en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
uk	Процеси збору даних

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
uk	Стандартна кількість одночасних процесів для кожного збирача даних. ПРИМІТКА. Починаючи з Cacti 1.2, це налаштування зберігається в Data Collector. У майбутньому це значення є лише попереднім налаштуванням для збирача даних. Використання більшого числа під час використання cmd.php покращить продуктивність. Покращення продуктивності в Spine найкраще вирішити за допомогою параметра threads. При використанні Spine ми рекомендуємо меншу кількість і замість цього використовувати потоки. Використовуючи cmd.php, використовуйте не більше ніж у 2 рази більше ядер ЦП.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
uk	Як би ви хотіли, щоб помилки виводу Data Collector реєструвалися? Параметри включають: «Детально», де детально описується кожна помилка, «Підсумок», який містить кількість помилок виведення на пристрій, і «Жодного», який не надає підрахунок помилок.

en	Threads per Process
uk	Потоків на процес

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
uk	Дозволені потоки за замовчуванням для кожного процесу. ПРИМІТКА. Починаючи з Cacti 1.2+, це налаштування зберігається в Data Collector, і це просто Preset. Використання більшого числа під час використання Spine покращить продуктивність. Однак переконайтеся, що у вас достатньо підключень MySQL/MariaDB для підтримки наступного рівняння: підключення = збирачі даних * процеси * (потоки + сервери сценаріїв). Ви також повинні переконатися, що у вас є достатньо резервних з’єднань для підключень для входу користувачів.

en	Authentication Method
uk	Метод автентифікації

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
uk	<blockquote><i>Вбудована автентифікація</i> - Cacti обробляє автентифікацію користувачів, що дозволяє створювати користувачів і надавати їм права на різні області в Cacti.<br><br> <i>Основна веб-автентифікація</i> – автентифікація виконується веб-сервером. Користувачів можна додавати або створювати автоматично під час першого входу, якщо визначено користувача шаблону, інакше використовуватимуться визначені дозволи для гостей.<br><br> <i>Автентифікація LDAP</i> - дозволяє автентифікацію на сервері LDAP. Користувачі створюватимуться автоматично під час першого входу, якщо визначено користувача шаблону, інакше використовуватимуться визначені дозволи для гостей. Якщо модуль PHP LDAP не ввімкнено, автентифікація LDAP не відображатиметься як параметр для вибору.<br><br> <i>Автентифікація кількох доменів LDAP/AD</i> — дозволяє адміністраторам підтримувати кілька різних груп із різних каталогів LDAP/AD для доступу до ресурсів Cacti. Як і автентифікація LDAP, для використання цього методу потрібен модуль PHP LDAP.</blockquote>

en	Support Authentication Cookies
uk	Підтримка автентифікаційних файлів cookie

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
uk	Якщо користувач пройшов автентифікацію та вибрав «Залишати мене в системі», на комп’ютері користувача буде створено файл cookie для автентифікації, що дозволить йому залишатися в системі. Термін дії файлу cookie для автентифікації закінчується після 90 днів невикористання.

en	Special Users
uk	Спеціальні користувачі

en	Primary Admin
uk	Основний адміністратор

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
uk	Ім’я основного адміністративного облікового запису, який автоматично отримуватиме електронні листи, коли в системі Cacti виникають проблеми. Щоб отримувати ці електронні листи, переконайтеся, що ваші налаштування електронної пошти правильні, а обліковий запис адміністратора має встановлену адресу електронної пошти.

en	No User
uk	Немає користувача

en	Guest User
uk	Гість Користувач

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
uk	Ім'я гостьового користувача для перегляду графіків; за замовчуванням "Немає користувача".

en	User Template
uk	Шаблон користувача

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
uk	Ім’я користувача, якого Cacti використовуватиме як шаблон для нових користувачів Web Basic і LDAP; за замовчуванням є гостем. Цей обліковий запис користувача буде вимкнено для входу в систему після вибору.

en	Account Locking
uk	Блокування облікового запису

en	Lock Accounts
uk	Блокування облікових записів

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
uk	Заблокуйте обліковий запис після такої кількості невдалих спроб протягом 1 години.

en	1 Attempt
uk	1 спроба

en	%d Attempts
uk	%d спроб

en	Auto Unlock
uk	Автоматичне розблокування

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
uk	Через стільки хвилин обліковий запис буде автоматично розблоковано. Навіть якщо введено правильний пароль, обліковий запис не буде розблоковано, доки цей ліміт часу не буде досягнуто. Макс. 1440 хвилин (1 день)

en	1 Day
uk	1 день

en	2FA Timeout
uk	Час вийшов

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
uk	Запустіть перевірку

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
uk	Граничне значення

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
uk	Основні налаштування автентифікації

en	Basic Auth Login Failure Message
uk	Повідомлення про помилку входу в базову авторизацію

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
uk	Під час використання базової автентифікації, якщо виникають проблеми зі зіставленням імені користувача з дійсним обліковим записом Cacti, користувачам відображатиметься наведене тут повідомлення. Він може містити як текст, так і HTML.

en	Basic Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
uk	Під час використання базової автентифікації, якщо базовий обліковий запис потрібно перевести в інший обліковий запис для входу, ви можете вказати тут файл CSV, щоб зіставити основний обліковий запис із потрібним обліковим записом для входу.

en	Local Account Complexity Requirements
uk	Вимоги до складності локального облікового запису

en	Minimum Length
uk	Мінімальна довжина

en	This is minimal length of allowed passwords.
uk	Це мінімальна довжина дозволених паролів.

en	Require Mix Case
uk	Вимагати Mix Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
uk	Для цього нові паролі повинні містити символи нижнього та верхнього регістру.

en	Require Number
uk	Вимагати номер

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
uk	Для цього нові паролі повинні містити принаймні 1 цифровий символ.

en	Require Special Character
uk	Потрібен спеціальний символ

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
uk	Для цього нові паролі повинні містити принаймні 1 спеціальний символ.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
uk	Примусова складність старих паролів

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
uk	Для цього всі старі паролі також повинні відповідати новим вимогам складності під час входу. Якщо не буде виконано, пароль буде примусово змінено.

en	Expire Inactive Accounts
uk	Закінчення терміну дії неактивних облікових записів

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
uk	Це максимальна кількість днів до вимкнення неактивних облікових записів. Обліковий запис адміністратора виключено з цієї політики.

en	Expire Password
uk	Термін дії пароля

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
uk	Це максимальна кількість днів до закінчення терміну дії пароля.

en	Password History
uk	Історія паролів

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
uk	Запам'ятайте цю кількість старих паролів і забороніть їх повторне використання.

en	1 Change
uk	1 Зміна

en	%d Changes
uk	%d змін

en	URL Linking
uk	URL-посилання

en	Server Base URL
uk	URL-адреса бази сервера

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
uk	Це розташування сервера, яке використовуватиметься для посилань на сайт Cacti. Це має включати підкаталог, якщо Cacti не запускається з кореневої папки.

en	Emailing Options
uk	Параметри електронної пошти

en	Notify Primary Admin of Issues
uk	Повідомити основного адміністратора про проблеми

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
uk	У випадках, коли на сервері Cacti виникають проблеми, чи слід повідомляти основного адміністратора електронною поштою? Обліковий запис користувача Cacti основного адміністратора вказано на вкладці Автентифікація на сторінці налаштувань Cacti. За замовчуванням обліковий запис адміністратора.

en	Test Email
uk	Перевірка електронної пошти

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
uk	Це обліковий запис електронної пошти, який використовується для надсилання тестового повідомлення, щоб переконатися, що все працює належним чином.

en	Mail Services
uk	Поштові послуги

en	Which mail service to use in order to send mail
uk	Який поштовий сервіс використовувати для відправки листів

en	Ping Mail Server
uk	Пінг поштового сервера

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
uk	Виконати тестування поштового сервера перед надсиланням тестової електронної пошти?

en	From Email Address
uk	З електронної адреси

en	This is the Email address that the Email will appear from.
uk	Це адреса електронної пошти, з якої буде відображатися лист.

en	From Name
uk	Від імені

en	This is the actual name that the Email will appear from.
uk	Це справжнє ім’я, з якого з’явиться електронний лист.

en	Word Wrap
uk	Перенос слів

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
uk	Це скільки символів буде дозволено перед автоматичним переносом рядка в електронному листі. (0 = вимкнено)

en	Sendmail Options
uk	Параметри Sendmail

en	Sendmail Path
uk	Шлях Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
uk	Це шлях до sendmail на вашому сервері. (Використовується, лише якщо Sendmail вибрано як поштову службу)

en	SMTP Options
uk	Параметри SMTP

en	SMTP Hostname
uk	Ім'я хосту SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
uk	Це ім’я/IP-адреса SMTP-сервера, на який ви надішлете електронний лист. Для відновлення після відмови розділяйте хости крапкою з комою.

en	SMTP Port
uk	Порт SMTP

en	The port on the SMTP Server to use.
uk	Порт на сервері SMTP для використання.

en	SMTP Username
uk	SMTP ім’я користувача

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
uk	Ім’я користувача для автентифікації під час надсилання через SMTP. (Залиште порожнім, якщо вам не потрібна автентифікація.)

en	SMTP Password
uk	SMTP пароль

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
uk	Пароль для автентифікації під час надсилання через SMTP. (Залиште порожнім, якщо вам не потрібна автентифікація.)

en	SMTP Security
uk	Безпека SMTP

en	The encryption method to use for the Email.
uk	Метод шифрування електронної пошти.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
uk	Час очікування SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
uk	Введіть час очікування SMTP у секундах.

en	Reporting Presets
uk	Попередні налаштування звітів

en	Default Graph Image Format
uk	Типовий формат зображення графіка

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
uk	Створюючи новий звіт, який тип зображення слід використовувати для вбудованих графіків.

en	Maximum E-Mail Size
uk	Максимальний розмір електронної пошти

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
uk	Максимальний розмір повідомлення електронної пошти, включаючи всі вкладення.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
uk	Рівень журналювання Poller для звітів Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
uk	Який рівень деталізації ви хочете надіслати у файл журналу. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо залишити будь-який інший статус, ніж NONE або LOW, ваш дисковий простір може швидко вичерпатися.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
uk	Увімкнути налаштування Lotus Notes (R).

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
uk	Увімкнути налаштування коду для конкретної обробки поштових клієнтів Lotus Notes.

en	DNS Options
uk	Параметри DNS

en	Primary DNS IP Address
uk	Основна IP-адреса DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
uk	Введіть основну IP-адресу DNS для зворотного пошуку.

en	Secondary DNS IP Address
uk	Вторинна IP-адреса DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
uk	Введіть вторинну IP-адресу DNS, щоб використовувати її для зворотного пошуку.

en	DNS Timeout
uk	Час очікування DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
uk	Введіть тайм-аут DNS у мілісекундах. Cacti використовує розпізнавач DNS на основі PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
uk	Налаштування оновлення RRD за вимогою

en	Enable On-demand RRD Updating
uk	Увімкнути оновлення RRD за вимогою

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
uk	Чи має Boost увімкнути оновлення RRD за запитом у Cacti? Якщо вимкнути, ця зміна почне діяти лише після наступного циклу опитування. Якщо у вас є віддалені збирачі даних, ці налаштування мають бути ввімкнені.

en	System Level RRD Updater
uk	Оновлення RRD системного рівня

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
uk	Перед тим, як оновлення RRD за вимогою можна буде очистити, опитувальний запуск має проходити

en	How Often Should Boost Update All RRDs
uk	Як часто слід оновлювати Boost для всіх RRD

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
uk	Коли ви вмикаєте прискорення, ваші RRD-файли оновлюються лише тоді, коли їх запитує користувач або коли мине цей період часу.

en	Number of Boost Processes
uk	Кількість процесів посилення

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
uk	Кількість одночасних процесів посилення, які потрібно використовувати для обробки всіх RRD у таблиці посилення.

en	Maximum Records
uk	Максимальна кількість записів

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
uk	Якщо вихідна таблиця посилення перевищує цей розмір, у записах відбудеться оновлення.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
uk	Максимальна кількість елементів джерела даних за прохід

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
uk	Щоб оптимізувати продуктивність, програмі оновлення Boost RRD потрібно знати, скільки елементів джерела даних потрібно отримати за один прохід. Будьте обережні, щоб не встановлювати занадто високі значення, оскільки продуктивність графіків під час великих оновлень може бути скомпрометована. Якщо ви зіткнулися з повільністю графіків або опитування під час оновлень, зменшіть це число. Значення за замовчуванням 50000.

en	Maximum Argument Length
uk	Максимальна довжина аргументу

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
uk	Коли boost надсилає команди оновлення до RRDtool, вони не повинні перевищувати максимальну довжину аргументу операційної системи. Це залежить від операційної системи та рівня ядра. Наприклад: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ необмежений

en	Memory Limit for Boost and Poller
uk	Обмеження пам’яті для Boost і Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
uk	Максимальний обсяг пам'яті для Cacti Poller і Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
uk	Максимальний час виконання сценарію оновлення RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
uk	Якщо опитувальник посилення перевищує цей час виконання, у журналі кактусів буде розміщено попередження,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
uk	Увімкнути пряме заповнення таблиці poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
uk	Дозволяє пряме вставлення записів у прискорення результату опитування, що призводить до зменшення на 25% tiме під час кожного циклу опитування.

en	Boost Debug Log
uk	Журнал налагодження Boost

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
uk	Якщо це поле не порожнє, Boost реєструватиме вихідні дані RRDUpdate з процесу boost poller.

en	Image Caching
uk	Кешування зображень

en	Enable Image Caching
uk	Увімкнути кешування зображень

en	Should image caching be enabled?
uk	Чи слід увімкнути кешування зображень?

en	Location for Image Files
uk	Місце для файлів зображень

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
uk	Укажіть розташування, куди Boost має розмістити файли зображень. Ці файли будуть автоматично видалені опитувальником, коли термін їх дії закінчиться.

en	Data Sources Statistics
uk	Статистика джерел даних

en	Enable Data Source Statistics Collection
uk	Увімкнути збір статистики джерела даних

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
uk	Чи потрібно збирати статистику джерела даних для цієї системи Cacti?

en	Data Collection Method
uk	Збір даних

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
uk	Очистити статистику

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
uk	Кількість процесів DSStats

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
uk	Кількість одночасних процесів DSStats для обробки всіх джерел даних.

en	Daily Update Frequency
uk	Щоденна частота оновлення

en	How frequent should Daily Stats be updated?
uk	Як часто слід оновлювати щоденну статистику?

en	Hourly Average Window
uk	Середньогодинне вікно

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
uk	Кількість послідовних годин, які представляють середньогодинний показник. Майте на увазі, що занадто високе значення може призвести до дуже великих таблиць пам’яті

en	Maintenance Time
uk	Час технічного обслуговування

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
uk	У який час доби слід оновлювати тижневі, місячні та річні дані? Формат: ГГ:ХХ [до полудня/півдня]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
uk	Обмеження пам’яті для збирача даних статистики джерела даних

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
uk	Максимальний обсяг пам’яті для Cacti Poller і Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
uk	Налаштування зберігання даних

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
uk	Зберігання даних

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
uk	Перевірка файлу RRD

en	Enable RRDfile Check
uk	Увімкнути перевірку RRDfile

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
uk	Чи слід увімкнути перевірку RRDfile для цієї системи Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
uk	Кількість процесів перевірки файлів RRD

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
uk	Кількість одночасних процесів перевірки файлів RRD, які потрібно використовувати для обробки всіх файлів rrd.

en	Check Frequency
uk	Перевірте частоту

en	How frequent should RRD be checked ?
uk	Як часто слід перевіряти RRD?

en	Data Storage Settings
uk	Налаштування зберігання даних

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
uk	Виберіть, чи RRD зберігатимуться локально чи оброблятимуться зовнішнім проксі-сервером RRDtool.

en	Local
uk	Локальний

en	RRDtool Proxy Server
uk	Проксі-сервер RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
uk	Структуровані шляхи RRDfile

en	Enable Structured Paths
uk	Структуровані шляхи RRDfile

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.
uk	Використовуйте окрему вкладену папку для кожного RRD-файлу хосту. Імена RRD-файлів будуть такими:<br><ul><li> &lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li> &lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li> &lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li> &lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br> Ви можете внести цю зміну після встановлення, запустивши сценарій CLI <b>structure_rra_paths.php</b> після внесення змін. ПРИМІТКА. Якщо ви зміните значення Max Directories, щоб зменшити кількість каталогів, або якщо ви зміните шаблон каталогу, порожні каталоги не будуть видалені після повторного запуску сценарію <b>structure_rra_paths.php</b> .

en	Directory Pattern
uk	Шаблон каталогу

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
uk	Який шаблон каталогу ви бажаєте використовувати для структурованих шляхів RRD. "Ідентифікатор пристрою" є типовим. Параметр «Ідентифікатор пристрою/Ідентифікатор запиту даних» слід використовувати, якщо у вас є пристрої з тисячами графіків. Після зміни шаблону каталогу потрібно знову запустити сценарій CLI структурованого шляху, щоб змінити шляхи RRDfile до нового шаблону.

en	Device ID
uk	ID пристрою

en	Device ID/Data Query ID
uk	Ідентифікатор пристрою/ідентифікатор запиту даних

en	Device Hash/Device ID
uk	Хеш пристрою/ідентифікатор пристрою

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
uk	Хеш пристрою/Ідентифікатор пристрою/Ідентифікатор запиту даних

en	Max Device Hash Directories
uk	Максимальна кількість хеш-каталогів пристрою

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
uk	Максимальна кількість каталогів пристроїв, які можна створити на основі хешованих ідентифікаторів пристроїв.

en	Proxy Server
uk	Проксі-сервер

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
uk	Ім’я хоста DNS або IP-адреса проксі-сервера RRDtool.

en	Proxy Port Number
uk	Номер порту проксі

en	TCP port for encrypted communication.
uk	Порт TCP для зашифрованого зв'язку.

