoring State
vi	Theo dõi

en	The state of this Site.
vi	Tên của trang web này.

en	The number of Devices associated with this Site.
vi	Số lượng thiết bị được liên kết với trang web này.

en	The City associated with this Site.
vi	Thành phố liên kết với trang web này.

en	The State associated with this Site.
vi	Nhà nước liên kết với trang web này.

en	The Country associated with this Site.
vi	Quốc gia liên kết với trang web này.

en	No Sites Found
vi	Không tìm thấy trang nào

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
vi	FATAL: Phương pháp Spike Kill ' %s' không hợp lệ

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
vi	FATAL: Spike Kill Không được phép

en	Database Status
vi	Cơ sở dữ liệu

en	Database Permissions
vi	Quyền Người dùng

en	PHP Info
vi	Thông tin PHP

en	Technical Support [%s]
vi	Hỗ trợ kỹ thuật [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
vi	NET-SNMP Không được cài đặt hoặc đường dẫn của nó không được đặt. Vui lòng cài đặt nếu bạn muốn theo dõi các thiết bị hỗ trợ SNMP.

en	Configuration Settings
vi	Thiết lập cấu hình

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
vi	LRI: Phiên bản RRDtool đã cài đặt không vượt quá phiên bản được định cấu hình. <br> Vui lòng truy cập %s và chọn Phiên bản tiện ích RRDtool chính xác.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
vi	LRI: RRDtool 1.2.x + không hỗ trợ định dạng hình ảnh GIF, nhưng% d "đồ thị và / hoặc mẫu có GIF được đặt làm định dạng hình ảnh.

en	Cacti OS
vi	Hệ điều hành xương rồng

en	NET-SNMP Version
vi	Phiên bản NET-SNMP

en	Poller Information
vi	Thông tin về xe đẩy

en	Different version of Cacti and Spine!
vi	Phiên bản khác nhau của Cacti và Spine!

en	Action[%s]
vi	Hành động [ %s]

en	No items to poll
vi	Không có mục để thăm dò ý kiến

en	Procs:
vi	1 quá trình

en	Threads:
vi	Chủ đề

en	Concurrent Processes
vi	Quy trình đồng thời

en	Max Threads
vi	Chủ đề tối đa

en	PHP Servers
vi	Máy chủ PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
vi	Hiện tại: %s, Yêu cầu Tối thiểu: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
vi	Hiện tại: %s, Yêu cầu Tối thiểu: %s

en	Minimum Connections:
vi	Kiểm tra kết nối

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
vi	Giả sử 100 kết nối dự phòng cho người dùng trang Web và các kết nối khác nhau.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
vi	Yêu cầu tối thiểu có thể thay đổi rất nhiều nếu có nhiều hoạt động xem Biểu đồ của người dùng.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
vi	Mỗi tab trình duyệt có thể sử dụng tối đa 10 kết nối tùy thuộc vào trình duyệt.

en	Script Timeout
vi	Hết thời gian

en	Max OID
vi	OID tối đa

en	Last Run Statistics
vi	Thống kê lần chạy cuối cùng

en	System Memory
vi	Bộ nhớ hệ thống

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
vi	Bộ nhớ Max Poller được phép:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
vi	Bộ nhớ Max Poller được phép:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
vi	Thông tin PHP

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
vi	Phiên bản PHP 5.5.0+ được khuyến nghị do hỗ trợ băm mật khẩu mạnh.

en	PHP OS
vi	Hệ điều hành PHP

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
vi	Cài đặt. Lưu ý: Nếu bạn đang dự định sử dụng SNMPv3, bạn phải xóa php-snmp và sử dụng bộ công cụ Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
vi	Bạn đã đặt giới hạn bộ nhớ thành 'không giới hạn'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
vi	Rất khuyến khích bạn thay đổi bộ nhớ php.ini_limit thành %s hoặc cao hơn.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
vi	Giá trị bộ nhớ được đề xuất này được tính dựa trên số lượng nguồn dữ liệu hiện tại và chỉ được sử dụng làm đề xuất, các giá trị thực tế có thể thay đổi hệ thống theo hệ thống dựa trên yêu cầu.

