en	Domain Type
uk	Тип домену

en	Effective User
uk	Ефективний користувач

en	CN FullName
uk	CN ПІБ

en	CN eMail
uk	CN електронна пошта

en	None Selected
uk	Нічого не обрано

en	No User Domains Found
uk	Домени користувачів не знайдено

en	Defer to the Users Setting
uk	Відкладіть налаштування користувача

en	Show the Page that the User pointed their browser to
uk	Показати сторінку, на яку вказав користувач своїм браузером

en	Show the Console
uk	Показати консоль

en	Show the default Graph Screen
uk	Показати екран графіка за замовчуванням

en	Restrict Access
uk	Обмежити доступ

en	Group Name
uk	Назва групи

en	The name of this Group.
uk	Назва цієї групи.

en	Group Description
uk	Опис групи

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
uk	Більш описова назва для цієї групи, яка може містити пробіли або спеціальні символи.

en	General Group Options
uk	Загальні параметри групи

en	Set any user account-specific options here.
uk	Тут установіть будь-які параметри для облікового запису користувача.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
uk	Дозволити користувачам цієї групи зберігати спеціальні налаштування користувача

en	Tree Rights
uk	Дерево прав

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до дерева?

en	Graph List Rights
uk	Права списку графів

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до списку графіків?

en	Graph Preview Rights
uk	Права попереднього перегляду графіка

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до попереднього перегляду графіка?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
uk	Що робити, коли входить користувач із цієї групи користувачів.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступну групу користувачів

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Delete User Group
uk	Видалити групу користувачів

en	Delete User Groups
uk	Видалити групу користувачів

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Copy User Group
uk	Копіювати групу користувачів

en	Copy User Groups
uk	Копіювати групу користувачів

en	Group Prefix
uk	Префікс групи:

en	New Group
uk	Нова група

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Enable User Group
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Enable User Groups
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Disable User Group
uk	Вимкнути групу користувачів

en	Disable User Groups
uk	Вимкнути групу користувачів

en	Login Name
uk	Логін

en	Membership
uk	Членство

en	Group Member
uk	Член групи

en	No Matching Group Members Found
uk	Відповідних членів групи не знайдено

en	Add to Group
uk	Додати до групи

en	Remove from Group
uk	Видалити з групи

en	Default Graph Policy for this User Group
uk	Політика графів за умовчанням для цієї групи користувачів

en	Default Graph Template Policy for this User Group
uk	Політика шаблону графіка за умовчанням для цієї групи користувачів

en	Default Tree Policy for this User Group
uk	Політика дерева за замовчуванням для цієї групи користувачів

en	Members
uk	Учасники

en	User Group Management [edit: %s]
uk	Керування групою користувачів [редагувати: %s]

en	User Group Management [new]
uk	Керування групою користувачів [нове]

en	User Group Management
uk	Керування групою користувачів

en	No User Groups Found
uk	Групи користувачів не знайдено

en	Show Members
uk	Показати учасників

en	Clear
uk	Очистити

en	User Log Purged.
uk	Мова користувача

en	User Login History
uk	Історія входу користувача

en	Deleted/Invalid
uk	Видалено/недійсне

en	Result
uk	Результат

en	Success - Password
uk	Успіх - Пароль

en	Success - Token
uk	Успіх - жетон

en	Success - Password Change
uk	Успіх - зміна пароля

en	Attempts
uk	Спроби

en	Go
uk	Перейти

en	Clear
uk	Очистити

en	Purge
uk	Очищення

en	User Logins
uk	Логіни користувачів

en	IP Address
uk	IP адреса

en	(User Removed)
uk	(Користувача видалено)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити файл журналу.<br><br><br> Примітка. Якщо для журналювання встановлено як Cacti, так і Syslog, інформація журналу залишатиметься в Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
uk	Статистику джерела даних видалено.

en	Display Order
uk	Відображати сортування

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
uk	Журнал [Загальна кількість рядків: %d – невідповідні елементи приховано]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
uk	Журнал [Загальна кількість рядків: %d - усі показані елементи]

en	Clear Cacti Log
uk	Очистити Журнал кактусів

en	Cacti Log Cleared
uk	Журнал кактусів очищено

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
uk	Помилка: Неможливо очистити журнал, немає прав на запис.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
uk	Помилка: Не вдалося очистити журнал, файл не існує.

