en	About Cacti
uk	Про кактуси

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
uk	Cacti розроблено як повне графічне рішення на основі фреймворку RRDtool. Його мета — полегшити роботу адміністратора мережі, подбавши про всі необхідні деталі, необхідні для створення значущих графіків.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
uk	Відвідайте офіційний %sвеб-сайт Cacti%s, щоб отримати інформацію, підтримку та оновлення.

en	Active Developers
uk	Розробники кактусів

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
uk	Розділ меню консолі

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
uk	Член групи

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
uk	Дякуємо

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
uk	Особлива подяка %sТобі Етікеру%s, творцю %sRRDtool%s і дуже популярних %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
uk	Користувачі Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
uk	Особливо для тих, хто знайшов час, щоб створити звіт про проблему або іншим чином допомогти вирішити проблеми, пов’язані з Cacti. Також усім, хто зробив внесок у підтримку Cacti.

en	License
uk	Ліцензія

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
uk	Cacti ліцензовано під GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
uk	Ця програма є безкоштовним; ви можете поширювати його та/або змінювати згідно з умовами GNU General Public License, опублікованої Free Software Foundation; версії 2 Ліцензії або (на ваш вибір) будь-якої пізнішої версії.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
uk	Ця програма розповсюджується в надії, що вона буде корисною, але БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ; навіть без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ чи ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Додаткову інформацію див. у Загальній публічній ліцензії GNU.

en	Delete
uk	Видалити

en	Convert to Normal Graph
uk	Перетворити на звичайний графік

en	Place Graphs on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Migrate Aggregate to use a Template
uk	Перенесіть Aggregate на використання шаблону

en	Create New Aggregate from Aggregates
uk	Створення нового агрегату з агрегатів

en	Associate with Aggregate
uk	Зв’яжіться з Aggregate

en	Disassociate with Aggregate
uk	Розірвати асоціацію з Aggregate

en	Place on a Tree (%s)
uk	Розмістити на дереві (%s)

en	Override Values for Graph Item
uk	Перевизначати значення для елемента графіка

en	Override this Value
uk	Перевизначити це значення

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
uk	Вибрані агрегатні графіки представляють елементи з кількох шаблонів графіків.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
uk	Щоб перенести наведені нижче агрегатні графіки до агрегату на основі шаблону, спочатку створіть агрегатний шаблон для шаблону графіка "%s".

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
uk	Вибрані агрегатні графіки не мають відповідних агрегатних шаблонів.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
uk	Щоб перенести наведені нижче сукупні графіки за допомогою агрегатного шаблону, він уже має існувати. Будь ласка, натисніть «Повернутися», а потім створіть свій сукупний шаблон перед повторною спробою.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
uk	Наразі немає шаблонів агрегатів, визначених для вибраних застарілих агрегатів.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
uk	Щоб перенести наведені нижче агрегатні графіки до агрегату на основі шаблону, спочатку створіть агрегатний шаблон для шаблону графіка "%s".

en	You currently have no reports defined.
uk	Наразі у вас немає визначених звітів.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Delete Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Delete Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Migrate to Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Migrate to Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Aggregate Template
uk	Сукупний шаблон

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.

en	Combine Aggregate Graphs
uk	Агреговані графіки

en	Aggregate Name
uk	Назва агрегату:

en	New Aggregate
uk	Новий агрегат

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.

en	Place Aggregate Graph on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Place Aggregate Graphs on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Report Name
uk	Назва звіту

en	Timespan
uk	Проміжок часу

en	Align
uk	Вирівнювання

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб перетворити наступні агрегатні графіки на звичайний графік.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб перетворити наступні агрегатні графіки на звичайний графік.

en	Convert Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Convert Aggregate Graphs
uk	Створіть агрегований графік

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб пов’язати наступний(і) графік(и) із сукупним графіком.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб пов’язати наступний(і) графік(и) із сукупним графіком.

en	Associate Graph with Aggregate
uk	Зв’яжіться з Aggregate

en	Associate Graphs with Aggregate
uk	Зв’яжіться з Aggregate

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб від’єднати наступний(і) графік(и) від агрегату.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб від’єднати наступний(і) графік(и) від агрегату.

en	Disassociate Graph with Aggregate
uk	Розірвати асоціацію з Aggregate

en	Disassociate Graphs with Aggregate
uk	Розірвати асоціацію з Aggregate

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
uk	Клацніть «Продовжити», щоб розмістити наступні агрегатні графіки під гілкою дерева.

en	Place Aggregate Graph on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Place Aggregate Graphs on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Destination Branch:
uk	Відділення призначення:

en	[edit: %s]
uk	[редагувати: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
uk	Сукупний графік не існує

en	Details
uk	Подробиці

en	Items
uk	Елементи

en	Preview
uk	Перегляд

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
uk	Сукупні графіки, доступ до яких доступні, не існують

en	Turn Off Graph Debug Mode
uk	Вимкніть режим налагодження графіка

en	Turn On Graph Debug Mode
uk	Увімкніть режим налагодження графіка

en	Show Item Details
uk	Показати деталі товару

en	Aggregate Preview Does Not Exist
uk	Сукупний попередній перегляд не існує

en	Aggregate Preview %s
uk	Сукупний попередній перегляд %s

en	RRDtool Command:
uk	Команда RRDtool:

en	RRDtool Says:
uk	RRDtool каже:

en	Not Checked
uk	Не перевірено

en	Aggregate Graph %s
uk	Зведений графік %s

en	Prefix Replacement Values
uk	Значення заміни префікса

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
uk	Ви можете використовувати ці значення заміни для префікса в агрегатному графіку

en	Total
uk	Всього

en	All Items
uk	Мої профілі

en	Graph Configuration
uk	Конфігурація графіка

en	Show
uk	Показати

en	Hide Item Details
uk	Приховати деталі товару

en	Matching Graphs
uk	Графи відповідності

en	Search
uk	Пошук

en	Graphs
uk	Графіки

en	Default
uk	За замовчуванням

en	Part of Aggregate
uk	Частина агрегату

en	Go
uk	Перейти

en	Set/Refresh Filters
uk	Встановити/оновити фільтри

en	Clear
uk	Очистити

en	Clear Filters
uk	Очистити фільтри

en	Graph Title
uk	Назва графіка

en	ID

en	Included in Aggregate
uk	Включено в агрегат

en	Size
uk	Розмір

en	No
uk	Ні

en	Yes
uk	Так

en	No Graphs Found
uk	Графіки не знайдено

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
uk	[Список користувацьких графіків застосовано - Очистити для скидання]

en	Aggregate Graphs
uk	Агреговані графіки

en	Template
uk	Шаблон

en	Any
uk	Будь-який

en	None
uk	Немає

en	The title for the Aggregate Graphs
uk	Заголовок для агрегованих графіків

en	The internal database identifier for this object
uk	Внутрішній ідентифікатор бази даних для цього об’єкта

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
uk	Зведений шаблон, на основі якого базуються ці сукупні графіки

en	No Aggregate Graphs Found
uk	Сукупних графіків не знайдено

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Delete Aggregate Graph Template
uk	Створити агрегат із шаблону

en	Delete Aggregate Graph Templates
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Aggregate Template [edit: %s]
uk	Зведений шаблон [редагувати: %s]

en	Aggregate Template [new]
uk	Зведений шаблон [новий]

en	Aggregate Templates
uk	Зведені шаблони

en	Templates
uk	Шаблон

en	Has Graphs
uk	Має графіки

en	Template Title
uk	Назва шаблону

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
uk	Зведені шаблони, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на агрегат.

en	Deletable

en	Graphs Using
uk	Використання графіків

en	Graph Template
uk	Шаблон графіка

en	No Aggregate Templates Found
uk	Зведені шаблони не знайдено

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
uk	Перевірка видалення

en	2nd Factor Authentication
uk	Основна веб-автентифікація

en	Enter your token
uk	Пошук...

en	Token

en	Verify
uk	Перевірити всі

en	You cannot use a previously entered password!
uk	Ви не можете використовувати попередньо введений пароль!

en	Your new passwords do not match, please retype.
uk	Ваші нові паролі не збігаються, введіть ще раз.

en	Your current password is not correct. Please try again.
uk	Ваш поточний пароль неправильний. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
uk	Ваш новий пароль не може збігатися зі старим. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Forced password change
uk	Примусова зміна пароля

en	Password requirements include:
uk	Вимоги до пароля включають:

en	Must be at least %d characters in length
uk	Має бути принаймні %d символів

en	Must include mixed case
uk	Має включати змішаний регістр

en	Must include at least 1 number
uk	Має містити принаймні 1 число

en	Must include at least 1 special character
uk	Має містити принаймні 1 спеціальний символ

en	Cannot be reused for %d password changes
uk	Не можна повторно використовувати для %d змін пароля

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
uk	Будь ласка, введіть свій поточний і новий пароль<br> Пароль кактусів.

en	Please enter your new Cacti password.
uk	Будь ласка, введіть свій новий пароль Cacti.

en	Change Password
uk	Змінити пароль

en	Username
uk	Ім'я користувача

en	Current password
uk	Поточний пароль

en	New password
uk	Новий пароль

en	Confirm password
uk	Повторіть новий пароль

en	Save
uk	Зберегти

en	Return
uk	Повернутися

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
uk	Cacti більше не підтримує режим без автентифікації. Будь ласка, зверніться до свого системного адміністратора.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
uk	Неможливо визначити область входу або домен користувача. Будь ласка, зверніться до свого системного адміністратора.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
uk	Користувача було автентифіковано, але обліковий запис шаблону вимкнено. Використання облікового запису гостя

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
uk	Доступ заборонено! Ідентифікатор гостьового користувача %s не існує. Будь ласка, зверніться до свого адміністратора.

en	Access Denied! User account disabled.
uk	Доступ заборонено! Обліковий запис користувача вимкнено.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
uk	Ви не маєте доступу до жодної області Cacti. Зверніться до свого адміністратора.

en	Login to Cacti
uk	Увійти в Cacti

en	User Login
uk	Вхід в Аккаунт

en	Enter your Username and Password below
uk	Введіть своє ім'я користувача та пароль нижче

en	Password
uk	Пароль

en	Realm
uk	Королівство

en	Keep me signed in
uk	Запам'ятати мене

en	Login
uk	Вхід

en	Invalid User Name/Password Please Retype

en	User Account Disabled
uk	Деталі облікового запису користувача

en	General
uk	Загальні

en	2FA

en	User Account Details
uk	Деталі облікового запису користувача

en	Tree View
uk	Ієрархічний вигляд

en	List View
uk	Відобразити списком

en	Preview View
uk	Попередній перегляд

en	User Name
uk	Ім'я користувача

en	The login name for this user.
uk	Логін для цього користувача.

en	Full Name
uk	Повне ім’я

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
uk	Більш описове ім’я для цього користувача, яке може містити пробіли або спеціальні символи.

en	Email Address
uk	Email адреса

en	An Email Address you be reached at.
uk	Адреса електронної пошти, за якою з вами можна зв’язатися.

en	Clear User Settings
uk	Очистити налаштування користувача

en	Return all User Settings to Default values.
uk	Повернути всі налаштування користувача до значень за замовчуванням.

en	Clear Private Data
uk	Очистити особисті дані

en	Clear Private Data including Column sizing.
uk	Очистити особисті дані, включаючи розмір стовпця.

en	Logout Everywhere
uk	Вийти всюди

en	Clear all your Login Session Tokens.
uk	Очистіть усі маркери сеансу входу.

en	User Settings
uk	Налаштування користувачів

en	2FA Settings
uk	Налаштування

en	2FA Enabled
uk	Увімкнено

en	Whether 2FA is enabled for this user.
uk	Логін для цього користувача.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
uk	Перевірити всі

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
uk	Вимкнен

en	Enabled
uk	Увімкнено

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
uk	Особисті дані видалено

en	Your Private Data has been cleared.
uk	Ваші особисті дані видалено.

en	All your login sessions have been cleared.
uk	Усі ваші сеанси входу видалено.

en	User Sessions Cleared
uk	Сеанси користувача очищено

en	Reset
uk	Скинути

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
uk	Будь ласка, введіть свій новий пароль Cacti.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
uk	Пароль авторизації

en	Send reset token by email
uk	Надіслати тестовий електронний лист

en	Add Device
uk	Додати пристрій

en	Delete Device
uk	Видалити пристрій

en	Down
uk	Оффлайн

en	Up
uk	Онлайн

en	Added manually through device automation interface.
uk	Додано вручну через інтерфейс автоматизації пристрою.

en	Device %s Added to Cacti
uk	Пристрій %s додано до Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
uk	Пристрій %s не додано до Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
uk	Пристрої видалено з бази даних Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати наступні виявлені пристрої.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати наступні виявлені пристрої.

en	Add Discovered Device
uk	Виявлені пристрої

en	Add Discovered Devices
uk	Виявлені пристрої

en	Poller
uk	Опитувач

en	Device Template
uk	Шаблон пристрою

en	Availability Method
uk	Метод доступності

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні виявлені пристрої.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні виявлені пристрої.

en	Remove Discovered Device
uk	Виявлені пристрої

en	Remove Discovered Devices
uk	Виявлені пристрої

en	Devices
uk	Пристрої

en	Imported Device
uk	Експорт Пристроїв

en	Device Name
uk	Ім'я пристрою

en	IP
uk	IP адреса

en	Network
uk	Мережа

en	SNMP Name
uk	Ім'я SNMP

en	Location
uk	Місцезнаходження

en	Contact
uk	Контакти

en	Description
uk	Опис

en	OS
uk	ОС

en	Uptime
uk	Час роботи

en	SNMP

en	Status
uk	Статус

en	Last Check
uk	Остання перевірка

en	Not Detected
uk	Не виявлено

en	No Devices Found
uk	Пристроїв не знайдено

en	Removed from Cacti
uk	Видалити з групи

en	Not In Cacti
uk	Про кактуси

en	Invalid Network
uk	Мережа

en	Discovery Filters
uk	Фільтри виявлення

en	Reset fields to defaults
uk	Скинути поля до значень за замовчуванням

en	Export
uk	Експорт

en	Export to a file
uk	Експорт у файл

en	Purge
uk	Очищення

en	Purge Discovered Devices
uk	Очистити виявлені пристрої

en	N/A
uk	(відсутній)

en	Duplicate
uk	Дублювати

en	Enable
uk	Увімкнути

en	Disable
uk	Вимкнути

en	Import Graph Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Graph Rules from Text
uk	Граф правил не знайдено

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Import Results
uk	Імпортувати результати

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Graph Rules
uk	Правила графа

en	Import
uk	Імпорт

en	NOTE:

en	ERROR:
uk	Помилка:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Delete Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Delete Graph Rules
uk	Створити правило графа

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Enable Graph Rule
uk	Увімкнути правило

en	Enable Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Disable Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Disable Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні правила.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Export Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Export Graph Rules
uk	Правила графа

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph Rule
uk	Повторювані графіки

en	Duplicate Graph Rules
uk	Повторювані графіки

en	Title Format
uk	Формат заголовка

en	Rule Selection [edit: %s]
uk	Вибір правила [редагувати: %s]

en	Rule
uk	Назва правила

en	Matching Devices
uk	Відповідні пристрої

en	Matching Objects
uk	Відповідні об’єкти

en	Rule Selection [new]
uk	Правило вибору [нове]

en	Device Selection Criteria
uk	Критерії вибору пристрою

en	Graph Creation Criteria
uk	Критерії побудови графа

en	SQL Debug Output
uk	Ширина виводу налагодження

en	Graph Rules
uk	Правила графа

en	Data Query
uk	Запит даних

en	Rule Name
uk	Назва правила

en	The name of this rule.
uk	Назва цього правила.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього правила. Корисно для виконання налагодження та автоматизації.

en	Graph Type
uk	Тип графіка

en	No Graph Rules Found
uk	Граф правил не знайдено

en	Change Network Settings
uk	Змінити настройки

en	Discover Now

en	Cancel Discovery
uk	Скасувати відкриття

en	Manual
uk	Вручную

en	Daily
uk	Щодня

en	Weekly
uk	Щотижня

en	Monthly
uk	Щомісяця

en	Monthly on Day
uk	Щомісяця в день

en	Import Network Discovery Rule from Local File
uk	Імпортувати кольори з локального файлу

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Network Discovery Rule from Text
uk	Діапазон виявлення мережі [новий]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has imported the following items:
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Network Discovery Rule
uk	Новий діапазон виявлення мережі

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
uk	Неможливо перезапустити виявлення для мережі "%s"

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
uk	Не вдається виконати виявлення вимкненої мережі "%s"

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
uk	ПОМИЛКА: необхідно вказати день тижня. Вимкнення мережі %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
uk	ПОМИЛКА: Ви повинні вказати і місяці, і дні місяця. Вимкнення мережі %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
uk	ПОМИЛКА: Ви повинні вказати місяці, тижні місяців і дні тижня. Вимкнення мережі %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
uk	ПОМИЛКА: мережа "%s" недійсна.

en	Update this Field
uk	Оновіть це поле

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні мережі.

en	Delete Network
uk	Видалити колір

en	Delete Networks
uk	Мережі

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні мережі.

en	Disable Network
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Disable Networks
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні мережі.

en	Enable Network
uk	Увімкнути звіт

en	Enable Networks
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Discover Network
uk	Discover Now

en	Discover Networks
uk	Discover Now

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
uk	Увімкнути плагін

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
uk	Натисніть «Продовжити», щоб скасувати пошук мережі.

en	Cancel Network Discovery
uk	Скасувати відкриття

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб знайти наступні мережі.

en	Export Network
uk	Мережа

en	Export Networks
uk	Експорт кольорів

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Network
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Networks
uk	Дубльований сайт

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
uk	Змінити пароль

en	Change Networks
uk	Мережі

en	SNMP Get
uk	Отримати SNMP

en	General Settings
uk	Загальні налаштування

en	Name
uk	Ім'я

en	Give this Network a meaningful name.
uk	Дайте цій мережі змістовну назву.

en	New Network Discovery Range
uk	Новий діапазон виявлення мережі

en	Data Collector
uk	Збирач даних

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
uk	Виберіть Cacti Data Collector/Poller, який буде використовуватися для збору даних із цього пристрою.

en	Associated Site
uk	Пов'язаний сайт

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
uk	Виберіть сайт Cacti, з яким ви хочете пов’язати виявлені пристрої.

en	Subnet Range
uk	Діапазон підмережі

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
uk	Введіть дійсні мережеві діапазони, розділені комами. Ви можете використовувати IP-адресу, діапазон мережі, як-от 192.168.1.0/24 або 192.168.1.0/255.255.255.0, або використовувати символи підстановки, як-от 192.168.*.*

en	IP Addresses to Ignore
uk	IP адреса

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
uk	Загальна кількість IP-адрес

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
uk	Загальна кількість адресованих IP-адрес у цьому діапазоні мережі.

en	Alternate DNS Servers
uk	Альтернативні DNS-сервери

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
uk	Розмежований пробілами список альтернативних DNS-серверів для використання для вирішення DNS. Якщо поле порожнє, для вирішення імен DNS використовуватиметься ОС опитувальника.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
uk	Введіть IP-адреси або FQDN DNS-серверів

en	Discovery Threads
uk	Потоки виявлення

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
uk	Визначте кількість потоків для виявлення цього діапазону мережі.

en	%d Thread
uk	%d ланцюжок

en	%d Threads
uk	%d потоків

en	Run Limit

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
uk	Після вибраного ліміту запуску процес виявлення буде припинено.

en	%d Minute
uk	%d Хвилина

en	%d Minutes
uk	%d хвилин

en	%d Hour
uk	%d година

en	%d Hours
uk	%d Годин

en	Enable this Network Range.
uk	Увімкнути цей діапазон мережі.

en	Enable NetBIOS
uk	Увімкніть NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
uk	Використовуйте NetBIOS, щоб спробувати вирішити ім’я хостів.

en	Automatically Add to Cacti
uk	Автоматично додавати до кактусів

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
uk	Будь-які щойно виявлені пристрої, доступні за допомогою SNMP і які відповідають правилу пристроїв, додайте їх до Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
uk	Дозволити те саме sysName на різних хостах

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
uk	Під час виявлення пристроїв дозвольте додавати повторювані системні імена на різних хостах

en	Rerun Data Queries
uk	Повторно запустіть запити даних

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
uk	Якщо пристрій, раніше доданий до Cacti, знайдено, повторно запустіть його запити даних.

en	Discovery Timing
uk	Час відкриття

en	Schedule Type
uk	Тип розкладу

en	Define the collection frequency.
uk	Визначте періодичність збору.

en	Starting Date/Time
uk	Дата/час початку

en	What time will this Network discover item start?
uk	О котрій годині розпочнеться цей елемент виявлення мережі?

en	Rerun Every
uk	Повторювати кожен

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
uk	Повторно запускати пошук для цього діапазону мережі кожні X.

en	Days of Week
uk	Дні тижня

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
uk	У які дні тижня буде виявлено цей діапазон мережі.

en	Sunday
uk	Неділя

en	Monday
uk	Понеділок

en	Tuesday
uk	Вівторок

en	Wednesday
uk	Середа

en	Thursday
uk	Четвер

en	Friday
uk	П'ятниця

en	Saturday
uk	Субота

en	Months of Year
uk	Місяці року

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
uk	У які місяці року буде виявлено цей діапазон мережі.

en	January
uk	Січень

en	February
uk	Лютий

en	March
uk	Березень

en	April
uk	Квітень

en	May
uk	Травень

en	June
uk	Червень

en	July
uk	Липень

en	August
uk	Серпень

en	September
uk	Вересень

en	October
uk	Жовтень

en	November
uk	Листопад

en	December
uk	Грудень

en	Days of Month
uk	Дні місяця

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
uk	У який день (дні) місяця буде виявлено цей діапазон мережі.

en	Last
uk	Останній

en	Week(s) of Month
uk	Тиждень (тижні) місяця

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
uk	На якому тижні місяця буде виявлено цей діапазон мережі.