en	Permission Name
vi	Quyền hạn

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
vi	Thông tin bảng MySQL - Kích thước tính bằng KBytes

en	Avg Row Length
vi	Chiều dài hàng trung bình

en	Data Length
vi	Độ dài dữ liệu

en	Index Length
vi	Chỉ số độ dài

en	Unable to retrieve table status
vi	Không thể truy xuất trạng thái bảng

en	Worst 20 polling time hosts
vi	Thời gian bỏ phiếu

en	Avg Polling Time
vi	Thời gian bỏ phiếu

en	Actual polling time
vi	Thời gian bỏ phiếu

en	No host found
vi	Không %s Tìm thấy

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
vi	Thông tin mô-đun PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
vi	CẢNH BÁO: Gặp lỗi xuất khẩu. Làm mới cửa sổ trình duyệt để biết chi tiết!

en	What would you like to export?
vi	Bạn muốn xuất khẩu gì?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
vi	Chọn loại Mẫu mà bạn muốn xuất từ Cacti.

en	Device Template to Export
vi	Mẫu thiết bị cần xuất

en	Choose the Template to export to XML.
vi	Chọn Mẫu để xuất sang XML.

en	Include Dependencies
vi	Bao gồm phụ thuộc

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
vi	Một số mẫu dựa vào các mục khác trong Cacti để hoạt động đúng. Rất khuyến khích bạn chọn hộp này hoặc kết quả nhập có thể không thành công.

en	Output Format
vi	Định dạng đầu ra

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
vi	Chọn định dạng để xuất tệp XML kết quả.

en	Output to the Browser (within Cacti)
vi	Xuất ra Trình duyệt (trong Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
vi	Xuất ra Trình duyệt (XML thô)

en	Save File Locally
vi	Lưu tệp cục bộ

en	Available Templates [%s]
vi	Mẫu có sẵn [ %s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
vi	Xuất mẫu

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
vi	Tên trường

en	Not Readable
vi	Có thể ghi

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
vi	Bao gồm phụ thuộc

en	Damaged
vi	Nguồn dữ liệu, đồ thị

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
vi	Nhập mẫu

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
vi	Không thể truy cập thư mục tạm thời, chức năng nhập bị tắt

en	Un-Publish
vi	Hủy xuất bản

en	Un-Lock
vi	Đã khóa

en	natural
vi	Thông thường

en	numeric
vi	Số

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Delete Tree
vi	Xóa cây

en	Delete Trees
vi	Xóa cây

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xuất bản Cây sau.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xuất bản Cây sau.

en	Publish Tree
vi	Cây xuất bản

en	Publish Trees
vi	Cây xuất bản

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để hủy xuất bản Cây sau.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để hủy xuất bản Cây sau.

en	Un-Publish Tree
vi	Cây chưa xuất bản

en	Un-Publish Trees
vi	Cây chưa xuất bản

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để hủy xuất bản Cây sau.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để hủy xuất bản Cây sau.

en	Un-Lock Tree
vi	Cây chưa xuất bản

en	Un-Lock Trees
vi	Cây chưa xuất bản

en	Trees [edit: %s]
vi	Cây [sửa: %s]

en	Trees [new]
vi	Cây [mới]

en	Edit Tree
vi	Chỉnh sửa cây

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
vi	Để chỉnh sửa cây này, trước tiên bạn phải khóa nó bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa cây.

en	Add Root Branch
vi	Thêm chi nhánh gốc

en	Finish Editing Tree
vi	Hoàn thành cây chỉnh sửa

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
vi	Cây này đã bị khóa để Chỉnh sửa trên%1$s bởi%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
vi	Để chỉnh sửa cây, trước tiên bạn phải mở khóa và sau đó tự khóa nó

en	Tree Items
vi	Cây cảnh

en	Available Sites
vi	Trang web có sẵn

en	Available Devices
vi	Thiết bị có sẵn

en	Available Graphs
vi	Đồ thị có sẵn

en	New Node
vi	Nút mới

en	Branch Sorting
vi	Sắp xếp chi nhánh

en	Add Tree
vi	Thêm cây

en	Sort Trees Ascending
vi	Sắp xếp cây tăng dần

en	Sort Trees Descending
vi	Sắp xếp cây giảm dần

en	Tree Name
vi	Tên cây

en	The name by which this Tree will be referred to as.
vi	Tên mà Cây này sẽ được gọi là.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Cây này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
vi	Cây chưa được công bố không thể được xem từ tab Biểu đồ

en	A Tree must be locked in order to be edited.
vi	Một cây phải được khóa để được chỉnh sửa.

en	The original author of this Tree.
vi	Tác giả gốc của Cây này.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
vi	Để thay đổi thứ tự của cây, trước tiên hãy sắp xếp theo cột này, nhấn mũi tên lên hoặc xuống sau khi chúng xuất hiện.

