en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
uk	Cacti розроблено як повне графічне рішення на основі фреймворку RRDtool. Його мета — полегшити роботу адміністратора мережі, подбавши про всі необхідні деталі, необхідні для створення значущих графіків.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
uk	Відвідайте офіційний %sвеб-сайт Cacti%s, щоб отримати інформацію, підтримку та оновлення.

en	Active Developers
uk	Розробники кактусів

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
uk	Розділ меню консолі

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
uk	Член групи

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
uk	Щоб перенести наведені нижче агрегатні графіки до агрегату на основі шаблону, спочатку створіть агрегатний шаблон для шаблону графіка "%s".

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
uk	Щоб перенести наведені нижче сукупні графіки за допомогою агрегатного шаблону, він уже має існувати. Будь ласка, натисніть «Повернутися», а потім створіть свій сукупний шаблон перед повторною спробою.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Delete Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Delete Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Migrate to Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Migrate to Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Combine Aggregate Graphs
uk	Агреговані графіки

en	Aggregate Name
uk	Назва агрегату:

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Place Aggregate Graph on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Place Aggregate Graphs on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб перетворити наступні агрегатні графіки на звичайний графік.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб перетворити наступні агрегатні графіки на звичайний графік.

en	Convert Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Convert Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб пов’язати наступний(і) графік(и) із сукупним графіком.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб пов’язати наступний(і) графік(и) із сукупним графіком.

en	Associate Graph with Aggregate
uk	Зв’яжіться з Aggregate

en	Associate Graphs with Aggregate
uk	Зв’яжіться з Aggregate

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб від’єднати наступний(і) графік(и) від агрегату.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб від’єднати наступний(і) графік(и) від агрегату.

en	Disassociate Graph with Aggregate
uk	Розірвати асоціацію з Aggregate

en	Disassociate Graphs with Aggregate
uk	Розірвати асоціацію з Aggregate

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
uk	Клацніть «Продовжити», щоб розмістити наступні агрегатні графіки під гілкою дерева.

en	Place Aggregate Graph on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Place Aggregate Graphs on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Delete Aggregate Graph Template
uk	Створити агрегат із шаблону

en	Delete Aggregate Graph Templates
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
uk	Перевірка видалення

en	2nd Factor Authentication
uk	Основна веб-автентифікація

en	Enter your token
uk	Пошук...

en	Token

en	Verify
uk	Перевірити всі

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Confirm password
uk	Повторіть новий пароль

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
uk	Користувача було автентифіковано, але обліковий запис шаблону вимкнено. Використання облікового запису гостя

en	Invalid User Name/Password Please Retype

en	User Account Disabled
uk	Деталі облікового запису користувача

en	2FA

en	2FA Settings
uk	Налаштування

en	2FA Enabled
uk	Увімкнено

en	Whether 2FA is enabled for this user.
uk	Логін для цього користувача.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
uk	Перевірити всі

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
uk	Будь ласка, введіть свій новий пароль Cacti.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
uk	Пароль авторизації

en	Send reset token by email
uk	Надіслати тестовий електронний лист

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати наступні виявлені пристрої.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати наступні виявлені пристрої.

en	Add Discovered Device
uk	Виявлені пристрої

en	Add Discovered Devices
uk	Виявлені пристрої

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні виявлені пристрої.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні виявлені пристрої.

en	Remove Discovered Device
uk	Виявлені пристрої

en	Remove Discovered Devices
uk	Виявлені пристрої

en	Imported Device
uk	Експорт Пристроїв

en	Removed from Cacti
uk	Видалити з групи

en	Not In Cacti
uk	Про кактуси

en	Invalid Network
uk	Мережа

en	Import Graph Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Graph Rules from Text
uk	Граф правил не знайдено

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Graph Rules
uk	Правила графа

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Delete Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Delete Graph Rules
uk	Створити правило графа

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Enable Graph Rule
uk	Увімкнути правило

en	Enable Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Disable Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Disable Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Export Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Export Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph Rule
uk	Повторювані графіки

en	Duplicate Graph Rules
uk	Повторювані графіки

en	Rule
uk	Назва правила

en	SQL Debug Output
uk	Ширина виводу налагодження

en	Change Network Settings
uk	Змінити настройки

en	Import Network Discovery Rule from Local File
uk	Імпортувати кольори з локального файлу

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Network Discovery Rule from Text
uk	Діапазон виявлення мережі [новий]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Import Network Discovery Rule
uk	Новий діапазон виявлення мережі

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні мережі.

en	Delete Network
uk	Видалити колір

en	Delete Networks
uk	Мережі

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні мережі.

en	Disable Network
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Disable Networks
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні мережі.

en	Enable Network
uk	Увімкнути звіт

en	Enable Networks
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Discover Network
uk	Discover Now

en	Discover Networks
uk	Discover Now

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
uk	Увімкнути плагін

en	Cancel Network Discovery
uk	Скасувати відкриття

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Export Network
uk	Мережа

en	Export Networks
uk	Експорт кольорів

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Network
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Networks
uk	Дубльований сайт

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
uk	Змінити пароль

en	Change Networks
uk	Мережі

en	IP Addresses to Ignore
uk	IP адреса

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Import Networks
uk	Імпорт кольорів

en	Import SNMP Options from Local File
uk	Імпортувати кольори з локального файлу

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import SNMP Options from Text
uk	Набір параметрів SNMP

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import SNMP Options
uk	Параметри SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Delete SNMP Option
uk	Видалити параметр SNMP

en	Delete SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
uk	Видалити параметр SNMP

en	Duplicate SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Export SNMP Option
uk	Параметри SNMP

en	Export SNMP Options
uk	Параметри SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
uk	Автоматизація параметрів SNMP була продубльована.

en	Import Device Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Device Rules from Text
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Device Rules
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Delete Device Rule
uk	Видалити пристрій

en	Delete Device Rules
uk	Видалити пристрій

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Export Device Rule
uk	Експорт Пристроїв

en	Export Device Rules
uk	Експорт Пристроїв

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний шаблон графіка, який буде від’єднано від шаблону пристрою.

en	Graph Rule Name: '%s'
uk	Назва графіка: %s

en	Remove Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
uk	Загальна кількість Графіків, згенерованих з цього Пристрою.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні запити даних, які будуть від’єднані від шаблону пристрою.