en	First
uk	Перший

en	Second
uk	Секунда

en	Third
uk	Третій

en	Day(s) of Week
uk	День (дні) тижня

en	Notification Settings
uk	Настройки сповіщення

en	Notification Enabled
uk	Сповіщення ввімкнено

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
uk	Якщо позначено, під час сканування мережі автоматизації звіт буде надіслано на обліковий запис електронної пошти для сповіщень.

en	Notification Email
uk	Електронна пошта для сповіщень

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
uk	Обліковий запис електронної пошти, на який буде надіслано повідомлення електронною поштою.

en	Notification From Name
uk	Сповіщення від імені

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
uk	Ім’я облікового запису електронної пошти, яке буде використовуватися як ім’я відправника електронного листа зі сповіщеннями. Якщо залишити порожнім, Cacti використовуватиме назву сповіщення автоматизації за умовчанням, якщо вказано, інакше використовуватиме назву електронної пошти системи Cacti за замовчуванням

en	Notification From Email Address
uk	Сповіщення з електронної адреси

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
uk	Адреса електронної пошти, яка використовуватиметься як адреса електронної пошти відправника для електронного листа сповіщення. Якщо залишити порожнім, Cacti використовуватиме адресу електронної пошти для сповіщень автоматизації за умовчанням, якщо вказано, інакше використовуватиме адресу електронної пошти системи Cacti за замовчуванням

en	Reachability Settings
uk	Налаштування доступності

en	SNMP Options
uk	Параметри SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
uk	Виберіть параметри SNMP для виявлення цього діапазону мережі.

en	Ping Method
uk	Метод ping

en	The type of ping packet to send.
uk	Тип пакета ping для надсилання.

en	Ping Port
uk	Порт Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
uk	TCP або UDP порт для спроби підключення.

en	Ping Timeout Value
uk	Значення часу очікування ping

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
uk	Значення часу очікування, яке використовується для перевірки ICMP та UDP хосту. Це значення тайм-ауту SNMP хоста застосовується для запитів SNMP.

en	Ping Retry Count
uk	Кількість повторів Ping

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
uk	Після початкової помилки кількість повторних спроб ping, яку Cacti спробує виконати перед невдачею.

en	Select the days(s) of the week
uk	Виберіть дні тижня

en	Select the month(s) of the year
uk	Виберіть місяць (місяці) року

en	Select the day(s) of the month
uk	Виберіть день (дні) місяця

en	Select the week(s) of the month
uk	Виберіть тиждень (тижні) місяця

en	Select the day(s) of the week
uk	Виберіть день(и) тижня

en	every X Days
uk	кожні X днів

en	every X Weeks
uk	кожні X тижнів

en	every X Days.
uk	кожні X днів.

en	every X.
uk	кожен X.

en	every X Weeks.
uk	кожні X тижнів.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
uk	Діапазон виявлення мережі [редагувати: %s]

en	Network Discovery Range [new]
uk	Діапазон виявлення мережі [новий]

en	Network Filters
uk	Мережні фільтри

en	Networks
uk	Мережі

en	Network Name
uk	Назва мережі

en	Schedule
uk	Графік

en	Total IPs
uk	Загальна кількість IP-адрес

en	The Current Status of this Networks Discovery
uk	Поточний статус виявлення цієї мережі

en	Progress
uk	Прогрес

en	Pending/Running/Done
uk	Очікує/Виконується/Готово

en	Up/SNMP Hosts
uk	Вгору/Хости SNMP

en	Threads
uk	Теми

en	Last Runtime
uk	Останнє виконання

en	Next Start
uk	Наступний старт

en	Last Started
uk	Останній запущений

en	Running
uk	Працює

en	Idle
uk	РХХ

en	Never
uk	Ніколи

en	No Networks Found
uk	Мережі не знайдено

en	Refresh
uk	Оновити

en	%d Seconds
uk	%d секунд

en	Clear Filtered
uk	Очистити фільтр

en	Import Networks
uk	Імпорт кольорів

en	Import SNMP Options from Local File
uk	Імпортувати кольори з локального файлу

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import SNMP Options from Text
uk	Набір параметрів SNMP

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import SNMP Options
uk	Параметри SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Delete SNMP Option
uk	Видалити параметр SNMP

en	Delete SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
uk	Видалити параметр SNMP

en	Duplicate SNMP Options
uk	Видалити параметр SNMP

en	Name Format
uk	Формат імені

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні параметри SNMP.

en	Export SNMP Option
uk	Параметри SNMP

en	Export SNMP Options
uk	Параметри SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
uk	Автоматизація параметрів SNMP була продубльована.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
uk	Елемент автоматизації не існує. Не можна дублювати.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний елемент параметра SNMP.

en	SNMP Option:
uk	Опція SNMP:

en	SNMP Version: %s
uk	Версія SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
uk	Спільнота/ім’я користувача SNMP: %s

en	Cancel
uk	Скасувати

en	Continue
uk	Продовжити

en	Remove SNMP Item
uk	Видалити елемент SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
uk	Параметри SNMP [редагувати: %s]

en	SNMP Options [new]
uk	Параметри SNMP [новий]

en	Sequence
uk	Послідовність

en	Sequence of Item.
uk	Послідовність пункту.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
uk	Набір параметрів SNMP [редагувати: %s]

en	SNMP Option Set [new]
uk	Набір параметрів SNMP [новий]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
uk	Введіть назву цього набору параметрів SNMP.

en	Item
uk	Елемент

en	Version
uk	Версія

en	Community
uk	Спільнота

en	Port
uk	Порт

en	Timeout
uk	Час вийшов

en	Retries
uk	Повторні спроби

en	Max OIDS
uk	Макс. OIDS

en	Auth Username
uk	Авторизоване ім'я користувача

en	Auth Password
uk	Пароль авторизації

en	Auth Protocol
uk	Протокол авторизації

en	Priv Passphrase
uk	Пароль Priv

en	Priv Protocol
uk	Приватний протокол

en	Context
uk	Контекст

en	Action
uk	Дія

en	Item # %d
uk	Пункт № %d

en	none
uk	жоден

en	Move Down
uk	Перемістити вниз

en	Move Up
uk	Переміщення вгору

en	No SNMP Items
uk	Немає елементів SNMP

en	Delete SNMP Option Item
uk	Видалити параметр SNMP

en	SNMP Rules
uk	Правила SNMP

en	SNMP Option Sets
uk	Набори опцій SNMP

en	SNMP Option Set
uk	Набір параметрів SNMP

en	Networks Using
uk	Використання мереж

en	SNMP Entries
uk	Записи SNMP

en	V1 Entries
uk	Записи V1

en	V2 Entries
uk	Записи V2

en	V3 Entries
uk	Записи V3

en	No SNMP Option Sets Found
uk	Немає наборів опцій SNMP

en	Import Device Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Device Rules from Text
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Device Rules
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Delete Device Rule
uk	Видалити пристрій

en	Delete Device Rules
uk	Видалити пристрій

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Export Device Rule
uk	Експорт Пристроїв

en	Export Device Rules
uk	Експорт Пристроїв

en	Unknown
uk	Невідомо

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний шаблон графіка, який буде від’єднано від шаблону пристрою.

en	Graph Rule Name: '%s'
uk	Назва графіка: %s

en	Remove Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
uk	Загальна кількість Графіків, згенерованих з цього Пристрою.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні запити даних, які будуть від’єднані від шаблону пристрою.

en	Tree Rule Name: '%s'
uk	Елементи правила дерева

en	Remove Tree Rule
uk	Правила дерева

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
uk	Налаштування Cacti

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
uk	Виберіть шаблон пристрою, до якого будуть відповідати пристрої.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
uk	Виберіть метод доступності для використання для виявлених пристроїв.

en	System Description Match
uk	Відповідність опису системи

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysDescr пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	System Name Match
uk	Збіг імен системи

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysName пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	System OID Match
uk	Збіг OID системи

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
uk	Це унікальний рядок, який буде зіставлено з рядком sysOid пристрою, щоб поєднати його з цим шаблоном автоматизації. Будь-який регулярний вираз Perl можна використовувати на додаток до будь-якого виразу SQL Where.

en	Device Creation Defaults
uk	Стандартні параметри пристрою

en	Device Description Pattern
uk	Опис Пристрою

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
uk	Якщо позначено, під час сканування мережі автоматизації звіт буде надіслано на обліковий запис електронної пошти для сповіщень.

en	Device Rules [edit: %s]
uk	Пристрій [редагування:%s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
uk	Шаблони автоматизації для [Видалений шаблон]

en	Device Rules [new]
uk	Шаблони пристроїв [новий]

en	Associated Graph Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Graph Rule Name
uk	Назва графіка

en	Actions
uk	Дії

en	No Associated Graph Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Add Graph Rule
uk	Правила графа

en	Add
uk	Додати

en	Add Graph Rule to Device Rule
uk	Додати Шаблон Графіків до Пристрою

en	Associated Tree Rules
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Tree Rule Name
uk	Назва правила

en	Exit On Match
uk	Збіг OID системи

en	No Associated Tree Rules
uk	Немає пов'язаних Запитів Даних.

en	Add Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Add Tree Rule to Device Rule
uk	Додайте запит даних до шаблону пристрою

en	Delete Item from Device Rule
uk	Видалити елемент із шаблону пристрою

en	Device Rules
uk	Правила пристрою

en	Template Name
uk	Ім'я шаблону

en	System ObjectId Match

en	Order
uk	Замовлення

en	Unknown Template
uk	Невідомий шаблон

en	No Automation Device Templates Found
uk	Шаблони пристроїв автоматизації не знайдено

en	Import Tree Rules from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Import Tree Rules from Text
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
uk	Cacti імпортував такі товари:

en	Import Tree Rules
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Delete Tree Rule
uk	Видалити дерево

en	Delete Tree Rules
uk	Видалити дерево

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні правила.

en	Enable Tree Rule
uk	Увімкнути правило

en	Enable Tree Rules
uk	Увімкнути правило

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні правила.

en	Disable Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Disable Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Export Tree Rule
uk	Правила дерева

en	Export Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Tree Rule
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Created Trees
uk	Створені дерева

en	Don't Show
uk	Не показувати

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
uk	Вибір правил дерева [редагувати: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
uk	Вибір правил дерева [нове]

en	Object Selection Criteria
uk	Критерії відбору об'єкта

en	Tree Creation Criteria
uk	Критерії створення дерева

en	Change Leaf Type
uk	Змінити тип листа

en	WARNING:
uk	УВАГА:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
uk	Ви змінюєте тип листа на «Пристрій», який не підтримує зіставлення/створення об’єктів на основі графіка.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
uk	Змінивши тип аркуша, усі недійсні правила буде автоматично видалено та не підлягатиме відновленню.

en	Are you sure you wish to continue?
uk	Ви впевнені, що бажаєте продовжити?

en	Tree Rules
uk	Правила дерева

en	Hook into Tree
uk	Зачепитися за дерево

en	At Subtree
uk	У Subtree

en	This Type
uk	Цей тип

en	Using Grouping
uk	Використання групування

en	ROOT
uk	КОРІНЬ

en	No Tree Rules Found
uk	Правил дерева не знайдено

en	Cacti System Warning
uk	Попередження системи Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
uk	Примітка системи Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
uk	Примітка: Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний CDEF.

en	Delete CDEF
uk	Видалити CDEF

en	Delete CDEFs
uk	Видалити CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate CDEF
uk	Дублікат CDEF

en	Duplicate CDEFs
uk	Дублікат CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний елемент CDEF.

en	CDEF Name: %s
uk	Назва CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
uk	Видалити елемент CDEF

en	CDEF Preview
uk	Попередній перегляд CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
uk	Елементи CDEF [редагувати: %s]

en	CDEF Item Type
uk	Тип елемента CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
uk	Виберіть, який це тип елемента CDEF.

en	CDEF Item Value
uk	Значення елемента CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
uk	Введіть значення для цього елемента CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
uk	CDEF [редагувати: %s]

en	CDEF [new]
uk	CDEF [новий]

en	CDEF Items
uk	Елементи CDEF

en	Item Value
uk	Значення елемента

en	Delete CDEF Item
uk	Видалити елемент CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
uk	Назва CDEF

en	The name of this CDEF.
uk	Назва цього CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
uk	Файли CDEF, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this CDEF.
uk	Кількість графіків, які використовують цей CDEF.

en	Templates Using
uk	Використання шаблонів

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей CDEF.

en	No CDEFs
uk	Без CDEF

en	Highlights

en	Full
uk	Повне ім’я

en	Change Log [%s]
uk	Журнал змін

en	Version %s
uk	Версія %s

en	Unnamed Color
uk	Колір без назви

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір

en	Delete Color
uk	Видалити колір

en	Delete Colors
uk	Видалити колір

en	Import Colors
uk	Імпорт кольорів

en	Import Colors from Local File
uk	Імпортувати кольори з локального файлу

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
uk	Будь ласка, вкажіть розташування файлу CSV, що містить інформацію про колір.

en	Select a File
uk	Виберіть файл

en	Overwrite Existing Data?
uk	Перезаписати наявні дані?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
uk	Чи слід дозволити процесу імпорту перезаписати існуючі дані? Зауважте, що це не означає видалення старих рядків, лише оновлення повторюваних рядків.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
uk	Дозволити оновлення наявних рядків?

en	Required File Format Notes
uk	Примітки щодо необхідного формату файлу

en	The file must contain a header row with the following column headings.
uk	Файл повинен містити рядок заголовка з наступними заголовками стовпців.

en	name - The Color Name
uk	name - назва кольору

en	hex - The Hex Value
uk	hex - шістнадцяткове значення

en	Colors [edit: %s]
uk	Кольори [редагувати: %s]

en	Colors [new]
uk	Кольори [новий]

en	Colors
uk	Кольори

en	Named Colors
uk	Іменовані кольори

en	Export Colors
uk	Експорт кольорів

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
uk	Шістнадцяткове значення цього кольору.

en	Color Name
uk	Назва кольору

en	The name of this Color definition.
uk	Назва цього визначення кольору.

en	Named Color
uk	Названий колір

en	Is this color a named color which are read only.
uk	Чи є цей колір іменованим кольором, доступним лише для читання.

en	Color
uk	Колір

en	The Color as shown on the screen.
uk	Колір, як показано на екрані.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
uk	Використовувані кольори не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graph using this Color.
uk	Номер графіка, що використовує цей колір.

en	The number of Graph Templates using this Color.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей колір.

en	No Colors Found
uk	Кольори не знайдено

en	Sync Aggregates
uk	Агрегати синхронізації

en	Color Item
uk	Колір предмета

en	No Items
uk	Немає предметів

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Delete Color Template
uk	Видалити кольоровий шаблон

en	Delete Color Templates
uk	Видалити кольоровий шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Duplicate Color Template
uk	Дубльований кольоровий шаблон

en	Duplicate Color Templates
uk	Дубльований кольоровий шаблон

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір шаблону кольору.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір шаблону кольору.

en	Synchronize Color Template
uk	Синхронізація кольорового шаблону

en	Synchronize Color Templates
uk	Синхронізація кольорового шаблону

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колір шаблону кольору.

en	Color Name:
uk	Назва кольору:

en	Color Hex:
uk	Шістнадцятковий колір:

en	Remove Color Item
uk	Видалити кольоровий елемент

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
uk	Елементи кольорового шаблону [редагувати елемент звіту: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
uk	Елементи кольорового шаблону [новий елемент звіту: %s]

en	Color Template Items [new]
uk	Елементи кольорового шаблону [новий]

en	Color Template Items [edit: %s]
uk	Елементи кольорового шаблону [редагувати: %s]

en	Delete Color Item
uk	Видалити елемент кольору

en	Color Template [edit: %s]
uk	Колірний шаблон [редагувати: %s]

en	Color Template [new]
uk	Кольоровий шаблон [новий]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
uk	Кольоровий шаблон "%s" мав стільки агрегатних шаблонів: %d і %d агрегатів без шаблонів

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
uk	Колірний шаблон "%s" не мав агрегованих шаблонів або графіків, які використовують цей кольоровий шаблон.

en	Color Templates
uk	Кольорові шаблони

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
uk	Кольорові шаблони, які використовуються, не можна видалити. Використовується визначається як посилання на сукупний шаблон.

en	No Color Templates Found
uk	Кольорові шаблони не знайдено

en	Run Check
uk	Запустіть перевірку

en	Delete Check
uk	Видалити чек

en	Data Source debug started.
uk	Розпочато налагодження джерела даних.

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
uk	Налагодження джерела даних отримано недійсний ідентифікатор джерела даних.

en	All RRDfile repairs succeeded.
uk	Усі відновлення RRDfile виконано успішно.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
uk	Помилка відновлення одного або кількох файлів RRD. Перегляньте журнал Cacti щодо помилок.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
uk	Автоматичне налагодження джерела даних повторно запускається після ремонту.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
uk	Ремонт джерела даних отримав недійсний ідентифікатор джерела даних.

en	Data Source
uk	Джерело даних

en	The Data Source to Debug
uk	Джерело даних для налагодження

en	User
uk	Користувач

en	The User who requested the Debug.
uk	Користувач, який подав запит на налагодження.

en	Started
uk	Розпочався

en	The Date that the Debug was Started.
uk	Дата початку налагодження.

en	The Data Source internal ID.
uk	Внутрішній ідентифікатор джерела даних.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
uk	Статус перевірки налагодження джерела даних.

en	Writable
uk	Записуване

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
uk	Визначає, чи мають збирач даних або веб-сайт доступ на запис.

en	Exists
uk	існує

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
uk	Визначає, чи знаходиться джерело даних у кеші Poller.

en	Active
uk	Активний

en	Determines if the Data Source is Enabled.
uk	Визначає, чи ввімкнено джерело даних.

en	RRD Match
uk	Матч RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
uk	Визначає, чи відповідає RRD-файл шаблону джерела даних.

en	Valid Data
uk	Дійсні дані

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
uk	Визначає, чи RRDfile отримував хороші останні дані.

en	RRD Updated
uk	RRD Оновлено

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
uk	Визначає, чи належним чином записано файл RRD.

en	Issues
uk	Випуски

en	Summary of issues found for the Data Source.
uk	Підсумок проблем, виявлених для джерела даних.

en	Data Sources
uk	Джерела даних

en	Not Debugging
uk	Не налагоджується

en	No Checks
uk	Без перевірок

en	Not Found
uk	Не знайдено

en	Not Checked Yet
uk	Ще не перевірено

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
uk	Проблеми знайдено! Очікування оновлення файлу RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
uk	Ініціал не знайдено! Очікування оновлення файлу RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
uk	Очікування аналізу та оновлення файлу RRD

en	RRDfile Owner
uk	Власник файлу RRD

en	Website runs as
uk	Веб-сайт працює як

en	Poller runs as
uk	Поллер біжить як

en	Is RRA Folder writeable by poller?
uk	Чи можна записувати папку RRA за допомогою опитувальника?

en	Is RRDfile writeable by poller?
uk	Чи RRDfile можна записати за допомогою poller?

en	Does the RRDfile Exist?
uk	Чи існує файл RRD?

en	Is the Data Source set as Active?
uk	Джерело даних встановлено як активне?

en	Did the poller receive valid data?
uk	Чи опитувальник отримав дійсні дані?

en	Was the RRDfile updated?
uk	Чи оновлено файл RRD?

en	First Check TimeStamp
uk	Спочатку перевірте TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
uk	Друга перевірка TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
uk	Чи змогли ми перетворити назву?

en	Data Source matches the RRDfile?
uk	Джерело даних відповідає файлу RRD?