en	Last Edited
vi	Chỉnh sửa lần cuối

en	The date that this Tree was last edited.
vi	Ngày mà Cây này được chỉnh sửa lần cuối.

en	Edited By
vi	Sửa bởi

en	The last user to have modified this Tree.
vi	Người dùng cuối cùng đã sửa đổi Cây này.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
vi	Tổng số Chi nhánh Trang web trong Cây này.

en	The total number of Branches in this Tree.
vi	Tổng số Chi nhánh trong Cây này.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
vi	Tổng số thiết bị riêng lẻ trong Cây này.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
vi	Tổng số đồ thị riêng lẻ trong Cây này.

en	No Trees Found
vi	Không tìm thấy cây

en	Batch Copy
vi	Sao chép hàng loạt

en	You are not allowed to delete the current login account
vi	Bạn không được phép thay đổi mật khẩu của bạn.

en	You are not allowed to disable the current login account
vi	Bạn không được phép thay đổi mật khẩu của bạn.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) trang sau.

en	Delete User
vi	Xóa người dùng

en	Delete Users
vi	Xóa người dùng

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xuất bản Cây sau.

en	Copy User
vi	Sao chép người dùng

en	Template Username:
vi	Tên người dùng mẫu:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) trang sau.

en	Enable User
vi	Cho phép người dùng

en	Enable Users
vi	Cho phép người dùng

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Nhóm người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để vô hiệu hóa (các) trang sau.

en	Disable User
vi	Vô hiệu hóa người dùng

en	Disable Users
vi	Vô hiệu hóa người dùng

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để ghi đè cài đặt Người dùng bằng mẫu đã chọn Cài đặt và quyền của Người dùng. Người dùng ban đầu Tên đầy đủ, Mật khẩu, Địa hạt và trạng thái Bật sẽ được giữ lại, tất cả các trường khác sẽ được ghi đè từ Người dùng Mẫu.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để ghi đè cài đặt Người dùng bằng mẫu đã chọn Cài đặt và quyền của Người dùng. Người dùng ban đầu Tên đầy đủ, Mật khẩu, Địa hạt và trạng thái Bật sẽ được giữ lại, tất cả các trường khác sẽ được ghi đè từ Người dùng Mẫu.

en	Replace User Settings for User
vi	Đặt lại cài đặt người dùng

en	Replace User Settings for Users
vi	Đặt lại cài đặt người dùng

en	Template User:
vi	Người dùng mẫu:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
vi	Lưu ý: Chính sách biểu đồ hệ thống là 'Cho phép' nghĩa là Người dùng phải có quyền truy cập vào ít nhất một Biểu đồ, Thiết bị hoặc Mẫu biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
vi	Lưu ý: Chính sách biểu đồ hệ thống là 'Hạn chế' nghĩa là Người dùng phải có quyền truy cập vào Biểu đồ hoặc Mẫu thiết bị và Biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
vi	Lưu ý: Chính sách biểu đồ hệ thống là 'Hạn chế' nghĩa là Người dùng phải có quyền truy cập vào Biểu đồ hoặc Mẫu thiết bị và Biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
vi	Lưu ý: Chính sách biểu đồ hệ thống là 'Cho phép' nghĩa là Người dùng phải có quyền truy cập vào ít nhất một Biểu đồ, Thiết bị hoặc Mẫu biểu đồ để có quyền truy cập vào Biểu đồ

en	Default Graph Policy
vi	Chính sách đồ thị mặc định

en	Default Graph Policy for this User
vi	Chính sách đồ thị mặc định cho người dùng này

en	Effective Policy
vi	Chính sách hiệu quả

en	No Matching Graphs Found
vi	Không tìm thấy đồ thị phù hợp

en	Policies (Graph/Device/Template)
vi	Chính sách (Biểu đồ / Thiết bị / Mẫu)

en	Non Member
vi	Không phải thành viên

en	ALLOW
vi	Cho phép

en	DENY
vi	Từ chối

en	No Matching User Groups Found
vi	Không tìm thấy nhóm người dùng phù hợp

en	Assign Membership
vi	Chỉ định thành viên

en	Remove Membership
vi	Xóa tư cách thành viên

en	Default Device Policy
vi	Chính sách thiết bị mặc định

en	Default Device Policy for this User
vi	Chính sách thiết bị mặc định cho người dùng này