en	Tree Rule Name: '%s'
uk	Елементи правила дерева

en	Remove Tree Rule
uk	Правила дерева

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
uk	Налаштування Cacti

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysDescr пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysName пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysOid пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	Device Creation Defaults
uk	Стандартні параметри пристрою

en	Device Description Pattern
uk	Опис Пристрою

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
uk	Якщо позначено, під час сканування мережі автоматизації звіт буде надіслано на обліковий запис електронної пошти для сповіщень.

en	Device Rules [edit: %s]
uk	Пристрій [редагування:%s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
uk	Шаблони автоматизації для [Видалений шаблон]

en	Device Rules [new]
uk	Шаблони пристроїв [новий]

en	Associated Graph Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Graph Rule Name
uk	Назва графіка

en	No Associated Graph Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Add Graph Rule
uk	Правила графа

en	Add Graph Rule to Device Rule
uk	Додати Шаблон Графіків до Пристрою

en	Associated Tree Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Tree Rule Name
uk	Назва правила

en	Exit On Match
uk	Збіг OID системи

en	No Associated Tree Rules
uk	Немає пов'язаних Запитів Даних.

en	Add Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Add Tree Rule to Device Rule
uk	Додайте запит даних до шаблону пристрою

en	Delete Item from Device Rule
uk	Видалити елемент із шаблону пристрою

en	Import Tree Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Tree Rules from Text
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Tree Rules
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Delete Tree Rule
uk	Видалити дерево

en	Delete Tree Rules
uk	Видалити дерево

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Enable Tree Rule
uk	Увімкнути правило

en	Enable Tree Rules
uk	Увімкнути правило

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Disable Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Disable Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Export Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Export Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Tree Rule
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний CDEF.

en	Delete CDEF
uk	Видалити CDEF

en	Delete CDEFs
uk	Видалити CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate CDEF
uk	Дублікат CDEF

en	Duplicate CDEFs
uk	Дублікат CDEF

en	Highlights

en	Full
uk	Повне ім’я

en	Change Log [%s]
uk	Журнал змін

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір

en	Delete Color
uk	Видалити колір

en	Delete Colors
uk	Видалити колір

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Delete Color Template
uk	Видалити кольоровий шаблон

en	Delete Color Templates
uk	Видалити кольоровий шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Duplicate Color Template
uk	Дубльований кольоровий шаблон

en	Duplicate Color Templates
uk	Дубльований кольоровий шаблон

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір шаблону кольору.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір шаблону кольору.

en	Synchronize Color Template
uk	Синхронізація кольорового шаблону

en	Synchronize Color Templates
uk	Синхронізація кольорового шаблону

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Delete Data Input Method
uk	Видалити метод введення даних

en	Delete Data Input Methods
uk	Видалити метод введення даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Duplicate Data Input Method
uk	Видалити метод введення даних

en	Duplicate Data Input Methods
uk	Видалити метод введення даних

en	Input Name
uk	Вхідна назва:

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Delete Data Query
uk	Видалити запит даних

en	Delete Data Queries
uk	Видалити запит даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Data Query
uk	Видалити запит даних

en	Duplicate Data Queries
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Delete Data Source Profile
uk	Видалити профіль джерела даних

en	Delete Data Source Profiles
uk	Видалити профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Duplicate Data Source Profile
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	Duplicate Data Source Profiles
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Delete Data Source
uk	Видалити джерело даних

en	Delete Data Sources
uk	Видалити джерело даних

en	The following Graph is using this Data Source.
uk	Наступний графік використовує ці джерела даних:

en	The following Graph is using these Data Sources.
uk	Наступний графік використовує ці джерела даних:

en	Leave the Graph Untouched
uk	Залиште графік без змін.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
uk	Видаліть усі елементи графіка , які посилаються на це джерело даних.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
uk	Видаліть усі графіки , які посилаються на це джерело даних.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступне джерело даних.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступне джерело даних.

en	Disable Data Source
uk	Вимкнути джерело даних

en	Disable Data Sources
uk	Вимкнути джерело даних

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Enable Data Source
uk	Увімкнути джерело даних

en	Enable Data Sources
uk	Увімкнути джерело даних

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Change Device for Data Source
uk	Змінити профіль джерела даних

en	Change Device for Data Sources
uk	Змінити налаштування пристрою

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоноване ім’я до наступного джерела даних.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоноване ім’я до наступного джерела даних.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до джерела даних

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до джерела даних

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Delete Data Template
uk	Видалити шаблон(и) даних

en	Delete Data Templates
uk	Видалити шаблон(и) даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Data Template
uk	Повторювані шаблони даних

en	Duplicate Data Templates
uk	Повторювані шаблони даних

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Change Profile for Data Template
uk	Змінити шаблон графіка

en	Change Profile for Data Templates
uk	Змінити шаблон графіка

en	New Data Source Profile
uk	Новий профіль джерела даних

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
uk	Після того, як ви знімете цей прапорець, а потім збережете шаблон даних, будь-які існуючі джерела даних на основі цього шаблону даних втратять свої спеціальні дані. Це може призвести до несправності збору даних і графіків

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні налаштування GPRINT.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні налаштування GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset
uk	Видалити попередні налаштування GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
uk	Видалити попередні налаштування GPRINT

en	GRPINTs
uk	GPRINTs

en	Graph Utility View for Graph: %s
uk	Утилітарний Перегляд Графіку

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Delete Graph Template
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Delete Graph Templates
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph Template
uk	Дубльовані шаблони графіків

en	Duplicate Graph Templates
uk	Дубльовані шаблони графіків

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Resize Graph Template
uk	Новий шаблон графіка

en	Resize Graph Templates
uk	Шаблони графіків

en	Template Class
uk	На основі шаблону

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати повну синхронізацію між вашими графіками та вибраними шаблонами графіків. Якщо у вас просто виникла ситуація, коли елементи графіка не відповідають шаблону графіка, спочатку спробуйте опцію швидкої синхронізації графіків, оскільки це займе набагато менше часу. Ця функція важлива, якщо у вас є графіки, які існують із кількома версіями шаблону графіка, і ви бажаєте зробити їх усі загальними за зовнішнім виглядом.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати повну синхронізацію між вашими графіками та вибраними шаблонами графіків. Якщо у вас просто виникла ситуація, коли елементи графіка не відповідають шаблону графіка, спочатку спробуйте опцію швидкої синхронізації графіків, оскільки це займе набагато менше часу. Ця функція важлива, якщо у вас є графіки, які існують із кількома версіями шаблону графіка, і ви бажаєте зробити їх усі загальними за зовнішнім виглядом.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
uk	Синхронізація графіків із шаблоном(ами) графіка