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
uk	Засіб усунення несправностей джерела даних [Автоматичне оновлення до завершення] %s

en	Refresh Now
uk	Оновити зараз

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
uk	Засіб усунення несправностей джерела даних [Автоматичне оновлення до оновлення файлу RRD] %s

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
uk	Засіб усунення несправностей джерела даних [ Аналіз завершено! %s]

en	Rerun Analysis
uk	Повторний аналіз

en	Check
uk	Перевірити

en	Value
uk	Значення

en	Results
uk	Результати

en	<not set>

en	Data Source Repair Recommendations
uk	Рекомендації щодо ремонту джерела даних

en	Issue
uk	Випуск

en	For attribute '%s', issue found '%s'
uk	Для атрибута "%s" виявлено проблему "%s"

en	Apply Suggested Fixes
uk	Застосувати запропоновані виправлення

en	Repair Steps [ %s ]
uk	Етапи ремонту [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
uk	Етапи відновлення [ Запустіть Fix з командного рядка ]

en	Command
uk	Команда

en	Waiting on Data Source Check to Complete
uk	Очікування завершення перевірки джерела даних

en	All Devices
uk	Усі пристрої

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
uk	Засіб усунення несправностей джерела даних [ %s ]

en	No Device
uk	Немає пристрою

en	Delete All Checks
uk	Видалити всі перевірки

en	Run All
uk	Запустити все

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
uk	Виконайте перевірки відфільтрованих джерел даних і збережіть інші результати

en	Profile
uk	Профіль

en	All
uk	Всі

en	Failed
uk	Невдало

en	Debugging
uk	Налагодження

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Delete Data Input Method
uk	Видалити метод введення даних

en	Delete Data Input Methods
uk	Видалити метод введення даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний метод введення даних

en	Duplicate Data Input Method
uk	Видалити метод введення даних

en	Duplicate Data Input Methods
uk	Видалити метод введення даних

en	Input Name
uk	Вхідна назва:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне поле введення даних.

en	Field Name: %s
uk	Назва поля: %s

en	Friendly Name: %s
uk	Зрозуміла назва: %s

en	Remove Data Input Field
uk	Видалити поле введення даних

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
uk	Схоже, цей сценарій не має вхідних значень, тому нема чого додати.

en	Output Fields [edit: %s]
uk	Поля виводу [редагувати: %s]

en	Output Field
uk	Поле виводу

en	Input Fields [edit: %s]
uk	Поля введення [редагувати: %s]

en	Input Field
uk	Поле вводу

en	Data Input Method [edit: %s]
uk	Метод введення даних [редагувати: %s]

en	Data Input Method [new]
uk	Метод введення даних [новий]

en	SNMP Query
uk	Запит SNMP

en	Script Query
uk	Запит сценарію

en	Script Server Query
uk	Запит сервера сценаріїв

en	White List Verification Succeeded.
uk	Перевірка білого списку успішна.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
uk	Не вдалося перевірити білий список. Щоб виправити, запустіть сценарій CLI input_whitelist.php.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
uk	Вхідний рядок не існує в білому списку. Щоб виправити, запустіть сценарій CLI input_whitelist.php.

en	Input Fields
uk	Поля введення

en	Friendly Name
uk	Дружнє ім'я

en	Field Order
uk	Польовий порядок

en	(Not In Use)
uk	(Не використовується)

en	No Input Fields
uk	Немає полів введення

en	Output Fields
uk	Поля виводу

en	Update RRA
uk	Оновити RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
uk	Вихідні поля не можна видалити, якщо наявні джерела даних

en	No Output Fields
uk	Немає полів виводу

en	Delete Data Input Field
uk	Видалити поле введення даних

en	Data Input Methods
uk	Методи введення даних

en	Input Methods
uk	Методи введення

en	Data Input Name
uk	Назва вхідних даних

en	The name of this Data Input Method.
uk	Назва цього методу введення даних.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього методу введення даних. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
uk	Введені дані, які використовуються, не можна видалити. Використовується визначається як посилання на джерело даних або шаблон даних.

en	Data Sources Using
uk	Використання джерел даних

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
uk	Кількість джерел даних, які використовують цей метод введення даних.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
uk	Кількість шаблонів даних, які використовують цей метод введення даних.

en	Data Input Method
uk	Метод введення даних

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
uk	Метод, який використовується для збору інформації для цього методу введення даних.

en	No Data Input Methods Found
uk	Методів введення даних не знайдено

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Delete Data Query
uk	Видалити запит даних

en	Delete Data Queries
uk	Видалити запит даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний запит даних.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Data Query
uk	Видалити запит даних

en	Duplicate Data Queries
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступну асоціацію графіка запиту даних.

en	Graph Name: %s
uk	Назва графіка: %s

en	Remove Data Query Graph Template
uk	Видалити шаблон графіка запиту даних

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
uk	Пов’язані шаблони графіків/даних [редагувати: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
uk	Асоційовані шаблони графіків/даних [новий]

en	Associated Data Templates
uk	Шаблони пов’язаних даних

en	Data Template - %s
uk	Шаблон даних - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
uk	Якщо для цього шаблону графіка потрібне джерело даних шаблону даних ліворуч, виберіть правильний вихідний стовпець XML, а потім, щоб увімкнути зіставлення, установіть тут прапорець або перемкніть.

en	Suggested Values - Graphs
uk	Пропоновані значення – графіки

en	Equation
uk	Рівняння

en	No Suggested Values Found
uk	Запропоновані значення не знайдено

en	Field Name
uk	Назва поля

en	Suggested Value
uk	Запропоноване значення

en	Add Graph Title Suggested Name
uk	Додайте запропоновану назву заголовка графіка

en	Suggested Values - Data Sources
uk	Запропоновані значення – Джерела даних

en	Add Data Source Name Suggested Name
uk	Додайте назву джерела даних. Запропонована назва

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
uk	Запити даних [редагувати: %s]

en	Data Queries [new]
uk	Запити даних [нове]

en	Successfully located XML file
uk	Файл XML успішно знайдено

en	Could not locate XML file.
uk	Не вдалося знайти файл XML.

en	Associated Graph Templates
uk	Асоційовані шаблони графіків

en	Graph Template Name
uk	Назва шаблону графіка

en	Mapping ID
uk	Ідентифікатор відображення

en	Association Read Only until XML file located
uk	Асоціація лише для читання, доки не знайдено файл XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
uk	Шаблони зіставлених графіків із графіками доступні лише для читання

en	No Graph Templates Defined.
uk	Шаблони графіків не визначені.

en	Delete Associated Graph
uk	Видалити асоційований графік

en	Data Queries
uk	Запити даних

en	Data Query Name
uk	Назва запиту даних

en	The name of this Data Query.
uk	Назва цього запиту даних.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
uk	Внутрішній ідентифікатор для цього шаблону графіка. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
uk	Запити даних, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this Data Query.
uk	Кількість графіків, які використовують цей запит даних.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей запит даних.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
uk	Метод введення даних, який використовується для збору даних для джерел даних, пов’язаних із цим запитом даних.

en	No Data Queries Found
uk	Немає запитів на дані

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
uk	Зміна Heartbeat на цій сторінці не змінює Heartbeat для ваших існуючих джерел даних. Скористайтеся функцією «налаштування» RRDtool, щоб внести ці зміни в існуючі серцеві сигнали RRDfiles, або запустіть утиліту CLI update_heartbeat.php, щоб виправити.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Delete Data Source Profile
uk	Видалити профіль джерела даних

en	Delete Data Source Profiles
uk	Видалити профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний профіль джерела даних

en	Duplicate Data Source Profile
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	Duplicate Data Source Profiles
uk	Дубльований профіль джерела даних

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
uk	Не вдається скопіювати профіль джерела даних. Перевірте Cacti Log на наявність помилок.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний RRA профілю джерела даних.

en	Profile Name: %s
uk	Ім'я профілю: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
uk	Видалити профіль RRA джерела даних

en	Each Insert is New Row
uk	Кожна вставка є новим рядком

en	(Some Elements Read Only)
uk	(Деякі елементи лише для читання)

en	RRA [edit: %s %s]
uk	RRA [редагувати: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
uk	Профіль джерела даних [редагувати: %s]

en	Data Source Profile [new]
uk	Профіль джерела даних [новий]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
uk	RRA профілю джерела даних (натисніть «Зберегти», щоб оновити проміжки часу)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
uk	RRA профілю джерела даних (лише читання)

en	Data Retention
uk	Зберігання даних

en	Graph Timespan
uk	Часовий проміжок графіка

en	Steps
uk	Кроки

en	Rows
uk	Рядки

en	Select Consolidation Function(s)
uk	Виберіть функцію консолідації

en	Delete Data Source Profile Item
uk	Видалити елемент профілю джерела даних

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
uk	%s Кбайт на джерело даних і %s байт для заголовка

en	%s KBytes per Data Source
uk	%s Кбайт на джерело даних

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
uk	Введіть дійсну кількість рядків, щоб отримати розмір RRA.

en	%d Years
uk	%d років

en	1 Year
uk	1 Рік

en	%d Month
uk	%d Місяць

en	%d Months
uk	%d Місяців

en	%d Week
uk	%d тиждень

en	%d Weeks
uk	%d тижнів

en	%d Day
uk	%d день

en	%d Days
uk	%d днів

en	1 Hour
uk	1 Година

en	Data Source Profiles
uk	Профілі джерела даних

en	Profiles
uk	Профілі

en	Has Data Sources
uk	Має джерела даних

en	Data Source Profile Name
uk	Назва профілю джерела даних

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
uk	Це профіль за умовчанням для всіх нових шаблонів даних?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
uk	Профілі, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на джерело даних або шаблон даних.

en	Read Only
uk	Лише для читання

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
uk	Профілі, які використовуються джерелами даних, наразі стають лише для читання.

en	Poller Interval
uk	Інтервал Поллера

en	The Polling Frequency for the Profile
uk	Частота опитування для профілю

en	Heartbeat
uk	Серцебиття

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
uk	Проміжок часу в секундах без належних даних, перш ніж дані будуть збережені як невідомі

en	The number of Data Sources using this Profile.
uk	Кількість джерел даних, які використовують цей профіль.

en	The number of Data Templates using this Profile.
uk	Кількість шаблонів даних, які використовують цей профіль.

en	No Data Source Profiles Found
uk	Профілі джерела даних не знайдено

en	Change Device
uk	Змінити пристрій

en	Reapply Suggested Names
uk	Повторно застосувати запропоновані імена

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Delete Data Source
uk	Видалити джерело даних

en	Delete Data Sources
uk	Видалити джерело даних

en	The following Graph is using this Data Source.
uk	Наступний графік використовує ці джерела даних:

en	The following Graph is using these Data Sources.
uk	Наступний графік використовує ці джерела даних:

en	Leave the Graph Untouched
uk	Залиште графік без змін.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
uk	Видаліть усі елементи графіка , які посилаються на це джерело даних.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
uk	Видаліть усі графіки , які посилаються на це джерело даних.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступне джерело даних.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступне джерело даних.

en	Disable Data Source
uk	Вимкнути джерело даних

en	Disable Data Sources
uk	Вимкнути джерело даних

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступне джерело даних.

en	Enable Data Source
uk	Увімкнути джерело даних

en	Enable Data Sources
uk	Увімкнути джерело даних

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне джерело даних

en	Change Device for Data Source
uk	Змінити профіль джерела даних

en	Change Device for Data Sources
uk	Змінити налаштування пристрою

en	New Device
uk	Новий пристрій

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоноване ім’я до наступного джерела даних.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоноване ім’я до наступного джерела даних.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до джерела даних

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до джерела даних

en	Custom Data [data input: %s]
uk	Спеціальні дані [введення даних: %s]

en	(From Device: %s)
uk	(З пристрою: %s)

en	(From Data Template)
uk	(З шаблону даних)

en	Nothing Entered
uk	Нічого не введено

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
uk	Немає полів введення для вибраного джерела введення даних

en	Data Template Selection [edit: %s]
uk	Вибір шаблону даних [редагувати: %s]

en	Data Template Selection [new]
uk	Вибір шаблону даних [новий]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
uk	Вимкніть режим налагодження джерела даних.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
uk	Увімкніть режим налагодження джерела даних.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
uk	Вимкніть режим інформації про джерело даних.

en	Turn On Data Source Info Mode.
uk	Увімкніть режим інформації про джерело даних.

en	Edit Graph: '%s'.
uk	Редагувати графік: '%s'.

en	Edit Device.
uk	Редагувати пристрій.

en	Edit Data Template.
uk	Редагувати шаблон даних.

en	Disable Data Source.
uk	Вимкнути джерело даних.

en	Enable Data Source.
uk	Увімкнути джерело даних.

en	Selected Data Template
uk	Вибраний шаблон даних

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
uk	Назва цього шаблону даних. Будь ласка, зверніть увагу, що ви можете змінити лише шаблони графіків на 100%$-сумісний шаблон графіків, що означає, що він містить ідентичні джерела даних.

en	Device
uk	Пристрій

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
uk	Виберіть пристрій, до якого належить це джерело даних.

en	Supplemental Data Template Data
uk	Дані шаблону додаткових даних

en	Data Source Fields
uk	Поля джерела даних

en	Data Source Item Fields
uk	Поля елемента джерела даних

en	Custom Data
uk	Спеціальні дані

en	Data Source Item %s
uk	Елемент джерела даних %s

en	New
uk	Новий

en	Data Source Debug
uk	Налагодження джерела даних

en	RRDtool Tune Info
uk	Інформація про налаштування RRDtool

en	External
uk	Зовнішній

en	1 Minute
uk	1 хвилина

en	Data Sources [ All Devices ]
uk	Джерела даних [Усі пристрої]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
uk	Джерела даних [не на основі пристрою]

en	Data Sources [ %s ]
uk	Джерела даних [ %s ]

en	Bad Indexes
uk	Погані індекси

en	Note that this query may take some time to run.
uk	Зверніть увагу, що виконання цього запиту може зайняти деякий час.

en	Orphaned
uk	Осиротіла

en	Data Source Name
uk	Назва джерела даних

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
uk	Назва цього джерела даних. Зазвичай генерується програмним шляхом із визначення шаблону даних.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього джерела даних. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
uk	Кількість графіків і агрегатних графіків, які використовують джерело даних.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
uk	Частота збору даних для цього джерела даних.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
uk	Якщо це джерело даних довго не використовується Graphs, його можна видалити.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
uk	Чи збиратимуться дані для цього Джерела даних. Контролюється на рівні шаблону даних.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
uk	Шаблон даних, на основі якого було створено це джерело даних.

en	Damaged Data Source Name
uk	Назва джерела пошкоджених даних

en	No Data Sources Found
uk	Джерела даних не знайдено

en	No Graphs
uk	Без графіків

en	Aggregates
uk	Агрегати

en	No Aggregates
uk	Без агрегатів

en	Change Profile
uk	Змінити профіль

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Delete Data Template
uk	Видалити шаблон(и) даних

en	Delete Data Templates
uk	Видалити шаблон(и) даних

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Data Template
uk	Повторювані шаблони даних

en	Duplicate Data Templates
uk	Повторювані шаблони даних

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Change Profile for Data Template
uk	Змінити шаблон графіка

en	Change Profile for Data Templates
uk	Змінити шаблон графіка

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
uk	ПРИМІТКА. Ця зміна вплине лише на майбутні джерела даних і не змінює існуючі джерела даних.

en	New Data Source Profile
uk	Новий профіль джерела даних

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
uk	Шаблони даних [редагувати: %s]

en	Edit Data Input Method.
uk	Редагувати метод введення даних.

en	Data Templates [new]
uk	Шаблони даних [новий]

en	This field is always templated.
uk	Це поле завжди шаблонне.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви бажаєте дозволити користувачеві змінювати значення праворуч під час створення джерела даних.

en	Data Templates in use can not be modified
uk	Використовувані шаблони даних не можна змінювати

en	Data Source Item [%s]
uk	Елемент джерела даних [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
uk	Це значення вимкнено через те, що його значення отримано з пристрою або спеціального об’єкта Data Query, який відстежує зв’язки критичних даних Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
uk	Це значення вимкнено, оскільки воно отримано від Пристрою та лише для читання.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
uk	Якщо це поле залишити порожнім, значення буде отримано з пристрою.

en	Custom Data Warning Message
uk	Попередження про спеціальні дані

en	WARNING: Data Loss can Occur
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: може статися втрата даних

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
uk	Після того, як ви знімете цей прапорець, а потім збережете шаблон даних, будь-які існуючі джерела даних на основі цього шаблону даних втратять свої спеціальні дані. Це може призвести до несправності збору даних і графіків

en	Data Templates
uk	Шаблони даних

en	Method
uk	Метод

en	Data Template Name
uk	Назва шаблону даних

en	The name of this Data Template.
uk	Назва цього шаблону даних.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього шаблону даних. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
uk	Шаблони даних, які використовуються, не можна видалити. Використовується визначається як посилання на джерело даних.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
uk	Кількість джерел даних, які використовують цей шаблон даних.

en	Input Method
uk	Метод введення

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
uk	Метод, який використовується для розміщення даних у RRD-файлі джерела даних.

en	Profile Name
uk	Імя профілю

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
uk	Профіль джерела даних за умовчанням для цього шаблону даних.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
uk	Джерела даних на основі неактивних шаблонів даних не оновлюватимуться під час опитування.

en	No Data Templates Found
uk	Шаблони даних не знайдено

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні налаштування GPRINT.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні налаштування GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset
uk	Видалити попередні налаштування GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
uk	Видалити попередні налаштування GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
uk	Попередні налаштування GPRINT [редагувати: %s]

en	GPRINT Presets [new]
uk	Попередні налаштування GPRINT [новий]

en	GPRINT Presets
uk	Попередні налаштування GPRINT

en	GPRINTs

en	GRPINTs
uk	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
uk	Попередня назва GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
uk	Назва цього стилю GPRINT.

en	Format
uk	Формат

en	The GPRINT format string.
uk	Рядок формату GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
uk	GPRINT, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
uk	Кількість графіків, які використовують цей GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей GPRINT.

en	No GPRINT Presets
uk	Немає попередніх налаштувань GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
uk	ГРАФІК НЕ ІСНУЄ

en	Graph Utility View for Graph: %s
uk	Утилітарний Перегляд Графіку

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
uk	Деталі графіка, утиліти масштабування та налагодження

en	CSV Export
uk	Експорт CSV

en	Edit Graph Template
uk	Редагувати шаблон графіка

en	Click to view just this Graph in Real-time
uk	Натисніть, щоб переглянути лише цей графік у реальному часі

en	Graph Source/Properties
uk	Джерело/властивості графіка

en	Graph Data
uk	Дані графіка

en	The Cacti Poller has not run yet.
uk	Cacti Poller ще не запускався.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
uk	Ваш адміністратор вимкнув режим реального часу.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
uk	Каталог кешу зображень не існує. Спочатку створіть його та встановіть дозволи, а потім спробуйте відкрити інший графік у реальному часі.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
uk	Каталог кешу зображень не доступний для запису. Установіть дозволи, а потім спробуйте відкрити інший графік у реальному часі.

en	Cacti Real-time Graphing
uk	Cacti Графіки в реальному часі

en	Thumbnails
uk	Ескізи

en	%d seconds left.
uk	Залишилося %d секунд.

en	seconds left.
uk	залишилося секунд.

en	Change Settings
uk	Змінити настройки

en	Full Sync Graphs
uk	Повна синхронізація графіків

en	Quick Sync Graphs
uk	Графіки швидкої синхронізації

en	Cur:

en	Avg:
uk	Середнє:

en	Max:
uk	До:

en	Min:
uk	Мін:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
uk	Елементи шаблону графіка [редагувати графік: %s]

en	Data Template Filter
uk	Фільтр шаблонів даних

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
uk	Цей фільтр обмежить джерела даних, видимі в спадному меню «Джерело даних».

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
uk	Синхронізація шаблону графіка "%s" призвела до %s ремонтів!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
uk	Синхронізація шаблону графіка "%s" не призвела до ремонту.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Delete Graph Template
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Delete Graph Templates
uk	Видалити шаблон(и) графіка

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph Template
uk	Дубльовані шаблони графіків

en	Duplicate Graph Templates
uk	Дубльовані шаблони графіків

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний колірний шаблон

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Resize Graph Template
uk	Новий шаблон графіка

en	Resize Graph Templates
uk	Шаблони графіків

en	Template Class
uk	На основі шаблону

en	Graph Height
uk	Висота графіка

en	Graph Width
uk	Ширина графіка

en	Image Format
uk	Формат зображення

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати повну синхронізацію між вашими графіками та вибраними шаблонами графіків. Якщо у вас просто виникла ситуація, коли елементи графіка не відповідають шаблону графіка, спочатку спробуйте опцію швидкої синхронізації графіків, оскільки це займе набагато менше часу. Ця функція важлива, якщо у вас є графіки, які існують із кількома версіями шаблону графіка, і ви бажаєте зробити їх усі загальними за зовнішнім виглядом.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати повну синхронізацію між вашими графіками та вибраними шаблонами графіків. Якщо у вас просто виникла ситуація, коли елементи графіка не відповідають шаблону графіка, спочатку спробуйте опцію швидкої синхронізації графіків, оскільки це займе набагато менше часу. Ця функція важлива, якщо у вас є графіки, які існують із кількома версіями шаблону графіка, і ви бажаєте зробити їх усі загальними за зовнішнім виглядом.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
uk	Синхронізація графіків із шаблоном(ами) графіка

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
uk	Синхронізація графіків із шаблоном(ами) графіка

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати швидку синхронізацію ваших графіків для наступних шаблонів графіків. Використовуйте цей параметр, якщо ваші графіки мають елементи графіка, які не відповідають вашому шаблону графіка. Якщо цей параметр не працює, скористайтеся параметром Full Sync Graphs, який займе більше часу.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб виконати швидку синхронізацію ваших графіків для наступних шаблонів графіків. Використовуйте цей параметр, якщо ваші графіки мають елементи графіка, які не відповідають вашому шаблону графіка. Якщо цей параметр не працює, скористайтеся параметром Full Sync Graphs, який займе більше часу.

en	Graph Template Items [edit: %s]
uk	Елементи шаблону графіка [редагувати: %s]

en	Graph Item Inputs
uk	Вхідні дані для елементів графіка

en	No Inputs
uk	Немає входів

en	Graph Template [edit: %s]
uk	Шаблон графіка [редагувати: %s]

en	Graph Template [new]
uk	Шаблон графіка [новий]

en	Graph Template Options
uk	Параметри шаблону графіка

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви бажаєте дозволити користувачеві змінювати значення праворуч під час створення графіка.

en	Graph Templates
uk	Шаблони графіків

en	Class
uk	Клас

en	VDEFs
uk	VDEF

en	The name of this Graph Template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Class of this Graph Template
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Version of this Graph Template
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
uk	Шаблони графіків, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на граф.

en	Graph Items
uk	Елементи графіка

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
uk	Кількість графіків, які використовують цей шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
uk	Кількість графіків, які використовують цей шаблон графіка.

en	The default image format for the resulting Graphs.
uk	Стандартний формат зображення для отриманих графіків.

en	The default size of the resulting Graphs.
uk	Розмір отриманих графіків за замовчуванням.

en	Vertical Label
uk	Вертикальна етикетка

en	The vertical label for the resulting Graphs.
uk	Вертикальна позначка для отриманих графіків.

en	No Graph Templates Found
uk	Шаблони графіків не знайдено

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
uk	Вхідні дані для елементів графіка [редагувати графік: %s]

en	Associated Graph Items
uk	Пов’язані елементи графіка

en	Item #%s
uk	Пункт №%s

en	Graph Preview Filters
uk	Фільтри попереднього перегляду графіка

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
uk	[Список користувацьких графіків застосовано - фільтрація зі списку]

en	Graph List View Filters
uk	Фільтри перегляду списку графіків

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
uk	[Список користувацьких графіків застосовано - фільтр зі списку]

en	View
uk	Перегляд

en	View Graphs
uk	Переглянути графіки

en	Add to a Report
uk	Додати до звіту

en	Report
uk	Повідомити

en	All Graphs & Templates
uk	Усі графіки та шаблони

en	Not Templated
uk	Без шаблону

en	Graph Name
uk	Назва графіка

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
uk	Заголовок цього графіка. Зазвичай генерується програмним шляхом із визначення шаблону графіка або рекомендованих правил іменування. Максимальна довжина заголовка контролюється в меню «Параметри->Візуальні».