en	RSA Fingerprint
uk	Відбиток RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
uk	Відбиток поточного публічного ключа RSA, який використовує проксі. Це потрібно для встановлення надійного з’єднання.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
uk	Проксі-сервер RRDtool - резервне копіювання

en	Load Balancing
uk	Балансування навантаження

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
uk	Якщо доступні як основний, так і резервний проксі, ця опція дозволяє розподілити всі запити на RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
uk	Ім’я хоста DNS або IP-адреса резервного проксі-сервера RRDtool, якщо проксі-сервер працює в режимі MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
uk	Порт TCP для зашифрованого зв’язку з резервним проксі-сервером.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
uk	Відбиток поточного публічного ключа RSA, який використовує резервний проксі-сервер. Це потрібно для встановлення надійного з’єднання.

en	Spike Kill Settings
uk	Налаштування Spike Kill

en	Removal Method
uk	Метод видалення

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
uk	Є два способи видалення. Перше, стандартне відхилення, видаляє будь-який зразок, який на X кількість стандартних відхилень від середнього значення зразків. Другий метод, Variance, видаляє будь-яку вибірку, яка на X% перевищує середнє значення Variance. Метод дисперсії враховує певну кількість «викидів». Це виняткові зразки, такі як сплеск, які потрібно виключити з розрахунку середнього відхилення.

en	Standard Deviation
uk	Стандартне відхилення

en	Variance Based w/Outliers Removed
uk	На основі дисперсії з вилученими викидами

en	Replacement Method
uk	Спосіб заміни

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
uk	Є три способи заміни. Перший метод замінює сплеск на середнє значення відповідного джерела даних. Другий метод замінює шип на «NaN». Останнє замінює сплеск на останнє відоме знайдене хороше значення.

en	Average
uk	Середній

en	NaN's
uk	NaN

en	Last Known Good
uk	Остання відома хороша

en	Number of Standard Deviations
uk	Кількість стандартних відхилень

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
uk	Будь-яке значення, яке на стільки стандартних відхилень перевищує середнє, буде виключено. Хороше число залежатиме від типу даних, з якими потрібно працювати. Ми рекомендуємо значення не нижче 5 стандартних відхилень.

en	%d Standard Deviations
uk	%d Стандартні відхилення

en	Variance Percentage
uk	Відсоток дисперсії

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
uk	Це значення являє собою відсоток вище скоригованого середнього вибіркового значення після видалення викидів із вибірки. Наприклад, відсоток дисперсії 100%% на скоригованому середньому 50 видалить з графіка будь-яку вибірку, яка перевищує 100.

en	Variance Number of Outliers
uk	Дисперсія Кількість викидів

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
uk	Це значення представляє кількість зразків із високим і низьким середнім, які будуть вилучені з набору зразків перед обчисленням середнього відхилення. Якщо ви виберете значення, що викидається, рівне 5, то 5 верхніх і нижніх середніх значень буде видалено.

en	%d High/Low Samples
uk	%d Високі/низькі зразки

en	Max Kills Per RRA
uk	Максимальна кількість вбивств за RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
uk	Це значення представляє максимальну кількість стрибків, які потрібно видалити з графіка RRA.

en	%d Spikes
uk	%d Шипи

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
uk	Це значення представляє максимальну кількість стрибків, які потрібно видалити з графіка RRA.

en	1 Thousand
uk	1 нитка

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
uk	Фільтр

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
uk	Каталог резервних копій RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
uk	Якщо цей каталог не порожній, ваші оригінальні RRD-файли будуть створені в цьому місці.

en	Batch Spike Kill Settings
uk	Параметри групового знищення шипів

en	Removal Schedule
uk	Графік видалення

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
uk	Ви бажаєте періодично видаляти стрибки з ваших графіків? Якщо так, виберіть частоту нижче.

en	Once a Day
uk	Раз на день

en	Every Other Day
uk	Кожний наступний день

en	Base Time
uk	Базовий час

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
uk	Базовий час для видалення Спайка. Наприклад, якщо ви використовуєте «12:00 ранку» та вибираєте один раз на день, пакетне видалення починатиметься приблизно опівночі кожного дня.

en	Graph Templates to Spike Kill
uk	Графічні шаблони Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
uk	Під час пакетного видалення спайків буде діяти лише на вибрані нижче шаблони.

en	Backup Retention
uk	Резервне збереження

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
uk	Коли SpikeKill знищує сплески на графіках, він створює резервну копію RRD-файлу. Як довго слід зберігати ці резервні файли?

en	Default View Mode
uk	Типовий режим перегляду

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
uk	Який режим графіка ви хочете відображати за замовчуванням, коли ви вперше відвідуєте сторінку графіків?

en	TimeZone Support
uk	Підтримка TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
uk	Як би ви хотіли, щоб Cacti представляли дати? Цей параметр також змінить спосіб представлення дат Cacti Graphs.

en	Cacti Server Timezone
uk	Часовий пояс сервера Cacti

en	My Browsers Timezone
uk	Часовий пояс мого браузера

en	User Language
uk	Мова користувача

en	Defines the preferred GUI language.
uk	Визначає бажану мову GUI.

en	Show Graph Title
uk	Показати заголовок графіка

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
uk	Відобразіть назву графіка на сторінці, щоб її можна було шукати за допомогою браузера.

en	Hide Disabled
uk	Сховати вимкнено

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
uk	Приховує відключені пристрої та графіки під час перегляду за межами вкладки «Консоль».

en	Show Device Aggregates
uk	Показати агрегати пристрою

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
uk	Якщо джерело даних пристрою включено в сукупний графік, покажіть цей графік разом з іншими графіками пристроїв

en	Enable Horizontal Scrolling
uk	Увімкніть горизонтальну прокрутку

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
uk	Увімкніть горизонтальне прокручування таблиць, вимкнувши адаптивну видимість стовпців.

en	The date format to use in Cacti.
uk	Формат дати для Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
uk	Роздільник дати, який буде використовуватися в Cacti.

en	Page Refresh
uk	Оновлення сторінки

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
uk	Кількість секунд між автоматичними оновленнями сторінки.

en	Preview Graphs Per Page
uk	Попередній перегляд графіків на сторінку

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
uk	Кількість графіків для відображення на одній сторінці в режимі попереднього перегляду.

en	Default Time Range
uk	Діапазон часу за замовчуванням

en	The default RRA to use in rare occasions.
uk	RRA за замовчуванням для використання в рідкісних випадках.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
uk	Проміжок часу за замовчуванням, який відображається під час перегляду графіків та інших даних, пов’язаних із часом.

en	Default Timeshift
uk	Зміщення часу за умовчанням

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
uk	Зміщення часу за замовчуванням відображається під час перегляду графіків та інших даних, пов’язаних із часом.

en	Allow Graph to extend to Future
uk	Дозволити Graph поширюватися на майбутнє

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
uk	Під час відображення графіків дозволити датам графіка розширюватися «в майбутнє»

en	First Day of the Week
uk	Перший день тижня

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
uk	Перший день тижня для щотижневих графіків

en	Start of Daily Shift
uk	Початок щоденної зміни

en	Start Time of the Daily Shift.
uk	Час початку добової зміни.

en	End of Daily Shift
uk	Кінець щоденної зміни

en	End Time of the Daily Shift.
uk	Час закінчення добової зміни.

en	Thumbnail Sections
uk	Розділи ескізів

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
uk	Які частини Cacti відображають мініатюри за замовчуванням.

en	Preview Thumbnail Columns
uk	Попередній перегляд колонок ескізів

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
uk	Кількість стовпців для використання під час відображення мініатюрних графіків у режимі попереднього перегляду.

en	1 Column
uk	1 Стовпець

en	%d Columns
uk	Стовпців: %d

en	Tree View Thumbnail Columns
uk	Стовпці ескізів перегляду дерева

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
uk	Кількість стовпців для використання під час відображення мініатюрних графіків у режимі дерева.

en	Thumbnail Height
uk	Висота мініатюри

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
uk	Висота мініатюрних графіків у пікселях.

en	Thumbnail Width
uk	Ширина мініатюри

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
uk	Ширина мініатюрних графіків у пікселях.

en	Default Tree
uk	Дерево за замовчуванням

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
uk	Типове дерево графіків, яке використовується під час відображення графіків у режимі дерева.

en	Graphs Per Page
uk	Графіки на сторінку

en	Expand Devices
uk	Розгорніть Пристрої

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
uk	Виберіть, чи розгортати шаблони графіків і запити даних, які використовуються пристроєм у дереві.

en	Tree History
uk	Історія дерева

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
uk	Якщо ввімкнено, Cacti запам’ятовуватиме вашу історію дерева між входом і коли ви повернетеся на сторінку графіків.

en	Use Custom Fonts
uk	Використовуйте спеціальні шрифти

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
uk	Виберіть, чи використовувати ваші власні шрифти та розміри шрифтів, чи використовувати системні параметри за замовчуванням.

en	Title Font File
uk	Файл шрифту заголовка

en	The font file to use for Graph Titles
uk	Файл шрифту для заголовків графіків

en	Legend Font File
uk	Файл шрифту легенди

en	The font file to be used for Graph Legend items
uk	Файл шрифту, який буде використовуватися для елементів Graph Legend

en	Axis Font File
uk	Файл шрифту Axis

en	The font file to be used for Graph Axis items
uk	Файл шрифту, який буде використовуватися для елементів осі графіка

en	Unit Font File
uk	Файл шрифту одиниці

en	The font file to be used for Graph Unit items
uk	Файл шрифту, який буде використовуватися для елементів Graph Unit

en	Realtime View Mode
uk	Режим перегляду в реальному часі

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
uk	Як ви хочете переглядати графіки в реальному часі?

en	Inline
uk	Вбудовані

en	New Window
uk	Нове вікно

en	System Setting
uk	Налаштування системи

en	1 Week
uk	1 тиждень

en	Auto Log Out Time
uk	Час автоматичного виходу

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
uk	Лише для користувачів із доступом до консолі, як довго цей користувач може залишатися в системі до автоматичного виходу. Зверніть увагу: якщо ви не були активними більше години, можливо, вам доведеться оновити веб-переглядач. Також зауважте, що цей параметр не впливає, якщо ввімкнено автентифікаційні файли cookie.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
uk	Тепер ви увійшли в Cacti . Ви можете виконати ці основні кроки, щоб почати.

en	Create devices for network
uk	Створення пристроїв для мережі

en	Create graphs for your new devices
uk	Створюйте графіки для ваших нових пристроїв

en	View your new graphs
uk	Перегляньте свої нові графіки

en	Offline
uk	Офлайн

en	Online
uk	Онлайн

en	Recovery
uk	Відновлення

en	Remote Data Collector Status:
uk	Статус віддаленого збирача даних:

en	Number of Offline Records:
uk	Кількість офлайн-записів:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
uk	ПРИМІТКА. Ви ввійшли в систему Remote Data Collector. У «онлайні» ви зможете переглядати та контролювати більшу частину основного веб-сайту Cacti так само, ніби ви ввійшли на нього. Крім того, важливо зазначити, що віддалені збирачі даних повинні використовувати функцію «Оновлення за вимогою» служб підвищення продуктивності Cacti, і ми завжди рекомендуємо використовувати Spine. Коли Remote Data Collector знаходиться в автономному режимі , веб-сайт Remote Data Collectors міститиме набагато менше інформації. Однак він кешуватиме всі оновлення, доки не стане доступною основна база даних Cacti і веб-сервер. Потім він скине вихідні дані таблиці Boost назад до основної бази даних Cacti для оновлення.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
uk	ПРИМІТКА. На сьогоднішній день жоден із основних плагінів Cacti не було перероблено для роботи з віддаленими збирачами даних. Таким чином, плагіни, такі як MacTrack і HMIB, які потребують прямого доступу до пристроїв, наразі не працюватимуть із віддаленими збирачами даних. Однак такі плагіни, як Thold, працюватимуть, доки Remote Data Collector перебуває в «онлайновому» режимі.

en	Path for %s
uk	Шлях для %s

en	New Poller
uk	Новий Poller

en	Cacti Install Help
uk	Довідка щодо встановлення Cacti

en	Cacti Server v%s - Maintenance
uk	Cacti Server v%s – Технічне обслуговування

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
uk	Cacti Server v%s – майстер встановлення

en	Refresh current page
uk	Оновити поточну сторінку

en	Initializing
uk	Ініціалізація

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
uk	Зачекайте, поки ініціалізується система встановлення Cacti версії %s. Щоб це працювало, потрібно ввімкнути JavaScript.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
uk	ФАТАЛЬНЕ: ми не можемо продовжити цю установку. Щоб інсталювати Cacti, PHP має бути версії 5.4 або новішої.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
uk	Перегляньте Посібник PHP: Нотація об’єктів JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
uk	Також має бути встановлений модуль php-json.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
uk	Перегляньте Посібник PHP: Вимкнути функції .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
uk	Функції shell_exec() та/або exec() наразі заблоковано.

en	Display Graphs from this Aggregate
uk	Відображати графіки з цього агрегату

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
uk	Графіки, вибрані для сукупного графіка нижче, представляють графіки з кількох шаблонів графіків. Aggregate не підтримує створення агрегатних графіків із кількох шаблонів графіків.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
uk	Графіки, вибрані для сукупного графіка, не використовують шаблони графіків. Aggregate не підтримує створення агрегатних графіків із нешаблонних графіків.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
uk	Ви повинні вибрати принаймні один графік, щоб додати його до звіту.

en	Graph Item
uk	Елемент графіка

en	CF Type
uk	Тип CF

en	GPrint

en	Item Color
uk	Колір предмета

en	Color Template
uk	Кольоровий шаблон

en	Skip
uk	Пропустити

en	Aggregate Items are not modifiable
uk	Сукупні елементи не можна змінювати

en	Aggregate Items are not editable
uk	Зведені елементи не можна редагувати

en	Type
uk	Тип

en	No Matching Devices
uk	Немає відповідних пристроїв

en	Objects
uk	Об'єкти

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
uk	Синій колір шрифту означає, що правило буде застосовано до відповідних об’єктів. Інші об'єкти не підпадають під дію правила.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
uk	Відповідні об’єкти [ %s ]

en	Device Status
uk	Стан пристрою

en	There are no Objects that match this rule.
uk	Немає об’єктів, які відповідають цьому правилу.

en	Error in data query
uk	Помилка в запиті даних

en	Matching Items
uk	Відповідні елементи

en	Resulting Branch
uk	Результуюча гілка

en	No Items Found
uk	Не знайдено

en	Show Matching Device SQL Query
uk	Немає відповідних пристроїв

en	Field
uk	Поле

en	Pattern
uk	Візерунок

en	No Device Selection Criteria
uk	Немає критеріїв вибору пристрою

en	Show Matching Objects SQL Query
uk	Відповідні об’єкти

en	No Graph Creation Criteria
uk	Немає критеріїв створення графіка

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
uk	Поширювати зміни

en	Search Pattern
uk	Шаблон пошуку

en	Replace Pattern
uk	Замінити шаблон

en	No Tree Creation Criteria
uk	Немає критеріїв створення дерева

en	Device Match Rule
uk	Правило відповідності пристроїв

en	Create Graph Rule
uk	Створити правило графа

en	Graph Match Rule
uk	Правило відповідності графів

en	Create Tree Rule (Device)
uk	Створити правило дерева (пристрій)

en	Create Tree Rule (Graph)
uk	Створити правило дерева (графік)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
uk	Елемент правила [редагувати елемент правила для %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
uk	Елемент правила [новий елемент правила для %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
uk	Додано Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
uk	ПОМИЛКА: Діапазони IP-адрес у формі діапазон1-діапазон2 більше не підтримуються.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
uk	Файл не вибрано

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
uk	Імпорт

en	Updated
uk	Оновлено

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
uk	Оновити

en	Automation Network SNMP Option %s!
uk	Автоматизація параметрів SNMP

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
uk	Автоматизація параметрів SNMP

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
uk	Невідомий шаблон

en	Automation Network Rule '%s' %s!
uk	Мережа автоматизації за замовчуванням

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
uk	Політика щодо шаблонів

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
uk	Remote Poller %s не працює, вам потрібно буде виконати повну синхронізацію, коли він знову запрацює

en	ERROR: Device ID is Blank
uk	ПОМИЛКА: ID пристрою порожній

en	ERROR: Device[
uk	ПОМИЛКА: пристрій [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
uk	ПОМИЛКА: Не вдалося підключитися до віддаленого колектора.

en	Device is Disabled
uk	Пристрій вимкнено

en	Device Availability Check Bypassed
uk	Перевірку доступності пристрою обійдено

en	SNMP Information
uk	Інформація SNMP

en	SNMP not in use
uk	SNMP не використовується

en	SNMP error
uk	Помилка SNMP

en	Session
uk	вкладка сеансу

en	No session
uk	вкладка сеансу

en	Host
uk	Хост

en	System:
uk	система:

en	Uptime:
uk	Час роботи:

en	Hostname:
uk	Ім'я хосту:

en	Location:
uk	Розташування:

en	Contact:
uk	Контакти:

en	Ping Results
uk	Результати ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
uk	Не використовується перевірка наявності Ping або SNMP

en	New Branch
uk	Нова філія

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
uk	Пристрій: (Приховати вимкнено)

en	Graph:(%s%s)
uk	Графік:(%s%s)

en	Device:(%s%s)
uk	Пристрій: (%s% с)

en	Template:(%s%s)
uk	Шаблон:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
uk	Графік+Пристрій+Шаблон:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
uk	Пристрій+шаблон:(%s%s)

en	Restricted By:
uk	Обмежено:

en	Granted By:
uk	Надано:

en	Granted
uk	Зрозуміло

en	Restricted
uk	Обмежено

en	Branch:
uk	Відділення:

en	Device:
uk	пристрій:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
uk	Ваш обліковий запис заблоковано. Будь ласка, зверніться до свого адміністратора.

en	Access Denied! Login Disabled.
uk	Доступ заборонено! Вхід вимкнено.

en	Access Denied! Login Failed.
uk	Доступ заборонено! Помилка логіну.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
uk	Базову веб-автентифікацію налаштовано, але ім’я користувача не було передано з веб-сервера. Переконайтеся, що на веб-сервері ввімкнено автентифікацію.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
uk	%s автентифіковано веб-сервером, але в Cacti не визначено користувачів шаблону та гостей.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
uk	Доступ заборонено! Помилка пошуку LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
uk	Доступ заборонено! Помилка LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
uk	Доступ заборонено! Пароль не надано користувачем.

en	LDAP Search Error: %s
uk	Помилка пошуку LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
uk	Доступ заборонено! Ідентифікатор користувача шаблону %s не існує. Будь ласка, зверніться до свого адміністратора.