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
uk	Синхронізація графіків із шаблоном(ами) графіка

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати швидку синхронізацію ваших графіків для наступних шаблонів графіків. Використовуйте цей параметр, якщо ваші графіки мають елементи графіка, які не відповідають вашому шаблону графіка. Якщо цей параметр не працює, скористайтеся параметром Full Sync Graphs, який займе більше часу.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати швидку синхронізацію ваших графіків для наступних шаблонів графіків. Використовуйте цей параметр, якщо ваші графіки мають елементи графіка, які не відповідають вашому шаблону графіка. Якщо цей параметр не працює, скористайтеся параметром Full Sync Graphs, який займе більше часу.

en	The Class of this Graph Template
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Version of this Graph Template
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
uk	Кількість графіків, які використовують цей шаблон графіка.

en	The Site Name for this Graph.
uk	Пристрій для цього Граф.

en	Site Location
uk	Місцезнаходження

en	The Site Location for this Graph.
uk	Пристрій для цього Граф.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
uk	Наразі немає шаблонів агрегатів, визначених для вибраних застарілих агрегатів.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні сторінки.

en	Delete Graph
uk	Видалити графік(и)

en	Delete Graphs
uk	Видалити графік(и)

en	The following Data Source is used by this Graph.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	Delete Method
uk	Видалити колір

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
uk	Видаліть усі джерела даних, на які посилаються ці графіки, які ніде не використовуються.

en	Leave the Data Source untouched.
uk	Залиште джерела даних недоторканими.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
uk	Виберіть шаблон графіка та натисніть «Продовжити», щоб змінити шаблон графіка для наступних графіків. Зауважте, що відображатимуться лише сумісні шаблони графіків. Сумісність ідентифікується тими, хто має ідентичні джерела даних.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
uk	Виберіть шаблон графіка та натисніть «Продовжити», щоб змінити шаблон графіка для наступних графіків. Зауважте, що відображатимуться лише сумісні шаблони графіків. Сумісність ідентифікується тими, хто має ідентичні джерела даних.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph
uk	Повторювані графіки

en	Duplicate Graphs
uk	Повторювані графіки

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Convert Graph to Template
uk	Перетворити на шаблон графіка

en	Convert Graphs to Templates
uk	Перетворити на шаблон графіка

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати вибрані графіки до звіту нижче.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати вибрані графіки до звіту нижче.

en	Change Graph to new Device
uk	Зміна графіка(ів) пов’язаного пристрою

en	Change Graphs to new Device
uk	Зміна графіка(ів) пов’язаного пристрою

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоновані назви до наступних графіків.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоновані назви до наступних графіків.

en	Reapply Suggested Names for Graph
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до графіків

en	Reapply Suggested Names for Graphs
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до графіків

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб застосувати правила автоматизації до наступних графіків.

en	Apply Automation Rules to Graph
uk	Застосуйте правила автоматизації

en	Apply Automation Rules to Graphs
uk	Застосуйте правила автоматизації

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Place Graph on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Place Graph on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Place Graphs on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	View Timespans.
uk	Проміжок часу

en	Source
uk	Немає джерела

en	The image format of the Graph.
uk	Стандартний формат зображення для отриманих графіків.

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Сторінка Cacti: %s створила фатальну помилку %d!

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Delete Devices
uk	Видалити пристрій

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Enable Device
uk	Увімкнути пристрій (пристрої)

en	Enable Devices
uk	Увімкнути пристрій (пристрої)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні пристрої.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні пристрої.

en	Disable Devices
uk	Вимкнути пристрій

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Change Devices
uk	Змінити пристрій

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Clear Statistics for Device
uk	Очистити Статистику Пристрою(їв)

en	Clear Statistics for Devices
uk	Очистити Статистику Пристрою(їв)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб Синхронізувати наступні Пристрої з їх Шаблонами Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб Синхронізувати наступні Пристрої з їх Шаблонами Пристроїв.

en	Synchronize Device Template
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Synchronize Devices Templates
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Place Devices on Report
uk	Помістити пристрій у звіт

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Place Device on Tree
uk	Розмістити Пристрій(ї) в Дереві

en	Place Devices on Tree
uk	Розмістити Пристрій(ї) в Дереві

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Service Check
uk	Видалити чек

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
uk	Кількість одночасних потоків для опитування цього пристрою. Це стосується лише опитувальника Spine.

en	The site associated to this Device
uk	Місто, пов’язане з цим сайтом.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
uk	Створити

en	The Date that the Device was added to Cacti.
uk	Дата початку налагодження.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Delete Device Template
uk	Видалити Шаблони Пристроїв

en	Delete Device Templates
uk	Видалити Шаблони Пристроїв

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Duplicate Device Template
uk	Скопіювати Шаблони Пристроїв

en	Duplicate Device Templates
uk	Скопіювати Шаблони Пристроїв

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Sync Device Template
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Sync Device Templates
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Remove Graph Template
uk	Новий шаблон графіка

en	Remove Data Query
uk	Видалити Запит

en	The version of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	The author of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	The copyright of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
uk	Востаннє цей збірник даних повністю синхронізувався з основним сайтом Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Stream Data
uk	Дані графіка

en	Stream Data Query
uk	Дані графіка

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	AES
uk	DES

en	AES-192-C
uk	AES-192

en	AES-256-C
uk	AES-256

en	Stream Device
uk	Системний пристрій

en	TCP Ping Closed
uk	TCP Ping

en	Cacti Builtin Authentication
uk	Вбудована автентифікація

en	LDAP/AD User Domains
uk	Домени користувачів

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
uk	Ліцензія

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Create Packages
uk	Імпорт пакетів