en	Site Name
uk	Назва сайту

en	The Site Name for this Graph.
uk	Пристрій для цього Граф.

en	Site Location
uk	Місцезнаходження

en	The Site Location for this Graph.
uk	Пристрій для цього Граф.

en	The device for this Graph.
uk	Пристрій для цього Граф.

en	Source Type
uk	Тип джерела

en	The underlying source that this Graph was based upon.
uk	Основне джерело, на якому базується цей графік.

en	Source Name
uk	Назва джерела

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
uk	Шаблон графіка або запит даних, на основі якого базується цей графік.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
uk	Розмір цього графіка, коли він не в режимі попереднього перегляду.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
uk	Виберіть звіт, до якого потрібно додати вибрані графіки.

en	Preview Mode
uk	Режим попереднього перегляду

en	Add Selected Graphs to Report
uk	Додайте вибрані графіки до звіту

en	Ok
uk	Ок

en	Title
uk	Назва

en	Start Date
uk	Початкова дата

en	End Date
uk	Кінцева дата

en	Step
uk	Крок

en	Total Rows
uk	Всього рядків

en	Graph ID
uk	ID графіка

en	Host ID
uk	ID хоста

en	Nth Percentile
uk	N-й процентиль

en	Summation
uk	підсумовування

en	Date
uk	Дата

en	Summary Details
uk	Резюме Деталі

en	Download
uk	Завантажити

en	Change Graph Template
uk	Змінити шаблон графіка

en	Convert to Graph Template
uk	Перетворити на шаблон графіка

en	Apply Automation Rules
uk	Застосуйте правила автоматизації

en	Create Aggregate Graph
uk	Створіть агрегований графік

en	Create Aggregate from Template
uk	Створити агрегат із шаблону

en	No Device -
uk	Немає пристрою -

en	Created graph: %s
uk	Створений графік: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
uk	ПОМИЛКА: Немає пов’язаного джерела даних. Перевірте шаблон

en	Data Sources [No Device]
uk	Джерела даних [немає пристрою]

en	Data Sources [%s]
uk	Джерела даних [%s]

en	Data Template
uk	Шаблон даних

en	Graph Items [graph: %s]
uk	Елементи графіка [граф: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
uk	Виберіть джерело даних, яке потрібно пов’язати з цим елементом графіка.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
uk	Наразі немає шаблонів агрегатів, визначених для вибраних застарілих агрегатів.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні сторінки.

en	Delete Graph
uk	Видалити графік(и)

en	Delete Graphs
uk	Видалити графік(и)

en	The following Data Source is used by this Graph.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	Delete Method
uk	Видалити колір

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
uk	Видаліть усі джерела даних, на які посилаються ці графіки, які ніде не використовуються.

en	Leave the Data Source untouched.
uk	Залиште джерела даних недоторканими.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
uk	Виберіть шаблон графіка та натисніть «Продовжити», щоб змінити шаблон графіка для наступних графіків. Зауважте, що відображатимуться лише сумісні шаблони графіків. Сумісність ідентифікується тими, хто має ідентичні джерела даних.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
uk	Виберіть шаблон графіка та натисніть «Продовжити», щоб змінити шаблон графіка для наступних графіків. Зауважте, що відображатимуться лише сумісні шаблони графіків. Сумісність ідентифікується тими, хто має ідентичні джерела даних.

en	New Graph Template
uk	Новий шаблон графіка

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Graph
uk	Повторювані графіки

en	Duplicate Graphs
uk	Повторювані графіки

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні шаблони сукупного графіка.

en	Convert Graph to Template
uk	Перетворити на шаблон графіка

en	Convert Graphs to Templates
uk	Перетворити на шаблон графіка

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати вибрані графіки до звіту нижче.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб додати вибрані графіки до звіту нижче.

en	Change Graph to new Device
uk	Зміна графіка(ів) пов’язаного пристрою

en	Change Graphs to new Device
uk	Зміна графіка(ів) пов’язаного пристрою

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоновані назви до наступних графіків.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб повторно застосувати запропоновані назви до наступних графіків.

en	Reapply Suggested Names for Graph
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до графіків

en	Reapply Suggested Names for Graphs
uk	Повторно застосувати запропоноване найменування до графіків

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб застосувати правила автоматизації до наступних графіків.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб застосувати правила автоматизації до наступних графіків.

en	Apply Automation Rules to Graph
uk	Застосуйте правила автоматизації

en	Apply Automation Rules to Graphs
uk	Застосуйте правила автоматизації

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
uk	У цих графіках використовуються такі джерела даних:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити сукупний графік із вибраних графіків.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Place Graph on Report
uk	Розмістити графіки у звіті

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Place Graph on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Place Graphs on Tree
uk	Розмістіть графік(и) на дереві

en	Destination Branch
uk	Відділення призначення

en	Graph Items [new]
uk	Елементи графіка [новий]

en	Graph Items [edit: %s]
uk	Елементи графіка [редагувати: %s]

en	Graph [edit: %s]
uk	Графік [редагувати: %s]

en	Graph [new]
uk	Графік [новий]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
uk	Вимкніть режим налагодження графіка.

en	Turn On Graph Debug Mode.
uk	Увімкніть режим налагодження графіка.

en	Edit Graph Template.
uk	Редагувати шаблон графіка.

en	Edit Data Source: '%s'.
uk	Редагувати джерело даних: "%s".

en	Unlock Graph.
uk	Розблокувати графік.

en	Lock Graph.
uk	Граф блокування.

en	View Timespans.
uk	Проміжок часу

en	Selected Graph Template
uk	Вибраний шаблон графіка

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
uk	Виберіть шаблон графіка для застосування до цього графіка. Зауважте, що ви можете змінювати лише шаблони графіків на 100%% сумісні шаблони графіків, що означає, що вони містять ідентичні джерела даних.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
uk	Виберіть пристрій, до якого належить цей графік.

en	Supplemental Graph Template Data
uk	Додаткові дані шаблону графіка

en	Graph Fields
uk	Поля графа

en	Graph Item Fields
uk	Поля елементів графіка

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
uk	Керування графіками [Список користувацьких графіків застосовано - Очистити для скидання]

en	Graph Management [ All Devices ]
uk	Управління графіком [Усі пристрої]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
uk	Управління графіками [Не на основі пристрою]

en	Graph Management [ %s ]
uk	Керування графіками [ %s ]

en	Source
uk	Немає джерела

en	Non Templated
uk	Без шаблону

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього графіка. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	The image format of the Graph.
uk	Стандартний формат зображення для отриманих графіків.

en	Empty Graph
uk	Порожній графік

en	Default Settings Saved
uk	Налаштування за замовчуванням збережено

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
uk	Нові графіки для [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
uk	Нові графіки для [всіх пристроїв]

en	New Graphs for None Host Type
uk	Нові графіки для жодного типу хоста

en	Filter Settings Saved
uk	Налаштування фільтра збережено

en	Graph Types
uk	Типи графів

en	Graph Template Based
uk	На основі шаблону графіка

en	Save Filters
uk	Зберегти фільтри

en	Edit this Device
uk	Редагувати цей пристрій

en	Create New Device
uk	Створити новий пристрій

en	(Select a graph type to create)
uk	(Виберіть тип графіка для створення)

en	Create
uk	Створити

en	Select All
uk	Вибрати все

en	Select All Rows
uk	Виберіть Усі рядки

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
uk	Помилка аналізу XML-файлу ресурсу запиту даних для запиту даних "%s" з ідентифікатором "%s"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
uk	Помилка аналізу XML-файлу ресурсу запиту даних для запиту даних "%s" з ідентифікатором "%s". У назві поля "%s" відсутній атрибут "напрямок".

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
uk	Помилка аналізу XML-файлу ресурсу запиту даних для запиту даних "%s" з ідентифікатором "%s"

en	Data Query [%s]
uk	Запит даних [%s]

en	From there you can get more information.
uk	Звідти ви можете отримати більше інформації.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
uk	Цей запит даних повернув 0 рядків, можливо, виникла проблема під час виконання цього запиту даних.

en	You can run this Data Query in debug mode
uk	Ви можете запустити цей запит даних у режимі налагодження

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
uk	Індекс вимкнено, оскільки запит даних не має пов’язаних шаблонів графіків.

en	Search Returned no Rows.
uk	Пошук не дав жодного рядка.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
uk	Помилка в запиті даних. Це може бути пов’язано з наведеним нижче. Дозволи файлу або відсутній або неправильно відформатований XML-файл Data Query.

en	Select a Graph Type to Create
uk	Виберіть тип графіка для створення

en	Make selection default
uk	Зробити вибір за умовчанням

en	Set Default
uk	Встановити за замовчуванням

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Сторінка Cacti: %s створила фатальну помилку %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
uk	Кількість сторінок документа "%s" не досягнуто. Сайт Cacti Documentation недоступний. Помилка http: "%s". Подумайте про завантаження офіційного випуску, щоб отримати найновішу документацію та розмістити її на локальному хостингу.

en	Cacti GitHub Site
uk	Сайт Cacti GitHub

en	Open a ticket at
uk	Відкрийте квиток на

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
uk	Файл довідки %s не знайдено на веб-сайті документації Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
uk	Кількість сторінок документа "%s" недоступна локально.

en	Change Device Settings
uk	Змінити налаштування пристрою

en	Clear Statistics
uk	Очистити статистику

en	Sync to Device Template
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Place Device on Report
uk	Помістити пристрій у звіт

en	Data Query Re-indexed.
uk	Запит даних переіндексовано.

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
uk	Запит даних пристрою переіндексовано. Відображається докладний вихід.

en	Device Debugging Enabled for Device.
uk	Налагодження пристрою ввімкнено для пристрою.

en	Device Debugging Disabled for Device.
uk	Налагодження пристрою вимкнено.

en	Poller Cache for Device Refreshed.
uk	Кеш Poller для пристрою оновлено.

en	ERROR: Invalid Device ID.
uk	ПОМИЛКА: Недійсний ідентифікатор пристрою.

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
uk	Повторне індексування пристрою завершено за %0.2f секунд. Оновлено %d елементів.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
uk	Не вдалося додати деякі пристрої до звіту "%s"

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Delete Devices
uk	Видалити пристрій

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
uk	Залишити всі Графіки та Джерела Даних в спокої. Джерела даних буде вимкнено.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
uk	Видалити всі пов'язані Графіки та Джерела Даних.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Enable Device
uk	Увімкнути пристрій (пристрої)

en	Enable Devices
uk	Увімкнути пристрій (пристрої)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні пристрої.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні пристрої.

en	Disable Device
uk	Вимкнути пристрій

en	Disable Devices
uk	Вимкнути пристрій

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Change Devices
uk	Змінити пристрій

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Пристрої.

en	Clear Statistics for Device
uk	Очистити Статистику Пристрою(їв)

en	Clear Statistics for Devices
uk	Очистити Статистику Пристрою(їв)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб Синхронізувати наступні Пристрої з їх Шаблонами Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб Синхронізувати наступні Пристрої з їх Шаблонами Пристроїв.

en	Synchronize Device Template
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Synchronize Devices Templates
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні пристрої.

en	Place Devices on Report
uk	Помістити пристрій у звіт

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Place Device on Tree
uk	Розмістити Пристрій(ї) в Дереві

en	Place Devices on Tree
uk	Розмістити Пристрій(ї) в Дереві

en	Device [new]
uk	Пристрій [новий]

en	Device [edit: %s]
uk	Пристрій [редагування:%s]

en	Disable Device Debug
uk	Вимкнути Відлагодження Пристрою

en	Enable Device Debug
uk	Увімкнути Відлагодження Пристрою

en	Repopulate Poller Cache
uk	Перезібрати Кеш Поллера

en	View Poller Cache
uk	Переглянути кеш Poller

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
uk	Створити Графіки для цього Пристрою

en	Re-Index Device
uk	Переіндексувати Пристрій

en	Data Source List
uk	Список Джерел Даних

en	Graph List
uk	Список Графіків

en	Contacting Device
uk	Зв'язок з пристроєм

en	Edit
uk	Редагування

en	Is Being Graphed
uk	Графіки Відмальовуються

en	Not Being Graphed
uk	Графіки не Відмальовуються

en	Delete Graph Template Association
uk	Видалити зв'язок Шаблону Графіків

en	No associated graph templates.
uk	Немає пов'язаних шаблонів графіків.

en	Add Graph Template
uk	Додати Шаблон Графіків

en	Add Graph Template to Device
uk	Додати Шаблон Графіків до Пристрою

en	Data Query Debug Information
uk	Відлагоджувальна Інформація Запиту Даних

en	Copy
uk	Копіювати

en	Hide
uk	Сховати

en	Associated Data Queries
uk	Пов'язані Запити Даних

en	Re-Index Method
uk	Метод Переіндексування

en	[%d Items, %d Rows]
uk	[%d Елементів, %d Рядків]

en	Fail
uk	Невдача

en	Success
uk	Успіх

en	Reload Query
uk	Перезавантажити Запит

en	Verbose Query
uk	Детальний Запит

en	Remove Query
uk	Видалити Запит

en	No Associated Data Queries.
uk	Немає пов'язаних Запитів Даних.

en	Add Data Query
uk	Додати Запит Даних

en	Add Data Query to Device
uk	Додати Запит Даних до Пристрою

en	Delete Item from Device Template
uk	Видалити елемент із шаблону пристрою

en	Undefined
uk	Не визначено

en	Site
uk	Вузол

en	Export Devices
uk	Експорт Пристроїв

en	Not Up
uk	Оффлайн

en	Recovering
uk	Відновлення

en	Service Check
uk	Видалити чек

en	Device Description
uk	Опис Пристрою

en	The name by which this Device will be referred to.
uk	Ім'я яке буде використовуватись для цього Пристрою.

en	Hostname
uk	Ім'я хоста

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
uk	IP-адреса, чи ім'я хоста. Якщо це ім’я хоста, воно має бути резолвитись за допомогою DNS чи вашого файлу hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
uk	Внутрішній ID бази даних для цього Пристрою. Корисно для автоматизації та відлагодження.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
uk	Кількість одночасних потоків для опитування цього пристрою. Це стосується лише опитувальника Spine.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
uk	Загальна кількість Графіків, згенерованих з цього Пристрою.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
uk	Загальна кількість Джерел Даних, що згенерованих з цього Пристрою.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
uk	Статус моніторингу Пристрою на основі результатів ping. Якщо цей Пристрій є Пристроєм особливого типу, через використання імені хоста "localhost" або через налаштування, що не виконує перевірку доступності, він завжди залишатиметься в роботі. Під час використання збирача даних cmd.php пристрій без Графіків не пінгатиметься збирачем даних і залишатиметься в стані "Невідомо".

en	The site associated to this Device
uk	Місто, пов’язане з цим сайтом.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
uk	В стані

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
uk	Час, протягом якого цей Пристрій перебував у поточному стані.

en	The current amount of time that the host has been up.
uk	Час, протягом якого цей Пристрій перебував у стані онлайн.

en	Poll Time
uk	Час Опитування

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
uk	Кількість часу, витрачена для збору даних із цього Пристрою.

en	Current (ms)
uk	Поточний (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
uk	Поточний час ping у мілісекундах відклику від Пристрою.

en	Average (ms)
uk	Середній (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
uk	Середній час ping у мілісекундах відклику Пристрою з моменту очищення лічильників для цього Пристрою.

en	Availability
uk	Доступність

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
uk	Відсоток доступності на основі результатів ping після очищення лічильників для цього Пристрою.

en	Create Date
uk	Створити

en	The Date that the Device was added to Cacti.
uk	Дата початку налагодження.

en	Sync Devices
uk	Синхронізація Пристроїв

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Delete Device Template
uk	Видалити Шаблони Пристроїв

en	Delete Device Templates
uk	Видалити Шаблони Пристроїв

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Duplicate Device Template
uk	Скопіювати Шаблони Пристроїв

en	Duplicate Device Templates
uk	Скопіювати Шаблони Пристроїв

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
uk	Клацніть 'Продовжити', щоб видалити наступні Шаблони Пристроїв.

en	Sync Device Template
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Sync Device Templates
uk	Синхронізувати з шаблоном пристрою

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний шаблон графіка, який буде від’єднано від шаблону пристрою.

en	Graph Template Name: %s
uk	Назва шаблону графіка: %s

en	Remove Graph Template
uk	Новий шаблон графіка

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні запити даних, які будуть від’єднані від шаблону пристрою.

en	Data Query Name: %s
uk	Назва запиту даних: %s

en	Remove Data Query
uk	Видалити Запит

en	Device Templates [edit: %s]
uk	Шаблони пристроїв [редагувати: %s]

en	Device Templates [new]
uk	Шаблони пристроїв [новий]

en	Default Submit Button
uk	Кнопка надсилання за умовчанням

en	Add Graph Template to Device Template
uk	Додайте шаблон графіка до шаблону пристрою

en	No associated data queries.
uk	Немає пов'язаних Запитів Даних.

en	Add Data Query to Device Template
uk	Додайте запит даних до шаблону пристрою

en	Device Templates
uk	Шаблони пристроїв

en	Has Devices
uk	Має пристрої

en	Device Template Name
uk	Назва шаблону пристрою

en	The name of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Device Class
uk	Клас пристрою

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
uk	Клас цього шаблону пристрою. Ім'я класу має відповідати його функції.

en	The version of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Author
uk	Автор

en	The author of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Copyright
uk	Копірайт

en	The copyright of this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього шаблону пристрою. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
uk	Використовувані шаблони пристроїв не можна видалити. У використанні визначається як посилання на пристрій.

en	Devices Using
uk	Використання пристроїв

en	The number of Devices using this Device Template.
uk	Кількість пристроїв, які використовують цей шаблон пристрою.

en	Unassigned
uk	Не призначено

en	No Device Templates Found
uk	Шаблони пристроїв не знайдено

en	Not Logged In
uk	Не ввійшли

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
uk	Ви повинні увійти в систему, щоб отримати доступ до цієї області Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
uk	ФАТАЛЬНО: Ви повинні увійти в систему, щоб отримати доступ до цієї області Cacti.

en	Login Again
uk	Увійти ще раз

en	Permission Denied
uk	У дозволі Відмовлено

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
uk	Якщо ви вважаєте, що це помилка. Будь ласка, зверніться до свого адміністратора Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
uk	Ви не маєте доступу до цього розділу Cacti.

en	Installation In Progress
uk	Виконується встановлення

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
uk	Лише адміністратори Cacti з привілеєм встановлення/оновлення можуть увійти в цей час

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
uk	Виконується інсталяція або оновлення.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
uk	Востаннє цей збірник даних повністю синхронізувався з основним сайтом Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
uk	Збережено успішно.

en	Save Failed.
uk	Не вдалося зберегти.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
uk	Зберегти не вдалося через помилки введення поля (перевірте червоні поля).

en	Passwords do not match, please retype.
uk	Паролі не збігаються, введіть ще раз.

en	You must select at least one field.
uk	Ви повинні вибрати принаймні одне поле.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
uk	Щоб використовувати цю функцію, потрібно ввімкнути вбудовану автентифікацію користувача.

en	XML parse error.
uk	Помилка аналізу XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
uk	Виділений каталог не існує. Введіть дійсний каталог.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
uk	Файл журналу Cacti повинен мати розширення ".log"

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
uk	Введення даних для методу не внесено до білого списку.

en	Data Source does not exist.
uk	Джерело даних не існує.

en	Username already in use.
uk	Ім'я користувача вже використовується.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
uk	Парольні фрази конфіденційності SNMP v3 не збігаються

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
uk	Парольні фрази автентифікації SNMP v3 не збігаються

en	XML: Cacti version does not exist.
uk	XML: версія Cacti не існує.

en	XML: Hash version does not exist.
uk	XML: хеш-версія не існує.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
uk	XML: створено за допомогою нової версії Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
uk	XML: не вдається знайти код типу.

en	Username already exists.
uk	Ім'я користувача вже існує.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
uk	Зміна імені користувача не дозволяється для призначеного шаблону або гостя.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
uk	Видалення користувача заборонено для призначеного шаблону або гостьового користувача.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
uk	Видалення користувача заборонено для призначеного користувача експорту графіка.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
uk	Шаблон даних містить видалений профіль джерела даних. Повторно збережіть шаблон даних із наявним профілем джерела даних.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
uk	Шаблон графіка містить видалений префікс GPrint. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити та/або виправити.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
uk	Шаблон графіка містить видалені CDEF. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити та/або виправити.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
uk	Шаблон графіка містить видалений метод введення даних. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
uk	Шаблон даних не знайдено під час експорту. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
uk	Шаблон пристрою не знайдено під час експорту. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
uk	Запит даних не знайдено під час експорту. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
uk	Шаблон графіка не знайдено під час експорту. Будь ласка, запустіть сценарій відновлення бази даних, щоб визначити.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
uk	Графік не знайдено. Його було видалено, або ваша база даних потребує ремонту.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
uk	Парольні фрази автентифікації SNMPv3 мають містити 8 символів або більше.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
uk	Деякі графіки не оновлені. Неможливо змінити пристрій для графіків на основі запиту даних.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
uk	Неможливо змінити пристрій для графіків на основі запиту даних.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
uk	Деякі налаштування не збережено. Перевірте повідомлення нижче. Перевірте червоні поля на наявність помилок.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
uk	Виділений файл не існує. Введіть дійсну назву файлу.

en	All User Settings have been returned to their default values.
uk	Усі налаштування користувача повернуто до значень за замовчуванням.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
uk	Запропоновану назву поля не введено. Введіть назву поля та повторіть спробу.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
uk	Запропоноване значення не введено. Введіть запропоноване значення та повторіть спробу.

en	You must select at least one object from the list.
uk	Ви повинні вибрати хоча б один об'єкт зі списку.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
uk	Шаблон пристрою оновлено. Не забудьте синхронізувати пристрої, щоб надіслати всі зміни на пристрої, які використовують цей шаблон пристрою.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
uk	Збережено успішно. Параметри копіюються на віддалені збирачі даних.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
uk	Не вдалося зберегти. Мінімальні значення мають бути меншими за максимальне значення.