en	Access Denied! Login failed.
uk	Доступ заборонено! Помилка логіну.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
uk	Ваш адміністратор Cacti примусово вводить складні паролі для входу, і ваш поточний пароль Cacti не відповідає новим вимогам. Тому ви повинні зараз змінити свій пароль.

en	Password must be at least %d characters!
uk	Пароль має містити принаймні %d символів!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
uk	Ваш пароль повинен містити принаймні 1 цифру!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
uk	Ваш пароль має містити символи нижнього та верхнього регістрів!

en	Your password must contain at least 1 special character!
uk	Ваш пароль повинен містити принаймні 1 спеціальний символ!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
uk	Cacti Помилка входу

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
uk	Автентифікація раніше не була встановлена. Спроба встановити локальну автентифікацію, але обліковий запис адміністратора не знайдено.

en	Unknown error
uk	Невідомий розд

en	ERROR: Unable to find user
uk	Не вдалося знайти DN користувачів

en	2FA failed to be disabled
uk	Застосувати фільтр до таблиці

en	2FA is now disabled
uk	Шлях не можна записувати

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
uk	%s Мбайт

en	%s KBytes
uk	%s Кбайт

en	%s Bytes
uk	%s байт

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
uk	%s – ПРИМІТКА WEBUI: журнал Cacti видалено з веб-інтерфейсу керування.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити файл журналу.<br><br><br> Примітка. Якщо для журналювання встановлено як Cacti, так і Syslog, інформація журналу залишатиметься в Syslog.

en	Purge Log
uk	Журнал очищення

en	Log Filters
uk	Фільтри журналу

en	- Admin Filter active
uk	- Фільтр адміністратора активний

en	- Admin Unfiltered

en	- Admin view
uk	- Перегляд адміністратора

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
uk	Журнал [Усього рядків: %d %s – фільтр активний]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
uk	Журнал [Загальна кількість рядків: %d %s - без фільтрів]

en	Entries
uk	Записи

en	File
uk	Файл

en	Head Lines
uk	Головні лінії

en	Tail Lines
uk	Останніх рядків

en	Stats
uk	Статистика

en	Warnings++
uk	Попередження++

en	Errors++
uk	Помилки++

en	Debug
uk	Налагодження

en	SQL Calls
uk	Виклики SQL

en	AutoM8

en	Non Stats
uk	Без статистики

en	Boost
uk	Підвищити

en	Device Up/Down
uk	Пристрій онлайн/офлайн

en	Recaches

en	Threshold
uk	Граничне значення

en	Display
uk	Показувати

en	Newest First
uk	Спочатку найновіші

en	Oldest First
uk	Найстаріші спершу

en	Matches
uk	сірники

en	Does Not Match
uk	Паролі не співпадають

en	Automation Execution for Data Query complete
uk	Виконання автоматизації для запиту даних завершено

en	Plugin Hooks complete
uk	Хуки плагінів готові

en	Running Data Query [%s].
uk	Виконується запит даних [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
uk	Знайдений тип = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
uk	Невідомий тип = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: асоціація полів сортування змінена. Можуть виникнути проблеми з повторним відображенням!

en	Update Data Query Sort Cache complete
uk	Оновлення кешу сортування запитів даних завершено

en	Found %s Local Data ID's to Verify
uk	Знайдено %s ідентифікаторів локальних даних для перевірки

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
uk	Виявлено зміну індексу! Поточний індекс: %s, попередній індекс: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
uk	Виявлено тимчасове видалення індексу! Попередній індекс: %s. Жодних заходів не вжито.

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
uk	Виявлено видалення індексу! Попередній індекс: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
uk	Перевірку ідентифікатора локальних даних %s завершено

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
uk	Знайдено змінені ідентифікатори локальних даних %s і %s для повторного відображення.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
uk	Завершено переналаштування графіків на їхні нові індекси

en	Done updating Data Source Title Cache
uk	Оновлення кешу назви джерела даних завершено

en	Done updating Graph Title Cache
uk	Оновлення кешу заголовків графіка завершено

en	Index Association with Local Data complete
uk	Зв’язок індексу з локальними даними завершено

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
uk	Оновлення кешу повторного індексування завершено. Там були

en	Update Poller Cache for Query complete
uk	Оновлення кешу Poller для запиту завершено

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
uk	Змін індексу не виявлено, повторне індексування та повторне заповнення кешу опитувальника пропускаються

en	Automation Executing for Data Query complete
uk	Виконання автоматизації для запиту даних завершено

en	Plugin hooks complete
uk	Підключення плагінів завершено

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
uk	Перевірка зміни поля сортування. Змін не виявлено.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
uk	Виявлено нове поле сортування: '%s' Старе поле сортування '%s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
uk	ПОМИЛКА: нове поле сортування не підходить. Поле сортування не зміниться.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
uk	Нове поле сортування перевірено. Поле сортування буде оновлено.

en	Could not find data query XML file at '%s'
uk	Не вдалося знайти XML-файл із запитом на дані за адресою "%s"

en	Found data query XML file at '%s'
uk	Знайдено XML-файл запиту даних за адресою "%s"

en	Error parsing XML file into an array.
uk	Помилка аналізу XML-файлу в масив.

en	XML file parsed ok.
uk	Файл XML проаналізовано нормально.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
uk	Недійсне поле <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
uk	Має містити <напрямок>введення</напрямок> або <напрямок>введення-виведення</напрямок> тільки поля

en	Data Query returned no indexes.
uk	Запит даних не повернув індексів.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
uk	<arg_num_indexes> існує у файлі XML, але дані не повертаються., «Змінена кількість індексів» не підтримується

en	Executing script for num of indexes '%s'
uk	Виконання сценарію для кількості індексів "%s"

en	Found number of indexes: %s
uk	Знайдено кількість індексів: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
uk	<arg_num_indexes> відсутній у файлі XML, «Змінена кількість індексів» не підтримується

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
uk	<arg_num_indexes> відсутній у файлі XML, «Змінено кількість індексів», емульоване шляхом підрахунку записів arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
uk	ПОМИЛКА: Запит даних не повернув індексів.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
uk	Виконання сценарію для списку індексів "%s", кількість індексів: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
uk	Клацніть, щоб показати дані запиту даних для «індексу»

en	Found index: %s
uk	Знайдено індекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
uk	Натисніть, щоб показати дані запиту даних для поля "%s"

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
uk	Поле сортування не повернуло дані для імені поля %s, пропуск

en	Executing script query '%s'
uk	Виконання запиту сценарію "%s"

en	Found item [%s='%s'] index: %s
uk	Знайдено елемент [%s='%s'] індекс: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
uk	Усього: %f, дельта: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
uk	Недійсний host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
uk	Вибрано розмір автоматичної масової прогулянки.

en	Failed to load SNMP session.
uk	Не вдалося завантажити сеанс SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
uk	Випробуваний розмір масової прогулянки %d з відповіддю %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
uk	Вибраний розмір об’ємного кроку: %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
uk	Збереження розміру масової прогулянки на пристрої.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
uk	Розмір масового проходження фіксовано на рівні %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
uk	Виконання SNMP get для кількості індексів @ '%s' Кількість індексів: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
uk	<номер_індексу_індексу> відсутній у файлі XML, «Змінено кількість індексів», емульоване шляхом підрахунку записів oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
uk	Виконання обходу SNMP для списку індексів @ '%s' Кількість індексів: %s

en	No SNMP data returned
uk	Немає даних SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
uk	Індекс знайдено за OID: '%s' значення: '%s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
uk	Список фільтрації індексів @ '%s' Кількість індексів: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
uk	Відфільтрований індекс знайдено за OID: '%s' значення: '%s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
uk	Список фільтрації індексів @ '%s' Кількість індексів: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
uk	Відфільтрований індекс знайдено за OID: '%s' значення: '%s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
uk	Виправлення неправильного поля «method» для «%s», оскільки визначено «rewrite_index» або «oid_suffix»

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
uk	Вставлення даних індексу для поля "%s" [value='%s']

en	Located input field '%s' [get]
uk	Розташоване поле введення "%s" [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
uk	Знайдено правило перезапису OID: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
uk	oid_rewrite в OID: '%s' новий OID: '%s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
uk	Виконання SNMP get для даних @ '%s' [value='%s']

en	Field '%s' %s
uk	Поле "%s" %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
uk	Виконання SNMP get для %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
uk	Поле сортування не повернуло дані для OID [%s], пропуск.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
uk	Знайдено результат для даних @ '%s' [value='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
uk	Результат налаштування для даних @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
uk	Пропущений результат для даних @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
uk	Отримано результат отримання SNMP для даних @ '%s' [value='%s'] (індекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
uk	Виконання SNMP get для даних @ '%s' [value='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
uk	Розташоване поле введення "%s" [прогулянка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
uk	Виконання проходу SNMP для даних @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
uk	Знайдено елемент [%s='%s'] індекс: %s [від %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
uk	Знайдено розшифроване значення ОКТЕТУ "%s": "%s"

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
uk	Знайдено елемент [%s='%s'] індекс: %s [з regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
uk	Знайдено елемент [%s='%s'] індекс: %s [з аналізу значення oid regexp]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
uk	oid_rewrite в OID: '%s' новий OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
uk	Оновлення кешу сортування запитів даних завершено

en	Re-Indexing Data Query complete
uk	Повторне індексування запиту даних завершено

en	Unknown Index
uk	Невідомий індекс

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
uk	Ви повинні вибрати вихідний стовпець XML для джерела даних "%s" і встановити прапорець праворуч

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
uk	Ваш шаблон графіка не використовує шаблони даних. Виправте свій шаблон графіка

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
uk	Не вдалося визначити довжину поля пароля, неможливо продовжити, оскільки пароль може бути пошкоджений

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
uk	Не вдалося змінити довжину поля пароля, неможливо продовжити, оскільки пароль може бути пошкоджений

en	Data Source ID %s does not exist
uk	Ідентифікатор джерела даних %s не існує

en	Debug not completed after 5 pollings
uk	Налагодження не завершено після 5 опитувань

en	Failed fields:
uk	Поля з помилкою:

en	Data Source is not set as Active
uk	Джерело даних не встановлено як активне

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
uk	Папка RRDfile (rra) недоступна для запису в Poller. Власник папки: %s. Poller працює як: %s

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
uk	Poller не може записувати файл RRD. Власник файлу RRD: %s. Poller працює як %s

en	RRDfile does not match Data Source
uk	RRDfile не відповідає джерелу даних

en	RRDfile not updated after polling
uk	RRD-файл не оновлено після опитування

en	Data Source returned Bad Results for
uk	Джерело даних повернуло погані результати для

en	Data Source was not polled
uk	Джерело даних не опитувалося

en	No issues found
uk	Проблем не знайдено

en	RRDfile not created yet
uk	RRD-файл не оновлено після опитування

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
uk	Збереження налаштувань у збірнику даних %d пропущено через серцебиття.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
uk	Налаштування не вдалося зберегти в Data Collector %d.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
uk	Помилка

en	Information
uk	Інформація про PHP

en	Message Not Found.
uk	Повідомлення не знайдено.

en	Error %s is not readable
uk	Помилка %s не читається

en	Logged in a Guest
uk	Увійшли як гість

en	Logged in as
uk	Ви увійшли як

en	Login as Regular User
uk	Увійдіть як звичайний користувач

en	guest
uk	гість

en	User Community
uk	Спільнота користувачів

en	Documentation
uk	Документація

en	Logged in as %s
uk	Ви увійшли як %s

en	Edit Profile
uk	Редагувати профіль

en	Logout
uk	Вийти

en	Leaf
uk	листок

en	Non Query Based
uk	Не на основі запитів

en	Link %s
uk	Посилання %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
uk	Помилка поштової програми: не встановлено адресу одержувача!!<br> Якщо ви використовуєте посилання <i>Test Mail</i> , будь ласка, установіть налаштування <b>електронної пошти для сповіщень</b> .

en	Authentication failed: %s
uk	Помилка автентифікації: %s

en	HELO failed: %s
uk	Помилка HELO: %s

en	Connect failed: %s
uk	Помилка підключення: %s

en	SMTP error:
uk	Помилка SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
uk	Це тестове повідомлення, створене Cacti. Це повідомлення було надіслано, щоб перевірити конфігурацію ваших налаштувань пошти.

en	Your email settings are currently set as follows
uk	Ваші налаштування електронної пошти наразі налаштовані таким чином

en	Method
uk	Метод

en	Checking Configuration...<br>
uk	Перевірка конфігурації...<br>

en	PHP's Mailer Class
uk	Поштовий клас PHP

en	Method: SMTP
uk	Метод: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
uk	Не показано з міркувань безпеки

en	Security
uk	Безпека

en	Ping Results:
uk	Результати ping:

en	Bypassed
uk	Обійшли

en	Creating Message Text...
uk	Створення тексту повідомлення...

en	Sending Message...
uk	Надсилання повідомлення...

en	Cacti Test Message
uk	Тестове повідомлення кактусів

en	Success!
uk	Успішно!

en	Message Not Sent due to ping failure.
uk	Повідомлення не надіслано через помилку ping.

en	Since Install
uk	Встановити

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
uk	Cacti вимкнено плагін %s через таку помилку: %s! Додаткову інформацію див. у файлі журналу Cacti.

en	- Dev %s
uk	, пристрій: %s

en	- Beta %s
uk	- Бета %s

en	Version %s %s
uk	Версія %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
uk	Системний пристрій

en	Aggregated Device
uk	Агрегований пристрій

en	Not Applicable
uk	Не застосовується

en	Damaged Graph
uk	Пошкоджений графік

en	Remote Server
uk	Видалити StdDev

en	Get Page Help
uk	Отримайте довідку щодо сторінки

en	Templates Selected
uk	Вибрані шаблони

en	Enter keyword
uk	Пошук...

en	Data Query:
uk	Запит даних:

en	CSV Export of Graph Data
uk	Експорт даних графіків у CSV

en	Time Graph View
uk	Перегляд графіка часу

en	Edit Device
uk	Редагувати пристрій

en	Kill Spikes in Graphs
uk	Знищення спайків у графіках

en	Previous
uk	Попередній

en	%d to %d of %s [ %s ]
uk	%d до %d з %s [ %s ]

en	Next
uk	Далі

en	All %d %s
uk	Усі %d %s

en	Current Page: %s
uk	Поточна сторінка: %s

en	No %s Found
uk	%s не знайдено

en	#

en	Alpha %
uk	Альфа %

en	No Source
uk	Немає джерела

en	Choose an action
uk	Виберіть дію

en	Execute Action
uk	Виконати дію

en	Logs
uk	Логи

en	Standard Deviations
uk	Стандартні відхилення

en	Variance Outliers
uk	Викиди дисперсії

en	Kills Per RRA
uk	Вбивства за RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
uk	Видалити StdDev

en	Remove Variance
uk	Видалити дисперсію

en	Gap Fill Range
uk	Діапазон заповнення зазору

en	Float Range
uk	Плаваючий діапазон

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev

en	Dry Run Variance
uk	Дисперсія сухого ходу

en	Dry Run Gap Fill Range
uk	Діапазон заповнення зазорів у сухому режимі

en	Dry Run Float Range

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
uk	Діаграми

en	Client
uk	Клієнт

en	Contribute to the Cacti Project
uk	Внесіть свій внесок у проект Cacti

en	Dashboards
uk	Панелі

en	Help in Developing
uk	Допомога в розвитку

en	Donation & Sponsoring
uk	Пожертвування та спонсорство

en	Cacti Home
uk	Домашні кактуси

en	Keyboard
uk	键盘

en	Miscellaneous
uk	Різне

en	Cacti Project Page
uk	Сторінка проекту Cacti

en	RRDProxy

en	Shortcuts
uk	Ярлики

en	Spine
uk	Хребет

en	Help in Translating
uk	Допомога в перекладі

en	Clear Current Filter
uk	Очистити поточний фільтр

en	Clipboard
uk	Буфер Обміну

en	Failed to find data to copy!
uk	Не вдалося знайти дані для копіювання!

en	Clipboard ID
uk	Ідентифікатор буфера обміну

en	Copy operation is unavailable at this time
uk	Операція копіювання наразі недоступна

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
uk	На жаль, зараз неможливо оновити буфер обміну

en	Clipboard has been updated
uk	Буфер обміну оновлено

en	Compact Mode
uk	Компактний режим

en	Dark Color Mode
uk	Режим темного кольору

en	Error:
uk	Помилка:

en	Sorry, we could not process your last action.
uk	На жаль, ми не змогли обробити вашу останню дію.

en	Reason:
uk	Причина:

en	Action failed
uk	Не вдалося виконати дію

en	The response to the last action was unexpected.
uk	Реакція на останню акцію була неочікуваною.

en	Help
uk	Допомога

en	Ignore System Color
uk	Ігнорувати колір системи

en	Cacti
uk	кактуси

en	Light Color Mode
uk	Режим світлого кольору

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
uk	Зверніть увагу, ми не змогли обробити всі ваші дії. Подробиці нижче.

en	Some Actions failed
uk	Не вдалося виконати деякі дії

en	No file selected
uk	Файл не вибрано

en	Passphrases match
uk	Парольні фрази збігаються

en	Passphrase matches but too short
uk	Пароль збігається, але занадто короткий

en	Passphrases do not match
uk	Парольні фрази не збігаються

en	Passphrase too short and not matching
uk	Пароль закороткий і не відповідає

en	Passphrase length meets 8 character minimum
uk	Мінімальна довжина пароля – 8 символів

en	Passphrase too short
uk	Парольна фраза занадто коротка

en	Password Validation Passes
uk	Перевірка пароля

en	Click again to take this Graph out of Realtime
uk	Натисніть ще раз, щоб вивести цей графік із реального часу

en	Click to view just this Graph in Realtime
uk	Натисніть, щоб переглянути лише цей графік у реальному часі

en	Report a bug
uk	Повідомити про помилку

en	Enter a search term
uk	Введіть пошуковий термін

en	Enter a regular expression
uk	Введіть регулярний вираз

en	Select to Search
uk	Виберіть файл

en	Pause
uk	Пауза

en	The Operation was successful. Details are below.
uk	Операція пройшла успішно. Подробиці нижче.