en	Repositories
uk	Повторні спроби

en	Public Keys
uk	Опублікувати

en	SNMP Managers
uk	Записи SNMP

en	User Log
uk	Вхід в Аккаунт

en	Technical Info
uk	Технічна підтримка

en	Change Log
uk	Журнал змін

en	Access Points, Controllers

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	NAS/SAN Related
uk	ДБЖ

en	Network Firewalls
uk	Мережевий брандмауер

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
uk	Відносно Linux

en	Amon Server Stats
uk	Без статистики

en	AMQP Stats
uk	Статистика

en	CPU Stats
uk	Статистика

en	Disk Stats
uk	Стан пристрою

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
uk	Наступний старт

en	Webserver Stats
uk	Відносно веб-сервера

en	Kafka Stats
uk	Статистика

en	Kernel Stats
uk	Без статистики

en	Kernel Memory
uk	Системна пам'ять

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
uk	Без статистики

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
uk	Без статистики

en	Mosquitto Stats
uk	Статус підвищення

en	Network Stats
uk	Мережі

en	Process Stats
uk	Процеси

en	QOS Stats
uk	Статистика

en	Swap Stats
uk	Статистика

en	Syslog Stats
uk	Без статистики

en	System Stats
uk	Налаштування системи

en	Unspecified
uk	Виправдано

en	Package Management
uk	Керування журналами

en	[Restart]
uk	Обмежено

en	Package Cacti Template
uk	Повторювані шаблони даних

en	Package Repositories
uk	Файли пакетів

en	Package Public Keys
uk	Файли пакетів

en	years
uk	%d років

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
uk	Кількість разів, коли Cacti намагатиметься перевірити пристрій, перш ніж позначити його як несправний.

en	%d Repetition
uk	%d повторів

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
uk	Форматувач лівої осі (--left-axis-formatter <formatname>)

en	Primary Color
uk	Основний адміністратор

en	The color to use for the canvas item and legend.
uk	Колір для легенди.

en	Primary Opacity
uk	Основний адміністратор

en	The opacity of the primary color.
uk	Непрозорість/альфа-канал кольору.

en	Gradient Color
uk	Названий колір

en	The gradient color to use for the canvas item.
uk	Джерело даних для цього елемента графіка.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
uk	Непрозорість/альфа-канал кольору.

en	Gradient Height
uk	Висота графіка

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	The Class of this Graph Template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Version given to this Graph Template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
uk	Повне ім’я хоста або IP-адреса цього пристрою.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
uk	Зміна налаштувань SNMP Пристрою(їв)

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
uk	Тип пакета ping для відправлення.<br> <i>ПРИМІТКА: ICMP у Linux/UNIX потребує привілеїв root.</i>

en	Created
uk	Створити

en	Date/time the device was added

en	The Version given to this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
uk	Оригінальний автор цього дерева.

en	Author Email
uk	Автор

en	The original author's Email address.
uk	Оригінальний автор цього дерева.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Installation Instructions
uk	Варіанти установки:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
uk	Пошта/звітність/DNS

en	FPing Binary Path
uk	Шлях до PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Expand log details
uk	Розгорніть Пристрої

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Log Rotation
uk	Зберігання журналу

en	Show only site specific locations
uk	Тут можна встановити будь-які параметри для графіка.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
uk	Деталі облікового запису користувача

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
uk	Успіх - жетон

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
uk	Увімкнути плагін локально

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
uk	Деталі пакетів

en	Author Name
uk	Автор

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
uk	Ім’я користувача, якого Cacti використовуватиме як шаблон для нових облікових записів користувачів.

en	Author Email Address
uk	З електронної адреси

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Remote Agent
uk	Час очікування віддаленого агента

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
uk	Порт SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	Logging Level
uk	Ведення журналу подій

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Autocomplete Delay
uk	Автозаповнення рядків

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
uk	Інформація про збирача даних

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
uk	Максимальний час, протягом якого корінна частина чекає завершення сценарію. Це значення часу очікування вказується в секундах і дійсне лише для колектора даних spine.

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
uk	Переіндексувати Пристрій

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunday
uk	Щомісяця в день

en	RRDChecker Timeout
uk	Час очікування перевірки RRDfile

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
uk	Максимальний проміжок часу, протягом якого сценарій перевірки RRDfile Cacti може виконуватися без генерації помилки таймауту та знищення.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
uk	Як би ви хотіли, щоб помилки виводу Data Collector реєструвалися? Параметри включають: «Детально», де детально описується кожна помилка, «Підсумок», який містить кількість помилок виведення на пристрій, і «Жодного», який не надає підрахунок помилок.

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
uk	Якщо користувач пройшов автентифікацію та вибрав «Залишати мене в системі», на комп’ютері користувача буде створено файл cookie для автентифікації, що дозволить йому залишатися в системі. Термін дії файлу cookie для автентифікації закінчується після 90 днів невикористання.

en	2FA Timeout
uk	Час вийшов

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
uk	Запустіть перевірку

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
uk	Граничне значення

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Account Email Notification
uk	Сповіщення системи Cacti

en	Send email to new user
uk	Параметри Sendmail

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	Internet Proxy Settings
uk	Загальні налаштування

en	Internet Proxy Address
uk	Введіть адресу сайту

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	Enable Direct Population of Boost Table
uk	Увімкнути пряме заповнення таблиці poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
uk	Дозволяє пряме вставлення записів у прискорення результату опитування, що призводить до зменшення на 25% tiме під час кожного циклу опитування.

en	Enable Boost Debugging
uk	Увімкнути плагін

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Data Collection Method
uk	Збір даних

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
uk	Очистити статистику

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Data Source Retention Settings
uk	Налаштування зберігання даних

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	Enable RRDfile Check
uk	Увімкнути перевірку RRDfile

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
uk	Чи слід увімкнути перевірку RRDfile для цієї системи Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
uk	Кількість процесів перевірки файлів RRD

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
uk	Кількість одночасних процесів перевірки файлів RRD, які потрібно використовувати для обробки всіх файлів rrd.

en	Structure RRDfile Paths
uk	Структуровані шляхи RRDfile

en	Enable Structured Paths
uk	Структуровані шляхи RRDfile

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
uk	Це значення представляє максимальну кількість стрибків, які потрібно видалити з графіка RRA.

en	1 Thousand
uk	1 нитка

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
uk	Фільтр

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
uk	ФАТАЛЬНЕ: ми не можемо продовжити цю установку. Щоб інсталювати Cacti, PHP має бути версії 5.4 або новішої.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
uk	Ви повинні вибрати принаймні один графік, щоб додати його до звіту.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
uk	Відповідні об’єкти [ %s ]