en	Access Granted
vi	Chấp thuận quyền truy cập

en	Access Restricted
vi	Khu phận sự

en	No Matching Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị phù hợp

en	Default Graph Template Policy
vi	Chính sách mẫu biểu đồ mặc định

en	Default Graph Template Policy for this User
vi	Chính sách mẫu biểu đồ mặc định cho người dùng này

en	Total Graphs
vi	Tổng đồ thị

en	No Matching Graph Templates Found
vi	Không tìm thấy mẫu đồ thị phù hợp

en	Default Tree Policy
vi	Chính sách cây mặc định

en	Default Tree Policy for this User
vi	Chính sách cây mặc định cho người dùng này

en	No Matching Trees Found
vi	Không tìm thấy cây phù hợp

en	User Permissions
vi	Quyền Người dùng

en	External Link Permissions
vi	Quyền liên kết ngoài

en	Plugin Permissions
vi	Quyền Plugin

en	Legacy Permissions
vi	Quyền Người dùng

en	User Settings %s
vi	Cài đặt người dùng %s

en	Group Membership
vi	Thành viên nhóm

en	Graph Perms
vi	Perm đồ thị

en	Device Perms
vi	Giấy phép thiết bị

en	Template Perms
vi	Giấy phép mẫu

en	Tree Perms
vi	Cây uốn

en	User Management %s
vi	Quản lý người dùng %s

en	LDAP/AD
vi	LDAP

en	Graph Policy
vi	Chính sách đồ thị

en	Device Policy
vi	Chính sách thiết bị

en	Template Policy
vi	Chính sách mẫu

en	No Users Found
vi	Không tìm thấy người dùng

en	Graph Permissions %s
vi	Quyền đồ thị %s

en	Group Membership %s
vi	Thành viên nhóm

en	Devices Permission %s
vi	Quyền thiết bị %s

en	Only Show Exceptions
vi	Hiển thị ngoại lệ

en	Template Permission %s
vi	Cho phép mẫu %s

en	Tree Permission %s
vi	Giấy phép cây %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Miền người dùng sau.

en	Delete User Domain
vi	Xóa miền người dùng

en	Delete User Domains
vi	Xóa miền người dùng

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Miền người dùng sau.

en	Disable User Domain
vi	Vô hiệu hóa miền người dùng

en	Disable User Domains
vi	Vô hiệu hóa miền người dùng

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Miền người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Miền người dùng sau.

en	Enable User Domain
vi	Tên miền người dùng được kích hoạt

en	Enable User Domains
vi	Tên miền người dùng được kích hoạt

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để biến Miền người dùng sau thành tên mặc định sau.

en	Make Selected Domain Default
vi	Đặt tên miền mặc định

en	User Domain [edit: %s]
vi	Tên miền người dùng [chỉnh sửa: %s]

en	User Domain [new]
vi	Tên miền người dùng [mới]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
vi	Nhập một tên có ý nghĩa cho tên miền này. Đây sẽ là tên xuất hiện trong Vương quốc đăng nhập trong khi đăng nhập.

en	Domains Type
vi	Loại tên miền

en	Choose what type of domain this is.
vi	Chọn loại tên miền này.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
vi	Tên người dùng mà Cacti sẽ sử dụng làm mẫu cho tài khoản người dùng mới.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
vi	Nếu hộp kiểm này được chọn, người dùng sẽ có thể đăng nhập bằng tên miền này.

en	Server(s)
vi	May chu

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
vi	Danh sách tên máy chủ DNS hoặc địa chỉ IP được phân tách bằng dấu cách cho các máy chủ LDAP hợp lệ. Cacti sẽ cố gắng sử dụng các máy chủ LDAP từ trái sang phải để xác thực người dùng.

en	Port Standard
vi	Tiêu chuẩn cảng

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
vi	Cổng TCP / UDP cho truyền thông không SSL.

en	Port SSL
vi	Cổng SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
vi	Cổng TCP / UDP để liên lạc SSL.

en	Protocol Version
vi	Phiên bản giao thức

en	Protocol Version that the server supports.
vi	Phiên bản giao thức mà máy chủ hỗ trợ.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
vi	Mã hóa mà máy chủ hỗ trợ. TLS chỉ được hỗ trợ bởi Giao thức Phiên bản 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
vi	Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các giới thiệu LDAP. Nếu bị tắt, nó có thể tăng tốc độ tìm kiếm.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
vi	Chế độ mà xương rồng sẽ cố gắng xác thực với máy chủ LDAP. <blockquote> <i>Không tìm kiếm</i> - Không xảy ra tìm kiếm Tên phân biệt (DN), chỉ cần cố gắng liên kết với định dạng Tên phân biệt (DN) được cung cấp. <br><br> <i>Tìm kiếm ẩn danh</i> - Cố gắng tìm kiếm tên người dùng đối với thư mục LDAP thông qua liên kết ẩn danh để xác định vị trí của người dùng Tên phân biệt (DN). <br><br> <i>Tìm kiếm cụ thể</i> - Cố gắng tìm kiếm tên người dùng đối với thư mục LDAP thông qua Tên phân biệt cụ thể (DN) và Mật khẩu cụ thể để liên kết để xác định vị trí của người dùng Tên phân biệt (DN).