en	Data Query Cache Items
uk	Елементи кешу запитів даних

en	Query Name
uk	Назва запиту

en	Allow the search term to include the index column
uk	Дозвольте пошуковому терміну включати стовпець індексу

en	Include Index
uk	Включити індекс

en	Field Value
uk	Значення поля

en	Index
uk	Каталог

en	Poller Cache Items
uk	Елементи кешу Poller

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	Script
uk	Сценарій

en	SNMP Version:
uk	Версія SNMP:

en	Community:
uk	спільнота:

en	OID:

en	User:
uk	Користувач:

en	Script:
uk	сценарій:

en	Script Server:
uk	Сервер сценаріїв:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
uk	Сторінка технічної підтримки Cacti. Використовується розробниками та особами технічної підтримки для допомоги у вирішенні проблем у Cacti. Включає перевірки на загальні проблеми конфігурації.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
uk	Cacti Log зберігає статистичні дані, повідомлення про помилки та інші повідомлення залежно від налаштувань системи. Ця інформація може бути використана для виявлення проблем із опитувальником і програмою.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
uk	Дозволяє адміністраторам переглядати журнал користувача. Адміністратори також можуть фільтрувати та експортувати журнал.

en	Poller Cache Administration
uk	Адміністрування кешу Poller

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
uk	Це дані, які передаються опитувальнику під час кожного його запуску. Потім ці дані по черзі виконуються/інтерпретуються, а результати подаються у файли RRD для побудови графіків або в базу даних для відображення.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
uk	Кеш запитів даних зберігає інформацію, зібрану з типів введення запитів даних. Значення з цих полів можна використовувати в текстовій області графіків для легенд, вертикальних міток і GPRINTS, а також у CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
uk	Перебудуйте кеш Poller

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
uk	Кеш Poller буде створено повторно, якщо вибрати цей параметр. Використовуйте цей параметр лише у разі збою бази даних, якщо у вас виникли проблеми після збою та ви вже запустили інструменти відновлення бази даних. Крім того, якщо у вас виникли проблеми з певним пристроєм, просто повторно збережіть цей пристрій, щоб відновити його кеш Poller. Існує також інтерфейс командного рядка, еквівалентний цій команді, рекомендований для великих систем. ПРИМІТКА. У великих системах виконання цієї команди може тривати від кількох хвилин до годин, тому її не слід запускати з інтерфейсу Cacti. Ви можете просто запустити 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' у командному рядку для отримання додаткової інформації.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
uk	Відновити кеш ресурсів

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
uk	Під час роботи кількох збирачів даних у Cacti Cacti намагатиметься підтримувати стан ключових файлів на всіх збирачах даних. Сюди входять усі основні, не пов’язані з установкою файли веб-сайтів і плагінів. Коли ви примусово відновлюєте кеш ресурсів, Cacti очистить локальний кеш ресурсів, а потім відновить його під час наступного запланованого запуску опитувальника. Це змусить усіх віддалених збирачів даних повторно перевірити їхні веб-сайти та файли плагінів на відповідність.

en	Boost Utilities
uk	Службові програми Boost

en	View Boost Status
uk	Перегляньте статус посилення

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
uk	Цей пункт меню дає змогу переглядати різні налаштування посилення та статистичні дані, пов’язані з поточною запущеною конфігурацією Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
uk	Утиліти статистики джерела даних

en	Purge Data Source Statistics
uk	Очистити статистику джерела даних

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
uk	Цей пункт меню видалить усю існуючу статистику джерела даних із бази даних. Якщо статистику джерела даних увімкнено, збір статистики джерел даних знову почнеться під час наступного проходу збирача даних.

en	SNMP Agent Utilities
uk	Утиліти агента SNMP

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
uk	Це показує всі об’єкти, які обробляються агентом SNMP.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
uk	Перебудуйте кеш агента SNMP

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
uk	Кеш SNMP буде очищено та створено повторно, якщо вибрати цей параметр. Зауважте, що для повного відновлення кешу SNMP потрібен ще один запуск опитувальника.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
uk	Цей пункт меню дозволяє переглядати останні події, оброблені агентом SNMP щодо зареєстрованих отримувачів сповіщень.

en	Cacti System Utilities
uk	Системні утиліти Cacti

en	Refresh Interval
uk	Інтервал оновлення

en	Overrun Warning
uk	Попередження про перевищення

en	Timed Out
uk	Час вийшов

en	Other
uk	Інше

en	Cannot open directory
uk	Не вдається відкрити каталог

en	Directory Does NOT Exist!!
uk	Каталог НЕ ІСНУЄ!!