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Show Matching Device SQL Query
uk	Немає відповідних пристроїв

en	Show Matching Objects SQL Query
uk	Відповідні об’єкти

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
uk	Файл не вибрано

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
uk	Імпорт

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
uk	Автоматизація параметрів SNMP

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
uk	Автоматизація параметрів SNMP

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
uk	Невідомий шаблон

en	Automation Network Rule '%s' %s!
uk	Мережа автоматизації за замовчуванням

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
uk	Політика щодо шаблонів

en	No session
uk	вкладка сеансу

en	Reset password
uk	Новий пароль

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Unknown error
uk	Невідомий розд

en	ERROR: Unable to find user
uk	Не вдалося знайти DN користувачів

en	2FA failed to be disabled
uk	Застосувати фільтр до таблиці

en	2FA is now disabled
uk	Шлях не можна записувати

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	Expand Log
uk	Розгорніть Пристрої

en	Expand
uk	Розгорніть Пристрої

en	System Default
uk	Встановити за замовчуванням

en	Raw Log
uk	Переглянути журнал

en	Security Issues
uk	Безпека

en	Matches
uk	сірники

en	Does Not Match
uk	Паролі не співпадають

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
uk	Оновлення кешу повторного індексування завершено. Там були

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
uk	Список фільтрації індексів @ '%s' Кількість індексів: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
uk	Відфільтрований індекс знайдено за OID: '%s' значення: '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
uk	oid_rewrite в OID: '%s' новий OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
uk	Оновлення кешу сортування запитів даних завершено

en	RRDfile not created yet
uk	RRD-файл не оновлено після опитування

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
uk	Інформація про PHP

en	Since Install
uk	Встановити

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
uk	, пристрій: %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	Remote Server
uk	Видалити StdDev

en	Seq#

en	Consolidation
uk	Функція консолідації

en	Legend
uk	Параметри легенди

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	Metric
uk	Обмежено

en	Select a Single Template
uk	Вибрати шаблон

en	Sort Column
uk	1 Стовпець

en	Sort Order
uk	Сортування для замовлення

en	Ascending
uk	Сортувати дерева за зростанням

en	Descending
uk	Сортувати дерева за спаданням

en	CF
uk	CDEF

en	Maximum
uk	Максимальна кількість записів

en	Measure

en	25th Percentile
uk	N-й процентиль

en	50th Percentile (Median)
uk	N-й процентиль

en	75th Percentile
uk	N-й процентиль

en	90th Percentile
uk	N-й процентиль

en	95th Percentile
uk	N-й процентиль

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
uk	Увімкнути збір статистики джерела даних

en	Absolute Max Value

en	Absolute Maximum

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Panels

en	Select to Search
uk	Виберіть файл

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
uk	Версія %s %s

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні звіти.

en	Delete Report
uk	Видалити колір

en	Delete Reports
uk	Видалити користувача(ів)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб отримати право власності на наступні звіти.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб отримати право власності на наступні звіти.

en	Take Report Ownership
uk	Прийміть право власності

en	Take Reports Ownership
uk	Прийміть право власності

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Report
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Reports
uk	Дубльований сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні звіти.

en	Enable Reports
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Disable Report
uk	Увімкнути звіт

en	Disable Reports
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб надіслати наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб надіслати наступні звіти.

en	Send Report Now
uk	Надіслати звіт

en	Send Reports Now
uk	Надіслати звіт

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	Down (Thold)
uk	Завантажити

en	New Graph Template: %s
uk	, шаблон графіка: %s

en	New Data Query: %s
uk	Запит даних [%s]

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.
uk	Здається, що вказане значення відрізняється у запущеній конфігурації та у файлі INI.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
uk	Спосіб роботи білого списку полягає в тому, що коли ви вперше імпортуєте метод введення даних або повторно імпортуєте метод введення даних, а сценарій і/або аргументи будь-яким чином змінюються, метод введення даних і всі відповідні джерела даних будуть бути негайно вимкнено, доки адміністратор не перевірить, що метод введення даних дійсний.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
uk	Прийміть Ліцензійну угоду GPL

en	Install Type
uk	Тип установки

en	New Install
uk	Встановити

en	Default Theme
uk	Дерево за замовчуванням

en	Install Language
uk	Мова користувача

en	Default Poller Interval
uk	Вибраний інтервал опитування

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
uk	Пристрій завивки

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
uk	Тип елемента, який потрібно додати.

en	Table Upgrades
uk	Оновити

en	No Tables to be Upgraded
uk	Тип елемента, який потрібно додати.

en	Device/Graph Automation
uk	Шаблони автоматизації пристроїв

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
uk	Розповсюдження ввімкнено

en	Automation Mode
uk	Автоматизація

en	Automation Is Disabled
uk	Автоматизація

en	IP Address Range
uk	IP адреса

en	Using a Custom SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Using the Default SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Device Package
uk	Ім'я пристрою

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
uk	Пакет

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
uk	Таблиці

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
uk	Пристрій %s додано до Cacti

en	Output: %s.
uk	Поля виводу

en	%s - N/A
uk	%s – Ні

en	IPv6 support seems to be missing!

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
uk	TCP Ping успішно (%s мс)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
uk	TCP ping: socket_connect(), причина: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
uk	TCP ping: помилка socket_select(), причина: %s

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
uk	%s Для %s потрібна версія %s або вище.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
uk	%s потрібен для %s, і його не встановлено.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
uk	Пакет %s успішно імпортовано

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
uk	Помилка відновлення одного або кількох файлів RRD. Перегляньте журнал Cacti щодо помилок.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
uk	Cacti Poller ще не запускався.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
uk	Команда RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
uk	Необхідний розмір кроку RRD – "%s"