en	Distinguished Name (DN)
vi	Tên phân biệt (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
vi	Yêu cầu thành viên nhóm

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
vi	Yêu cầu người dùng là thành viên của nhóm để xác thực. Cài đặt nhóm phải được đặt để hoạt động này, cho phép không có cài đặt nhóm thích hợp sẽ gây ra lỗi xác thực.

en	LDAP Group Settings
vi	Cài đặt nhóm LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
vi	Tên phân biệt nhóm (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
vi	Tên phân biệt của nhóm mà người dùng phải có thành viên.

en	Group Member Attribute
vi	Thuộc tính thành viên nhóm

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
vi	Loại thành viên nhóm

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
vi	Xác định nếu người dùng sử dụng Tên phân biệt đầy đủ hoặc chỉ Tên người dùng trong Thuộc tính thành viên nhóm được xác định.

en	LDAP Specific Search Settings
vi	Cài đặt tìm kiếm cụ thể LDAP

en	Search Base
vi	Cơ sở tìm kiếm

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
vi	Cơ sở tìm kiếm để tìm kiếm thư mục LDAP, chẳng hạn như "dc = win2kdomain, dc = local" hoặc "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
vi	Bộ lọc tìm kiếm để sử dụng để định vị người dùng trong thư mục LDAP, chẳng hạn như cho windows: <i>&quot;(&amp; (objectgroup = user) (objectcarget = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))&quot;</i> hoặc cho OpenLDAP: <i>&quot;(&amp; (objectClass = tài khoản) (uid = &lt;tên người dùng&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;tên người dùng&gt;&quot; được thay thế bằng tên người dùng được cung cấp tại dấu nhắc đăng nhập.

en	Search Distinguished Name (DN)
vi	Tìm kiếm Tên phân biệt (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
vi	Tên phân biệt cho Tìm kiếm cụ thể ràng buộc vào thư mục LDAP.

en	Search Password
vi	Tìm mật khẩu

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
vi	Mật khẩu cho Tìm kiếm cụ thể ràng buộc vào thư mục LDAP.

en	LDAP CN Settings
vi	Cài đặt LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
vi	Trường sẽ thay thế Tên đầy đủ khi tạo người dùng mới, được lấy từ LDAP. (trên windows: displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
vi	Trường sẽ thay thế email được lấy từ LDAP. (trên windows: mail)

en	Domain Properties
vi	Thuộc tính miền

en	Domain Type
vi	Loại tên miền

en	Effective User
vi	Người dùng hiệu quả

en	CN FullName
vi	Tên đầy đủ CN

en	CN eMail
vi	Email điện tử

en	No User Domains Found
vi	Không tìm thấy tên miền người dùng

en	Defer to the Users Setting
vi	Trì hoãn cài đặt người dùng

en	Show the Page that the User pointed their browser to
vi	Hiển thị Trang mà Người dùng đã chỉ trình duyệt của họ

en	Show the Console
vi	Hiển thị bảng điều khiển

en	Show the default Graph Screen
vi	Hiển thị màn hình đồ thị mặc định

en	Restrict Access
vi	Hạn chế truy cập

en	The name of this Group.
vi	Tên của nhóm này.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
vi	Một tên mô tả nhiều hơn cho nhóm này, có thể bao gồm khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

en	General Group Options
vi	Tùy chọn nhóm chung

en	Set any user account-specific options here.
vi	Đặt bất kỳ tùy chọn tài khoản người dùng cụ thể ở đây.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
vi	Cho phép người dùng của nhóm này giữ cài đặt người dùng tùy chỉnh

en	Tree Rights
vi	Quyền cây

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
vi	Người dùng của Nhóm này có nên truy cập vào Cây không?

en	Graph List Rights
vi	Danh sách đồ thị quyền

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
vi	Người dùng của Nhóm này có nên truy cập vào Danh sách biểu đồ không?