en	Unable to change password. User account not found.
uk	Неможливо змінити пароль. Обліковий запис користувача не знайдено.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
uk	Введення даних збережено. Ви повинні оновити шаблони даних, які посилаються на цей метод введення даних, перш ніж створювати графіки або джерела даних.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
uk	Введення даних збережено. Ви повинні оновити шаблони даних, які посилаються на цей метод введення даних, перш ніж збирачі даних почнуть використовувати будь-які нові або змінені поля введення даних.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
uk	Поле введення даних збережено. Ви повинні оновити шаблони даних, які посилаються на цей метод введення даних, перш ніж створювати графіки або джерела даних.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
uk	Поле введення даних збережено. Ви повинні оновити шаблони даних, які посилаються на цей метод введення даних, перш ніж збирачі даних почнуть використовувати будь-які нові або змінені поля введення даних.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
uk	Указаний файл журналу не є файлом журналу чи архіву Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
uk	Вказаний файл журналу був архівним файлом Cacti і був видалений.

en	Cacti log purged successfully
uk	Журнал кактусів успішно очищено

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
uk	Якщо ви примусово змінюєте пароль, ви також повинні дозволити користувачеві змінити свій пароль.

en	You are not allowed to change your password.
uk	Ви не маєте права змінювати свій пароль.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
uk	Неможливо визначити розмір поля пароля, перевірте дозволи користувача бази даних

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
uk	Не вдалося збільшити розмір поля пароля, будь ласка, перевірте дозвіл користувача бази даних

en	LDAP/AD based password change not supported.
uk	Зміна пароля на основі LDAP/AD не підтримується.

en	Password successfully changed.
uk	Пароль успішно змінено.

en	Unable to clear log, no write permissions
uk	Неможливо очистити журнал, немає прав на запис

en	Unable to clear log, file does not exist
uk	Не вдалося очистити журнал, файл не існує

en	CSRF Timeout, refreshing page.
uk	Час очікування CSRF, оновлення сторінки.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
uk	Час очікування CSRF стався через бездіяльність, сторінку оновлено.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
uk	Недійсна позначка часу. Виберіть мітку часу в майбутньому.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
uk	Збирач(и) даних синхронізовано для автономної роботи

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
uk	Збирач(и) даних не знайдено під час спроби синхронізації

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
uk	Не вдалося встановити з’єднання MySQL із Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
uk	Синхронізація Data Collector має бути ініційована з головного сервера Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
uk	Синхронізація не включає сервер центральної бази даних Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
uk	Під час збереження віддаленого збирача даних ім’я хосту бази даних має бути унікальним для всіх інших.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
uk	Ім’я хосту вашої віддаленої бази даних має бути чимось іншим, ніж «localhost» для кожного віддаленого збирача даних.

en	Path variables on this page were only saved locally.
uk	Змінні шляху на цій сторінці були збережені лише локально.

en	Report Saved
uk	Звіт збережено

en	Report Save Failed
uk	Повідомити про помилку збереження

en	Report Item Saved
uk	Елемент звіту збережено

en	Report Item Save Failed
uk	Не вдалося зберегти елемент звіту

en	Graph was not found attempting to Add to Report
uk	Під час спроби додати до звіту графік не знайдено

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
uk	Неможливо додати графіки. Поточний користувач не є власником

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
uk	Неможливо додати всі графіки. Перегляньте повідомлення про помилку, щоб дізнатися більше.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
uk	Ви повинні вибрати принаймні один графік, щоб додати його до звіту.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
uk	До звіту додано всі графіки. Повторювані графіки з однаковим проміжком часу були пропущені.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
uk	Кеш ресурсів Poller очищено. Головний збирач даних буде перебудовано під час наступного запуску опитувальника, а віддалені збирачі даних синхронізуються згодом.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
uk	У дозволі відмовлено. Ви не маєте дозволу на запитану дію.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
uk	Сторінка не визначена. Тому його не можна відобразити.

en	Unexpected error occurred
uk	Сталася нэоч'икувана помылка

en	Function
uk	Функція

en	Special Data Source
uk	Спеціальне джерело даних

en	Custom String
uk	Спеціальний рядок

en	Current Graph Item Data Source
uk	Джерело даних поточного елемента графіка

en	Script/Command
uk	Сценарій/Команда

en	Script Server
uk	Сервер сценаріїв

en	Stream Data
uk	Дані графіка

en	Stream Data Query
uk	Дані графіка

en	Index Count
uk	Підрахунок індексу

en	Verify All
uk	Перевірити всі

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
uk	Усі повторні індексації виконуватимуться вручну або керуватимуться за допомогою сценаріїв або автоматизації пристрою.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
uk	Коли час безвідмовної роботи пристроїв SNMP повертається назад, буде виконано повторне індексування.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
uk	Коли кількість індексів запиту даних змінюється, буде виконано повторне індексування.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
uk	Кожного циклу опитування буде виконано повторне індексування. Дуже дорого.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
uk	Назва поля SNMP (випадаюче меню)

en	SNMP Field Value (From User)
uk	Значення поля SNMP (від користувача)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
uk	Тип виводу SNMP (випадаючий список)

en	Normal
uk	Нормальний

en	Light
uk	Світлий

en	Mono
uk	Мононуклеоз

en	North
uk	Північ

en	South
uk	Південь

en	West
uk	Захід

en	East
uk	Схід

en	Left
uk	Зліва

en	Right
uk	Зправа

en	Justified
uk	Виправдано

en	Center
uk	Центр

en	Top -> Down
uk	Верх -> Вниз

en	Bottom -> Up
uk	Знизу -> Вгору

en	Numeric
uk	Числовий

en	Timestamp
uk	Мітка часу

en	Duration
uk	Тривалість

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
uk	Не використовується

en	Version %d
uk	Версія %d

en	[None]
uk	[Немає]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
uk	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
uk	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
uk	AES-256

en	Logfile Only
uk	Лише файл журналу

en	Logfile and Syslog/Eventlog
uk	Журнал і системний журнал/журнал подій

en	Syslog/Eventlog Only
uk	Тільки системний журнал/журнал подій

en	Ping and SNMP Uptime
uk	Ping та SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
uk	Ping або SNMP Uptime

en	SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext
uk	SNMP GetNext

en	Ping

en	Stream Device
uk	Системний пристрій

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	TCP Ping Closed
uk	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
uk	НЕМАЄ – системний журнал, лише якщо вибрано

en	LOW - Statistics and Errors
uk	НИЗЬКИЙ – статистика та помилки

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
uk	СЕРЕДНІЙ – Статистика, Помилки та Результати

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
uk	ВИСОКИЙ – статистика, помилки, результати та основні події введення-виведення

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
uk	НАЛАШТУВАННЯ – статистика, помилки, результати, введення/виведення та хід програми

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
uk	DEVEL – Рівень налагодження розробника

en	Selected Poller Interval
uk	Вибраний інтервал опитування

en	Every %d Seconds
uk	Кожні %d секунд

en	Every Minute
uk	Кожну хвилину

en	Every %d Minutes
uk	Кожні %d хвилин

en	Every Hour
uk	Кожну годину

en	Every %d Hours
uk	Кожні %d годин

en	Every %d Day
uk	Кожен %d день

en	%0.1f Minutes
uk	%0.1f хвилин

en	%d Year
uk	%d Рік

en	Disabled/Manual
uk	Вимкнено/Вручну

en	Every day
uk	Кожен день

en	1 Thread
uk	1 нитка

en	Cacti Builtin Authentication
uk	Вбудована автентифікація

en	Web Basic Authentication
uk	Основна веб-автентифікація

en	LDAP/AD User Domains
uk	Домени користувачів

en	LDAP

en	Active Directory
uk	Активна Директорія

en	LDAPS

en	LDAP + TLS

en	Hard
uk	важко

en	Demand
uk	Попит

en	Allow
uk	Дозволено

en	Try
uk	Спробуйте

en	No Searching
uk	Без пошуку

en	Anonymous Searching
uk	Анонімний пошук

en	Specific Searching
uk	Конкретний пошук

en	Enabled (strict mode)
uk	Увімкнено (суворий режим)

en	Operator
uk	Оператор

en	Another CDEF
uk	Ще один CDEF

en	Inherit Parent Sorting
uk	Успадкувати батьківське сортування

en	Manual Ordering (No Sorting)
uk	Ручне впорядкування (без сортування)

en	Alphabetic Ordering
uk	Алфавітний порядок

en	Natural Ordering
uk	Природне впорядкування

en	Numeric Ordering
uk	Числове впорядкування

en	Header
uk	Заголовок

en	Graph
uk	Графік

en	Data Query Index
uk	Індекс запиту даних

en	Current Graph Item Polling Interval
uk	Інтервал опитування поточного елемента графіка

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
uk	Усі джерела даних (не включати дублікати)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
uk	Усі джерела даних (включаючи дублікати)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
uk	Усі подібні джерела даних (не включати дублікати)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
uk	Усі подібні джерела даних (не включати дублікати) Інтервал опитування

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
uk	Усі подібні джерела даних (включаючи дублікати)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Maximum Value
uk	Поточний елемент джерела даних: максимальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
uk	Поточний елемент джерела даних: Мінімальне значення

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
uk	Графік: нижня межа

en	Graph: Upper Limit
uk	Графік: верхня межа

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
uk	Кількість усіх джерел даних (не включати дублікати)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
uk	Кількість усіх джерел даних (включно з дублікатами)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
uk	Кількість усіх подібних джерел даних (не включати дублікати)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
uk	Кількість усіх подібних джерел даних (включаючи дублікати)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
uk	Ліцензія

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
uk	Головна консоль

en	Console Page
uk	Сторінка консолі

en	New Graphs
uk	Нові графіки

en	Management
uk	Управління

en	Sites
uk	Сайти

en	Trees
uk	Дерева

en	Data Collection
uk	Збір даних

en	Data Collectors
uk	Збирачі даних

en	Aggregate
uk	Сукупність

en	Automation
uk	Автоматизація

en	Discovered Devices
uk	Виявлені пристрої

en	Presets
uk	Шаблони

en	Data Profiles
uk	Профілі даних

en	Import/Export
uk	Імпорт / експорт

en	Import Packages
uk	Імпорт пакетів

en	Import Templates
uk	Імпорт шаблонів

en	Export Templates
uk	Експортувати шаблони

en	Create Packages
uk	Імпорт пакетів

en	Repositories
uk	Повторні спроби

en	Public Keys
uk	Опублікувати

en	Configuration
uk	Конфігурація

en	Settings
uk	Налаштування

en	Users
uk	Користувачі

en	User Groups
uk	Групи користувачів

en	User Domains
uk	Домени користувачів

en	Utilities
uk	Комунальні послуги

en	System Utilities
uk	Системні утиліти

en	RRDfile Cleaner

en	SNMP Managers
uk	Записи SNMP

en	External Links
uk	Зовнішні посилання

en	User Log
uk	Вхід в Аккаунт

en	Troubleshooting
uk	Вирішення проблем

en	RRDfile Checker
uk	Перевірка файлів RRD

en	Technical Info
uk	Технічна підтримка

en	Change Log
uk	Журнал змін

en	Support
uk	Підтримка

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
uk	Пов'язані програми

en	Cacti Related
uk	Споріднені кактуси

en	Database Related
uk	Пов’язані з базами даних

en	Facilities Related
uk	Об'єкти пов'язані

en	Generic Device
uk	Загальний пристрій

en	HPC/Grid Computing

en	Hypervisor Related
uk	Пов’язані з гіпервізором

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
uk	Відносно ліцензування

en	Linux Related
uk	Відносно Linux

en	Load Balancer
uk	Балансувальник навантаження

en	Network Switch
uk	Мережевий комутатор

en	Network Router
uk	Мережевий маршрутизатор

en	NAS/SAN Related
uk	ДБЖ

en	Network Firewalls
uk	Мережевий брандмауер

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
uk	Відносно Linux

en	Storage Related
uk	Зберігання

en	Telco Related
uk	Пов’язані з телефонними компаніями

en	Web Server Related
uk	Відносно веб-сервера

en	Windows Related
uk	Відносно Windows

en	UPS Related
uk	ДБЖ

en	Amon Server Stats
uk	Без статистики

en	AMQP Stats
uk	Статистика

en	CPU Stats
uk	Статистика

en	Disk Stats
uk	Стан пристрою

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
uk	Наступний старт

en	Webserver Stats
uk	Відносно веб-сервера

en	Kafka Stats
uk	Статистика

en	Kernel Stats
uk	Без статистики

en	Kernel Memory
uk	Системна пам'ять

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
uk	Без статистики

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
uk	Без статистики

en	Mosquitto Stats
uk	Статус підвищення

en	Network Stats
uk	Мережі

en	Process Stats
uk	Процеси

en	QOS Stats
uk	Статистика

en	Swap Stats
uk	Статистика

en	Syslog Stats
uk	Без статистики

en	System Stats
uk	Налаштування системи

en	Unspecified
uk	Виправдано

en	All Lines
uk	Усі лінії

en	%d Lines
uk	%d рядків

en	Console Access
uk	Консольний доступ

en	Realtime Graphs
uk	Графіки в реальному часі

en	Update Profile
uk	Оновити профіль

en	Users/Groups
uk	Користувачі/Групи

en	Settings/Utilities
uk	Налаштування/Службові програми

en	Installation/Upgrades
uk	Встановлення/оновлення

en	Sites/Devices/Data
uk	Сайти/Пристрої/Дані

en	Spike Handling
uk	Обробка шипами

en	Package Management
uk	Керування журналами

en	Log Administration
uk	Адміністрування журналу

en	Log Viewing
uk	Перегляд журналу

en	Reports Administration
uk	Адміністрація звітів

en	Reports Creation
uk	Створення звітів

en	Show Graph Action Icons
uk	Показати значки дій на графіку

en	Show User Help Links
uk	Показати посилання на довідку користувача

en	Plugin Administration
uk	Адміністрування плагінів

en	Normal User
uk	Звичайний користувач

en	Template Editor
uk	Редактор шаблонів

en	General Administration
uk	Загальне управління

en	System Administration
uk	Системне адміністрування

en	CDEF

en	CDEF Item
uk	Пункт CDEF

en	GPRINT Preset
uk	Попереднє налаштування GPRINT

en	Data Input Field
uk	Поле введення даних

en	Data Source Profile
uk	Профіль джерела даних

en	Data Template Item
uk	Елемент шаблону даних

en	Graph Template Item
uk	Елемент шаблону графіка

en	Graph Template Input
uk	Введення шаблону графіка

en	VDEF

en	VDEF Item
uk	Елемент VDEF

en	Last Half Hour
uk	Останні півгодини

en	Last Hour
uk	Остання година

en	Last %d Hours
uk	Останні %d год

en	Last Day
uk	Останній день

en	Last %d Days
uk	Останні %d днів

en	Last Week
uk	Минулого тижня

en	Last %d Weeks
uk	Останні %d тижнів

en	Last Month
uk	Останній місяць

en	Last %d Months
uk	Останні %d місяців

en	Last Year
uk	В минулому році

en	Last %d Years
uk	Останні %d років

en	Day Shift
uk	Денна зміна

en	This Day
uk	У цей день

en	This Week
uk	Цей тиждень

en	This Month
uk	Цей місяць

en	This Year
uk	Цього року

en	Previous Day
uk	Попередній день

en	Previous Week
uk	Попередній тиждень

en	Previous Month
uk	Попередній місяць

en	Previous Year
uk	Попередньому році

en	%d Min
uk	%d мін

en	Month Number, Day, Year
uk	Номер місяця, день, рік

en	Month Name, Day, Year
uk	Назва місяця, день, рік

en	Day, Month Number, Year
uk	День, номер місяця, рік

en	Day, Month Name, Year
uk	День, назва місяця, рік

en	Year, Month Number, Day
uk	Рік, номер місяця, день

en	Year, Month Name, Day
uk	Рік, назва місяця, день

en	After Boost
uk	Після Boost

en	%d MBytes
uk	%d Мбайт

en	1 GByte
uk	1 Гбайт

en	%s GBytes
uk	%s Гбайт

en	%d GBytes
uk	%d Гбайт

en	2,000 Data Source Items
uk	2000 елементів джерела даних

en	5,000 Data Source Items
uk	5000 елементів джерела даних

en	10,000 Data Source Items
uk	10 000 елементів джерела даних

en	15,000 Data Source Items
uk	15 000 елементів джерела даних

en	25,000 Data Source Items
uk	25 000 елементів джерела даних

en	50,000 Data Source Items (Default)
uk	50 000 елементів джерела даних (за замовчуванням)

en	100,000 Data Source Items
uk	100 000 елементів джерела даних

en	200,000 Data Source Items
uk	200 000 елементів джерела даних

en	400,000 Data Source Items
uk	400 000 елементів джерела даних

en	2 Hours
uk	2 години

en	4 Hours
uk	4 години

en	6 Hours
uk	6 годин

en	%s Hours
uk	%s годин

en	%d GByte
uk	%d Гбайт

en	Unlimited
uk	Без ліміту

en	%s Minutes
uk	%s хвилин

en	1 Megabyte
uk	1 мегабайт

en	%d Megabytes
uk	%d мегабайт

en	Send Now
uk	Надіслати Зараз

en	Take Ownership
uk	Прийміть право власності

en	Inline PNG Image
uk	Вбудоване зображення PNG

en	Inline JPEG Image
uk	Вбудоване зображення JPEG

en	Inline GIF Image
uk	Вбудоване зображення GIF

en	Attached PNG Image
uk	Прикріплене зображення PNG

en	Attached JPEG Image
uk	Додане зображення JPEG

en	Attached GIF Image
uk	Прикріплене зображення GIF

en	Inline PNG Image, LN Style
uk	Вбудоване зображення PNG, стиль LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
uk	Вбудоване зображення JPEG, стиль LN

en	Inline GIF Image, LN Style
uk	Вбудоване зображення GIF, стиль LN

en	Text
uk	Текст

en	Tree
uk	Дерево

en	Horizontal Rule
uk	Горизонтальна лінійка

en	left
uk	зліва

en	center
uk	центер

en	right
uk	справа

en	Minute(s)
uk	Хвилин(и)

en	Hour(s)
uk	Годин(и)

en	Day(s)
uk	День(дні)

en	Week(s)
uk	Тиждень

en	Month(s), Day of Month
uk	Місяць(и), день місяця

en	Month(s), Day of Week
uk	Місяць(и), День тижня

en	Year(s)
uk	Рік

en	Keep Graph Types
uk	Зберігайте типи графів

en	Keep Type and STACK
uk	Зберігайте Type та STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
uk	Перетворити на графік AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
uk	Перетворити на графік LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
uk	Перетворити на графік LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
uk	Перетворити на графік LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
uk	Перетворити на графік LINE1/STACK

en	Convert to LINE2/STACK Graph
uk	Перетворити на графік LINE2/STACK

en	Convert to LINE3/STACK Graph
uk	Перетворити на графік LINE3/STACK

en	No Totals
uk	Без підсумків

en	Print All Legend Items
uk	Роздрукувати всі елементи легенди

en	Print Totaling Legend Items Only
uk	Роздрукувати лише елементи легенди

en	Total Similar Data Sources
uk	Загальна кількість подібних джерел даних

en	Total All Data Sources
uk	Усього всіх джерел даних

en	No Reordering
uk	Без перезамовлення

en	Data Source, Graph
uk	Джерело даних, графік

en	Graph, Data Source
uk	Графік, джерело даних

en	Base Graph Order
uk	Порядок базового графіка

en	contains
uk	містить

en	does not contain
uk	не містить

en	begins with
uk	починається з

en	does not begin with
uk	не починається з

en	ends with
uk	закінчується з

en	does not end with
uk	не закінчується

en	matches
uk	сірники

en	is not equal to
uk	не дорівнює

en	is less than
uk	менше ніж

en	is less than or equal
uk	менше або дорівнює

en	is greater than
uk	більше ніж

en	is greater than or equal
uk	більше або дорівнює

en	is unknown
uk	невідомий

en	is not unknown
uk	не є невідомим

en	is empty
uk	порожній

en	is not empty
uk	не порожній

en	matches regular expression
uk	відповідає регулярному виразу

en	does not match regular expression
uk	не відповідає регулярному виразу

en	Fixed String
uk	Фіксований рядок

en	Every 1 Hour
uk	Кожну 1 годину

en	Every Day
uk	Кожен день

en	Every Week
uk	Кожний тиждень

en	Every %d Weeks
uk	Кожний %d тиждень

en	Jan
uk	Січ

en	Feb
uk	Лют

en	Mar
uk	Бер

en	Apr
uk	Квіт

en	May
uk	Травень

en	Jun
uk	Черв

en	Jul
uk	Лип

en	Aug
uk	Серп

en	Sep
uk	Вер

en	Oct
uk	Жов

en	Nov
uk	Лис

en	Dec
uk	Гру

en	Use the First Handler Found
uk	Використовуйте перший знайдений обробник

en	Use the PHP GetText Handler
uk	Використовуйте обробник PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
uk	Використовуйте обробник Oscarotero GetText