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
uk	XFF для Cacti RRA id '%s' має бути '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
uk	Кількість рядків для Cacti RRA id '%s' має бути '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
uk	RRA "%s" відсутній у файлі RRD

en	Errors Found
uk	%s не знайдено

en	Optional Tuning Recommendations
uk	Рекомендації щодо ремонту джерела даних

en	Graph Not created for %s due to bad data
uk	Графік Не створено для

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.
uk	Під час виконання об’єднань, якщо вони менші за цей розмір, вони зберігатимуться в пам’яті та ніколи не будуть записані у тимчасовий файл. Оскільки це виділення пам’яті для кожного з’єднання, слід бути обережним, щоб не збільшити його занадто великим. Сума join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + пам'ять Core MySQL/MariaDB має бути нижче 80%. Якщо рекомендація є негативною, ви повинні зменшити це та/або sort_buffer_size, доки рекомендація не впишеться в допустиму пам’ять.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
uk	InnoDB буде зберігати якомога більше таблиць та індексів у системній пам’яті. Таким чином, ви повинні зробити innodb_buffer_pool достатньо великим, щоб утримувати якомога більше таблиць та індексів у пам’яті. Перевірка розміру каталогу /var/lib/mysql/cacti допоможе визначити це значення. Ми рекомендуємо 25%% загальної пам’яті вашої системи, але ваші вимоги залежатимуть від розміру вашої системи.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
uk	Ці параметри мають залишатися УВІМКНЕНИМИ, якщо ваші екземпляри Cacti не працюють на ZFS або FusionI/O, які мають внутрішнє журналювання для пристосування до раптових збоїв системи. Однак, якщо у вас дуже добре живлення, і ваші системи рідко виходять із ладу, і у вас є резервні копії, якщо вимкнути цей параметр, ви можете збільшити продуктивність бази даних майже на 50% in.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Delete External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Delete External Links
uk	Зовнішні посилання

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Disable External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Disable External Links
uk	Зовнішні посилання

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Enable External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Enable External Links
uk	Зовнішні посилання

en	a Session Timeout
uk	Час очікування прив’язки

en	an Account Suspension
uk	Параметри облікового запису

en	a change in state of the Remote Data Collector
uk	Статус цього збирача даних.

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
uk	Ви вийшли з Cacti через тайм-аут сеансу.

en	Cookies have been cleared
uk	Усі ваші сеанси входу видалено.

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступного отримувача сповіщень

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступного отримувача сповіщень

en	Delete Notification Receiver
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Delete Notification Receivers
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути вказаний нижче приймач сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути вказаний нижче приймач сповіщень

en	Disable Notification Receiver
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Disable Notification Receivers
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний приймач сповіщень

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний приймач сповіщень

en	Enable Notification Receiver
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Enable Notification Receivers
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Disable Forwarding Object
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Disable Forwarding Objects
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Enable Forwarding Object
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Enable Forwarding Objects
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
uk	Шаблони даних

en	What would you like to Package?
uk	Що б ви хотіли експортувати?

en	%s Device Package
uk	Ім'я пристрою

en	%s Graph Template Package
uk	Назва шаблону графіка

en	%s Data Query Package
uk	Назва запиту даних

en	Available Templates
uk	Доступні шаблони [%s]

en	%s to Export
uk	Експорт

en	Choose the exact items to export in the Package.
uk	Виберіть шаблон для експорту в XML.

en	Package Information
uk	Інформація про PHP

en	The Package Description.
uk	Опис Пристрою

en	The license type for this package.
uk	Логін для цього користувача.

en	The version number to publish for this Package.
uk	Метод шифрування електронної пошти.

en	The Classification of the Package.
uk	Колір, як показано на екрані.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
uk	Інформація про опитувальника

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool
uk	Для використання плагіна потрібна генерація ключа

en	Packaging Key Information Not Found
uk	Інформація про ключ пакета не знайдена

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
uk	Щоб використовувати цей плагін, ви повинні спочатку запустити сценарій genkey.php у каталозі плагіна. Після цього у вас буде відкритий і закритий ключі, які будуть використовуватися для підпису ваших пакетів.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
uk	Видалити шаблон графіка запиту даних

en	Resource Files
uk	Ресурс не доступний для запису

en	Script Files
uk	Скрипти

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	Package %s
uk	Пакет

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
uk	Виберіть спосіб сортування елементів у цьому дереві.

en	Template Items to be Imported
uk	Елементи кольорового шаблону [редагувати елемент звіту: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
uk	Виберіть спосіб сортування елементів у цьому дереві.

en	Import Package
uk	Імпорт пакетів

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.
uk	Ви не довіряєте цьому автору пакету. Якщо ви бажаєте імпортувати, установіть прапорець Автоматично довіряти автору

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
uk	Файли пакетів

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted
uk	Помилка імпорту пакета %s

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.
uk	Файли XML виявляються недійсними. Будь ласка, зверніться до автора пакета

en	Packages
uk	Пакет

en	Package Signature
uk	Файли пакетів

en	Replace Suggested Value Patterns
uk	Замінити запит даних Запропоновані шаблони значень

en	Local Package File
uk	Файл імпорту локального пакета

en	Package Location
uk	Місцезнаходження

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
uk	Виберіть тип шаблону, який потрібно експортувати з Cacti.

en	Local Package Import
uk	Файл імпорту локального пакета

en	Package Import Preferences
uk	Імпорт пакета

en	Repository Based Package Import
uk	Імпорт пакета

en	Not Set
uk	Не вибрано

en	No Packages Found
uk	Сторінок не знайдено

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	Delete Public Key
uk	Видалити пристрій

en	Home Page
uk	Головна

en	Support EMail Address
uk	З електронної адреси

en	Key Type
uk	Тип поля

en	No Package Public Keys Found
uk	Сторінок не знайдено

en	GitHub Based

en	File Based
uk	Назва файлу

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
uk	Видалити колір

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Disable Package Repository
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні звіти.

en	Enabled Package Repository
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб зробити наступний домен користувача стандартним.

en	Make Selected Repository Default
uk	Зробити вибраний домен стандартним

en	Package Repository [edit: %s]
uk	Пристрій [редагування:%s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
uk	Введіть зрозумілу назву для цього методу введення даних.

en	Repository Type
uk	Тип повторного замовлення

en	Choose what Package Repository type this is.
uk	Виберіть, який це тип елемента CDEF.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
uk	Відділення:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
uk	Якщо цей прапорець позначено, користувачі зможуть входити, використовуючи цей домен.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
uk	Якщо цей прапорець позначено, користувачі зможуть входити, використовуючи цей домен.