en	Graph Preview Rights
vi	Quyền xem trước biểu đồ

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
vi	Người dùng của Nhóm này có nên truy cập vào Bản xem trước đồ thị không?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
vi	Phải làm gì khi Người dùng trong Nhóm Người dùng này đăng nhập.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Nhóm người dùng sau

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Delete User Group
vi	Xóa nhóm người dùng

en	Delete User Groups
vi	Xóa nhóm người dùng

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Copy User Group
vi	Sao chép nhóm người dùng

en	Copy User Groups
vi	Sao chép nhóm người dùng

en	Group Prefix:
vi	Tiền tố nhóm:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật Nhóm người dùng sau.

en	Enable User Group
vi	Kích hoạt nhóm người dùng

en	Enable User Groups
vi	Kích hoạt nhóm người dùng

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Nhóm người dùng sau.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt Nhóm người dùng sau.

en	Disable User Group
vi	Vô hiệu hóa nhóm người dùng

en	Disable User Groups
vi	Vô hiệu hóa nhóm người dùng

en	No Matching Group Members Found
vi	Không tìm thấy thành viên nhóm phù hợp

en	Add to Group
vi	Thêm vào nhóm

en	Default Graph Policy for this User Group
vi	Chính sách đồ thị mặc định cho nhóm người dùng này

en	Default Graph Template Policy for this User Group
vi	Chính sách mẫu biểu đồ mặc định cho nhóm người dùng này

en	Default Tree Policy for this User Group
vi	Chính sách cây mặc định cho nhóm người dùng này

en	User Group Management [edit: %s]
vi	Quản lý nhóm người dùng [chỉnh sửa: %s]

en	User Group Management [new]
vi	Quản lý nhóm người dùng [mới]

en	User Group Management
vi	Quản lý nhóm người dùng

en	No User Groups Found
vi	Không tìm thấy nhóm người dùng

en	Show Members
vi	Hiển thị thành viên

en	User Log Purged.
vi	Ngôn ngữ người dùng

en	User Login History
vi	Lịch sử đăng nhập người dùng

en	Deleted/Invalid
vi	Đã xóa / không hợp lệ

en	Success - Password
vi	Thành công - Pswd

en	Success - Token
vi	Thành công - Mã thông báo

en	Success - Password Change
vi	Thành công - Pswd

en	User Logins
vi	Đăng nhập người dùng

en	(User Removed)
vi	(Đã xóa người dùng)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
vi	Nhấp vào &#39;Tiếp tục&#39; để lọc tệp nhật ký. <br><br><br> Lưu ý: Nếu ghi nhật ký được đặt thành cả Cacti và Syslog, thông tin nhật ký sẽ vẫn còn trong Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
vi	Thống kê nguồn dữ liệu

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
vi	Nhật ký [Tổng số dòng:% d - Ẩn các mục không khớp]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
vi	Nhật ký [Tổng số dòng:% d - Tất cả các mục được hiển thị]

en	Clear Cacti Log
vi	Xóa nhật ký xương rồng

en	Cacti Log Cleared
vi	Nhật ký xương rồng đã bị xóa

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
vi	Lỗi: Không thể xóa nhật ký, không có quyền ghi.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
vi	Lỗi: Không thể xóa nhật ký, tệp không tồn tại.

en	Data Query Cache Items
vi	Mục truy vấn dữ liệu

en	Query Name
vi	Tên truy vấn

en	Allow the search term to include the index column
vi	Cho phép thuật ngữ tìm kiếm bao gồm cột chỉ mục

en	Include Index
vi	Bao gồm chỉ số

en	Poller Cache Items
vi	Các mục Pug Cache

en	SNMP Version:
vi	Phiên bản SNMP:

en	Community:
vi	Cộng đồng

en	OID:

en	Script Server:
vi	Máy chủ tập lệnh:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
vi	Trang hỗ trợ kỹ thuật Cacti. Được sử dụng bởi các nhà phát triển và người hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các vấn đề trong Cacti. Bao gồm kiểm tra các vấn đề cấu hình phổ biến.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
vi	Nhật ký Cacti lưu trữ thống kê, lỗi và thông báo khác tùy thuộc vào cài đặt hệ thống. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định các vấn đề với pug và ứng dụng.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
vi	Cho phép Quản trị viên duyệt nhật ký người dùng. Quản trị viên có thể lọc và xuất nhật ký là tốt.