en	Operation successful
uk	Операція успішна

en	Click to Show/Hide Filter
uk	Натисніть, щоб показати/сховати фільтр

en	SpikeKill Results
uk	Результати SpikeKill

en	Standard Mode
uk	Стандартний режим

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
uk	Дозвольте або обмежте, щоб стовпці таблиці виходили за межі поточних обмежень вікон.

en	Connection Failed
uk	Підключення не вдалося

en	Connection Successful
uk	Підключення успішне

en	Use System Color
uk	Використовувати колір системи

en	3rd Mouse Button
uk	3-я кнопка миші

en	Auto
uk	Авто

en	Begin with
uk	Почніть з

en	Close
uk	Закрити

en	Copy graph
uk	Скопіюйте графік

en	Copy graph link
uk	Копіювати посилання на графік

en	End with
uk	Закінчити з

en	Zoom Mode
uk	Режим масштабування

en	Open in new tab
uk	Відкрити в новій вкладці

en	Always Off

en	Always On

en	Quick
uk	Швидко

en	Save graph
uk	Зберегти графік

en	Timestamps
uk	Мітки часу

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
uk	Приближувати

en	Zoom Out
uk	Віддалити

en	Zoom Out Factor
uk	Фактор зменшення масштабу

en	Zoom Out Positioning
uk	Зменшення позиціонування

en	Version %s | %s
uk	Версія %s %s

en	Apply filter to table
uk	Застосувати фільтр до таблиці

en	Reset filter to default values
uk	Скинути фільтр до значень за замовчуванням

en	File Found
uk	Файл знайдено

en	Path is a Directory and not a File
uk	Шлях – це каталог, а не файл

en	File is Not Found
uk	Файл не знайдено

en	Enter a valid file path
uk	Введіть правильний шлях до файлу

en	Directory Found
uk	Каталог знайдено

en	Path is a File and not a Directory
uk	Шлях — це файл, а не каталог

en	Directory is Not found
uk	Каталог не знайдено

en	Enter a valid directory path
uk	Введіть правильний шлях до каталогу

en	Cacti Color (%s)
uk	Колір кактусів (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
uk	ПЕРЕВІРКА ШРИФТУ НЕМОЖЛИВА

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
uk	Попередження Незбережені дані форми

en	Unsaved Changes Detected
uk	Виявлено незбережені зміни

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
uk	У цій формі є незбережені зміни. Якщо ви натиснете «Продовжити», ці зміни буде скасовано. Натисніть «Скасувати», щоб продовжити редагування форми.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
uk	Джерела даних запиту даних мають бути створені через %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
uk	Збережіть поточні налаштування графіків, стовпців, ескізів, попереднього налаштування та зміщення часу у своєму профілі

en	Columns
uk	Стовпці

en	%d Column
uk	Стовпець %d

en	Custom
uk	Користувацький

en	From
uk	Від

en	Start Date Selector
uk	Вибір дати початку

en	To
uk	До

en	End Date Selector
uk	Вибір дати завершення

en	Shift Time Backward
uk	Зсув часу назад

en	Define Shifting Interval
uk	Визначте інтервал перемикання

en	Shift Time Forward
uk	Зсув часу вперед

en	Refresh selected time span
uk	Оновити вибраний проміжок часу

en	Return to the default time span
uk	Повернутися до стандартного періоду часу

en	Window
uk	Вікно

en	Interval
uk	Інтервал

en	Stop
uk	Зупинити

en	Create Graph from %s
uk	Створити графік із %s

en	Create %s Graphs from %s
uk	Створіть %s графіки з %s

en	Graph [Template: %s]
uk	Графік [Шаблон: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
uk	Елементи графіка [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
uk	Джерело даних [Шаблон: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
uk	Спеціальні дані [Шаблон: %s]

en	New Report
uk	Новий звіт

en	Give this Report a descriptive Name
uk	Дайте цьому звіту описову назву

en	Enable Report
uk	Увімкнути звіт

en	Check this box to enable this Report.
uk	Поставте прапорець, щоб увімкнути цей звіт.

en	Output Formatting
uk	Форматування виводу

en	Use Custom Format HTML
uk	Використовуйте спеціальний формат HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви хочете використовувати власний HTML і CSS для звіту.

en	Format File to Use
uk	Відформатуйте файл для використання

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
uk	Виберіть спеціальну оболонку html і файл CSS для використання. Цей файл містить як html, так і CSS, щоб охопити ваш звіт. Якщо він містить більше, ніж просто CSS, вам потрібно розмістити спеціальний<REPORT> тег всередині файлу. Цей тег формату буде замінено вмістом звіту. Ці файли знаходяться в каталозі «формати».

en	Default Text Font Size
uk	Розмір шрифту тексту за замовчуванням

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
uk	Визначає розмір шрифту за замовчуванням для всього тексту у звіті, включаючи заголовок звіту.

en	Default Object Alignment
uk	Вирівнювання об’єктів за замовчуванням

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
uk	Визначає стандартне вирівнювання для тексту та графіків.

en	Graph Linked
uk	Графік пов’язаний

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
uk	Чи потрібно прив’язувати Graphs до сайту Cacti?

en	Graph Settings
uk	Параметри графіка

en	Graph Columns
uk	Стовпці графіка

en	The number of Graph columns.
uk	Кількість стовпців графіка.

en	Graph Width
uk	Ширина графіка

en	The Graph width in pixels.
uk	Ширина графіка в пікселях.

en	Graph Height
uk	Висота графіка

en	The Graph height in pixels.
uk	Висота графіка в пікселях.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
uk	Чи слід графіки відображати як мініатюри?

en	Email Frequency
uk	Частота оповіщень

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
uk	Наступна позначка часу для надсилання звіту поштою

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
uk	Час початку для [першої|наступної] пошти. Усі майбутні часи надсилання базуватимуться на цьому часі початку. Хорошим прикладом може бути 2:00 ночі. Час має бути в майбутньому. Якщо використовується дробовий час, скажімо, 2:00 ночі, передбачається, що це буде в майбутньому.

en	Report Interval
uk	Інтервал звіту

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
uk	Визначає частоту звітів відносно зазначеного вище часу надсилання.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
uk	напр. «Тиждень(и)» означає щотижневий інтервал звітності.

en	Interval Frequency
uk	Інтервальна частота

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
uk	Визначає частоту в межах цього інтервалу на основі інтервалу часу звіту вище.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
uk	напр. Якщо Інтервал звіту — «Місяць(и)», тоді «2» вказує на «Кожні 2 місяці (місяці) від наступного часу відправки». Нарешті, якщо використовуються інтервали звітів за місяць(и), «День тижня» та «День місяця» обчислюються на основі часу надсилання, який ви вказали вище.

en	Email Sender/Receiver Details
uk	Відомості про відправника/одержувача електронної пошти

en	Subject
uk	Тема

en	Cacti Report
uk	Звіт про кактуси

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
uk	Це значення використовуватиметься як тема електронного листа за умовчанням. Ім’я звіту буде використано, якщо залишити порожнім.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
uk	Це ім’я використовуватиметься як відправник електронної пошти за умовчанням

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
uk	Ця адреса використовуватиметься як адреса відправника електронної пошти

en	To Email Address(es)
uk	На адресу(и) електронної пошти

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
uk	Будь ласка, розділіть кілька адрес комами (,)

en	BCC Address(es)
uk	Адреса(и) BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
uk	Сліпа копія. Будь ласка, розділіть кілька адрес комами (,)

en	Image attach type
uk	Тип прикріплення зображення

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
uk	Виберіть один із запропонованих типів для вкладених зображень

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
uk	Дата/час перенесено на той самий час Завтра

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні звіти.

en	Delete Report
uk	Видалити колір

en	Delete Reports
uk	Видалити користувача(ів)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб отримати право власності на наступні звіти.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб отримати право власності на наступні звіти.

en	Take Report Ownership
uk	Прийміть право власності

en	Take Reports Ownership
uk	Прийміть право власності

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Report
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Reports
uk	Дубльований сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні звіти.

en	Enable Reports
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні звіти.

en	Disable Report
uk	Увімкнути звіт

en	Disable Reports
uk	Увімкнути звіт

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб надіслати наступні звіти.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб надіслати наступні звіти.

en	Send Report Now
uk	Надіслати звіт

en	Send Reports Now
uk	Надіслати звіт

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
uk	Не вдалося надіслати звіт "%s". Будь ласка, встановіть адреси електронної пошти призначення

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
uk	Не вдалося надіслати звіт "%s". Будь ласка, вкажіть тему електронного листа

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
uk	Не вдалося надіслати звіт "%s". Будь ласка, встановіть ім’я електронної пошти

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
uk	Не вдалося надіслати звіт "%s". Будь ласка, встановіть адресу електронної пошти

en	Item Type to be added.
uk	Тип елемента, який потрібно додати.

en	Graph Tree
uk	Дерево графів

en	Select a Tree to use.
uk	Виберіть дерево для використання.

en	Graph Tree Branch
uk	Графік Гілка дерева

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
uk	Виберіть гілку дерева для використання для графіків і пристроїв. Пристрої вважатимуться гілками.

en	Cascade to Branches
uk	Каскад до гілок

en	Should all Branch Graphs be rendered?
uk	Чи слід відтворювати всі графіки гілок?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
uk	Виберіть сайт для фільтрації пристроїв і графіків.

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
uk	Виберіть шаблон пристрою для фільтрації пристроїв або графіків.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
uk	Виберіть пристрій, який буде використано для фільтрації, або виберіть для графіків у випадку типу пристрою.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
uk	Виберіть шаблон графіка для пристрою, який буде використовуватися для фільтрації, або виберіть графіки у випадку типу пристрою.

en	Graph Name Regular Expression
uk	Регулярний вираз імені графіка

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
uk	Регулярний вираз, сумісний з Perl (REGEXP), який використовується для вибору графіків для включення з дерева або пристрою.

en	The Graph to use for this report item.
uk	Графік для цього елемента звіту.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
uk	Час завершення графіка буде встановлено на час надсилання запланованого звіту. Отже, якщо ви бажаєте, щоб час завершення на різних графіках був опівночі, надішліть звіт опівночі. Час початку графіка буде часом завершення мінус проміжок часу графіка.

en	Alignment
uk	Вирівнювання

en	Alignment of the Item
uk	Вирівнювання предмета

en	Fixed Text
uk	Фіксований текст

en	Enter descriptive Text
uk	Введіть текст опису

en	Font Size
uk	Розмір шрифту

en	Font Size of the Item
uk	Розмір шрифту елемента

en	Report Item [edit Report: %s]
uk	Повідомити про елемент [редагувати звіт: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
uk	Повідомити про елемент [новий звіт: %s]

en	Events
uk	Події

en	Send Report
uk	Надіслати звіт

en	[new]
uk	[новий]

en	Details %s
uk	Подробиці %s

en	Report Items %s
uk	Повідомити про елементи %s

en	Scheduled Events %s
uk	Заплановані події %s

en	Report Preview %s
uk	Попередній перегляд звіту %s

en	Item Details
uk	Відомості про товар

en	Graph: %s
uk	Графік: %s

en	Using CSS
uk	Використання CSS

en	Device: %s
uk	Пристрій: %s

en	, Graph Template: All Templates
uk	, Шаблон графіка: усі шаблони

en	, Graph Template: %s
uk	, шаблон графіка: %s

en	, Using RegEx: "%s"
uk	, використовуючи регулярний вираз: "%s"

en	Tree: %s
uk	Дерево: %s

en	, Device: %s
uk	, пристрій: %s

en	, Branch: %s
uk	, відділення: %s

en	(All Branches)
uk	(Всі філії)

en	(Current Branch)
uk	(Поточна філія)

en	No Report Items
uk	Немає елементів звіту

en	Administrator Level
uk	Рівень адміністратора

en	Reports [%s]
uk	Звіти [%s]

en	User Level
uk	Рівень користувача

en	Reports
uk	Звіти

en	Owner
uk	Власник

en	Frequency
uk	Частота

en	Last Run
uk	Останній біг

en	Next Run
uk	Наступний запуск

en	Report Title
uk	Назва звіту

en	Report Disabled - No Owner
uk	Звіт вимкнено - немає власника

en	Every
uk	Кожен

en	Multiple
uk	множинний

en	Invalid
uk	Невірний

en	No Reports Found
uk	Звіти не знайдено

en	Graph Template:
uk	Шаблон графіка:

en	Template Based
uk	На основі шаблону

en	Tree:
uk	дерево:

en	Site:
uk	Сайт:

en	Leaf:
uk	Лист:

en	Applied
uk	Подано

en	Filter
uk	Фільтр

en	Graph Filters
uk	Графічні фільтри

en	Set/Refresh Filter
uk	Встановити/оновити фільтр

en	(Non Graph Template)
uk	(Шаблон без графіка)

en	Selected
uk	Вибрано

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
uk	Регулярний вираз "%s" недійсний. Помилка: %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
uk	Виникла внутрішня помилка!

en	Backtrack limit was exhausted!
uk	Ліміт повернення вичерпано!

en	Recursion limit was exhausted!
uk	Ліміт рекурсії вичерпано!

en	Bad UTF-8 error!
uk	Погана помилка UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
uk	Неправильна помилка зміщення UTF-8!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
uk	Помилка підтвердження для змінної %s зі значенням %s. Щоб отримати докладніші відомості, перегляньте зворотне трасування нижче.

en	Validation Error
uk	Помилка перевірки

en	written
uk	написаний

en	could not open
uk	не вдалося відкрити

en	not exists
uk	не існує

en	not writable
uk	не можна записувати

en	New Graph Template: %s
uk	, шаблон графіка: %s

en	New Data Query: %s
uk	Запит даних [%s]

en	Unknown Field
uk	Невідоме поле

en	Import Preview Results
uk	Імпортувати результати попереднього перегляду

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
uk	Cacti внесе такі зміни, якщо пакет було імпортовано:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
uk	Cacti імпортував такі елементи для пакета:

en	Package Files
uk	Файли пакетів

en	[preview]
uk	[попередній перегляд]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
uk	Cacti внесе такі зміни, якщо шаблон буде імпортовано:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
uk	Cacti імпортував такі елементи для шаблону:

en	[success]
uk	[успіх]

en	[fail]
uk	[невдача]

en	[preview]
uk	[попередній перегляд]

en	[updated]
uk	[оновлено]

en	[unchanged]
uk	[без змін]

en	Found Dependency:
uk	Знайдено залежність:

en	Unmet Dependency:
uk	Незадоволена залежність:

en	Path was not writable
uk	Шлях не можна було записувати

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
uk	Не вдалося встановити вказану версію %sRRDTool: %s

en	Invalid Theme Specified
uk	Вказана недійсна тема

en	Resource is not writable
uk	Ресурс не доступний для запису

en	File not found
uk	Файл не знайдено

en	PHP did not return expected result
uk	PHP не повернув очікуваний результат

en	Unexpected path parameter
uk	Неочікуваний параметр шляху

en	Failed to apply specified profile %s != %s
uk	Не вдалося застосувати вказаний профіль %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
uk	Не вдалося застосувати вказаний режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
uk	Не вдалося застосувати вказане перевизначення автоматизації: %s

en	Failed to apply specified cron interval
uk	Не вдалося застосувати вказаний інтервал хрон

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
uk	Не вдалося застосувати "%s" як діапазон автоматизації

en	No matching snmp option exists
uk	Не існує відповідного параметра snmp

en	No matching template exists
uk	Немає відповідного шаблону

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
uk	Програмі встановлення не вдалося продовжити через неочікувану помилку.

en	Please report this to the Cacti Group.
uk	Будь ласка, повідомте про це Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
uk	Невідома причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
uk	Ви намагаєтеся встановити Cacti %s до бази даних 0.6.x. На жаль, це неможливо виконати.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
uk	Щоб мати можливість продовжити, ви ПОВИННІ створити нову базу даних, імпортувати в неї "cacti.sql":

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
uk	Потім ви ПОВИННІ оновити "include/config.php", щоб вказати на нову базу даних.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
uk	ПРИМІТКА. Ваші наявні дані не буде змінено, а також вони або будь-яка історія не будуть доступні для нової інсталяції

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
uk	Ви створили нову базу даних, але ще не імпортували файл "cacti.sql". Щоб продовжити, у командному рядку виконайте наступне:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
uk	Ця помилка також може виникнути, якщо користувач бази даних Cacti не має правильних дозволів на базу даних Cacti. Будь ласка, переконайтеся, що користувач бази даних Cacti має можливість ВИБИРАТИ, ВСТАВЛЯТИ, ВИДАЛЯТИ, ОНОВЛЯТИ, СТВОРИТИ, ЗМІНЮВАТИ, ВИДАЛЯТИ, ІНДЕКСУВАТИ в базі даних Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
uk	Ви також ПОВИННІ імпортувати інформацію MySQL TimeZone у MySQL і надати користувачеві Cacti доступ SELECT до таблиці mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
uk	У Linux/UNIX запустіть наступне як 'root' в оболонці:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
uk	У Windows ви повинні дотримуватися інструкцій, наведених тут Таблиця опису часового поясу . Після цього ви можете ввести таку команду, щоб надати користувачеві Cacti доступ до таблиць:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
uk	Потім запустіть наступне в MySQL від імені адміністратора:

en	Test Connection
uk	Тестове підключення

en	Begin
uk	Почніть

en	Upgrade
uk	Оновити

en	Downgrade
uk	Понизити

en	Cacti Version
uk	Версія кактусів

en	License Agreement
uk	Ліцензійна угода

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
uk	Здається, ця версія Cacti (%s) не має дійсного коду версії. Зв’яжіться з командою розробки Cacti, щоб переконатися, що це виправлено. Якщо ви бачите цю помилку у випуску, негайно повідомте про це на GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
uk	Дякуємо, що знайшли час, щоб завантажити та встановити Cacti, повне графічне рішення для вашої мережі. Перш ніж почати створювати круті графіки, Cacti має знати кілька даних.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
uk	Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви прочитали та виконали необхідні кроки для встановлення Cacti. Інформацію про встановлення можна знайти для операційних систем на основі Unix і Win32 .

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
uk	Цей процес проведе вас через кроки для оновлення з версії "%s".