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
uk	Використовуйте обробник MonoTranslator GetText

en	Sun
uk	Нд

en	Mon
uk	Пон

en	Tue
uk	Вт

en	Wed
uk	Ср

en	Thu
uk	Чт

en	Fri
uk	Пт

en	Sat
uk	Сб

en	Arabic
uk	Арабська

en	Bulgarian
uk	болгарська

en	Chinese (China)
uk	Китайська (Китай)

en	Chinese (Taiwan)
uk	Китайська (Тайвань)

en	Dutch
uk	Нідерландська

en	English
uk	Англійська

en	French
uk	Французька

en	German
uk	Німецька

en	Greek
uk	Грецька

en	Hebrew

en	Hindi

en	Italian
uk	Італійська

en	Japanese
uk	японська

en	Korean
uk	корейська

en	Polish
uk	Глянцева

en	Portuguese
uk	Португальська

en	Portuguese (Brazil)
uk	Портуґальська (Бразілія)

en	Russian
uk	Російська

en	Spanish
uk	Іспанська

en	Swedish
uk	Шведська

en	Turkish
uk	Турецька

en	Vietnamese
uk	В'єтнамська

en	Classic
uk	Класичний

en	Modern
uk	Сучасна

en	Dark
uk	Темний

en	Paper-plane
uk	Паперовий літак

en	Paw
uk	Лапа

en	Sunrise
uk	Схід сонця

en	[Fail]
uk	[Невдача]

en	[Warning]
uk	[УВАГА]

en	[Restart]
uk	Обмежено

en	[Success]
uk	[Успіх]

en	[Skipped]
uk	[Пропущено]

en	User Profile (Edit)
uk	Профіль користувача (редагувати)

en	Tree Mode
uk	Режим дерева

en	List Mode
uk	Режими списку

en	Console
uk	Консоль

en	Graph Management
uk	Управління графами

en	(Edit)
uk	(Редагувати)

en	Create New Graphs
uk	Створення нових графіків

en	Create Graphs from Data Query
uk	Створення графіків із запиту даних

en	(Remove)
uk	(Видалити)

en	View Log
uk	Переглянути журнал

en	Graph Trees
uk	Дерева графів

en	Graph Template Items
uk	Елементи шаблону графіка

en	Round Robin Archives
uk	Архів Round Robin

en	Data Input Fields
uk	Поля введення даних

en	(Remove Item)
uk	(Видалити елемент)

en	RRD Cleaner

en	List unused Files
uk	Список невикористаних файлів

en	RRD Check
uk	Перевірка RRD

en	Technical Support
uk	Технічна підтримка

en	View User Log
uk	Переглянути журнал користувача

en	Clear User Log
uk	Очистити журнал користувача

en	Purge User Log
uk	Очистити журнал користувача

en	View Data Query Cache
uk	Переглянути кеш запитів даних

en	Clear Log
uk	Очистити журнал

en	Boost Status
uk	Статус підвищення

en	View SNMP Agent Cache
uk	Переглянути кеш агента SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
uk	Переглянути журнал повідомлень агента SNMP

en	VDEF Items
uk	Елементи VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
uk	Перегляд приймачів сповіщень SNMP

en	Cacti Settings
uk	Налаштування Cacti

en	External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	(Action)
uk	(Дія)

en	Cacti Help
uk	Кактуси Довідка

en	Export Results
uk	Результати експорту

en	Package Cacti Template
uk	Повторювані шаблони даних

en	Package Repositories
uk	Файли пакетів

en	Package Public Keys
uk	Файли пакетів

en	Reporting
uk	Звітність

en	Report Add
uk	Звіт Додати

en	Report Delete
uk	Повідомити про видалення

en	Report Edit
uk	Редагувати звіт

en	Report Edit Item
uk	Повідомити про елемент редагування

en	Color Template Items
uk	Елементи кольорового шаблону

en	Aggregate Items
uk	Сукупні предмети

en	Graph Rule Items
uk	Елементи правила графіка

en	Tree Rule Items
uk	Елементи правила дерева

en	years
uk	%d років

en	days
uk	днів

en	hrs
uk	год

en	mins
uk	хв

en	secs
uk	сек

en	hours
uk	годин

en	minutes
uk	хвилин

en	seconds
uk	секунд

en	SNMP Version
uk	Версія SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
uk	Виберіть версію SNMP для цього хосту.

en	SNMP Community String
uk	Рядок спільноти SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
uk	Заповніть спільноту читання SNMP для цього пристрою.

en	SNMP Security Level
uk	Рівень безпеки SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
uk	Рівень безпеки SNMP v3 для використання під час запиту пристрою.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
uk	Протокол автентифікації SNMP (версія 3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
uk	Виберіть протокол авторизації SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
uk	Ім'я користувача SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
uk	Ім’я користувача SNMP v3 для цього пристрою.

en	SNMP Password (v3)
uk	Пароль SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
uk	Пароль SNMP v3 для цього пристрою.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
uk	Протокол конфіденційності SNMP (версія 3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
uk	Виберіть протокол конфіденційності SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
uk	Пароль конфіденційності SNMP (версія 3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
uk	Виберіть парольну фразу конфіденційності SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
uk	Контекст SNMP (версія 3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
uk	Введіть контекст SNMP для цього пристрою.

en	SNMP Engine ID (v3)
uk	Ідентифікатор механізму SNMP (версія 3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
uk	Введіть ідентифікатор механізму SNMP v3 для використання на цьому пристрої. Залиште це поле пустим, щоб використовувати ідентифікатор механізму SNMP, який визначається для кожного отримувача сповіщень SNMPv3.

en	SNMP Port
uk	Порт SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
uk	Введіть номер порту UDP для SNMP (за замовчуванням 161).

en	SNMP Timeout
uk	Час очікування SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
uk	Максимальна кількість мілісекунд, протягом якої Cacti чекатиме відповіді SNMP (не працює з підтримкою php-snmp).

en	SNMP Retries
uk	Повторні спроби SNMP

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
uk	Кількість разів, коли Cacti намагатиметься перевірити пристрій, перш ніж позначити його як несправний.

en	Maximum OIDs Per Get Request
uk	Максимальна кількість OID на запит отримання

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
uk	Кількість SNMP OID, які можна отримати в одному запиті SNMP Get.

en	%d OID

en	%d OID's
uk	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
uk	Масова ходьба Максимальна кількість повторень

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
uk	Для пристроїв SNMPv2 і SNMPv3 — максимальний розмір повторень SNMP Bulk Walk. За умовчанням встановлено «Автоматичне визначення під час повторного індексування». Для дуже великих комутаторів, високопродуктивних серверів, мереж Jumbo Frame або WAN-з’єднань із великою затримкою збільшення цього значення може збільшити продуктивність опитувальника. Більше даних упаковується в один пакет SNMP, що може скоротити час виконання запиту даних. Однак деякі пристрої можуть повністю відмовлятися відповідати на пакети з максимальним розміром повторення, який встановлено занадто великим. Це може бути особливо вірно для малопотужних пристроїв типу IoT або невеликих вбудованих ІТ-пристроїв. Слід також звернути особливу увагу на загальний MTU мережевого шляху, оскільки встановлення занадто високого значення може призвести до фрагментації пакетів.

en	Auto Detect on Re-Index
uk	Автоматичне визначення при повторному індексуванні

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
uk	Автоматичне визначення/встановлення після першого повторного індексування

en	%d Repetition
uk	%d повторів

en	%d Repetitions
uk	%d повторів

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
uk	Максимальна кількість спроб зв’язатися з пристроєм через рядок читання SNMP до відмови.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
uk	Корисна назва для цього профілю зберігання даних і опитування.

en	New Profile
uk	Новий профіль

en	Polling Interval
uk	Інтервал опитування

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
uk	Як часто дані збиратимуться з джерела даних?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
uk	Скільки часу можуть бути відсутні, перш ніж RRDtool запише невідомі дані. Збільште це значення, якщо ваше джерело даних нестабільне, і ви хочете перенести старі дані, а не показувати прогалини на своїх графіках. Це значення множиться на коефіцієнт X-Files для визначення фактичної кількості часу.

en	X-Files Factor
uk	Фактор X-Files

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
uk	Кількість невідомих даних, які ще можна вважати відомими.

en	Consolidation Functions
uk	Функції консолідації

en	How data is to be entered in RRAs.
uk	Як дані вносяться до РРА.

en	Is this the default storage profile?
uk	Це профіль зберігання за умовчанням?

en	RRDfile Size (in Bytes)
uk	Розмір файлу RRD (у байтах)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
uk	Залежно від кількості рядків у всіх RRA та кількості вибраних функцій консолідації, розмір усього цього файлу RRD.

en	New Profile RRA
uk	Новий профіль RRA

en	Aggregation Level
uk	Рівень агрегації

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
uk	Кількість зразків, необхідних для заповнення рядка в специфікації RRA. Перший RRA завжди повинен мати значення 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
uk	Дані про кількість поколінь зберігаються в RRA.

en	Default Timespan
uk	Проміжок часу за замовчуванням

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
uk	Під час перегляду графіка на основі відповідного RRA, проміжок часу за замовчуванням для цього графіка.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
uk	На основі рівня агрегації, рядків та інтервалу опитування кількість даних, які зберігатимуться в RRA

en	RRA Size (in Bytes)
uk	Розмір RRA (у байтах)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
uk	На основі кількості рядків і кількості вибраних функцій консолідації розмір цього RRA у файлі RRD.

en	A useful name for this CDEF.
uk	Корисна назва для цього CDEF.

en	The name of this Color.
uk	Назва цього кольору.

en	Hex Value
uk	Hex значення

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
uk	Шістнадцяткове значення цього кольору; допустимий діапазон: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
uk	Будь-який названий колір можна лише читати.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
uk	Введіть зрозумілу назву для цього методу введення даних.

en	Input Type
uk	Тип введення

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
uk	Виберіть метод, який ви бажаєте використовувати для збору даних для цього методу введення даних.

en	Input String
uk	Вхідний рядок

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
uk	Дані, які надсилаються до сценарію, включаючи повний шлях до сценарію та джерела введення в <> дужки.

en	White List Check
uk	Перевірка білого списку

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
uk	Результат перевірки пробілу для певного методу введення. Якщо вхідний рядок змінюється, а файл білого списку не оновлюється, не можна буде створювати графіки.

en	Field [%s]
uk	Поле [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
uk	Виберіть відповідне поле з поля %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
uk	Введіть назву цього поля %s. Примітка. Якщо у вашому сценарії використовуються пари значень імен, наприклад: NAME:VALUE, важливо, щоб ім’я відповідало назві поля виводу та назві виводу сценарію.

en	Update RRDfile
uk	Оновіть файл RRD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
uk	Чи потрібно вводити дані з цього поля виводу у файл RRD.

en	Regular Expression Match
uk	Збіг регулярного виразу

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
uk	Якщо ви хочете, щоб певний регулярний вираз відповідав вхідним даним, введіть його тут (формат preg_match).

en	Allow Empty Input
uk	Дозволити порожнє введення

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
uk	Позначте тут, якщо ви бажаєте дозволити користувачеві вводити значення NULL у цьому полі.

en	Special Type Code
uk	Спеціальний код типу

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
uk	Якщо це поле потрібно обробляти спеціальним чином шаблонами хостів, вкажіть це тут. Дійсні ключові слова для цього поля: %s

en	The name given to this data template.
uk	Назва цього шаблону даних.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
uk	Виберіть назву для цього джерела даних. Він може включати змінні заміни, такі як |host_description| або |query_fieldName|. Щоб отримати повний список підтримуваних тегів заміни, перегляньте документацію Cacti.

en	Data Source Path
uk	Шлях до джерела даних

en	The full path to the RRDfile.
uk	Повний шлях до файлу RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
uk	Сценарій/джерело, що використовується для збору даних для цього джерела даних.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
uk	Виберіть профіль джерела даних. Профіль джерела даних контролює інтервал опитування, агрегацію даних і політику збереження для кінцевих джерел даних.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
uk	Час у секундах між очікуваними оновленнями.

en	Data Source Active
uk	Джерело даних активне

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
uk	Чи повинні Cacti збирати дані для цього джерела даних чи ні.

en	Internal Data Source Name
uk	Внутрішня назва джерела даних

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
uk	Виберіть унікальне ім’я для відображення цієї частини даних у файлі RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
uk	Мінімальне значення ("U" означає відсутність мінімуму)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
uk	Мінімальне значення даних, які дозволено збирати.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
uk	Максимальне значення ("U" означає відсутність максимуму)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
uk	Максимальний обсяг даних, які дозволено збирати.

en	Data Source Type
uk	Тип джерела даних

en	How data is represented in the RRA.
uk	Як дані представлені в RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
uk	Максимальний час, який може пройти, перш ніж дані будуть введені як «невідомі». (Зазвичай 2x300=600)

en	Not Selected
uk	Не вибрано

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
uk	Коли дані будуть зібрані, дані для цього поля будуть розміщені в цьому джерелі даних.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
uk	Введіть назву для цього попереднього налаштування GPRINT, переконайтеся, що це те, що ви впізнаєте.

en	GPRINT Text
uk	Текст GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
uk	Введіть тут спеціальний рядок GPRINT.

en	Common Options
uk	Загальні параметри

en	Title (--title)
uk	Назва (--title)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
uk	Назва, яка надрукована на графіку. Він може включати змінні заміни, такі як |host_description| або |query_fieldName|. Щоб отримати повний список підтримуваних тегів заміни, перегляньте документацію Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
uk	Вертикальна мітка (--vertical-label)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
uk	Мітка вертикально надрукована ліворуч від графіка.

en	Image Format (--imgformat)
uk	Формат зображення (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
uk	Тип генерованого графіка; PNG, GIF або SVG. Вибір типу зображення графіка дуже залежить від RRDtool.

en	Height (--height)
uk	Висота (--висота)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
uk	Висота (у пікселях) області графіка в межах графіка. Ця область не включає легенду, легенди осей або назву.

en	Width (--width)
uk	Ширина (--width)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
uk	Ширина (у пікселях) області графіка в межах графіка. Ця область не включає легенду, легенди осей або назву.

en	Base Value (--base)
uk	Базова вартість (--базова)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
uk	Має бути встановлено значення 1024 для пам’яті та 1000 для вимірювань трафіку.

en	Slope Mode (--slope-mode)
uk	Режим нахилу (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
uk	Використання режиму нахилу вирівнює форму графіків за рахунок деякого зниження роздільної здатності екрана.

en	Scaling Options
uk	Параметри масштабування

en	Auto Scale
uk	Автоматичний масштаб

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
uk	Автоматичне масштабування осі Y замість визначення верхньої та нижньої меж. Примітка: якщо позначено цей прапорець, Верхня та Нижня межі ігноруватимуться.

en	Auto Scale Options
uk	Параметри автоматичного масштабування

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
uk	використання<br> --alt-autoscale для масштабування до абсолютного мінімуму та максимуму<br> --alt-autoscale-max для масштабування до максимального значення, використовуючи задану нижню межу<br> --alt-autoscale-min для масштабування до мінімального значення, використовуючи задану верхню межу<br> --alt-autoscale (з обмеженнями), щоб масштабувати як нижню, так і верхню межі (за замовчуванням RRDtool)<br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
uk	Використовуйте --alt-autoscale (ігноруючи встановлені обмеження)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
uk	Використовуйте --alt-autoscale-max (приймаючи нижню межу)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
uk	Використовуйте --alt-autoscale-min (прийняття верхньої межі)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
uk	Використовуйте --alt-autoscale (прийняття обох обмежень, RRDtool за замовчуванням)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
uk	Логарифмічне масштабування (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
uk	Використовуйте логарифмічне масштабування осі Y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
uk	Одиниці СІ для логарифмічного масштабування (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
uk	Використовуйте одиниці СІ для логарифмічного масштабування замість експоненціального запису.<br> Примітка. Лінійні графіки за замовчуванням використовують систему позначення СІ.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
uk	Режим жорстких меж (--жорсткий)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
uk	Не розширюйте нижню та верхню межі, якщо графік містить значення за межами допустимого діапазону.

en	Upper Limit (--upper-limit)
uk	Верхня межа (--upper-limit)

en	The maximum vertical value for the graph.
uk	Максимальне вертикальне значення для графіка.

en	Lower Limit (--lower-limit)
uk	Нижня межа (--lower-limit)

en	The minimum vertical value for the graph.
uk	Мінімальне вертикальне значення для графіка.

en	Grid Options
uk	Налаштування Сітки

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
uk	Одиниця вимірювання сітки (--unit/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
uk	Встановлює значення експоненти на осі Y для чисел. Примітка: цей параметр застарів і замінений параметром --y-grid. У цьому варіанті лінії сітки осі Y з’являються на кожному кроку сітки. Мітки розміщуються на кожному рядку фактора мітки.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
uk	Значення показника одиниці (--units-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
uk	Яку одиницю виміру слід використовувати на осі Y. Використовуйте 3, щоб відобразити все в «k», або -6, щоб відобразити все в «u» (мікро).

en	Unit Length (--units-length <length>)
uk	Довжина одиниці (--units-length <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
uk	Скільки цифр RRDtool повинен передбачати, що мітки осі Y мають бути? Можливо, вам доведеться скористатися цією опцією, щоб звільнити достатньо місця, коли ви почнете возитися з мітками осі Y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
uk	Без сітки (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
uk	Щоб уникнути ефекту розмиття згладжування, RRDtool прив’язує точки до пікселів роздільної здатності пристрою, що призводить до більш чіткого вигляду. Якщо вам це не подобається, ви можете вимкнути цю поведінку за допомогою цього перемикача.<br> <strong>Примітка:</strong> підгонку сітки вимкнено для виведення PDF, EPS, SVG за замовчуванням.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
uk	Альтернативна сітка Y (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
uk	Алгоритм гарантує, що у вас завжди є сітка, що ліній сітки достатньо, але не надто багато, і що сітка є метричною. Цей параметр також забезпечить відображення достатньої кількості десяткових знаків, навіть якщо ваш графік змінюється від 69,998 до 70,001.<br> <strong>Примітка.</strong> Цей параметр може заважати параметрам --alt-autoscale.

en	Axis Options
uk	Параметри осі

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
uk	Права вісь (--права вісь <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
uk	Друга вісь буде проведена праворуч від графіка. Він прив’язаний до лівої осі через параметри масштабу та зсуву.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
uk	Мітка правої осі (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
uk	Мітка для правої осі.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
uk	Формат правої осі (--right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
uk	За замовчуванням формат міток осей визначається автоматично. Якщо ви хочете зробити це самостійно, використовуйте цей параметр із тими самими аргументами %lf, які ви знаєте з команд PRINT і GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
uk	Форматувач правої осі (--right-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
uk	Коли ви встановлюєте позначення правої осі, застосуйте правило до формату даних. Підтримувані формати включають «числовий», де дані розглядаються як числові, «часову позначку», де значення інтерпретуються як часові позначки UNIX (кількість секунд із січня 1970 р.) і виражаються за допомогою формату strftime (за замовчуванням — «%Y-%m-%d %H» :%РС"). Дивіться також --units-length і --right-axis-format. Нарешті, «тривалість», де значення інтерпретуються як тривалість у мілісекундах. Форматування відповідає правилам valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
uk	Форматувач лівої осі (--left-axis-formatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
uk	Форматувач лівої осі (--left-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
uk	Коли ви налаштовуєте маркування лівої осі, застосуйте правило до формату даних. Підтримувані формати включають «числовий», де дані розглядаються як числові, «часову позначку», де значення інтерпретуються як часові позначки UNIX (кількість секунд із січня 1970 р.) і виражаються за допомогою формату strftime (за замовчуванням — «%Y-%m-%d %H» :%РС"). Дивіться також --units-length. Нарешті, «тривалість», де значення інтерпретуються як тривалість у мілісекундах. Форматування відповідає правилам valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
uk	Параметри легенди

en	Auto Padding
uk	Автоматичне доповнення

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
uk	Додайте текст так, щоб легенда та дані графіка завжди збігалися. Примітка: це може призвести до того, що візуалізація графіків триватиме довше через більші накладні витрати. Крім того, автоматичне заповнення може бути неточним для всіх типів графіків, узгоджене маркування зазвичай допомагає.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
uk	Динамічні мітки (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
uk	Намалюйте маркери лінії як лінію.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
uk	Легенда Force Rules (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
uk	Примусово створювати легенди HRULE та VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
uk	Ширина вкладки (--tabwidth <пікселі>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
uk	За замовчуванням ширина вкладки становить 40 пікселів, використовуйте цей параметр, щоб змінити її.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
uk	Легенда Позиція (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
uk	Розмістіть легенду на вказаній стороні графіка.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
uk	Напрямок легенди (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
uk	Розмістіть елементи легенди у заданому вертикальному порядку.

en	Graph Item Type
uk	Тип елемента графіка

en	How data for this item is represented visually on the graph.
uk	Як дані для цього елемента візуально представлені на графіку.

en	The data source to use for this graph item.
uk	Джерело даних для цього елемента графіка.

en	Primary Color
uk	Основний адміністратор

en	The color to use for the canvas item and legend.
uk	Колір для легенди.

en	Primary Opacity
uk	Основний адміністратор

en	The opacity of the primary color.
uk	Непрозорість/альфа-канал кольору.

en	Gradient Color
uk	Названий колір

en	The gradient color to use for the canvas item.
uk	Джерело даних для цього елемента графіка.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
uk	Непрозорість/альфа-канал кольору.

en	Gradient Height
uk	Висота графіка

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
uk	Функція консолідації

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
uk	Як дані для цього елемента представлені статистично на графіку.

en	CDEF Function
uk	Функція CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
uk	Функція CDEF (математична) для застосування до цього елемента на графіку чи легенді.

en	VDEF Function
uk	Функція VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
uk	Функція VDEF (математична) для застосування до цього елемента в легенді графіка.

en	Shift Data
uk	Дані зсуву

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
uk	Зсув даних на осі часу (вісь х) на величину, указану в полі «значення».

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
uk	[HRULE|VRULE]: значення елемента графіка. [ТИК]: частка для позначки. [SHIFT]: часовий зсув у секундах.

en	GPRINT Type
uk	Тип GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
uk	Якщо цей елемент графіка є GPRINT, тут можна вибрати інший формат. Ви можете визначити додаткові типи в розділі «Попередні налаштування GPRINT».