en	No Package Repositories Found
uk	Немає запитів на дані

en	Loaded Plugins
uk	Плагіни

en	Available Plugins
uk	Вимкнути плагін

en	Check Configuration
uk	Конфігурація

en	Install Prompt Confirmation
uk	Конфігурація часу виконання

en	Remove Plugin Data
uk	Видалити Запит

en	Archive Restore
uk	Архівний довідник

en	Archive Delete
uk	Архівувати все

en	Install from Downloaded Plugins
uk	Встановити плагін

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
uk	Час очікування віддаленого агента

en	Remote Disable
uk	Сховати вимкнено

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Disabled Invalid Directory
uk	Каталог резервних копій RRDfile

en	Disabled No INFO File
uk	Вимкнути пристрій

en	Disabled Directory Missing
uk	Відсутній каталог плагінів!

en	Loaded, Not Installed
uk	Не встановлено

en	Installed/Active
uk	Встановлена

en	Installed/Inactive
uk	Встановлена

en	Installed or Active
uk	Джерело даних активне

en	Installable
uk	Встановлена

en	Disabled by Error
uk	Увімкнути звіт

en	Archived
uk	Архів

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
uk	Видалення цього плагіна призведе до видалення всіх даних і налаштувань плагіна. Якщо ви справді хочете видалити плагін, натисніть «Видалити» нижче. В іншому випадку натисніть «Скасувати»

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
uk	Видалення цього плагіна призведе до видалення всіх даних і налаштувань плагіна. Якщо ви справді хочете видалити плагін, натисніть «Видалити» нижче. В іншому випадку натисніть «Скасувати»

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
uk	Ви впевнені, що хочете видалити?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
uk	Видалення цього плагіна призведе до видалення всіх даних і налаштувань плагіна. Якщо ви справді хочете видалити плагін, натисніть «Видалити» нижче. В іншому випадку натисніть «Скасувати»

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
uk	Ви впевнені, що бажаєте видалити правило "%s"?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
uk	Видалення цього плагіна призведе до видалення всіх даних і налаштувань плагіна. Якщо ви справді хочете видалити плагін, натисніть «Видалити» нижче. В іншому випадку натисніть «Скасувати»

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
uk	Ви впевнені, що бажаєте видалити правило "%s"?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
uk	Не встановлено

en	Installed and Active
uk	Встановлена

en	Installed and Inactive
uk	Встановлення Cacti Server v%s

en	Plugin Errors
uk	Помилка плагіна

en	Available for Install
uk	Доступні графіки

en	Tag Type
uk	Загальний тип

en	Non Develop
uk	Немає пристрою

en	Develop

en	Newer Than Installed
uk	Не встановлено

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
uk	Обмежувальний

en	Delete Archive
uk	Видалити сайт

en	Remove Data
uk	Видалити Запит

en	Plugin Reame File
uk	Ім’я плагіну

en	Plugin ChangeLog File
uk	Керування плагінами

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
uk	Доступні дії включають «Встановити», «Активувати», «Вимкнути», «Увімкнути», «Видалити».

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
uk	Версія цього плагіна.

en	Installed Version
uk	Встановлена

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
uk	Версія цього плагіна.

en	Archive Date
uk	Архів

en	The date that this Plugin was Archived.
uk	Дата початку налагодження.

en	Installed/Upgraded
uk	Встановлення/оновлення

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
uk	Дата останнього редагування цього дерева.

en	Cacti Releases
uk	Споріднені кактуси

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
uk	Версія цього плагіна.

en	The Available version for install for this Plugin.
uk	Версія цього плагіна.

en	Last Published
uk	Опубліковано

en	The date the release was published or develop was last pushed.
uk	Дата останнього редагування цього дерева.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
uk	Дата останнього редагування цього дерева.

en	Plugin Requires
uk	Вимагає

en	Not Compatible, '%s'
uk	Несумісний, %s

en	New Version
uk	Версія SNMP

en	Cacti Upgrade Required
uk	Журнал кактусів очищено

en	Compatible
uk	Не сумісний

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
uk	Несумісний, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
uk	Несумісний, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
uk	Підтвердити пониження

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
uk	Версія кактусів

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
uk	Несумісний, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
uk	Несумісний, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
uk	Не зазначено

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
uk	Несумісний, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Unable to Install Plugin! %s
uk	Не вдається видалити. Цей плагін потрібен: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
uk	Неможливо встановити плагін.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
uk	Не вдається видалити. Цей плагін потрібен: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
uk	Перевірка конфігурації...<br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: %s не синхронізовано з інтервалом опитувальника для ідентифікатора опитувальника %d! Інтервал опитування становить %d секунд, максимум %d секунд, але з моменту останнього опитування минуло %d секунд!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
uk	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Виявлено %d процесів, що перевищують цикл опитування для ідентифікатора опитувальника %d, перевірте це.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: таблиця виводу опитувальника не пуста для ідентифікатора опитувальника %d. Випуски: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
uk	ПОМИЛКА: головний шлях: %s недійсний для ідентифікатора опитувальника %d. Poller не може продовжувати!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
uk	Перевищено максимальний час роботи в %d секунд для ідентифікатора опитувальника %d. Вихід.

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Основна база даних Cacti вимкнена або відновлюється

en	Use Cacti Log Level
uk	Загальний рівень журналу

en	Custom Log Level
uk	Загальний рівень журналу

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	Remote Database SSL Information
uk	Remote Database SSL Authority

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
uk	Якщо віддалена база даних використовує SSL для підключення, установіть прапорець нижче.

en	Remote Database SSL Authorities directory
uk	Remote Database SSL Authority

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
uk	Файл, що містить центр сертифікації SSL для підключення до віддаленої бази даних. Це необов’язковий параметр, який може знадобитися постачальнику бази даних, якщо він запустив SSL за допомогою параметра --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Delete Data Collector
uk	Видалити збирач даних

en	Delete Data Collectors
uk	Видалити збирач даних

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути цей збирач даних.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути цей збирач даних.

en	Disable Data Collector
uk	Вимкнути збирач даних

en	Disable Data Collectors
uk	Вимкнути збирач даних

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Enable Data Collector
uk	Увімкнути збирач даних

en	Enable Data Collectors
uk	Увімкнути збирач даних

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб синхронізувати віддалений збір даних для роботи в автономному режимі.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб синхронізувати віддалений збір даних для роботи в автономному режимі.

en	Resync Data Collector
uk	Новий збирач даних

en	Resync Data Collectors
uk	Збирачі даних

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити статистику збирача даних для збирача даних.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Local Data ID
uk	Дійсні дані

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Disable Site
uk	Вимкнути пристрій