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
uk	Крім того, якщо це оновлення, обов’язково прочитайте файл інформації про оновлення .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
uk	НЕ рекомендується повертатися до попередньої версії, оскільки структура бази даних може бути непослідовною

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
uk	Cacti має ліцензію GNU General Public License, ви повинні погодитися з її положеннями, перш ніж продовжити:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
uk	Ця програма розповсюджується в надії, що вона буде корисною, але БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ; навіть без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ чи ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Додаткову інформацію див. у Загальній публічній ліцензії GNU.

en	Accept GPL License Agreement
uk	Прийміть Ліцензійну угоду GPL

en	Select default theme:
uk	Виберіть тему за умовчанням:

en	Pre-installation Checks
uk	Перевірки перед встановленням

en	Location checks
uk	Перевірки місця розташування

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
uk	Будь ласка, оновіть config.php правильним відносним розташуванням URI Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
uk	Ваша конфігурація Cacti має відносний правильний шлях (url_path) у config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
uk	PHP - Рекомендації (%s)

en	PHP Recommendations (
uk	Рекомендації PHP (

en	Current
uk	Поточний

en	Recommended
uk	Рекомендовано

en	PHP Binary
uk	Двійковий файл PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
uk	Розташування двійкового файлу PHP недійсне, його потрібно оновити.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
uk	Оновіть значення path_php_binary у таблиці налаштувань.

en	Passed
uk	Здано

en	Warning
uk	Застереження

en	Restart Required
uk	Необхідний Рестарт

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
uk	Здається, що вказане значення відрізняється у запущеній конфігурації та у файлі INI.

en	PHP - Module Support (Required)
uk	PHP - підтримка модулів (обов'язково)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
uk	Для належної роботи Cacti потрібно встановити кілька модулів PHP. Якщо будь-яке з них не встановлено, ви не зможете продовжити встановлення, доки не буде виправлено. Крім того, для оптимальної продуктивності системи Cacti слід запускати з певним набором системних змінних MySQL. Дотримуйтеся рекомендацій MySQL на свій розсуд. Завжди шукайте документацію MySQL, якщо у вас є запитання.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
uk	Наступні розширення PHP є обов’язковими, і їх ПОВИННО встановити перед продовженням встановлення Cacti.

en	Required PHP Modules
uk	Необхідні модулі PHP

en	Installed
uk	Встановлена

en	Required
uk	Необхідний

en	PHP - Module Support (Optional)
uk	PHP - підтримка модулів (необов'язково)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
uk	Рекомендовано такі розширення PHP, які слід встановити перед продовженням встановлення Cacti. ПРИМІТКА. Якщо ви плануєте підтримувати SNMPv3 з IPv6, вам не слід встановлювати модуль php-snmp наразі.

en	Optional Modules
uk	Додаткові модулі

en	Optional
uk	Опціонально

en	MySQL - TimeZone Support
uk	MySQL - Підтримка TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
uk	Ваша база даних MySQL TimeZone не заповнена. Перш ніж продовжити, заповніть цю базу даних.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
uk	Ваш обліковий запис бази даних Cacti не має доступу до бази даних MySQL TimeZone. Перш ніж продовжити, надайте обліковому запису бази даних Cacti доступ "вибір" до таблиці "назва_часового поясу" в базі даних "mysql" і заповніть інформацію про часовий пояс MySQL.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
uk	Ваш обліковий запис бази даних Cacti має доступ до бази даних MySQL TimeZone, і ця база даних заповнюється глобальною інформацією про часовий пояс.

en	MySQL - Settings
uk	MySQL - Налаштування

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
uk	Ці параметри налаштування продуктивності MySQL допоможуть вашій системі Cacti працювати краще без проблем протягом тривалого часу.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
uk	Рекомендовані параметри системної змінної MySQL

en	Installation Type
uk	Тип установки

en	Upgrade from %s to %s
uk	Оновлення з %s до %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
uk	У разі виникнення проблем настійно рекомендуємо очистити кеш-пам’ять браузера, закрити, а потім знову відкрити браузер (не лише вкладку Cacti), і повторити спробу, перш ніж порушувати проблему з The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
uk	У рідкісних випадках ми отримували повідомлення від користувачів, які стикалися з незначними проблемами через зміни в коді. Ці проблеми спричинені тим, що веб-переглядач зберігає код перед оновленням, і хоча ми вжили заходів, щоб мінімізувати ймовірність цього, вони все одно можуть виникати. Якщо вам потрібні інструкції щодо очищення кешу веб-переглядача, https://www.refreshyourcache.com/ є хорошою відправною точкою.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
uk	Якщо після очищення кеш-пам’яті та перезапуску веб-переглядача у вас усе ще виникають проблеми, повідомте нам про це, і ми спробуємо визначити причину.

en	Downgrade from %s to %s
uk	Повернутися з %s до %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
uk	Здається, ви повертаєтесь до попередньої версії. Зміни бази даних, внесені до новішої версії, не будуть скасовані та можуть спричинити проблеми.

en	Please select the type of installation
uk	Будь ласка, виберіть тип установки

en	Installation options:
uk	Варіанти установки:

en	Choose this for the Primary site.
uk	Виберіть це для основного сайту.

en	New Primary Server
uk	Новий основний сервер

en	New Remote Poller
uk	Новий Remote Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
uk	Remote Pollers використовуються для доступу до мереж, які недоступні для основного сайту.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
uk	Наступну інформацію було визначено з файлу конфігурації Cacti. Якщо це неправильно, відредагуйте "include/config.php", перш ніж продовжити.

en	Local Database Connection Information
uk	Інформація про підключення до локальної бази даних

en	Database: %s
uk	База даних: %s

en	Database User: %s
uk	Користувач бази даних: %s

en	Database Hostname: %s
uk	Ім'я хосту бази даних: %s

en	Port: %s
uk	Порт: %s

en	Server Operating System Type: %s
uk	Тип операційної системи сервера: %s

en	Central Database Connection Information
uk	Інформація про підключення до центральної бази даних

en	Configuration Readonly!
uk	Конфігурація лише для читання!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
uk	Ваш файл config.php має бути доступним для запису веб-сервером під час встановлення, щоб налаштувати Remote Poller. Після завершення інсталяції ви повинні встановити для цього файлу режим «Тільки для читання», щоб запобігти можливим проблемам безпеки.

en	Configuration of Poller
uk	Конфігурація Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
uk	Інформація про Remote Cacti Poller не включена у ваш файл config.php. Будь ласка, перегляньте config.php.dist і встановіть змінні: $rdatabase_default, $rdatabase_username тощо. Ці змінні мають бути встановлені та вказувати на ваш основний сервер бази даних Cacti. Виправте це та повторіть спробу.

en	Remote Poller Variables
uk	Змінні Remote Poller

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
uk	Змінні, які потрібно встановити у файлі config.php, включають наступне:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
uk	Інсталятор автоматично призначає $poller_id і додає його до файлу config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
uk	Коли всі змінні встановлені у файлі config.php, ви також повинні надати $rdatabase_username доступ до основного сервера бази даних Cacti. Виконайте ту саму процедуру, що й для будь-якої іншої інсталяції Cacti. Потім ви можете натиснути кнопку «Перевірити підключення». Якщо перевірка пройде успішно, ви зможете продовжити та завершити встановлення.

en	Additional Steps After Installation
uk	Додаткові дії після встановлення

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
uk	Важливо, щоб центральний сервер Cacti міг спілкуватися через MySQL з кожним віддаленим сервером бази даних Cacti. Після завершення інсталяції необхідно відредагувати Remote Data Collector і переконатися, що налаштування правильні. Ви можете перевірити за допомогою «Тестового з’єднання» під час редагування Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
uk	Критичні двійкові розташування та версії

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
uk	Перш ніж продовжити, переконайтеся, що всі ці значення правильні.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
uk	Один або кілька шляхів здаються неправильними, неможливо продовжити

en	Directory Permission Checks
uk	Перевірка дозволів каталогу

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
uk	Перш ніж продовжити, переконайтеся, що наведені нижче дозволи каталогу правильні. Під час інсталяції ці каталоги мають належати користувачу веб-сервера. Ці зміни дозволів потрібні, щоб дозволити інсталятору інсталювати пакети шаблонів пристроїв, які містять файли XML і сценаріїв, які будуть розміщені в цих каталогах. Якщо ви вирішите не встановлювати пакунки, існує сценарій cli 'install_package.php', який можна використовувати з командного рядка після завершення встановлення.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
uk	Після завершення інсталяції ви можете зробити деякі з цих каталогів доступними лише для читання, щоб підвищити рівень безпеки.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
uk	Ці каталоги повинні залишатися доступними для читання і запису після встановлення, щоб процес віддаленої синхронізації Cacti міг оновлювати їх у міру зміни головного веб-сайту Cacti

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
uk	Якщо ви встановлюєте пакунки, після того, як пакунки буде встановлено, вам слід знову змінити каталог сценаріїв на лише читання, оскільки це створює певний доступ до веб-сайту.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
uk	Для віддалених опитувальників дуже важливо, щоб шляхи, які ви будете часто оновлювати, включаючи плагіни, сценарії та шляхи ресурсів, мали доступ для читання/запису, оскільки збирач даних повинен буде оновлювати ці шляхи з вмісту основного веб-сервера.

en	Required Writable at Install Time Only
uk	Потрібна можливість запису лише під час встановлення

en	Not Writable
uk	Неможливо записати

en	Required Writable after Install Complete
uk	Потрібна можливість запису після встановлення

en	Potential permission issues
uk	Потенційні проблеми з дозволом

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
uk	Будь ласка, переконайтеся, що ваш веб-сервер має доступ для читання/запису до папок cacti, які показують помилки нижче.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
uk	Якщо SELinux увімкнено на вашому сервері, ви можете або остаточно вимкнути його, або тимчасово вимкнути його, а потім додати відповідні дозволи за допомогою інструментів командного рядка SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
uk	Користувач '%s' повинен мати дозвіл MODIFY, щоб увімкнути читання/запис.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
uk	Тут показано приклад встановлення дозволів для папки, хоча вам може знадобитися налаштувати це залежно від вашої операційної системи, облікових записів користувачів і бажаних дозволів.

en	EXAMPLE:
uk	ПРИКЛАД:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
uk	Після завершення інсталяції шлях CSRF має бути налаштований лише для читання.

en	All folders are writable
uk	Усі папки доступні для запису

en	Input Validation Whitelist Protection
uk	Перевірка введених даних Захист білого списку

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
uk	Методи введення даних Cacti, які викликають сценарій, можна використати таким чином, щоб особа, яка не є адміністратором, могла пошкодити файли, які належать обліковому запису опитувальника, а у випадках, коли хтось запускає опитувальник Cacti як адміністратор, може скомпрометувати операційну систему, дозволяючи зловмисникам використовувати вашу інфраструктуру.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
uk	Таким чином, кілька версій тому Cacti було вдосконалено, щоб надати можливості білого списку для цих типів методів введення даних. Незважаючи на те, що це надійніше захищає Cacti, це збільшує обсяг роботи, необхідний адміністратору Cacti для імпорту та керування шаблонами та пакетами.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
uk	Спосіб роботи білого списку полягає в тому, що коли ви вперше імпортуєте метод введення даних або повторно імпортуєте метод введення даних, а сценарій і/або аргументи будь-яким чином змінюються, метод введення даних і всі відповідні джерела даних будуть бути негайно вимкнено, доки адміністратор не перевірить, що метод введення даних дійсний.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
uk	Щоб визначити методи введення даних у цьому стані, ми надали сценарій перевірки в каталозі CLI Cacti, який можна запустити з такими параметрами:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
uk	Цей параметр сценарію шукатиме будь-які методи введення даних, які наразі заборонені, і надасть детальну інформацію про те, чому.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
uk	Цей параметр сценарію скасовує заборону методів введення даних, які зараз заборонені.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
uk	Цей параметр сценарію повторно ввімкне будь-які вимкнені джерела даних.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
uk	Наполегливо рекомендуємо оновити файл config.php, щоб увімкнути цю функцію, розкоментувавши змінну $input_whitelist , а потім запустивши три параметри сценарію CLI, наведені вище, після завершення веб-інсталяції.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
uk	Поставте прапорець нижче, щоб підтвердити, що ви прочитали та зрозуміли цю проблему безпеки

en	I have read this statement
uk	Я прочитав цю заяву

en	Default Profile
uk	Профіль за замовчуванням

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
uk	Виберіть профіль джерела даних за умовчанням, який буде використовуватися для опитування джерел. Це максимальний проміжок часу між скануванням пристроїв для пошуку інформації, тож чим менший інтервал опитування, тим більше роботи виконується на хості Cacti Server. Також виберіть призначений або налаштований інтервал Cron, який ви бажаєте використовувати для збору даних.

en	Cron Interval
uk	Інтервал Cron

en	Default Automation Network
uk	Мережа автоматизації за замовчуванням

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
uk	Cacti може автоматично сканувати мережу після завершення встановлення. Для визначення діапазону IP-адрес, які можна просканувати, буде використано наведений нижче діапазон мережі. Для сканування визначено попередньо визначений набір параметрів, які включають використання як «публічних», так і «приватних» спільнот.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
uk	Якщо ваші пристрої вимагають, щоб спочатку використовувався інший набір параметрів, ви можете визначити їх нижче, і вони використовуватимуться до стандартних

en	All options may be adjusted post installation
uk	Всі параметри можуть бути скориговані після установки

en	Default Options
uk	Параметри за замовчуванням

en	Scan Mode
uk	Режим сканування

en	Network Range
uk	Діапазон мережі

en	Additional Defaults
uk	Додаткові параметри за замовчуванням

en	Additional SNMP Options
uk	Додаткові параметри SNMP

en	Error Locating Profiles
uk	Помилка пошуку профілів

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
uk	Встановлення неможливо продовжити, оскільки не вдалося знайти профілі.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
uk	Це може статися, якщо у вас є порожня база даних і ви ще не імпортували файл cacti.sql

en	Template Setup
uk	Налаштування шаблону

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
uk	Виберіть шаблони пристроїв, які потрібно оновити під час оновлення.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
uk	Не рекомендується оновлювати шаблони, до яких ви вже внесли зміни. Оновлення шаблонів НЕ видалить зміни в шаблонах графіків і даних і може призвести до неочікуваної поведінки. Проте, якщо ви не вносили змін до будь-якого графіка, запиту даних або шаблону даних, повторний імпорт пакета не повинен мати жодних впливів. У такому випадку вам доведеться «Синхронізувати графіки» з шаблонами після оновлення.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
uk	Виберіть шаблони пристроїв, які ви бажаєте використовувати після інсталяції. Якщо вашою операційною системою є Windows, переконайтеся, що ви вибрали шаблон «Пристрій Windows». Якщо ваша операційна система — Linux/UNIX, переконайтеся, що ви вибрали шаблон пристрою «Локальна машина Linux».

en	Author
uk	Автор

en	Homepage
uk	Головна

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
uk	Шаблони пристроїв дозволяють відстежувати та графічно відображати широкий спектр даних у Cacti. Після вибору потрібних шаблонів пристроїв натисніть «Далі», і встановлення завершиться. Наберіться терпіння на цьому етапі, оскільки імпортування шаблонів пристроїв може зайняти кілька хвилин.

en	Server Collation
uk	Серверне зіставлення

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
uk	Схоже, що сортування вашого сервера відповідає UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
uk	Схоже, що ваше порівняння на сервері НЕ повністю сумісно з UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
uk	У розділі [mysqld] знайдіть записи під назвами «character-set-server» і «collation-server» і встановіть їх таким чином:

en	Database Collation
uk	Збірка бази даних

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
uk	Схоже, стандартна сортування вашої бази даних відповідає UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
uk	Схоже, стандартна сортування вашої бази даних НЕ повністю сумісна з UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
uk	Будь-які таблиці, створені плагінами, можуть мати проблеми, пов’язані з таблицями Cacti Core, якщо сортування не відповідає. Будь ласка, переконайтеся, що вашу базу даних змінено на 'utf8mb4_unicode_ci', виконавши наступне:

en	Table Setup
uk	Налаштування столу

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
uk	У вас більше таблиць, ніж ваша конфігурація PHP дозволяє нам відобразити/конвертувати. Будь ласка, змініть параметр max_input_vars у php.ini на значення вище %s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
uk	Перетворення таблиць може зайняти деякий час, особливо для великих таблиць. Перетворення цих таблиць відбуватиметься у фоновому режимі, але не заважатиме програмі встановлення завершити роботу. Це може уповільнити роботу деяких серверів, якщо для MySQL недостатньо ресурсів для виконання перетворення.

en	Tables
uk	Таблиці

en	Collation
uk	зіставлення

en	Engine
uk	Двигун

en	Row Format
uk	Формат рядка

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
uk	Одна чи кілька таблиць завеликі для перетворення під час встановлення. Ви повинні використати сценарій cli/convert_tables.php для виконання перетворення, а потім оновити цю сторінку. Наприклад:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
uk	Наступні таблиці слід перетворити на UTF8 та InnoDB із динамічним форматом рядків. Будь ласка, виберіть таблиці, які ви хочете перетворити під час процесу встановлення.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
uk	Здається, усі ваші таблиці сумісні з UTF8 і форматом динамічних рядків

en	Confirm Upgrade
uk	Підтвердити оновлення

en	Confirm Downgrade
uk	Підтвердити пониження

en	Confirm Installation
uk	Підтвердити встановлення

en	Install
uk	Встановити

en	DOWNGRADE DETECTED
uk	ВИЯВЛЕНО ПОВЕРШЕННЯ

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
uk	ВИ ПОТРІБНО ВРУЧНУ ЗМІНИТИ БАЗУ ДАНИХ CACTI, ЩОБ СКАСУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ В ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМА ВСТАНОВЛЕННЯ НЕ МАЄ МЕТОДУ ЗРОБИТИ ЦЕ АВТОМАТИЧНО ЗА ВАС

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
uk	Повернення до попередньої версії слід виконувати лише за крайньої необхідності, оскільки це може порушити встановлення

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
uk	Ваш сервер Cacti майже готовий. Будь ласка, переконайтеся, що ви раді продовжити.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
uk	Натисніть «%s», а потім натисніть «%s», щоб завершити процес встановлення після вибору шаблонів пристроїв.

en	Installing Cacti Server v%s
uk	Встановлення Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
uk	Ваш Cacti Server зараз встановлюється

en	Spawning background process: %s %s
uk	Фоновий процес створення: %s %s

en	Complete
uk	Підтвердити

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
uk	Ваш Cacti Server v%s встановлено/оновлено. Тепер ви можете почати використовувати програмне забезпечення.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
uk	Ваш Cacti Server v%s встановлено/оновлено з помилками

en	Get Help
uk	Отримати допомогу

en	Report Issue
uk	Повідомити про проблему

en	Get Started
uk	Почати

en	Starting %s Process for v%s
uk	Запуск %s процесу для v%s

en	Finished %s Process for v%s
uk	Завершено %s процес для v%s

en	Found %s templates to install
uk	Знайдено %s шаблонів для встановлення

en	About to import Package #%s '%s'.
uk	Збирається імпортувати пакет №%s "%s".