en	Poller Cache Administration
vi	Quản trị bộ đệm

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
vi	Đây là dữ liệu đang được truyền cho pug mỗi khi nó chạy. Dữ liệu này sau đó lần lượt được thực thi / diễn giải và kết quả được đưa vào RRDfiles để vẽ đồ thị hoặc cơ sở dữ liệu để hiển thị.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
vi	Cache truy vấn dữ liệu lưu trữ thông tin được thu thập từ các loại đầu vào Truy vấn dữ liệu. Các giá trị từ các trường này có thể được sử dụng trong vùng văn bản của Đồ thị cho Huyền thoại, Nhãn dọc và GPRINTS cũng như trong CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
vi	Rebuild Pug Cache

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
vi	Bộ đệm Poller sẽ được tạo lại nếu bạn chọn tùy chọn này. Chỉ sử dụng tùy chọn này trong trường hợp xảy ra sự cố cơ sở dữ liệu nếu bạn gặp sự cố sau sự cố và đã chạy các công cụ sửa chữa cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, nếu bạn gặp sự cố với một Thiết bị cụ thể, chỉ cần lưu lại Thiết bị đó để xây dựng lại Bộ đệm ẩn của thiết bị. Ngoài ra còn có một giao diện dòng lệnh tương đương với lệnh này được khuyến nghị cho các hệ thống lớn. LƯU Ý: Trên các hệ thống lớn, lệnh này có thể mất vài phút đến vài giờ để hoàn thành và do đó không nên chạy từ Giao diện người dùng Cacti. Bạn chỉ có thể chạy 'php -q cli / construcild_poller_cache.php --help' tại dòng lệnh để biết thêm thông tin.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
vi	Xây dựng lại bộ đệm tài nguyên

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
vi	Khi vận hành nhiều Trình thu thập dữ liệu trong Cacti, Cacti sẽ cố gắng duy trì trạng thái cho các tệp chính trên tất cả các Trình thu thập dữ liệu. Điều này bao gồm tất cả các tập tin trang web và plugin không cốt lõi, không cài đặt. Khi bạn buộc xây dựng lại Bộ đệm tài nguyên, Cacti sẽ xóa Bộ đệm tài nguyên cục bộ, sau đó xây dựng lại khi bắt đầu trình lên lịch trình tiếp theo. Điều này sẽ kích hoạt tất cả các Trình thu thập dữ liệu từ xa để kiểm tra lại các tập tin trang web và plugin của họ để thống nhất.

en	Boost Utilities
vi	Tăng cường tiện ích

en	View Boost Status
vi	Xem trạng thái tăng

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
vi	Lựa chọn menu này cho phép bạn xem các cài đặt và thống kê tăng khác nhau liên quan đến cấu hình Boost đang chạy.

en	Data Source Statistics Utilities
vi	Thống kê nguồn dữ liệu

en	Purge Data Source Statistics
vi	Thống kê nguồn dữ liệu

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
vi	Menu chọn này sẽ lọc tất cả các Thống kê nguồn dữ liệu hiện có khỏi Cơ sở dữ liệu. Nếu Thống kê nguồn dữ liệu được bật, Thống kê nguồn dữ liệu sẽ bắt đầu thu thập lại trên thẻ thu thập dữ liệu tiếp theo.

en	SNMP Agent Utilities
vi	Tiện ích SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
vi	Điều này cho thấy tất cả các đối tượng đang được SNMPAgent xử lý.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
vi	Xây dựng lại bộ nhớ cache SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
vi	Bộ đệm SNMP sẽ bị xóa và tạo lại nếu bạn chọn tùy chọn này. Lưu ý rằng phải mất một lần chạy khác để khôi phục hoàn toàn bộ đệm SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
vi	Lựa chọn menu này cho phép bạn xem các sự kiện mới nhất SNMPAgent đã xử lý liên quan đến các máy thu thông báo đã đăng ký.

en	Cacti System Utilities
vi	Tiện ích hệ thống Cacti

en	Overrun Warning
vi	Cảnh báo tràn ngập

en	Timed Out
vi	Hết giờ

en	Cannot open directory
vi	Không thể mở thư mục

en	Directory Does NOT Exist!!
vi	Thư mục KHÔNG tồn tại !!