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
uk	Вирівнювання тексту (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
uk	Усі наступні рядки легенди будуть вирівняні, як зазначено тут. Ви можете використовувати цю команду кілька разів на одному графіку. Ця команда не створює табличного макета. Примітка. Ви можете вставити <HR> у попередній елемент графіка. Примітка: <HR> у цьому рядку легенди застаріє це налаштування!

en	Text Format
uk	Текст формат

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
uk	Текст, який відображатиметься в легенді для цього елемента графіка.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
uk	Вставте Hard Return

en	Forces the legend to the next line after this item.
uk	Примусово переносить легенду на наступний рядок після цього елемента.

en	Line Width (decimal)
uk	Ширина рядка (десяткова)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
uk	Якщо вибрано ЛІНІЮ, вкажіть тут ширину лінії. Необхідно вказати десяткову точність, наприклад 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
uk	Тире (дефіси[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
uk	Модифікатор тире вмикає стиль штрихової лінії.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
uk	Зсув тире (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
uk	Параметр dash-offset визначає зсув у шаблоні, з якого починається штрих.

en	The name given to this graph template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Class of this Graph Template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	The Version given to this Graph Template.
uk	Назва цього шаблону графіка.

en	Multiple Instances
uk	Кілька екземплярів

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
uk	Установіть цей прапорець, якщо на одному пристрої може бути більше ніж один графік цього типу.

en	Test Data Sources
uk	Джерела тестових даних

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви бажаєте перевірити джерела даних перед їх створенням. Якщо ввімкнено тестові джерела даних, якщо джерело даних не повертає дійсні дані, графік не буде створено. Цей параметр важливий, якщо ви бажаєте мати більш загальний шаблон пристрою, який може містити більше шаблонів графіків, які можна вибірково застосовувати залежно від характеристик самого пристрою. Примітка. Якщо у вас є довгостроковий сценарій як джерело даних, час для створення графіків буде збільшено.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
uk	Введіть назву для цього елемента графіка, переконайтеся, що це те, що ви впізнаєте.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
uk	Введіть опис цього вхідного елемента графіка, щоб описати, для чого він використовується.

en	Field Type
uk	Тип поля

en	How data is to be represented on the graph.
uk	Як дані мають бути представлені на графіку.

en	General Device Options
uk	Загальні параметри пристрою

en	Give this host a meaningful description.
uk	Дайте цьому хосту змістовний опис.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
uk	Повне ім’я хоста або IP-адреса цього пристрою.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
uk	Фізичне розташування Пристрою. Цей текст у довільній формі може бути кімнатою, розташуванням стелажа тощо.

en	Poller Association
uk	Асоціація Поллер

en	Device Site Association
uk	Асоціація сайту пристрою

en	What Site is this Device associated with.
uk	З яким сайтом пов’язаний цей пристрій.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
uk	Виберіть шаблон пристрою для визначення стандартних шаблонів графіків і запитів даних, пов’язаних із цим пристроєм.

en	Number of Collection Threads
uk	Кількість потоків колекції

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
uk	Кількість одночасних потоків для опитування цього пристрою. Це стосується лише опитувальника Spine.

en	Check this box to disable all checks for this host.
uk	Поставте цей прапорець, щоб вимкнути всі перевірки для цього хоста.

en	Availability/Reachability Options
uk	Параметри доступності/доступності

en	Downed Device Detection
uk	Виявлення непрацюючого пристрою

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
uk	Метод, який використовуватиме Cacti, щоб визначити, чи доступний хост для опитування.<br> <i>ПРИМІТКА. Рекомендується завжди вибирати як мінімум SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
uk	Зміна налаштувань SNMP Пристрою(їв)

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
uk	Тип пакета ping для відправлення.<br> <i>ПРИМІТКА: ICMP у Linux/UNIX потребує привілеїв root.</i>

en	Additional Options
uk	Додаткові налаштування

en	Created
uk	Створити

en	Date/time the device was added

en	Notes
uk	Нотатки

en	Enter notes to this host.
uk	Введіть примітки до цього хоста.

en	External ID
uk	Зовнішній ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
uk	Зовнішній ідентифікатор для підключення даних Cacti до зовнішніх систем моніторингу.

en	A useful name for this host template.
uk	Корисна назва для цього шаблону хосту.

en	The Version given to this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	A suitable Class for the Device Template.
uk	Відповідний клас для шаблону пристрою.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
uk	Оригінальний автор цього дерева.

en	Author Email
uk	Автор

en	The original author's Email address.
uk	Оригінальний автор цього дерева.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
uk	Назва цього шаблону пристрою.

en	Installation Instructions
uk	Варіанти установки:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
uk	Назва для цього запиту даних.

en	A description for this data query.
uk	Опис для цього запиту даних.

en	XML Path
uk	Шлях XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
uk	Повний шлях до XML-файлу, що містить визначення для цього запиту даних.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
uk	Виберіть метод введення для цього запиту даних. Цей метод введення визначає спосіб збору даних для кожного пристрою, пов’язаного із запитом даних.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
uk	Виберіть шаблон графіка для використання цього елемента шаблону графіка запиту даних.

en	A name for this associated graph.
uk	Ім'я для цього пов'язаного графіка.

en	A useful name for this graph tree.
uk	Корисна назва для цього дерева графів.

en	Sorting Type
uk	Тип сортування

en	Choose how items in this tree will be sorted.
uk	Виберіть спосіб сортування елементів у цьому дереві.

en	Publish
uk	Опублікувати

en	Should this Tree be published for users to access?
uk	Чи має бути опубліковано це дерево для доступу користувачів?

en	An Email Address where the User can be reached.
uk	Адреса електронної пошти, за якою можна зв’язатися з користувачем.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
uk	Двічі введіть пароль для цього користувача. Пам'ятайте, що паролі чутливі до регістру!

en	Determines if user is able to login.
uk	Визначає, чи може користувач увійти.

en	Locked
uk	Закрито

en	Determines if the user account is locked.
uk	Визначає, чи обліковий запис користувача заблоковано.

en	Account Options
uk	Параметри облікового запису

en	Set any user account specific options here.
uk	Тут установіть будь-які параметри облікового запису користувача.

en	Must Change Password at Next Login
uk	Необхідно змінити пароль під час наступного входу

en	Maintain Custom Graph and User Settings
uk	Зберігайте власний графік і налаштування користувача

en	Graph Options
uk	Параметри графіка

en	Set any graph specific options here.
uk	Тут можна встановити будь-які параметри для графіка.

en	User Has Rights to Tree View
uk	Користувач має права перегляду дерева

en	User Has Rights to List View
uk	Користувач має права на перегляд списку

en	User Has Rights to Preview View
uk	Користувач має право на попередній перегляд

en	Login Options
uk	Параметри входу

en	What to do when this user logs in.
uk	Що робити, коли цей користувач авторизується.

en	Show the page that user pointed their browser to.
uk	Показати сторінку, на яку вказав користувач у своєму браузері.

en	Show the default console screen.
uk	Показати екран консолі за умовчанням.

en	Show the default graph screen.
uk	Показати екран графіка за замовчуванням.

en	Authentication Realm
uk	Сфера автентифікації

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
uk	Використовується, лише якщо увімкнено LDAP або базову веб-автентифікацію. Зміна цієї області на неввімкнену область фактично вимкне користувача.

en	Import Template from Local File
uk	Імпорт шаблону з локального файлу

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл із даними шаблону знаходиться на вашому локальному комп’ютері, виберіть його тут.

en	Data Source Overrides
uk	Перевизначення джерела даних

en	Create New from Template
uk	Створити новий із шаблону

en	Graph/Data Template Overrides
uk	Перевизначення шаблону графіка/даних

en	Remove Orphaned Graph Items
uk	Видаліть загублені елементи графіка

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
uk	Якщо позначено, Cacti видаляє будь-які елементи графіка як із шаблону графіка, так і з пов’язаних графіків, які не включено до імпортованого шаблону графіка.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
uk	Замінити запит даних Запропоновані шаблони значень

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
uk	Замініть джерело даних і запропоновані записи значень шаблону графіка для запитів даних. Графіки та джерела даних отримають нові назви після переіндексації запиту даних або використання процесу примусової заміни запропонованих значень.

en	Graph Template Image Format
uk	Формат зображення шаблону графіка

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
uk	Формат зображення, який буде використовуватися під час імпортування або оновлення шаблонів графіків.

en	Graph Template Height
uk	Висота шаблону графіка

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
uk	Висота, яка використовуватиметься під час імпортування або оновлення шаблонів графіків.

en	Graph Template Width
uk	Ширина шаблону графіка

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
uk	Ширина, яка буде використовуватися під час імпортування або оновлення шаблонів графіків.

en	General SNMP Entity Options
uk	Загальні параметри об’єкта SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
uk	Дайте цьому об’єкту SNMP змістовний опис.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
uk	Повне ім’я хоста або IP-адреса цього пристрою.

en	Disable SNMP Notification Receiver
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви тимчасово не хочете надсилати сповіщення SNMP на цей хост.

en	Maximum Log Size
uk	Максимальний розмір журналу

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
uk	Необхідно зберегти максимальну кількість записів журналу сповіщень за день для цього приймача.

en	SNMP Message Type
uk	Тип повідомлення SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
uk	Пастки SNMP завжди не підтверджуються. Для надсилання підтверджених сповіщень SNMP, які офіційно називаються «INFORMS», потрібен SNMPv2 або вище.

en	The new Title of the aggregated Graph.
uk	Новий заголовок агрегованого графіка.

en	Prefix
uk	Префікс

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
uk	Префікс для всіх рядків GPRINT для розрізнення, напр. різні господарі.

en	Include Prefix Text
uk	Включити текст префікса

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
uk	Включіть текст заголовка вихідних графіків GPRINT із сукупними графіками.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
uk	Використовуйте цей параметр, щоб створити, наприклад, графіки зі СТЕКОМ.<br> ОБЛАСТЬ/СТЕК: 1-й графік зберігає елементи ПЛОЩА/СТЕК, інші перетворюються на СТЕК<br> LINE1: усі елементи перетворюються на елементи LINE1<br> LINE2: усі елементи перетворюються на елементи LINE2<br> LINE3: усі елементи конвертуються в елементи LINE3

en	Totaling
uk	Підсумовування

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
uk	Будь ласка, позначте елементи, які мають бути підсумовані в стовпці «Усього», під час вибору будь-якої опції підсумовування тут.

en	Total Type
uk	Загальний тип

en	Which type of totaling shall be performed.
uk	Який вид підсумовування необхідно виконати.

en	Prefix for GPRINT Totals
uk	Префікс для GPRINT Totals

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
uk	Префікс для всіх підсумкових рядків GPRINT .

en	Reorder Type
uk	Тип повторного замовлення

en	Reordering of Graphs.
uk	Перевпорядкування графіків.

en	Please name this Aggregate Graph.
uk	Будь ласка, назвіть цей агрегатний графік.

en	Propagation Enabled
uk	Розповсюдження ввімкнено

en	Is this to carry the template?
uk	Це нести шаблон?

en	Aggregate Graph Settings
uk	Налаштування агрегатного графіка

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
uk	Префікс для всіх рядків GPRINT для розрізнення, напр. різні господарі. У цьому префіксі можна використовувати як змінні Host, так і Data Query.

en	Aggregate Template Name
uk	Назва агрегатного шаблону

en	Please name this Aggregate Template.
uk	Назвіть цей зведений шаблон.

en	Source Graph Template
uk	Шаблон вихідного графіка

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
uk	Шаблон графіка, на основі якого базується цей агрегатний шаблон.

en	Aggregate Template Settings
uk	Налаштування сукупного шаблону

en	The name of this Color Template.
uk	Назва цього кольорового шаблону.

en	A nice Color
uk	Гарний колір

en	A useful name for this Template.
uk	Корисна назва для цього шаблону.

en	Operation
uk	Операція

en	Logical operation to combine rules.
uk	Логічна операція поєднання правил.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
uk	Ім’я поля, яке буде використовуватися для цього пункту правила.

en	Operator.
uk	Оператор.

en	Matching Pattern
uk	Відповідний шаблон

en	The Pattern to be matched against.
uk	Шаблон, за яким потрібно зіставлятися.

en	Sequence.
uk	Послідовність.

en	A useful name for this Rule.
uk	Корисна назва для цього правила.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
uk	Виберіть запит даних для застосування до цього правила.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
uk	Виберіть будь-який із доступних типів графіків для застосування до цього правила.

en	Enable Rule
uk	Увімкнути правило

en	Check this box to enable this rule.
uk	Установіть цей прапорець, щоб увімкнути це правило.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
uk	Виберіть дерево для нових елементів дерева.

en	Leaf Item Type
uk	Тип листкового елемента

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
uk	Тип елемента, який динамічно додається до дерева.

en	Graph Grouping Style
uk	Стиль групування графіків

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
uk	Виберіть спосіб групування графіків під час малювання для цього конкретного хоста на дереві.

en	Optional: Sub-Tree Item
uk	Додатково: елемент піддерева

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
uk	Виберіть елемент піддерева для підключення.<br> Переконайтеся, що воно все ще там, коли це правило виконується!

en	Header Type
uk	Тип заголовка

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
uk	Виберіть об’єкт, щоб створити новий підзаголовок.

en	Propagate Changes
uk	Поширювати зміни

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
uk	Поширте всі параметри цієї форми (окрім «Назва») на всі дочірні елементи «Заголовок».

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
uk	Зразок рядка (регулярний вираз) для порівняння.<br> Вставляти '/' <strong>НЕ</strong> можна!

en	Replacement Pattern
uk	Шаблон для заміни

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
uk	Шаблон рядка заміни для використання як заголовок дерева.<br> Зверніться до відповідності, наприклад, <strong>\${1}</strong> для першого збігу!

en	T
uk	Т

en	G
uk	Г

en	M
uk	М

en	K

en	Paths
uk	Шляхи

en	Logging
uk	Ведення журналу подій

en	Device Defaults
uk	Стандартні параметри пристрою

en	Data
uk	Дані

en	Visual
uk	Візуальні

en	Authentication
uk	Аутентифікація

en	Performance
uk	Продуктивність

en	Spikes
uk	Шипи

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
uk	Пошта/звітність/DNS

en	Time Spanning/Shifting
uk	Охоплення/зміщення часу

en	Graph Thumbnail Settings
uk	Налаштування мініатюр графіка

en	Tree Settings
uk	Налаштування дерева

en	Graph Fonts
uk	Графічні шрифти

en	PHP Mail() Function
uk	Функція PHP Mail().

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
uk	Необхідні шляхи інструментів

en	snmpwalk Binary Path
uk	Шлях до snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
uk	Шлях до вашого двійкового файлу snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
uk	snmpget бінарний шлях

en	The path to your snmpget binary.
uk	Шлях до двійкового файлу snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
uk	Шлях до snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
uk	Шлях до вашого двійкового файлу snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
uk	Шлях до snmpgetnext

en	The path to your snmpgetnext binary.
uk	Шлях до двійкового файлу snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
uk	Шлях до snmptrap

en	The path to your snmptrap binary.
uk	Шлях до двійкового файлу snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
uk	Шлях до RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
uk	Шлях до двійкового файлу rrdtool.

en	PHP Binary Path
uk	Шлях до PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
uk	Шлях до вашого бінарного файлу PHP (може знадобитися перекомпіляція PHP, щоб отримати цей файл).

en	FPing Binary Path
uk	Шлях до PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
uk	Шлях до файлу журналу Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
uk	Шлях до файлу журналу Cacti (якщо порожній, за замовчуванням це <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
uk	Стандартний шлях журналу помилок Poller

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
uk	Якщо у вас виникли проблеми із збирачами даних Cacti, установіть цей шлях до файлу, і стандартна помилка збирачів даних буде перенаправлена до цього файлу

en	Boost Debug Log
uk	Журнал налагодження Boost

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
uk	Альтернативний шлях опитування

en	Spine Binary File Location
uk	Розташування двійкового файлу Spine

en	The path to Spine binary.
uk	Шлях до двійкової системи Spine.

en	Spine Config File Path
uk	Шлях до файлу конфігурації Spine

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
uk	Шлях до файлу конфігурації Spine. За замовчуванням у cwd Spine або /etc, якщо не вказано.

en	RRDfile Auto Clean
uk	Автоматичне очищення RRDfile

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
uk	Автоматично архівуйте або видаляйте RRD-файли, коли їхні відповідні джерела даних видаляються з Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
uk	Метод автоматичного очищення RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
uk	Метод, який використовується для очищення RRD-файлів від Cacti після видалення їхніх джерел даних.

en	Archive
uk	Архів

en	Archive directory
uk	Архівний довідник

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
uk	Це каталог, куди RRD-файли переміщуються для архівування

en	Log Settings
uk	Налаштування журналу

en	Log Destination
uk	Призначення журналу

en	How will Cacti handle event logging.
uk	Як Cacti оброблятиме журнал подій.

en	Generic Log Level
uk	Загальний рівень журналу

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
uk	Який рівень деталізації ви хочете надіслати у файл журналу. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо залишити будь-який інший статус, ніж NONE або LOW, ваш дисковий простір може швидко вичерпатися.

en	Expand log details
uk	Розгорніть Пристрої

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
uk	Проблеми перевірки введених даних журналу

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
uk	Запис, коли доступ до полів запиту здійснюється без проходження належної перевірки введення

en	Data Source Tracing
uk	Відстеження джерела даних

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
uk	Можливість лише для розробників відстежувати створення джерел даних, здебільшого навколо перевірок на унікальність

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
uk	Вибіркове налагодження файлів

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
uk	Виберіть, які файли ви бажаєте розмістити в режимі налагодження незалежно від параметра Generic Log Level. Усі вибрані файли розглядатимуться так, як вони знаходяться в режимі налагодження.

en	Selective Plugin Debug
uk	Вибіркове налагодження плагіна

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
uk	Виберіть, які плагіни ви хочете розмістити в режимі налагодження, незалежно від параметра Generic Log Level. Усі файли, які використовує цей плагін, оброблятимуться так, як вони знаходяться в режимі налагодження.

en	Selective Device Debug
uk	Вибіркове налагодження пристрою

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
uk	Відокремлений комами список ідентифікаторів пристроїв, які ви хочете перевести в режим налагодження під час збору даних. Цей рівень налагодження діє лише під час процесу опитування Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
uk	Вибір елемента системного журналу/журналу подій

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
uk	У разі використання системного журналу/журналу подій для журналювання, повідомлення журналу Cacti пересилатимуться до системного журналу/журналу подій.

en	Statistics
uk	Статистика

en	Warnings
uk	Попередження

en	Errors
uk	Помилки

en	Log Rotation
uk	Зберігання журналу

en	Rotate the Cacti Log
uk	Обертати файл журналу

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
uk	Ця опція періодично обертатиме Журнал кактусів.

en	Rotation Frequency
uk	Частота обертання

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
uk	З якою частотою ви б хотіли чергувати свої журнали?

en	Log Retention
uk	Зберігання журналу

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
uk	Скільки файлів журналу ви хочете зберегти? Використовуйте 0, щоб ніколи не видаляти журнали. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
uk	Інтернаціоналізація (i18n)

en	Language Support
uk	Підтримка мови

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
uk	Виберіть «увімкнено», щоб дозволити локалізацію Cacti. Строгий режим вимагає, щоб запитана мова також підтримувалася всіма плагінами, встановленими у вашій системі. Якщо це не факт, все буде відображатися англійською.

en	Language
uk	Мова

en	Default language for this system.
uk	Мова за замовчуванням для цієї системи.

en	Auto Language Detection
uk	Автоматичне визначення мови

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
uk	Дозволяє автоматично визначати «мову за замовчуванням» користувача та надавати її під час входу, якщо ця мова підтримується Cacti. Якщо вимкнено, мова за замовчуванням діятиме, доки користувач не вибере іншу мову.

en	Preferred Language Processor
uk	Бажаний мовний процесор

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
uk	Cacti включає підтримку кількох процесорів перекладу альтернативних мов. Якщо жодного не вибрано, Cacti спробує використати перший знайдений.

en	Client TimeZone Support
uk	Підтримка часових поясів клієнта

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
uk	Як Cacti має підтримувати дати клієнта на основі часового поясу браузера клієнта.

en	Date Display Format
uk	Формат відображення дати

en	The System default date format to use in Cacti.
uk	Стандартний системний формат дати для використання в Cacti.

en	Date Separator
uk	Роздільник дати

en	The System default date separator to be used in Cacti.
uk	Системний роздільник дати за замовчуванням для використання в Cacti.

en	Other Settings
uk	Інші налаштування

en	Show only site specific locations
uk	Тут можна встановити будь-які параметри для графіка.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
uk	Перевірено графіки/джерела даних

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
uk	Чи мають бути позначені за замовчуванням параметри Має графіки та Є джерела даних.

en	RRDtool Version
uk	Версія RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
uk	Версія RRDtool, яку ви встановили.

en	Enable Gradient Support
uk	Увімкнути підтримку градієнта

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
uk	Увімкнено підтримку градієнта для діаграм AREA та STACK.

en	Graph Permission Method
uk	Метод дозволу графа

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
uk	Існує чотири методи визначення дозволів користувача на граф. Перший — «Дозвільний». У налаштуваннях «Дозвіл» користувачеві потрібен лише доступ до графіка, пристрою або шаблону графіка, щоб отримати доступ до графіків, які до нього застосовуються. У розділі «Обмежувальний» користувач повинен мати доступ до графіка, пристрою та шаблону графіка, щоб отримати доступ до графіка. Ці перші два методи мають проблеми з масштабованістю для дуже великих установок. Отже, доступні дві додаткові опції. Вони «на основі пристрою», що означає, що якщо у вас є доступ до пристрою, ви отримуєте доступ до його графіків. І, нарешті, «На основі шаблону графіка», що означає, що якщо у вас є доступ до «Шаблону графіка», ви отримуєте доступ до всіх графіків пристроїв цього шаблону.

en	Permissive
uk	Дозвільний

en	Restrictive
uk	Обмежувальний

en	Device Based
uk	На основі пристрою

en	Graph/Data Source Creation Method
uk	Метод створення графіка/джерела даних

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
uk	Якщо встановлено значення «Простий», графіки та джерела даних можна створювати лише з нових графіків. У розширеному режимі підтримується створення застарілих графіків і джерел даних.

en	Simple
uk	Простий

en	Advanced
uk	Розширені

en	Show Form/Setting Help Inline
uk	Показати вбудовану довідку щодо форми/налаштування

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
uk	Якщо позначено, довідка щодо форм і налаштувань відображатиметься вбудовано. В іншому випадку він буде представлений при наведенні курсора на кнопку довідки.

en	Local Page Help Only
uk	Лише допомога на локальній сторінці

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
uk	Типово довідка сторінки Cacti знаходиться на docs.cacti.net. Однак, якщо ваша система не має доступу до Інтернету, ви можете завантажити документацію локально у форматі HTML і розмістити її в папці «документи» вашого сервера Cacti. Якщо ви вирішили використовувати лише локальне розташування для довідкової документації сторінки, установіть цей прапорець.

en	Deletion Verification
uk	Перевірка видалення

en	Prompt user before item deletion.
uk	Запитувати користувача перед видаленням елемента.

en	Data Source Preservation Preset
uk	Попереднє налаштування збереження джерела даних

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
uk	Якщо ввімкнено, Cacti встановить перемикач на Видалити пов’язані джерела даних графіка під час видалення графіків. Примітка: Cacti не дозволить видаляти джерела даних, якщо вони використовуються в інших графіках.

en	Graphs Auto Unlock
uk	Автоматичне розблокування графіків

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
uk	Якщо ввімкнено, Cacti не блокуватиме графіки. Це дозволяє швидше вручну змінювати джерела даних, пов’язані з графіком.

en	Hide Cacti Dashboard
uk	Приховати інформаційну панель Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
uk	Для використання з підтримкою зовнішніх посилань Cacti. За допомогою цього параметра ви можете приховати інформаційну панель Cacti, щоб відобразити лише свою сторінку.

en	Enable Drag-N-Drop
uk	Увімкніть Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
uk	Деякі інтерфейси Cacti підтримують Drag-N-Drop. Якщо позначено, цей параметр буде ввімкнено. Примітка. Для користувачів із вадами зору ця опція може бути вимкнена.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
uk	Деталі облікового запису користувача

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
uk	Успіх - жетон

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
uk	Увімкнути плагін локально

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
uk	Деталі пакетів

en	Author Name
uk	Автор

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
uk	Ім’я користувача, якого Cacti використовуватиме як шаблон для нових облікових записів користувачів.

en	Author Email Address
uk	З електронної адреси

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
uk	Безпека сайту

en	Force Connections over HTTPS
uk	Примусове підключення через HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
uk	Якщо позначено, будь-які спроби доступу до Cacti будуть перенаправлені на HTTPS для забезпечення високого рівня безпеки.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
uk	Content-Security Дозволити небезпечні виклики JavaScript eval().