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
uk	Імпорт пакета №%s "%s" у профіль "%s" виконано успішно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
uk	Не вдалося імпортувати пакет №%s "%s" у профіль "%s".

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
uk	Шаблон автоматизації зіставлення для шаблону пристрою "%s"

en	No templates were selected for import
uk	Для імпорту не вибрано жодного шаблону

en	Updating remote configuration file
uk	Оновлення файлу віддаленої конфігурації

en	Setting default data source profile to %s (%s)
uk	Встановлення профілю джерела даних за замовчуванням на %s (%s)

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
uk	Не вдалося знайти вибраний профіль (%s), жодних змін не внесено

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
uk	Оновлення мережі автоматизації (%s), режим "%s" => "%s", підмережа "%s" => %s"

en	Failed to find automation network, no changes were made
uk	Не вдалося знайти мережу автоматизації, жодних змін не внесено

en	Adding extra snmp settings for automation
uk	Додавання додаткових налаштувань snmp для автоматизації

en	Selecting Automation Option Set %s
uk	Вибір набору параметрів автоматизації %s

en	Updating Automation Option Set %s
uk	Оновлення набору параметрів автоматизації %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
uk	Успішно оновлено набір параметрів автоматизації %s

en	Resequencing Automation Option Set %s
uk	Набір параметрів автоматизації переупорядкування %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
uk	Не вдалося оновити набір параметрів автоматизації %s

en	Failed to find any automation option set
uk	Не вдалося знайти жодного набору параметрів автоматизації

en	Device Template for First Cacti Device is %s
uk	Шаблон пристрою для першого пристрою Cacti – %s

en	Creating Graphs for Default Device
uk	Створення графіків для пристрою за замовчуванням

en	Adding Device to Default Tree
uk	Додавання пристрою до дерева за замовчуванням

en	No templated graphs for Default Device were found
uk	Шаблонні графіки для пристрою за умовчанням не знайдено

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: шаблон пристрою для вашої операційної системи не знайдено. Вам потрібно буде імпортувати шаблони пристроїв або пакети Cacti для моніторингу вашого сервера Cacti.

en	Running first-time data query for local host
uk	Запуск першого запиту даних для локального хосту

en	Repopulating poller cache
uk	Повторне заповнення кешу опитувальника

en	Repopulating SNMP Agent cache
uk	Повторне заповнення кешу агента SNMP

en	Generating RSA Key Pair
uk	Створення пари ключів RSA

en	Found %s tables to convert
uk	Знайдено %s таблиць для перетворення

en	Converting Table #%s '%s'
uk	Таблиця перетворення №%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
uk	Не знайдено та не вибрано жодної таблиці для перетворення

en	Switched from %s to %s
uk	Змінено з %s на %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
uk	ПРИМІТКА. Використання тимчасового файлу для кешу бази даних: %s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
uk	Оновлення з v%s (БД %s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не вдалося знайти функцію оновлення для v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
uk	Встановлення скасовано через неприйняття EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
uk	Фоновий режим уже розпочато в %s, ця спроба в %s була пропущена

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
uk	Виняток стався під час встановлення: #%s - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
uk	Встановлення розпочато о %s, завершено о %s

en	Both
uk	Обидва

en	No - %s
uk	Ні - %s

en	%s - N/A
uk	%s – Ні

en	Web
uk	Веб

en	%s - No
uk	%s – Ні

en	Cli
uk	Клі

en	Setting PHP Option %s = %s
uk	Налаштування параметра PHP %s = %s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
uk	Не вдалося встановити параметр PHP %s, це %s (має бути %s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
uk	Не знайдено віддалених збирачів даних для повної синхронізації

en	Authentication Success
uk	Автентифікація успішна

en	Authentication Failure
uk	Помилка автентифікації

en	PHP LDAP not enabled
uk	PHP LDAP не ввімкнено

en	No username defined
uk	Ім'я користувача не визначено

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
uk	Помилка протоколу, неможливо встановити версію (%s) на сервері (%s)

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
uk	Помилка протоколу, неможливо встановити параметр рефералів (%s) на сервері (%s)

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
uk	Помилка протоколу, неможливо розпочати зв’язок TLS (%s) на сервері (%s)

en	Protocol Error, General failure (%s)
uk	Помилка протоколу, загальна помилка (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
uk	Помилка протоколу, неможливо прив’язати, результат LDAP: (%s) на сервері (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
uk	Неможливо підключитися до сервера (%s)

en	Connection Timeout to Server (%s)
uk	Час очікування підключення до сервера (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
uk	Недостатній доступ до сервера (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
uk	Не вдалося знайти DN групи для порівняння на сервері (%s)

en	More than one matching user found
uk	Знайдено більше ніж одного відповідного користувача

en	Unable to find user from DN
uk	Не вдалося знайти користувача з DN

en	Unable to find users DN
uk	Не вдалося знайти DN користувачів

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
uk	Не вдалося створити об’єкт підключення LDAP до сервера (%s)

en	Specific DN and Password required
uk	Необхідно вказати DN і пароль

en	Invalid Password provided. Login failed.
uk	Надано недійсний пароль. Помилка логіну.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
uk	Неочікувана помилка %s (Помилка Ldap: %s) на сервері (%s)

en	ICMP Ping timed out
uk	Час очікування ICMP Ping минув

en	ICMP Ping Success (%s ms)
uk	Успішний пінг ICMP (%s мс)

en	ICMP ping Timed out
uk	ICMP ping Тайм-аут

en	Destination address not specified
uk	Адреса призначення не вказана

en	default
uk	за замовчуванням

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
uk	Помилка UDP ping: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
uk	Успішний пінг UDP (%s мс)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
uk	TCP ping: socket_connect(), причина: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
uk	TCP ping: помилка socket_select(), причина: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
uk	TCP Ping успішно (%s мс)

en	TCP ping timed out
uk	TCP ping тайм-аут

en	Ping not performed due to setting.
uk	Пінг не виконано через налаштування.

en	%s Version %s or above is required for %s.
uk	%s Для %s потрібна версія %s або вище.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
uk	%s потрібен для %s, і його не встановлено.

en	Plugin cannot be installed.
uk	Неможливо встановити плагін.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins
uk	Плагіни

en	Requires: Cacti >= %s
uk	Потрібні: Кактуси >= %s

en	Legacy Plugin
uk	Застарілий плагін

en	Not Stated
uk	Не зазначено

en	Device '%s' successfully added to Report.
uk	Пристрій "%s" успішно додано до звіту.

en	Device not found! Unable to add to Report
uk	Пристрій не знайдено! Не вдалося додати до звіту

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
uk	Пристрій "%s" не додано до звіту, оскільки він уже існує у звіті.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
uk	Проблеми з надсиланням звіту "%s" Проблема з електронною поштою Помилка підсистеми "%s"

en	Report '%s' Sent Successfully
uk	Звіт "%s" успішно надіслано

en	(No Graph Template)
uk	(Немає шаблону графіка)

en	(Non Query Based)
uk	(Не на основі запиту)

en	Add to Report
uk	Додати до звіту

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
uk	Виберіть звіт, з яким потрібно пов’язати ці графіки. Значення за замовчуванням для вирівнювання використовуватимуться для кожного графіка в списку нижче.

en	Report:
uk	Звіт:

en	Graph Timespan:
uk	Проміжок часу графіка:

en	Graph Alignment:
uk	Вирівнювання графіка:

en	Created Report Graph Item '%s'
uk	Створено елемент графіка звіту " %s "

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
uk	Помилка додавання елемента графіка звіту " %s " уже існує

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
uk	Пропущений елемент графіка звіту " %s " уже існує

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
uk	Необхідний розмір кроку RRD – "%s"

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
uk	Тип джерела даних "%s" має бути "%s"

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
uk	Пульс для джерела даних "%s" має бути "%s"

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
uk	Мінімум RRD для джерела даних "%s" має бути "%s"

en	DS '%s' missing in Cacti definition
uk	DS '%s' відсутній у визначенні Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
uk	Cacti RRA "%s" має той самий CF/кроки (%s, %s), що й "%s"

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
uk	Файл RRA "%s" має той самий CF/кроки (%s, %s), що й "%s"

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
uk	XFF для Cacti RRA id '%s' має бути '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
uk	Кількість рядків для Cacti RRA id '%s' має бути '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
uk	RRA "%s" відсутній у файлі RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
uk	RRA '%s' відсутній у визначенні Cacti

en	RRD File Information
uk	Інформація про файл RRD

en	Data Source Items
uk	Елементи джерела даних

en	Minimal Heartbeat
uk	Мінімальне серцебиття

en	Min
uk	Мін

en	Max
uk	Макс

en	Last DS
uk	Останній ДС

en	Unknown Sec
uk	Невідомий розд

en	Round Robin Archive
uk	Архів Round Robin

en	Cur Row

en	PDP per Row
uk	PDP на рядок

en	CDP Prep Value (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
uk	CDP Невідомо Точки даних (0)

en	Errors Found
uk	%s не знайдено

en	Optional Tuning Recommendations
uk	Рекомендації щодо ремонту джерела даних

en	rename %s to %s
uk	перейменувати %s на %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
uk	Помилка під час аналізу XML дампа rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
uk	ПОМИЛКА під час запису файлу XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
uk	ПОМИЛКА: файл RRD %s неможливий для запису

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
uk	Помилка під час аналізу XML дампа RRDtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
uk	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) видалено з файлу RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
uk	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) додавання до файлу RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
uk	Веб-сайт не має доступу для запису до %s, можливо, не вдається створити/оновити RRD

en	(Custom)
uk	(на замовлення)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
uk	Не вдалося відкрити файл даних, можливо, опитувальник ще не запущено

en	RRA Folder
uk	Папка RRA

en	Root
uk	Корінь

en	Unknown RRDtool Error
uk	Невідома помилка RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
uk	Спроба створити графік із нешаблону

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
uk	Спроба створити графік із видаленого шаблону графіка

en	Created: %s
uk	Створено: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
uk	ПОМИЛКА: Помилка перевірки білого списку. Перевірте метод введення даних

en	Graph Not created for %s due to bad data
uk	Графік Не створено для

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
uk	MySQL 5.6+ і MariaDB 10.0+ — чудові версії, і їх дуже добре вибрати. Переконайтеся, що ви запустили найновішу версію, яка вирішує давню проблему низького рівня мережі, яка спричиняла багато проблем із надійністю.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
uk	НАСІЙНО рекомендується вмикати InnoDB у будь-якій версії %s, вищій за 5.5.3.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
uk	При використанні Cacti з мовами, відмінними від англійської, важливо використовувати тип порівняння utf8mb4_unicode_ci, оскільки деякі символи займають більше одного байта.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
uk	При використанні Cacti з іншими мовами, крім англійської, важливо використовувати набір символів utf8mb4, оскільки деякі символи займають більше одного байта.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
uk	Рекомендовано вмикати InnoDB у будь-якій версії %s, вищій за 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
uk	Залежно від кількості входів і використання колектора даних Spine, %s потребуватиме багато з’єднань. Розрахунок для spine такий: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), тоді ви повинні залишити запас для з’єднань користувачів, який змінюватиметься залежно від кількості облікових записів одночасного входу.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
uk	Збільшення кеша таблиці означає менше операцій відкриття/закриття файлу при використанні innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
uk	Завдяки можливостям віддаленого опитування великі обсяги даних синхронізуватимуться з головного сервера на віддалені опитувальники. Тому тримайте це значення на рівні або вище 16 млн.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
uk	Якщо ви використовуєте Cacti Performance Booster і обираєте механізм зберігання пам’яті, ви повинні бути обережними, щоб очистити буфер Performance Booster до того, як система вичерпає простір таблиці пам’яті. Це можна зробити двома способами, спочатку зменшивши розмір вихідного стовпця до потрібного розміру. Цей стовпець є в таблицях poller_output і poller_output_boost. Друге, що ви можете зробити, це виділити більше пам'яті для таблиць пам'яті. Ми довільно вибрали рекомендоване значення 10%% системної пам’яті, але якщо ви використовуєте диски SSD або маєте меншу систему, ви можете проігнорувати цю рекомендацію або вибрати інший механізм зберігання. Ви можете побачити очікуване споживання таблиць Performance Booster у Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
uk	Виконуючи підзапити, маючи більший розмір тимчасової таблиці, зберігайте ці тимчасові таблиці в пам’яті.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.
uk	Під час виконання об’єднань, якщо вони менші за цей розмір, вони зберігатимуться в пам’яті та ніколи не будуть записані у тимчасовий файл. Оскільки це виділення пам’яті для кожного з’єднання, слід бути обережним, щоб не збільшити його занадто великим. Сума join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + пам'ять Core MySQL/MariaDB має бути нижче 80%. Якщо рекомендація є негативною, ви повинні зменшити це та/або sort_buffer_size, доки рекомендація не впишеться в допустиму пам’ять.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
uk	При використанні сховища InnoDB важливо тримати табличні простори окремо. Це спрощує керування таблицями для тривалих користувачів %s. Якщо ви працюєте з вимкненим, ви можете перейти до файлового сховища, увімкнувши цю функцію, а потім запустивши оператор alter для всіх таблиць InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
uk	При використанні innodb_file_per_table важливо встановити для innodb_file_format значення Barracuda. Цей параметр дозволить довші індекси, важливі для певних таблиць Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
uk	Якщо ваші таблиці мають дуже великі індекси, ви повинні працювати з Barracuda innodb_file_format і innodb_large_prefix, що дорівнює 1. Невиконання цього може призвести до того, що плагіни не зможуть правильно створювати таблиці.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
uk	InnoDB буде зберігати якомога більше таблиць та індексів у системній пам’яті. Таким чином, ви повинні зробити innodb_buffer_pool достатньо великим, щоб утримувати якомога більше таблиць та індексів у пам’яті. Перевірка розміру каталогу /var/lib/mysql/cacti допоможе визначити це значення. Ми рекомендуємо 25%% загальної пам’яті вашої системи, але ваші вимоги залежатимуть від розміру вашої системи.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
uk	Ці параметри мають залишатися УВІМКНЕНИМИ, якщо ваші екземпляри Cacti не працюють на ZFS або FusionI/O, які мають внутрішнє журналювання для пристосування до раптових збоїв системи. Однак, якщо у вас дуже добре живлення, і ваші системи рідко виходять із ладу, і у вас є резервні копії, якщо вимкнути цей параметр, ви можете збільшити продуктивність бази даних майже на 50% in.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
uk	Тут зберігаються метадані. Якщо у вас було багато столів, було б корисно збільшити це.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
uk	Шахрайські запити не повинні передавати базу даних в автономний режим для інших. Усуньте ці запити, перш ніж вони вб’ють вашу систему.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
uk	Максимальна продуктивність введення-виведення досягається, коли ви використовуєте метод O_DIRECT для очищення сторінок.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
uk	Встановлення цього значення на 2 означає, що ви очищатимете всі транзакції щосекунди, а не під час фіксації. Це дозволяє %s виконувати запис рідше.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
uk	Завдяки сучасному сховищу типу SSD наявність кількох потоків вводу-виводу є перевагою для програм із високими характеристиками вводу-виводу.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
uk	Починаючи з %s %s, ви можете контролювати, як часто %s знімає транзакції на диск. За замовчуванням — 1 секунда, але в системах із високим рівнем вводу-виводу встановлення значення більше 1 може дозволити дисковому вводу-виводу бути більш послідовним

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
uk	Завдяки сучасному сховищу типу SSD наявність кількох потоків читання вводу-виводу є перевагою для програм із високими характеристиками вводу-виводу. Залежно від версій MariaDB/MySQL це значення може досягати 64. Але намагайтеся, щоб це число було менше, ніж загальна кількість потоків SMT на сервері бази даних.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
uk	З сучасним накопичувачем типу SSD наявність кількох потоків запису вводу-виводу є перевагою для програм із високими характеристиками вводу-виводу. Залежно від версій MariaDB/MySQL це значення може досягати 64. Але намагайтеся, щоб це число було менше, ніж загальна кількість потоків SMT на сервері бази даних.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
uk	%s розділить innodb_buffer_pool на області пам’яті, щоб підвищити продуктивність для версій MariaDB до 10.5. Максимальне значення становить 64, але воно не повинно перевищувати кількість ядер/потоків ЦП. Якщо ваш innodb_buffer_pool менше 1 ГБ, ви повинні використовувати розмір пулу, поділений на 128 МБ. Продовжуйте використовувати це рівняння до максимальної кількості ядер ЦП або 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
uk	%s розділить innodb_buffer_pool на області пам’яті, щоб покращити продуктивність для версій MySQL до та включно з MySQL 8.0. Максимальне значення становить 64, але воно не повинно перевищувати кількість ядер/потоків ЦП. Якщо ваш innodb_buffer_pool менше 1 ГБ, ви повинні використовувати розмір пулу, поділений на 128 МБ. Продовжуйте використовувати це рівняння до максимальної кількості ядер ЦП або 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
uk	Якщо у вас є SSD диски, скористайтеся цією пропозицією. Якщо у вас є фізичні жорсткі диски, використовуйте 200 * кількість активних дисків у масиві. Якщо використовується NVMe або PCIe Flash, можна використовувати набагато більші числа, аж до 100 000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
uk	Якщо у вас є SSD диски, скористайтеся цією пропозицією. Якщо у вас є фізичні жорсткі диски, використовуйте 2000 * кількість активних дисків у масиві. Якщо використовується NVMe або PCIe Flash, можна використовувати набагато більші числа, аж до 200 000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
uk	Якщо у вас є SSD диски, скористайтеся цією пропозицією. В іншому випадку не встановлюйте цей параметр.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
uk	Завдяки сучасному сховищу типу SSD наявність кількох потоків читання вводу-виводу є перевагою для програм із високими характеристиками вводу-виводу.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
uk	З сучасним накопичувачем типу SSD наявність кількох потоків запису вводу-виводу є перевагою для програм із високими характеристиками вводу-виводу.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
uk	Якщо використовується MariaDB 10.2.4 і вище, цей параметр має бути вимкнено, якщо ввімкнено атомарний запис. Тому, будь ласка, увімкніть атомарний запис замість подвійного буфера запису, оскільки це збільшить продуктивність.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
uk	Використовуючи MariaDB 10.2.4 і вище, ви можете використовувати атомарний запис поверх буфера подвійного запису для підвищення продуктивності.