en	Current Boost Status
vi	Trạng thái tăng hiện tại

en	Boost On-demand Updating:
vi	Tăng cường cập nhật theo yêu cầu:

en	Running Processes:
vi	Quy trình đồng thời

en	Total Poller Items:
vi	Các mục Pug Cache

en	Total Data Sources:
vi	Tổng nguồn dữ liệu:

en	Remaining Data Sources:
vi	Gỡ lỗi nguồn dữ liệu

en	TBD

en	Queued Boost Records:
vi	Hồ sơ Boost đang chờ xử lý:

en	Approximate in Process:
vi	Khoảng trong quá trình:

en	Total Boost Records:
vi	Tổng số bản ghi Boost:

en	Boost Storage Statistics
vi	Tăng số liệu thống kê lưu trữ

en	Database Engine:
vi	Cơ sở dữ liệu:

en	Current Boost Table(s) Size:
vi	Kích thước bảng tăng hiện tại:

en	Avg Bytes/Record:
vi	Trung bình byte / bản ghi:

en	%d Bytes
vi	% d byte

en	Max Record Length:
vi	Độ dài bản ghi tối đa:

en	Max Allowed Boost Table Size:
vi	Kích thước bảng Boost tối đa được phép:

en	Estimated Maximum Records:
vi	Hồ sơ tối đa dự kiến:

en	Previous Runtime Statistics
vi	Thống kê thời gian chạy

en	Last Start Time:
vi	Thời gian bắt đầu cuối cùng:

en	Last End Time:
vi	Thời gian bắt đầu cuối cùng:

en	Never Run
vi	Không bao giờ chạy

en	Last Run Duration:
vi	Thời lượng chạy lần cuối:

en	%d seconds
vi	% d giây

en	%0.2f percent of update frequency)
vi	% 0,2f phần trăm tần suất cập nhật)

en	RRD Updates:
vi	Cập nhật RRD:

en	MBytes
vi	MByte

en	Peak Poller Memory:
vi	Bộ nhớ Pug đỉnh:

en	Max Poller Memory Allowed:
vi	Bộ nhớ Max Poller được phép:

en	Detailed Runtime Statistics
vi	Thống kê thời gian chạy

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
vi	Bộ đếm thời gian chạy chi tiết:

en	Process: %d
vi	1 quá trình

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
vi	Chạy cấu hình thời gian

en	Update Frequency:
vi	Tần số cập nhật:

en	Concurrent Processes:
vi	Quy trình đồng thời

en	Next Start Time:
vi	Thời gian bắt đầu tiếp theo:

en	Maximum Records:
vi	Bản ghi tối đa

en	Maximum Allowed Runtime:
vi	Thời gian chạy tối đa được phép:

en	Image Caching Status:
vi	Tình trạng bộ nhớ đệm hình ảnh:

en	Cache Directory:
vi	Thư mục bộ đệm:

en	Cached Files:
vi	Tập tin lưu trữ:

en	Cached Files Size:
vi	Kích thước tệp được lưu trong bộ nhớ cache:

en	SNMP Agent Cache
vi	Bộ nhớ cache SNMPAgent

en	OIDs
vi	OID

en	Column Data
vi	Dữ liệu cột

en	SNMP Agent Notification Log
vi	Nhật ký thông báo SNMPAgent

en	Log Entries
vi	Đăng nhập

en	Severity Level: %s
vi	Mức độ nghiêm trọng: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa VDEF sau.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các VDEF sau.

en	Delete VDEF
vi	Xóa VDEF

en	Delete VDEFs
vi	Xóa VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Cây sau.

en	Duplicate VDEF
vi	Bản sao VDEF

en	Duplicate VDEFs
vi	Bản sao VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các VDEF sau.

en	VDEF Name: %s
vi	Tên VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
vi	Xóa mục VDEF

en	VDEF Preview
vi	Xem trước VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
vi	Mục VDEF [chỉnh sửa: %s]

en	VDEF Items [new]
vi	Mục VDEF [mới]

en	VDEF Item Type
vi	Loại vật phẩm VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
vi	Chọn loại mục VDEF này.

en	VDEF Item Value
vi	Giá trị vật phẩm VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
vi	Nhập một giá trị cho mục VDEF này.

en	VDEFs [edit: %s]
vi	VDEFs [chỉnh sửa: %s]

en	VDEFs [new]
vi	VDEFs [mới]

en	Delete VDEF Item
vi	Xóa mục VDEF

en	VDEF Name
vi	Tên VDEF

en	The name of this VDEF.
vi	Tên của VDEF này.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
vi	VDEFs đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Biểu đồ hoặc Mẫu biểu đồ.

en	The number of Graphs using this VDEF.
vi	Số lượng đồ thị sử dụng VDEF này.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
vi	Số lượng mẫu biểu đồ sử dụng VDEF này.

en	No VDEFs
vi	Không có VDEF