en	Current Boost Status
uk	Поточний статус посилення

en	Boost On-demand Updating:
uk	Підвищити оновлення за вимогою:

en	Running Processes:
uk	Запущені процеси:

en	Total Poller Items:
uk	Загальна кількість елементів опитування:

en	Total Data Sources:
uk	Загальна кількість джерел даних:

en	Remaining Data Sources:
uk	Решта джерел даних:

en	TBD
uk	Уточнюється

en	Queued Boost Records:
uk	Записи посилення в черзі:

en	Approximate in Process:
uk	Приблизно в процесі:

en	Total Boost Records:
uk	Загальна кількість записів Boost:

en	Boost Storage Statistics
uk	Збільште статистику зберігання

en	Database Engine:
uk	Механізм бази даних:

en	Current Boost Table(s) Size:
uk	Поточний розмір таблиці посилення:

en	Avg Bytes/Record:
uk	Сер. байт/запис:

en	%d Bytes
uk	%d байт

en	Max Record Length:
uk	Максимальна довжина запису:

en	Max Allowed Boost Table Size:
uk	Максимальний дозволений розмір таблиці збільшення:

en	Estimated Maximum Records:
uk	Розрахункова максимальна кількість записів:

en	Previous Runtime Statistics
uk	Попередня статистика виконання

en	Last Start Time:
uk	Час останнього початку:

en	Last End Time:
uk	Час останнього початку:

en	Never Run
uk	Ніколи

en	Last Run Duration:
uk	Тривалість останнього запуску:

en	%d minutes
uk	%d хвилин

en	%d seconds
uk	%d секунд

en	%0.2f percent of update frequency)
uk	%0.2f відсотків частоти оновлення)

en	RRD Updates:
uk	Оновлення RRD:

en	MBytes
uk	Мбайт

en	Peak Poller Memory:
uk	Пікова пам'ять Poller:

en	Max Poller Memory Allowed:
uk	Максимально дозволена пам'ять Poller:

en	Detailed Runtime Statistics
uk	Детальна статистика виконання

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
uk	Записи: %s (ds рядків), Час: %s (сек), GetRows: %s (сек), ResultsCycle: %s (сек), FileAndTemplate: %s (сек), LastUpdate: {5 } (секунд), RRDUpdate: %s (секунд), Видалити: %s (секунд)

en	Previous Runtime Timers:
uk	Попередні таймери виконання:

en	Process: %d
uk	Процес: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
uk	Статус: Виконується , Залишилося: %s (dses), Поточний час виконання: %s (секунд), Попередній час виконання: %s (секунд), Попередньо оброблено: %10s (рядки ds)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
uk	Статус: неактивний , попередній час виконання: %s (секунд), попередній оброблений: %10s (ds рядків)

en	Run Time Configuration
uk	Конфігурація часу виконання

en	Update Frequency:
uk	Частота оновлення:

en	Concurrent Processes:
uk	Одночасні процеси:

en	Next Start Time:
uk	Наступний час початку:

en	Maximum Records:
uk	Максимальна кількість записів:

en	Records
uk	Записи

en	Maximum Allowed Runtime:
uk	Максимально дозволений час роботи:

en	Image Caching Status:
uk	Статус кешування зображень:

en	Cache Directory:
uk	Каталог кешу:

en	Cached Files:
uk	Кешовані файли:

en	Cached Files Size:
uk	Розмір кешованих файлів:

en	SNMP Agent Cache
uk	Кеш агента SNMP

en	OIDs
uk	OID

en	Column Data
uk	Дані стовпця

en	Scalar
uk	Скалярний

en	SNMP Agent Notification Log
uk	Журнал повідомлень агента SNMP

en	Receiver
uk	Приймач

en	Log Entries
uk	Записи журналу

en	Severity Level: %s
uk	Рівень серйозності: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	Delete VDEF
uk	Видалити VDEF

en	Delete VDEFs
uk	Видалити VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate VDEF
uk	Дублікат VDEF

en	Duplicate VDEFs
uk	Дублікат VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	VDEF Name: %s
uk	Назва VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
uk	Видалити елемент VDEF

en	VDEF Preview
uk	Попередній перегляд VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
uk	Елементи VDEF [редагувати: %s]

en	VDEF Items [new]
uk	Елементи VDEF [новий]

en	VDEF Item Type
uk	Тип елемента VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
uk	Виберіть, який це тип елемента VDEF.

en	VDEF Item Value
uk	Значення елемента VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
uk	Введіть значення для цього елемента VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
uk	VDEF [редагувати: %s]

en	VDEFs [new]
uk	VDEF [новий]

en	Delete VDEF Item
uk	Видалити елемент VDEF

en	VDEF Name
uk	Назва VDEF

en	The name of this VDEF.
uk	Назва цього VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
uk	Файли VDEF, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this VDEF.
uk	Кількість графіків, які використовують цей VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей VDEF.

en	No VDEFs
uk	Немає VDEF