en	%s Tuning
uk	%s Налаштування

en	Note: Many changes below require a database restart
uk	Примітка. Багато змін, наведених нижче, вимагають перезапуску бази даних

en	Variable
uk	Змінний

en	Current Value
uk	Поточне значення

en	Recommended Value
uk	Рекомендоване значення

en	Comments
uk	Коментарі

en	PHP %s is the minimum version
uk	PHP %s є мінімальною версією

en	A minimum of %s memory limit
uk	Мінімальний обсяг пам’яті: %s

en	A minimum of %s m execution time
uk	Мінімальний час виконання: %s хв

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
uk	Дійсний часовий пояс, який відповідає MySQL і системі

en	A useful name for this VDEF.
uk	Корисна назва для цього VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Delete External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Delete External Links
uk	Зовнішні посилання

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Disable External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Disable External Links
uk	Зовнішні посилання

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Enable External Link
uk	Зовнішнє посилання

en	Enable External Links
uk	Зовнішні посилання

en	Links
uk	Посилання

en	Apply Filter
uk	Застосувати фільтр

en	Reset filters
uk	Скинути фільтри

en	Top Tab
uk	Верхня вкладка

en	Bottom Console
uk	Нижня консоль

en	Top Console
uk	Верхня консоль

en	Page
uk	Сторінка

en	Style
uk	Стиль

en	Edit Page
uk	Редагувати сторінку

en	View Page
uk	Переглянути сторінку

en	Sort for Ordering
uk	Сортування для замовлення

en	No Pages Found
uk	Сторінок не знайдено

en	Console Menu
uk	Меню консолі

en	Bottom of Console Page
uk	Нижня частина сторінки консолі

en	Top of Console Page
uk	Верх сторінки консолі

en	Where should this page appear?
uk	Де має відображатися ця сторінка?

en	Console Menu Section
uk	Розділ меню консолі

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
uk	Під яким заголовком консолі має відображатися цей пункт? (Усі меню зовнішнього посилання відображатимуться між налаштуваннями та утилітами)

en	New Console Section
uk	Новий розділ консолі

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
uk	Якщо вам не подобається жоден із наведених вище варіантів, введіть тут нову назву.

en	Tab/Menu Name
uk	Назва вкладки/меню

en	The text that will appear in the tab or menu.
uk	Текст, який з’явиться на вкладці або в меню.

en	Content File/URL
uk	Файл вмісту/URL

en	Web URL Below
uk	Веб-адреса нижче

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
uk	Файл, який містить вміст цієї сторінки. Цей файл має бути в каталозі Cacti 'include/content/'.

en	Web URL Location
uk	Адреса веб-адреси

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
uk	Дійсна URL-адреса для цього зовнішнього посилання. Необхідно вказати тип, наприклад http://www.cacti.net. Зауважте, що багато веб-сайтів не дозволяють вставляти їх у iframe із чужого сайту, тому зовнішнє посилання може не працювати.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
uk	Якщо позначено, сторінка одразу стане доступною для адміністратора.

en	Automatic Page Refresh
uk	Автоматичне оновлення сторінки

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
uk	Як часто ви бажаєте, щоб ця сторінка оновлювалася автоматично.

en	External Links [edit: %s]
uk	Зовнішні посилання [редагувати: %s]

en	External Links [new]
uk	Зовнішні посилання [нове]

en	a Session Timeout
uk	Час очікування прив’язки

en	an Account Suspension
uk	Параметри облікового запису

en	a change in state of the Remote Data Collector
uk	Статус цього збирача даних.

en	Automatic Logout
uk	Автоматичний вихід

en	Logout of Cacti
uk	Вийти з Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
uk	Ви вийшли з Cacti через тайм-аут сеансу.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
uk	Закрийте браузер або %sувійдіть знову%s

en	Cookies have been cleared
uk	Усі ваші сеанси входу видалено.

en	Notifications
uk	Сповіщення

en	SNMP Notification Receivers
uk	Приймачі повідомлень SNMP

en	Receivers
uk	Приймачі

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
uk	Немає приймачів сповіщень SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
uk	Приймач сповіщень SNMP [редагувати: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
uk	Приймач сповіщень SNMP [новий]

en	MIB

en	OID

en	Kind
uk	Добрий

en	Max-Access
uk	Максимальний доступ

en	Monitored
uk	Моніторинг

en	No SNMP Notifications
uk	Немає повідомлень SNMP

en	Severity
uk	Суворість

en	Purge Notification Log
uk	Журнал повідомлень про очищення

en	Time
uk	Час

en	Notification
uk	Повідомлення

en	Varbinds
uk	Варбінди

en	Severity Level
uk	Рівень серйозності

en	No SNMP Notification Log Entries
uk	Немає записів у журналі сповіщень SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступного отримувача сповіщень

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступного отримувача сповіщень

en	Delete Notification Receiver
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Delete Notification Receivers
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути вказаний нижче приймач сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути вказаний нижче приймач сповіщень

en	Disable Notification Receiver
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Disable Notification Receivers
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний приймач сповіщень

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний приймач сповіщень

en	Enable Notification Receiver
uk	Вимкнути приймач сповіщень SNMP

en	Enable Notification Receivers
uk	%s Одержувачі сповіщень

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Disable Forwarding Object
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Disable Forwarding Objects
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути пересилання наступних об’єктів сповіщень цьому отримувачу сповіщень.

en	Enable Forwarding Object
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Enable Forwarding Objects
uk	Вимкнути об’єкти сповіщень

en	Key Generation Required to Use Plugin
uk	Для використання плагіна потрібна генерація ключа

en	Package Key Information Not Found
uk	Інформація про ключ пакета не знайдена

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
uk	Щоб використовувати цей плагін, ви повинні спочатку запустити сценарій genkey.php у каталозі плагіна. Після цього у вас буде відкритий і закритий ключі, які будуть використовуватися для підпису ваших пакетів.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox
uk	Ви не довіряєте цьому автору пакету. Якщо ви бажаєте імпортувати, установіть прапорець Автоматично довіряти автору

en	The Package %s Imported Successfully
uk	Пакет %s успішно імпортовано

en	The Package %s Import Failed
uk	Помилка імпорту пакета %s

en	Error in Package
uk	Помилка в пакеті

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
uk	Дивіться cacti.log для отримання додаткової інформації. Можливо, у вас виникла помилка ключа API, або пакет було приручено, або місцезнаходження недоступне.

en	The package "%s" download or validation failed
uk	Не вдалося завантажити або перевірити пакет "%s".

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
uk	Дивіться cacti.log для отримання додаткової інформації. Можливо, у вас виникла помилка ключа API, або пакет було приручено, або місцезнаходження недоступне

en	The package download or validation failed
uk	Не вдалося завантажити або перевірити пакет

en	Package XML File Damaged.
uk	Файл XML пакета пошкоджено.

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author
uk	Файли XML виявляються недійсними. Будь ласка, зверніться до автора пакета

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
uk	Перевірте файл сховища пакетів на наявність файлів, які повинні існувати, і знайдіть той, якого немає

en	The XML files for the package does not exist
uk	Файли XML для пакета не існують

en	Packages Details
uk	Деталі пакетів

en	Email

en	Device class
uk	Клас пристрою

en	Copyright
uk	Копірайт

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
uk	Імпорт імен файлів пакетів [Не вибрано, імпортується все, поставте прапорець, щоб імпортувати вибірково]

en	Package
uk	Пакет

en	Filename
uk	Назва файлу

en	Differences
uk	відмінності

en	Unchanged
uk	Без змін

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
uk	Імпортувати шаблони пакетів [Не вибрано, імпортується все, установіть прапорець, щоб імпортувати вибірково]

en	Template Type
uk	Тип шаблону

en	Changes/Diffferences
uk	Зміни/Відмінності

en	Orphans
uk	Сироти

en	File Differences for:
uk	Відмінності файлів для:

en	Local Package Import File
uk	Файл імпорту локального пакета

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
uk	Файл *.xml.gz, розташований на вашому локальному комп’ютері для завантаження та імпорту.

en	Automatically Trust Signer
uk	Автоматично довіряти підписувачу

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
uk	Якщо позначено, Cacti автоматично довірятимуть підписувачу для цього та будь-яких майбутніх пакетів цього автора.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
uk	Замініть джерело даних і запропоновані записи про значення шаблону графіка. Графіки та джерела даних отримають нові назви після переіндексації запиту даних або використання процесу примусової заміни запропонованих значень.

en	Package Import
uk	Імпорт пакета

en	Uninstall
uk	Видалити

en	Not Compatible
uk	Не сумісний

en	Not Installed
uk	Не встановлено

en	Awaiting Configuration
uk	Очікується конфігурація

en	Awaiting Upgrade
uk	Очікує оновлення

en	Plugin Management
uk	Керування плагінами

en	Plugin Error
uk	Помилка плагіна

en	Active/Installed
uk	Активний/встановлений

en	Configuration Issues
uk	Проблеми конфігурації

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
uk	Доступні дії включають «Встановити», «Активувати», «Вимкнути», «Увімкнути», «Видалити».

en	Plugin Name
uk	Ім’я плагіну

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
uk	Назва цього плагіна. Ім’я контролюється каталогом, у якому воно знаходиться.

en	Plugin Description
uk	Опис плагіна

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
uk	Опис, який автор плагіна надав до плагіна.

en	Main / Remote Status
uk	Основний/Віддалений статус

en	The status of this Plugin.
uk	Статус цього плагіна.

en	The author of this Plugin.
uk	Автор цього плагіна.

en	Requires
uk	Вимагає

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
uk	Для цього плагіна спочатку потрібно встановити наступні плагіни.

en	The version of this Plugin.
uk	Версія цього плагіна.

en	Load Order
uk	Порядок завантаження

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
uk	Порядок завантаження плагіна. Ви можете змінити порядок завантаження, спочатку відсортувавши за ним, а потім перемістивши плагін вгору або вниз.

en	No Plugins Found
uk	Плагіни не знайдено

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
uk	Видалення цього плагіна призведе до видалення всіх даних і налаштувань плагіна. Якщо ви справді хочете видалити плагін, натисніть «Видалити» нижче. В іншому випадку натисніть «Скасувати»

en	Are you sure you want to Uninstall?
uk	Ви впевнені, що хочете видалити?

en	Not Compatible, %s
uk	Несумісний, %s

en	Order Before Previous Plugin
uk	Порядок до попереднього плагіна

en	Order After Next Plugin
uk	Замовлення після наступного плагіна

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
uk	Неможливо встановити плагін. Спершу необхідно встановити наступні модулі: %s

en	Install Plugin
uk	Встановити плагін

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
uk	Не вдається видалити. Цей плагін потрібен: %s

en	Uninstall Plugin
uk	Видалити плагін

en	Disable Plugin
uk	Вимкнути плагін

en	Enable Plugin
uk	Увімкнути плагін

en	Plugin directory is missing!
uk	Відсутній каталог плагінів!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
uk	Плагін несумісний (до 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
uk	Каталоги плагінів не можуть містити пробіли

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
uk	Неправильний каталог плагінів. Має бути "%s", але це "%s"

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
uk	У каталозі плагінів "%s" відсутній setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
uk	У плагіні відсутній файл INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
uk	Плагін інтегрований в ядро Cacti

en	Plugin is not compatible
uk	Плагін несумісний

en	Enable Plugin Locally
uk	Увімкнути плагін локально

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: %s не синхронізовано з інтервалом опитувальника для ідентифікатора опитувальника %d! Інтервал опитування становить %d секунд, максимум %d секунд, але з моменту останнього опитування минуло %d секунд!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
uk	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Виявлено %d процесів, що перевищують цикл опитування для ідентифікатора опитувальника %d, перевірте це.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: таблиця виводу опитувальника не пуста для ідентифікатора опитувальника %d. Випуски: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
uk	ПОМИЛКА: головний шлях: %s недійсний для ідентифікатора опитувальника %d. Poller не може продовжувати!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
uk	Перевищено максимальний час роботи в %d секунд для ідентифікатора опитувальника %d. Вихід.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цикл опитування Cacti перевищив інтервал опитувальника на

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
uk	Сповіщення системи Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
uk	ПРИМІТКА: додано другий збирач даних Cacti. Тому автоматичне включення посилення!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Основна база даних Cacti вимкнена або відновлюється

en	Cacti Primary Admin
uk	Головний адміністратор Cacti

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
uk	Cacti Automation Report вимагає поштового клієнта на основі HTML

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: виявлено перевищення Poller Boost, можливий збій Boost Poller

en	Full Sync
uk	Повна синхронізація

en	New/Idle
uk	Новий/неактивний

en	Use Cacti Log Level
uk	Загальний рівень журналу

en	Data Collector Information
uk	Інформація про збирача даних

en	The primary name for this Data Collector.
uk	Основна назва для цього збирача даних.

en	New Data Collector
uk	Новий збирач даних

en	Data Collector Hostname
uk	Ім'я хосту збирача даних

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
uk	Ім’я хоста для збирача даних. Можливо, це має бути повністю кваліфіковане доменне ім’я, щоб віддалені опитувальники зв’язувалися з ним для таких дій, як повторне індексування, створення графіків у реальному часі тощо.

en	Custom Log Level
uk	Загальний рівень журналу

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
uk	Часовий пояс

en	The TimeZone for the Data Collector.
uk	Часовий пояс для збирача даних.

en	Notes for this Data Collectors Database.
uk	Примітки до цієї бази даних збирачів даних.

en	Collection Settings
uk	Налаштування колекції

en	Processes
uk	Процеси

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
uk	Кількість процесів збирача даних, які будуть використані для створення.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
uk	Кількість потоків Spine Thread для використання в процесі збирача даних.

en	Sync Interval
uk	Інтервал синхронізації

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
uk	Використовуваний інтервал синхронізації опитування. Цей параметр впливатиме на частоту перевірки та оновлення опитувальника.

en	Remote Database Connection
uk	Віддалене підключення до бази даних

en	The hostname for the remote database server.
uk	Ім'я хоста для віддаленого сервера бази даних.

en	Remote Database Name
uk	Ім'я віддаленої бази даних

en	The name of the remote database.
uk	Ім'я віддаленої бази даних.

en	Remote Database User
uk	Віддалений користувач бази даних

en	The user name to use to connect to the remote database.
uk	Ім'я користувача для підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database Password
uk	Пароль віддаленої бази даних

en	The user password to use to connect to the remote database.
uk	Пароль користувача для підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database Port
uk	Віддалений порт бази даних

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
uk	Порт TCP для підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database Retries
uk	Повторні спроби віддалених баз даних

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
uk	Кількість повторних спроб підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database SSL
uk	Віддалена база даних SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
uk	Якщо віддалена база даних використовує SSL для підключення, установіть прапорець нижче.

en	Remote Database SSL Key
uk	Ключ SSL віддаленої бази даних

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
uk	Файл, що містить ключ SSL для підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database SSL Certificate
uk	Сертифікат SSL віддаленої бази даних

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
uk	Файл, що містить сертифікат SSL для підключення до віддаленої бази даних.

en	Remote Database SSL Authority

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
uk	Файл, що містить центр сертифікації SSL для підключення до віддаленої бази даних. Це необов’язковий параметр, який може знадобитися постачальнику бази даних, якщо він запустив SSL за допомогою параметра --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
uk	Remote Database SSL Authority

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
uk	Файл, що містить центр сертифікації SSL для підключення до віддаленої бази даних. Це необов’язковий параметр, який може знадобитися постачальнику бази даних, якщо він запустив SSL за допомогою параметра --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
uk	Ви вже використовували це ім'я хосту "%s". Будь ласка, введіть неповторюване ім’я хосту.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
uk	Ви вже використовували цю назву хоста бази даних "%s". Будь ласка, введіть неповторюване ім’я хоста бази даних.

en	Data Collector Statistics cleared.
uk	Статистику збирача даних очищено.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Delete Data Collector
uk	Видалити збирач даних

en	Delete Data Collectors
uk	Видалити збирач даних

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути цей збирач даних.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути цей збирач даних.

en	Disable Data Collector
uk	Вимкнути збирач даних

en	Disable Data Collectors
uk	Вимкнути збирач даних

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Enable Data Collector
uk	Увімкнути збирач даних

en	Enable Data Collectors
uk	Увімкнути збирач даних

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб синхронізувати віддалений збір даних для роботи в автономному режимі.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб синхронізувати віддалений збір даних для роботи в автономному режимі.

en	Resync Data Collector
uk	Новий збирач даних

en	Resync Data Collectors
uk	Збирачі даних

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити статистику збирача даних для збирача даних.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний збирач даних.

en	Site [edit: %s]
uk	Сайт [редагувати: %s]

en	Site [new]
uk	Сайт [новий]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
uk	Віддалені збирачі даних повинні мати можливість спілкуватися з головним збирачем даних і навпаки. Використовуйте цю кнопку, щоб переконатися, що основний збирач даних може спілкуватися з цим віддаленим збирачем даних.

en	Test Database Connection
uk	Перевірте підключення до бази даних

en	Collectors
uk	Колекціонери

en	Pollers
uk	Опитувальники

en	Collector Name
uk	Ім'я колекціонера

en	The Name of this Data Collector.
uk	Ім'я цього збирача даних.

en	The unique id associated with this Data Collector.
uk	Унікальний ідентифікатор, пов’язаний із цим збирачем даних.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
uk	Ім’я хосту, на якому запущено збирач даних.