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
uk	Поставте цей прапорець, щоб вимкнути всі перевірки для цього хоста.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Delete Site
uk	Видалити сайт

en	Delete Sites
uk	Видалити сайт

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Site
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Sites
uk	Дубльований сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Enable Site
uk	Увімкнути правило

en	Enable Sites
uk	Доступні сайти

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні сторінки.

en	Disable Sites
uk	Доступні сайти

en	Monitoring State
uk	Моніторинг

en	The state of this Site.
uk	Назва цього сайту.

en	Database Tables
uk	Статус бази даних

en	Database Permissions
uk	Дозволи користувача

en	Database Queries
uk	Запити даних

en	Background Processes
uk	%d Процеси

en	Poller Stats
uk	Опитувальники

en	Include Poller
uk	Включити індекс

en	Info Length
uk	Довжина індексу

en	%d Chars
uk	%d змін

en	Queries
uk	Запити даних

en	Refresh Values
uk	Встановити/оновити фільтри

en	Reset Refresh
uk	Оновлення сторінки

en	Process ID
uk	Процес: %d

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
uk	Назва запиту

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
uk	Run Limit

en	The Runtime of the current query in seconds.
uk	Тайм-аут прив’язки в секундах.

en	Query Length
uk	Довжина індексу

en	The total string length of the Query.
uk	Поштовий індекс сайту.

en	Query State
uk	Назва запиту

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
uk	Резюме Деталі

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
uk	Немає запитів на дані

en	Cacti Poller
uk	Домашні кактуси

en	Cacti Process
uk	1 Процес

en	RTM Process
uk	1 Процес

en	Automation Process
uk	Приблизно в процесі:

en	HMIB Process
uk	1 Процес

en	MikroTik Process
uk	1 Процес

en	WebSeer Process
uk	1 Процес

en	Service Check Process
uk	Видалити чек

en	MacTrack Process
uk	1 Процес

en	Task Type
uk	Цей тип

en	Poller:
uk	Опитувач

en	Collector
uk	Колекціонери

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
uk	Ім'я користувача

en	The name of the Task.
uk	Назва цього правила.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
uk	Оновити профіль

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
uk	Мітка для правої осі.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
uk	Час останнього початку:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
uk	Останнє оновлення

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
uk	1 Рік

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	Worst 20 Polling Time Devices

en	Avg Polling Time
uk	Час голосування

en	Actual Polling Time
uk	Час голосування

en	No host found
uk	%s не знайдено

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Permission Name
uk	Дозволи

en	%s GB
uk	%s Гбайт

en	Damaged
uk	Пошкоджений графік

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Delete Tree
uk	Видалити дерево

en	Delete Trees
uk	Видалити дерево

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Publish Tree
uk	Дерево публікацій

en	Publish Trees
uk	Дерево публікацій

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб скасувати публікацію наступного дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб скасувати публікацію наступного дерева.

en	Un-Publish Tree
uk	Скасувати публікацію дерева

en	Un-Publish Trees
uk	Скасувати публікацію дерева

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб розблокувати наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб розблокувати наступне дерево.

en	Un-Lock Tree
uk	Розблокувати дерево

en	Un-Lock Trees
uk	Розблокувати дерево

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні сторінки.

en	Delete User
uk	Видалити користувача(ів)

en	Delete Users
uk	Видалити користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Template Username
uk	Ім'я користувача шаблону:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Enable User
uk	Увімкнути користувача(ів)

en	Enable Users
uk	Увімкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні сторінки.

en	Disable User
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Disable Users
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб замінити налаштування користувача(ів) вибраним шаблоном Параметри користувача та дозволи. Буде збережено вихідне повне ім’я користувача, пароль, область і статус «Увімкнути», а всі інші поля буде перезаписано в шаблоні користувача.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб замінити налаштування користувача(ів) вибраним шаблоном Параметри користувача та дозволи. Буде збережено вихідне повне ім’я користувача, пароль, область і статус «Увімкнути», а всі інші поля буде перезаписано в шаблоні користувача.

en	Replace User Settings for User
uk	Скидання налаштувань користувача(ів).

en	Replace User Settings for Users
uk	Скидання налаштувань користувача(ів).

en	Template User
uk	Користувач шаблону:

en	Group
uk	Групи

en	< 1 Week Ago
uk	1 тиждень

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
uk	%d Місяців

en	> 4 Months Ago
uk	%d Місяців

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Delete User Domain
uk	Видалити домен користувача

en	Delete User Domains
uk	Видалити домен користувача

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Disable User Domain
uk	Вимкнути домен користувача

en	Disable User Domains
uk	Вимкнути домен користувача

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Enable User Domain
uk	Увімкнений домен користувача

en	Enable User Domains
uk	Увімкнений домен користувача

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступну групу користувачів

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Delete User Group
uk	Видалити групу користувачів

en	Delete User Groups
uk	Видалити групу користувачів

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Copy User Group
uk	Копіювати групу користувачів

en	Copy User Groups
uk	Копіювати групу користувачів

en	Group Prefix
uk	Префікс групи:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Enable User Group
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Enable User Groups
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Disable User Group
uk	Вимкнути групу користувачів

en	Disable User Groups
uk	Вимкнути групу користувачів

en	User Log Purged.
uk	Мова користувача

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити файл журналу.<br><br><br> Примітка. Якщо для журналювання встановлено як Cacti, так і Syslog, інформація журналу залишатиметься в Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
uk	Кеш Poller буде створено повторно, якщо вибрати цей параметр. Використовуйте цей параметр лише у разі збою бази даних, якщо у вас виникли проблеми після збою та ви вже запустили інструменти відновлення бази даних. Крім того, якщо у вас виникли проблеми з певним пристроєм, просто повторно збережіть цей пристрій, щоб відновити його кеш Poller. Існує також інтерфейс командного рядка, еквівалентний цій команді, рекомендований для великих систем. ПРИМІТКА. У великих системах виконання цієї команди може тривати від кількох хвилин до годин, тому її не слід запускати з інтерфейсу Cacti. Ви можете просто запустити 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' у командному рядку для отримання додаткової інформації.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Last End Time:
uk	Час останнього початку:

en	Never Run
uk	Ніколи

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	Delete VDEF
uk	Видалити VDEF

en	Delete VDEFs
uk	Видалити VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate VDEF
uk	Дублікат VDEF

en	Duplicate VDEFs
uk	Дублікат VDEF