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
uk	Деякі плагіни Cacti вимагають використання небезпечних викликів JavaScript eval(). Якщо вибрати цей параметр, вони будуть дозволені в Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
uk	Альтернативні джерела безпеки вмісту

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
uk	Імена доменів, розділених пробілами, доступ до яких буде дозволено за межами самого веб-сервера. Це важливо для користувачів, які вибирають CDN або сайт хостингу. Джерела можуть містити символи підстановки, наприклад: *.mydomain.com, або протокол, наприклад: https://*.example.com. Ці альтернативні джерела включають лише зображення, CSS і типи JavaScript.

en	Remote Agent
uk	Час очікування віддаленого агента

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
uk	Порт SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
uk	Час у секундах, протягом якого веб-сервер Central Cacti чекатиме відповіді від Remote Data Collector, щоб отримати різноманітну інформацію про пристрій, перш ніж відхилити запит. На пристроях, пов’язаних із збирачами даних, відмінними від центрального збирача даних Cacti, для збору інформації про пристрій потрібно використовувати віддаленого агента.

en	Logging Level
uk	Ведення журналу подій

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
uk	Увімкнути автоматичне створення графіка

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
uk	Якщо вимкнено, Cacti Automation не буде активно створювати будь-який графік. Це корисно під час налаштування параметрів пристрою, щоб уникнути створення нових графіків кожного разу, коли ви зберігаєте об’єкт. Виклик правил автоматизації вручну буде можливим.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
uk	Увімкнути автоматичне створення елементів дерева

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
uk	Якщо вимкнено, Cacti Automation не створюватиме жодного елемента дерева. Це корисно під час налаштування параметрів пристрою або графіка, щоб уникнути створення нових записів дерева кожного разу, коли ви зберігаєте об’єкт. Виклик правил вручну буде можливим.

en	Automation Notification To Email
uk	Сповіщення автоматизації на електронну пошту

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
uk	Адреса електронної пошти для надсилання сповіщень автоматизації, якщо вона не вказана на рівні мережі автоматизації. Якщо це поле або значення мережі автоматизації залишити порожнім, Cacti використовуватиме обліковий запис основної електронної пошти адміністратора Cacti.

en	Automation Notification From Name
uk	Сповіщення автоматизації від імені

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
uk	Ім’я електронної пошти для сповіщень автоматизації, на яке не вказано на рівні мережі автоматизації. Якщо це поле або значення Automation Network залишити порожнім, Cacti використовуватиме системне значення за замовчуванням From Name.

en	Automation Notification From Email
uk	Сповіщення про автоматизацію електронною поштою

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
uk	Адреса електронної пошти для використання електронних листів зі сповіщеннями автоматизації, якщо вона не вказана на рівні мережі автоматизації. Якщо це поле або значення мережі автоматизації залишити порожнім, Cacti використовуватиме стандартну системну адресу електронної пошти з адреси.

en	Graph Template Defaults
uk	Стандартні параметри шаблону графіка

en	Graph Template Test Data Source
uk	Джерело тестових даних шаблону графіка

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви бажаєте перевірити джерела даних перед їх створенням для нових і нещодавно імпортованих шаблонів графіків. Якщо ввімкнено тестові джерела даних, якщо джерело даних не повертає дійсні дані, графік не буде створено. Цей параметр важливий, якщо ви бажаєте мати більш загальний шаблон пристрою, який може містити більше шаблонів графіків, які можна вибірково застосовувати залежно від характеристик самого пристрою. Примітка. Якщо у вас є довгостроковий сценарій як джерело даних, час для створення графіків буде збільшено.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
uk	Стандартний формат зображення, який буде використовуватися для всіх нових шаблонів графіків.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
uk	Висота графіка за умовчанням, яка буде використовуватися для всіх нових шаблонів графіків.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
uk	Типова ширина графіка, яка буде використовуватися для всіх нових шаблонів графіків.

en	General Defaults
uk	Загальні параметри за замовчуванням

en	The default Device Template used on all new Devices.
uk	Стандартний шаблон пристрою, який використовується на всіх нових пристроях.

en	The default Site for all new Devices.
uk	Сайт за умовчанням для всіх нових пристроїв.

en	The default Poller for all new Devices.
uk	Опитувач за замовчуванням для всіх нових пристроїв.

en	Device Threads
uk	Потоки пристрою

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
uk	Стандартна кількість потоків пристрою. Це стосується лише використання Spine Data Collector.

en	%s Thread
uk	%s ланцюжок

en	%s Threads
uk	%s потоків

en	Re-index Method for Data Queries
uk	Метод повторного індексування для запитів даних

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
uk	Метод повторного індексування за замовчуванням для всіх запитів даних.

en	Default Interface Speed
uk	Швидкість інтерфейсу за замовчуванням

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
uk	Якщо Cacti не може визначити швидкість інтерфейсу через те, що ifSpeed або ifHighSpeed не встановлено або дорівнює нулю, яке максимальне значення ви бажаєте для отриманих RRD-файлів.

en	100 Mbps Ethernet
uk	100 Мбіт/с Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
uk	1 Гбіт/с Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
uk	10 Гбіт/с Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
uk	25 Гбіт/с Ethernet

en	40 Gbps Ethernet
uk	40 Гбіт/с Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
uk	56 Гбіт/с Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
uk	100 Гбіт/с Ethernet

en	SNMP Defaults
uk	SNMP за замовчуванням

en	Default SNMP version for all new Devices.
uk	Стандартна версія SNMP для всіх нових пристроїв.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
uk	Спільнота читання SNMP за умовчанням для всіх нових пристроїв.

en	Security Level
uk	Рівень безпеки

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
uk	Стандартний рівень безпеки SNMP v3 для всіх нових пристроїв.

en	Auth Protocol (v3)
uk	Протокол авторизації (версія 3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
uk	Стандартний протокол авторизації SNMPv3 для всіх нових пристроїв.

en	Auth User (v3)
uk	Авторизація користувача (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
uk	Користувач авторизації SNMP v3 за замовчуванням для всіх нових пристроїв.

en	Auth Passphrase (v3)
uk	Парольна фраза авторизації (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
uk	Стандартна фраза авторизації SNMP v3 для всіх нових пристроїв.

en	Privacy Protocol (v3)
uk	Протокол конфіденційності (версія 3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
uk	Стандартний протокол конфіденційності SNMPv3 для всіх нових пристроїв.

en	Privacy Passphrase (v3)
uk	Парольна фраза конфіденційності (версія 3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
uk	Парольна фраза конфіденційності SNMPv3 за умовчанням для всіх нових пристроїв.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
uk	Введіть контекст SNMP v3 для всіх нових пристроїв.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
uk	Ідентифікатор механізму SNMP v3 за замовчуванням для всіх нових пристроїв. Залиште це поле пустим, щоб використовувати ідентифікатор механізму SNMP, який визначається для кожного отримувача сповіщень SNMPv3.

en	Port Number
uk	Номер порту

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
uk	Порт UDP за умовчанням для всіх нових пристроїв. Зазвичай 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
uk	Тайм-аут SNMP за замовчуванням у мілісекундах для всіх нових пристроїв.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
uk	Повторні спроби SNMP за замовчуванням для всіх нових пристроїв.

en	Availability/Reachability
uk	Наявність/доступність

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
uk	Стандартна доступність/доступність для всіх нових пристроїв. Метод, який використовуватиме Cacti, щоб визначити, чи доступний пристрій для опитування.<br> <i>ПРИМІТКА. Рекомендується завжди вибирати як мінімум SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
uk	Тип ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
uk	Тип Ping за замовчуванням для всіх нових пристроїв.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
uk	Порт Ping за замовчуванням для всіх нових пристроїв. За допомогою TCP Cacti спробує синхронізувати порт. За допомогою UDP Cacti вимагає або успішного з’єднання, або помилки «порт недоступний», щоб визначити, чи працює пристрій чи ні.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
uk	Значення часу очікування Ping за замовчуванням у мілісекундах для всіх нових пристроїв. Значення часу очікування, які слід використовувати для перевірки SNMP, ICMP, UDP і TCP пристрою. ICMP-запити будуть округлені до найближчої секунди. Тайм-аути підключень TCP і UDP у Windows контролюються операційною системою, тому не рекомендуються для Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
uk	Кількість разів, коли Cacti намагатиметься перевірити пристрій, перш ніж позначити його як несправний.

en	Up/Down Settings
uk	Налаштування онлайн/офлайн

en	Failure Count
uk	Кількість невдач

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
uk	Кількість інтервалів опитування, протягом яких пристрій має бути несправним, перш ніж зареєструвати помилку та повідомити про те, що пристрій не працює.

en	Recovery Count
uk	Підрахунок відновлення

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
uk	Кількість інтервалів опитування, протягом яких Пристрій має бути активним, перш ніж повернути Пристрій у працездатний стан і видати сповіщення.

en	Theme Settings
uk	Налаштування теми

en	Theme
uk	Тема

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
uk	Будь ласка, виберіть одну з доступних тем для шкірки ваших кактусів.

en	Table Settings
uk	Налаштування таблиці

en	Rows Per Page
uk	Рядків на сторінці

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
uk	Стандартна кількість рядків для відображення в таблиці.

en	Autocomplete Enabled
uk	Автозаповнення ввімкнено

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
uk	У дуже великих системах списки вибору можуть значно уповільнити інтерфейс користувача. Якщо цей параметр увімкнено, Cacti використовуватиме зворотні виклики автозавершення для систематичного заповнення списку вибору. Примітка: автозаповнення примусово вимкнено в класичній темі.

en	Autocomplete Rows
uk	Автозаповнення рядків

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
uk	Кількість рядків за замовчуванням, яку повертає збіг шаблону вибору на основі автозаповнення.

en	Autocomplete Delay
uk	Автозаповнення рядків

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
uk	Мінімальна ширина дерева

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
uk	Мінімальна ширина дерева, до якого потрібно стиснути.

en	Maximum Tree Width
uk	Максимальна ширина дерева

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
uk	Максимальна ширина дерева, до якої потрібно розгорнути, після чого гілки дерева будуть прокручуватися на сторінці.

en	Filter Settings
uk	Налаштування Фільтра

en	Strip Domains from Device Dropdowns
uk	Видалення доменів із спадних меню пристроїв

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
uk	Під час перегляду розкривних списків фільтрів імен пристроїв, якщо вибрати цей параметр, ім’я хоста буде видалено до домену.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
uk	Налаштування графіка/джерела даних/запиту даних

en	Maximum Title Length
uk	Максимальна довжина заголовка

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
uk	Максимально допустимі заголовки графіків або джерел даних.

en	Data Source Field Length
uk	Довжина поля джерела даних

en	The maximum Data Query field length.
uk	Максимальна довжина поля запиту даних.

en	Graph Creation
uk	Створення графіка

en	Default Graph Type
uk	Тип графіка за замовчуванням

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
uk	Під час створення графіків, який тип графіка ви хочете попередньо вибрати?

en	All Types
uk	Всі типи

en	By Template/Data Query
uk	За запитом шаблону/даних

en	Log Management
uk	Керування журналами

en	Default Log Tail Lines
uk	Кінцеві лінії журналу за замовчуванням

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
uk	Кількість рядків у файлі журналу Cacti за умовчанням.

en	Maximum number of rows per page
uk	Максимальна кількість рядків на сторінці

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
uk	Визначена користувачем кількість рядків для CLOG до хвоста при виборі «Усі лінії».

en	Log Tail Refresh
uk	Оновлення хвостового журналу

en	How often do you want the Cacti log display to update.
uk	Як часто ви бажаєте оновлювати журнал Cacti.

en	Log Viewer Settings
uk	Налаштування засобу перегляду журналів

en	Exclusion Regex
uk	Регулярний вираз виключення

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
uk	Будь-які рядки, які відповідають цьому регулярному виразу, будуть виключені з відображення користувача. Наприклад, якщо ви хочете виключити всі рядки журналу, які містять слова «Admin» або «Login», ви повинні ввести «(Admin || Login)».

en	Real-time Graphs
uk	Графіки в реальному часі

en	Enable Real-time Graphing
uk	Увімкнути графіки в реальному часі

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
uk	Якщо позначено опцію, користувачі зможуть перевести Cacti у режим реального часу.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
uk	Цей проміжок часу ви бажаєте бачити на графіку за умовчанням.

en	Minimum Refresh Interval
uk	Мінімальний інтервал оновлення

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
uk	Це мінімальний підтримуваний час між оновленнями Graph. Це значення також використовується для встановлення певних атрибутів RRDfile. Якщо у вас є пристрій, який кешує дані та не забезпечує оновлення в реальному часі, можливо, вам доведеться збільшити мінімальний інтервал оновлення за замовчуванням, щоб запобігти створенню графіків із пропусками.

en	Cache Directory
uk	Кеш каталог

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
uk	Це розташування на веб-сервері, де будуть кешовані файли RRD і PNG. Цим кешем керуватиме опитувальник. Переконайтеся, що у вас є правильні дозволи на читання та запис у цій папці

en	RRDtool Graph Options
uk	Параметри графіка RRDtool

en	Custom Watermark
uk	Спеціальний водяний знак

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
uk	Текст розміщується внизу по центру кожного графіка.

en	Custom Date Format
uk	Довільний формат дати

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
uk	Для використання під час форматування |date_time| на графіку

en	Disable RRDtool Watermark
uk	Вимкніть водяний знак RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
uk	За умови, що ваша версія RRDtool підтримує це, ви можете вимкнути рекламу RRDtool на ваших графіках, позначивши цей параметр.

en	Font Selection Method
uk	Спосіб вибору шрифту

en	How do you wish fonts to be handled by default?
uk	Як ви бажаєте, щоб шрифти оброблялися за замовчуванням?

en	System
uk	Система

en	Default Font
uk	Шрифт за замовчуванням

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
uk	Якщо не використовується керування шрифтом на основі теми, назва шрифту конфігурації шрифту Pangon використовуватиметься для всіх графіків. За бажанням ви можете залишити порожнім і керувати параметрами шрифту для кожного об’єкта.

en	Enter Valid Font Config Value
uk	Введіть дійсне значення конфігурації шрифту

en	Title Font Size
uk	Розмір шрифту заголовка

en	The size of the font used for Graph Titles
uk	Розмір шрифту, який використовується для заголовків графіків

en	Title Font Setting
uk	Налаштування шрифту заголовка

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
uk	Шрифт для заголовків графіків. Введіть дійсний файл шрифту True Type або дійсне значення конфігурації шрифту Pango.

en	Legend Font Size
uk	Розмір шрифту легенди

en	The size of the font used for Graph Legend items
uk	Розмір шрифту, який використовується для елементів Graph Legend

en	Legend Font Setting
uk	Налаштування шрифту легенди

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
uk	Шрифт для Graph Legends. Введіть дійсний файл шрифту True Type або дійсне значення конфігурації шрифту Pango.

en	Axis Font Size
uk	Розмір шрифту Axis

en	The size of the font used for Graph Axis
uk	Розмір шрифту, який використовується для осі графіка

en	Axis Font Setting
uk	Налаштування шрифту Axis

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
uk	Шрифт для елементів осі графіка. Введіть дійсний файл шрифту True Type або дійсне значення конфігурації шрифту Pango.

en	Unit Font Size
uk	Розмір шрифту одиниці

en	The size of the font used for Graph Units
uk	Розмір шрифту, який використовується для одиниць графіка

en	Unit Font Setting
uk	Налаштування шрифту одиниці

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
uk	Шрифт для елементів Graph Unit. Введіть дійсний файл шрифту True Type або дійсне значення конфігурації шрифту Pango.

en	Business Hours Settings
uk	Налаштування робочого часу

en	Start of Business Day
uk	Початок робочого дня

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
uk	Час початку роботи. Формат: год:хх

en	End of Business Day
uk	Кінець робочого дня

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
uk	Час закінчення вашого робочого часу. Формат: год:хх

en	Hide Weekends
uk	Приховати вихідні

en	Only show business hours during weekdays.
uk	Відображати години роботи лише в робочі дні.

en	Show business hours
uk	Показати години роботи

en	Display business hours on rrd graphs.
uk	Відображення годин роботи на rrd-графіках.

en	Color to use for business hours
uk	Колір для робочих годин

en	The color to be shown for business hours
uk	Колір, який буде показано в робочі години

en	Maximum number of days to show business hours
uk	Максимальна кількість днів для відображення робочого часу

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
uk	Після цієї кількості днів години роботи не додаватимуться на графік. Рекомендовано: 62 дні

en	Data Collection Enabled
uk	Збір даних увімкнено

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
uk	Якщо ви хочете повністю зупинити процес опитування, зніміть цей прапорець.

en	SNMP Agent Support Enabled
uk	Увімкнено підтримку агента SNMP

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
uk	Якщо цей параметр позначено, Cacti заповнюватиме таблиці агента SNMP інформацією про пристрій Cacti та системою. Він не вмикає сам агент SNMP.

en	Poller Type
uk	Тип Poller

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
uk	Тип опитувальника для використання. Цей параметр почне діяти під час наступного інтервалу опитування.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
uk	Використовуваний інтервал опитування. Цей параметр впливатиме на частоту перевірки та оновлення файлів RRD. ПРИМІТКА. Якщо ви зміните це значення, вам доведеться повторно заповнити кеш опитувальника. Якщо цього не зробити, дані можуть бути втрачені.

en	Cron/Daemon Interval
uk	Інтервал Cron/Daemon

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
uk	Частота запуску збирача даних Cacti. Ви можете використовувати crontab, заплановане завдання (для Windows) або службу cactid systemd для керування запуском збирача даних Cacti. Щоб отримати інструкції щодо використання демона cactid, перегляньте файл README.md у каталозі служби.

en	Balance Process Load
uk	Баланс навантаження процесу

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
uk	Якщо ви виберете цей параметр, Cacti намагатиметься збалансувати навантаження кожного процесу опитування, рівномірно розподіляючи елементи опитувальника на процес.

en	Debug Output Width
uk	Ширина виводу налагодження

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
uk	Якщо ви виберете цей параметр, Cacti перевірить вихідні дані, які перевищують здатність Cacti їх зберігати, і видасть попередження, коли їх знайде.

en	Disable increasing OID Check
uk	Вимкнути перевірку збільшення OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
uk	Керує вимкненням перевірки збільшення OID під час перегляду дерева OID.

en	Remote Agent Timeout
uk	Час очікування віддаленого агента

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
uk	Розмір масової вибірки SNMP

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
uk	Скільки OID потрібно повертати на запит snmpbulkwalk? Для пристроїв із великими деревами SNMP збільшення цього розміру збільшить продуктивність повторного індексування через WAN.

en	SNMP Get OID Limit

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
uk	Максимальна кількість SNMP Get OID за замовчуванням для видачі на запит snmpget. Для пристроїв цей параметр контролюється на рівні пристрою. Ви повинні використовувати цей параметр, лише коли використовуєте SNMP API Cacti у своїх сценаріях або плагінах.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
uk	Інформація про збирача даних

en	Poller Sync Interval
uk	Інтервал синхронізації Poller

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
uk	Стандартний інтервал синхронізації опитування, який використовується під час створення опитувальника. Цей параметр впливатиме на частоту перевірки й оновлення віддалених опитувальників.

en	Disable Resource Cache Replication
uk	Вимкнути реплікацію кешу ресурсів

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
uk	За замовчуванням головний збирач даних Cacti кешує весь веб-сайт і плагіни в кеш ресурсів. Потім періодично віддалені збирачі даних оновлюватимуться будь-якими оновленнями з основного збирача даних Cacti. Цей кеш ресурсів по суті дозволяє віддаленим збирачам даних самостійно оновлюватися. Якщо ви не бажаєте використовувати цей параметр, ви можете вимкнути його за допомогою цього параметра.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
uk	Додаткові налаштування збирача даних