en	The Status of this Data Collector.
uk	Статус цього збирача даних.

en	Proc/Threads
uk	Процес/Потоки

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
uk	Кількість процесів опитування та потоків для цього збирача даних.

en	Polling Time
uk	Час голосування

en	The last data collection time for this Data Collector.
uk	Час останнього збору даних для цього збирача даних.

en	Avg/Max
uk	Середнє/Макс

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
uk	Середній і максимальний час збору даних для цього збирача даних.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
uk	Кількість пристроїв, пов’язаних із цим збирачем даних.

en	SNMP Gets
uk	Отримує SNMP

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
uk	Кількість SNMP, пов’язаних із цим збирачем.

en	Scripts
uk	Скрипти

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
uk	Кількість викликів сценарію, пов’язаних із цим збирачем даних.

en	Servers
uk	Сервери

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
uk	Кількість викликів сервера сценаріїв, пов’язаних із цим збирачем даних.

en	Last Finished
uk	Останнє завершено

en	The last time this Data Collector completed.
uk	Останній раз, коли цей збирач даних завершено.

en	Last Update
uk	Останнє оновлення

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
uk	Востаннє цей збирач даних перевірявся на головному сайті Cacti.

en	Last Sync
uk	Остання синхронізація

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
uk	Востаннє цей збірник даних повністю синхронізувався з основним сайтом Cacti.

en	No Data Collectors Found
uk	Збирачі даних не знайдено

en	RRD check
uk	Перевірка RRD

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
uk	Перевірку RRD вимкнено, увімкніть у Конфігурація -> Налаштування -> Дані

en	RRDcheck Problems
uk	RRDcheck Проблеми

en	Host Description
uk	Опис хоста

en	Local Data ID
uk	Дійсні дані

en	Message
uk	Повідомлення

en	Deleted
uk	Видалено

en	No RRDcheck Problems Found
uk	Проблем RRDcheck не знайдено

en	Age
uk	Вік

en	%d hours
uk	%d Годин

en	%d day
uk	%d день

en	%d days
uk	%d днів

en	Messages
uk	Повідомлення

en	Go
uk	Перейти

en	Clear
uk	Очистити

en	Purge
uk	Очищення

en	Delete
uk	Видалити

en	Archive
uk	Архів

en	RRD Files
uk	Файли RRD

en	RRD File Name
uk	Ім'я файлу RRD

en	DS Name
uk	Ім'я DS

en	DS ID
uk	ID DS

en	Template ID
uk	ID шаблону

en	Last Modified
uk	Востаннє змінено

en	Size [KB]
uk	Розмір [KB]

en	No unused RRD Files
uk	Немає невикористаних файлів RRD

en	Total Size [MB]:
uk	Загальний розмір [МБ]:

en	Last Scan:
uk	Останнє сканування:

en	Time Since Update
uk	Час після оновлення

en	RRDfiles
uk	RRD-файли

en	Rescan
uk	Повторне сканування

en	Delete All
uk	Видалити все

en	Delete All Unknown RRDfiles
uk	Видалити всі невідомі файли RRD

en	Archive All
uk	Архівувати все

en	Archive All Unknown RRDfiles
uk	Архівуйте всі невідомі файли RRD

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
uk	ПРИМІТКА. Параметри шляху на цій вкладці зберігаються лише локально!

en	Cacti Settings (%s)%s
uk	Налаштування Cacti (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
uk	Інтервал опитувальника має бути меншим за інтервал Cron

en	Select Plugin(s)
uk	Виберіть плагін(и)

en	Plugins Selected
uk	Вибрані плагіни

en	Select File(s)
uk	Виберіть файл(и)

en	Files Selected
uk	Вибрані файли

en	Select Template(s)
uk	Виберіть шаблон(и)

en	All Templates Selected
uk	Вибрано всі шаблони

en	Send a Test Email
uk	Надіслати тестовий електронний лист

en	Test Email Results
uk	Результати перевірки електронною поштою

en	Site Information
uk	Інформація про сайт

en	The primary name for the Site.
uk	Основна назва сайту.

en	New Site
uk	Новий сайт

en	Disable Site
uk	Вимкнути пристрій

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
uk	Поставте цей прапорець, щоб вимкнути всі перевірки для цього хоста.

en	Address Information
uk	Інформація про адресу

en	Address1
uk	Адреса 1

en	The primary address for the Site.
uk	Основна адреса сайту.

en	Enter the Site Address
uk	Введіть адресу сайту

en	Address2
uk	Адреса 2

en	Additional address information for the Site.
uk	Додаткова адресна інформація для Сайту.

en	Additional Site Address information
uk	Додаткова інформація про адресу сайту

en	City
uk	Місто

en	The city or locality for the Site.
uk	Місто або населений пункт для Сайту.

en	Enter the City or Locality
uk	Введіть місто або населений пункт

en	State
uk	Область

en	The state for the Site.
uk	Стан для сайту.

en	Enter the state
uk	Введіть стан

en	Postal/Zip Code
uk	Поштовий індекс

en	The postal or zip code for the Site.
uk	Поштовий індекс сайту.

en	Enter the postal code
uk	Введіть поштовий індекс

en	Country
uk	Країна

en	The country for the Site.
uk	Країна для сайту.

en	Enter the country
uk	Введіть країну

en	The TimeZone for the Site.
uk	Часовий пояс сайту.

en	Geolocation Information
uk	Інформація про геолокацію

en	Latitude
uk	Широта

en	The Latitude for this Site.
uk	Latitude для цього сайту.

en	example 38.889488
uk	приклад 38.889488

en	Longitude
uk	Довгота

en	The Longitude for this Site.
uk	Довгота цього сайту.

en	example -77.0374678
uk	приклад -77.0374678

en	Zoom
uk	Збільшити

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
uk	Стандартний масштаб карти для цього сайту. Значення можуть бути від 0 до 23. Зауважте, що в деяких регіонах планети максимальне збільшення становить 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
uk	Додаткова інформація

en	Additional area use for random notes related to this Site.
uk	Додаткове використання області для випадкових нотаток, пов’язаних із цим Сайтом.

en	Enter some useful information about the Site.
uk	Введіть корисну інформацію про Сайт.

en	Alternate Name
uk	Альтернативна назва

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
uk	Використовується для випадків, коли сайт має альтернативну назву, яка використовується для його опису

en	If the Site is known by another name enter it here.
uk	Якщо сайт відомий під іншою назвою, введіть його тут.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
uk	Шаблон сайту не знайдено! Неможливо скопіювати.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Delete Site
uk	Видалити сайт

en	Delete Sites
uk	Видалити сайт

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate Site
uk	Дубльований сайт

en	Duplicate Sites
uk	Дубльований сайт

en	Site Name:
uk	Назва сайту:

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Enable Site
uk	Увімкнути правило

en	Enable Sites
uk	Доступні сайти

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні сторінки.

en	Disable Sites
uk	Доступні сайти

en	Site Name
uk	Назва сайту

en	The name of this Site.
uk	Назва цього сайту.

en	The unique id associated with this Site.
uk	Унікальний ідентифікатор, пов’язаний із цим сайтом.

en	Monitoring State
uk	Моніторинг

en	The state of this Site.
uk	Назва цього сайту.

en	The number of Devices associated with this Site.
uk	Кількість пристроїв, пов’язаних із цим сайтом.

en	The City associated with this Site.
uk	Місто, пов’язане з цим сайтом.

en	The State associated with this Site.
uk	Держава, пов’язана з цим Сайтом.

en	The Country associated with this Site.
uk	Країна, пов’язана з цим Сайтом.

en	No Sites Found
uk	Сайти не знайдено

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
uk	ФАТАЛЬНЕ: Метод Spike Kill "%s" є недійсним

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
uk	ФАТАЛЬНО: вбивство Спайка заборонено

en	Database
uk	База даних

en	Database Settings
uk	Налаштування бази даних

en	Database Status
uk	Статус бази даних

en	Database Permissions
uk	Дозволи користувача

en	PHP Info
uk	Інформація про PHP

en	ChangeLog
uk	Журнал змін

en	Technical Support [%s]
uk	Технічна підтримка [%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
uk	NET-SNMP не встановлено або його шляхи не встановлено. Будь ласка, встановіть, якщо ви бажаєте контролювати пристрої з підтримкою SNMP.

en	Configuration Settings
uk	Параметри конфігурації

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
uk	ПОМИЛКА: встановлена версія RRDtool не перевищує налаштовану версію.<br> Відвідайте %s та виберіть правильну версію утиліти RRDtool.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
uk	ПОМИЛКА: RRDtool 1.2.x+ не підтримує формат зображень GIF, але для %d" графіків та/або шаблонів GIF встановлено як формат зображення.

en	General Information
uk	Загальна інформація

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
uk	Версія NET-SNMP

en	Configured
uk	Налаштовано

en	Found
uk	знайдено

en	Total: %s
uk	Загалом: %s

en	Poller Information
uk	Інформація про опитувальника

en	Different version of Cacti and Spine!
uk	Інша версія Cacti and Spine!

en	Action[%s]
uk	Дія[%s]

en	No items to poll
uk	Немає елементів для опитування

en	Name:
uk	Ім'я:

en	Procs:
uk	Процедури:

en	Threads:
uk	Теми:

en	Concurrent Processes
uk	Паралельні процеси

en	Max Threads
uk	Максимальна кількість потоків

en	PHP Servers
uk	Сервери PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
uk	Основний сервер: поточний: %s, мінімальна необхідна кількість: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
uk	Локальний сервер: поточний: %s, мінімальний необхідний: %s

en	Minimum Connections:
uk	Мінімальна кількість підключень:

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
uk	Припускає 100 резервних підключень для користувачів веб-сторінки та інших різноманітних підключень.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
uk	Необхідний мінімум може значно відрізнятися, якщо користувач інтенсивно переглядає графік.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
uk	Кожна вкладка браузера може використовувати до 10 підключень залежно від браузера.

en	Script Timeout
uk	Тайм-аут сценарію

en	Max OID
uk	Макс. OID

en	Last Run Statistics
uk	Статистика останнього запуску

en	System Memory
uk	Системна пам'ять

en	%0.2f GB
uk	%0.2f ГБ

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
uk	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Джерело: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
uk	Максимально можлива загальна пам'ять

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.
uk	Зменшіть пам’ять MySQL/MariaDB до менш ніж 80% of системної пам’яті. Зберігайте додаткову кеш-пам’ять для файлів RRD, якщо база даних знаходиться в тій самій системі, що й файли RRD. Для пояснення методу розрахунку дивіться базові та клієнтські підсумки нижче.

en	Max Core Memory Possible
uk	Максимальна можлива пам'ять ядра

en	Reduce Total Core Memory
uk	Зменшіть загальну пам'ять ядра

en	Calculation Formula
uk	Формула розрахунку

en	Max Connection Memory Possible
uk	Максимальна можлива пам'ять підключення

en	Reduce Total Client Memory
uk	Зменшіть загальну пам'ять клієнта

en	PHP Information
uk	Інформація про PHP

en	PHP Version
uk	PHP версія

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
uk	Рекомендується PHP версії 5.5.0+ через надійну підтримку хешування паролів.

en	PHP OS
uk	ОС PHP

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
uk	встановлено. Примітка. Якщо ви плануєте використовувати SNMPv3, вам потрібно видалити php-snmp і використовувати набір інструментів Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
uk	Ви встановили ліміт пам’яті на «необмежений».

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
uk	Настійно рекомендується змінити php.ini memory_limit на %s або вище.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
uk	Це рекомендоване значення пам’яті обчислюється на основі кількості присутніх джерел даних і використовується лише як пропозиція, фактичні значення можуть відрізнятися від системи до системи залежно від вимог.

en	Variable Name
uk	Ім'я змінної

en	Permission Name
uk	Дозволи

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
uk	Інформація про таблицю MySQL - розміри в кбайтах

en	Avg Row Length
uk	Середня довжина рядка

en	Data Length
uk	Довжина даних

en	Index Length
uk	Довжина індексу

en	Comment
uk	Коментар

en	Unable to retrieve table status
uk	Не вдалося отримати статус таблиці

en	Worst 20 polling time hosts

en	Avg Polling Time
uk	Час голосування

en	Actual polling time
uk	Час голосування

en	No host found
uk	%s не знайдено

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
uk	Інформація про модуль PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
uk	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виникли помилки експорту. Оновіть вікно браузера, щоб дізнатися більше!

en	What would you like to export?
uk	Що б ви хотіли експортувати?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
uk	Виберіть тип шаблону, який потрібно експортувати з Cacti.

en	Device Template to Export
uk	Шаблон пристрою для експорту

en	Choose the Template to export to XML.
uk	Виберіть шаблон для експорту в XML.

en	Include Dependencies
uk	Включити залежності

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
uk	Деякі шаблони покладаються на інші елементи в Cacti для належної роботи. Настійно рекомендуємо встановити цей прапорець, інакше імпортування може завершитися помилкою.

en	Output Format
uk	Формат виводу

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
uk	Виберіть формат для виведення отриманого файлу XML.

en	Output to the Browser (within Cacti)
uk	Виведення в браузер (в Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
uk	Виведення в браузер (необроблений XML)

en	Save File Locally
uk	Зберегти файл локально

en	Available Templates [%s]
uk	Доступні шаблони [%s]

en	The Template Import Succeeded.
uk	Імпортування шаблону виконано.

en	Error in Template
uk	Помилка в шаблоні

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
uk	Перегляньте cacti.log для отримання додаткової інформації та перегляньте XML-файл для правильного синтаксису. Деталі помилки наведено нижче.<br><br> <b>Помилки:</b><br> %s

en	The Template XML file "%s" validation failed
uk	Не вдалося перевірити XML-файл шаблону "%s".

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
uk	Імпорт файлів [Якщо файли відсутні, знайдіть і встановіть перед використанням]

en	File Name
uk	Назва файлу

en	Not Readable
uk	Не читається

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
uk	Імпортувати шаблони [Не вибрано, імпортується все, установіть прапорець, щоб імпортувати вибірково]

en	Dependencies
uk	Залежності

en	Damaged
uk	Пошкоджений графік

en	Met: %d
uk	Зустрів: %d

en	Unmet: %d
uk	Не виконано: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
uk	Імпортувати шаблон

en	ERROR
uk	Помилка

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
uk	Не вдалося отримати доступ до тимчасової папки, функція імпорту вимкнена

en	Publish
uk	Опублікувати

en	Un-Publish
uk	Скасувати публікацію

en	Un-Lock
uk	Розблокувати

en	inherit
uk	успадковано

en	manual
uk	вручную

en	alpha
uk	альфа

en	natural
uk	природний

en	numeric
uk	числові

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Delete Tree
uk	Видалити дерево

en	Delete Trees
uk	Видалити дерево

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Publish Tree
uk	Дерево публікацій

en	Publish Trees
uk	Дерево публікацій

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб скасувати публікацію наступного дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб скасувати публікацію наступного дерева.

en	Un-Publish Tree
uk	Скасувати публікацію дерева

en	Un-Publish Trees
uk	Скасувати публікацію дерева

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб розблокувати наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб розблокувати наступне дерево.

en	Un-Lock Tree
uk	Розблокувати дерево

en	Un-Lock Trees
uk	Розблокувати дерево

en	Trees [edit: %s]
uk	Дерева [ред.: %s]

en	Trees [new]
uk	Дерева [новий]

en	Edit Tree
uk	Редагувати дерево

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
uk	Щоб редагувати це дерево, ви повинні спочатку заблокувати його, натиснувши кнопку Редагувати дерево.

en	Add Root Branch
uk	Додайте кореневу гілку

en	Finish Editing Tree
uk	Завершити редагування дерева

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
uk	Це дерево було заблоковано для редагування %1$s користувачем %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
uk	Щоб редагувати дерево, ви повинні спочатку розблокувати його, а потім заблокувати як себе

en	Tree Items
uk	Предмети дерева

en	Available Sites
uk	Доступні сайти

en	Available Devices
uk	Доступні пристрої

en	Available Graphs
uk	Доступні графіки

en	New Node
uk	Новий вузол

en	Rename
uk	Перейменувати

en	Branch Sorting
uk	Сортування гілок

en	Inherit
uk	Успадкувати

en	Alphabetic
uk	Алфавітний

en	Natural
uk	Природні

en	Cut
uk	Вирізати

en	Paste
uk	Вставити

en	Add Tree
uk	Додати дерево

en	Sort Trees Ascending
uk	Сортувати дерева за зростанням

en	Sort Trees Descending
uk	Сортувати дерева за спаданням

en	Tree Name
uk	Назва дерева

en	The name by which this Tree will be referred to as.
uk	Назва, під якою це дерево буде називатися.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
uk	Ідентифікатор внутрішньої бази даних для цього дерева. Корисно під час виконання автоматизації або налагодження.

en	Published
uk	Опубліковано

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
uk	Неопубліковані дерева неможливо переглянути на вкладці «Графік».

en	A Tree must be locked in order to be edited.
uk	Дерево має бути заблоковано, щоб його можна було редагувати.

en	The original author of this Tree.
uk	Оригінальний автор цього дерева.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
uk	Щоб змінити порядок дерев, спочатку відсортуйте за цим стовпцем, натискайте стрілки вгору або вниз, коли вони з’являться.

en	Last Edited
uk	Останнє редагування

en	The date that this Tree was last edited.
uk	Дата останнього редагування цього дерева.

en	Edited By
uk	Редаговано

en	The last user to have modified this Tree.
uk	Останній користувач, який змінював це дерево.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
uk	Загальна кількість гілок сайту в цьому дереві.

en	Branches
uk	Філії

en	The total number of Branches in this Tree.
uk	Загальна кількість гілок у цьому дереві.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
uk	Загальна кількість окремих пристроїв у цьому дереві.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
uk	Загальна кількість окремих графів у цьому дереві.

en	No Trees Found
uk	Дерев не знайдено

en	Batch Copy
uk	Пакетне копіювання

en	You are not allowed to delete the current login account
uk	Ви не можете видалити поточний обліковий запис для входу

en	You are not allowed to disable the current login account
uk	Ви не можете вимкнути поточний обліковий запис для входу

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступне дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні сторінки.

en	Delete User
uk	Видалити користувача(ів)

en	Delete Users
uk	Видалити користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб опублікувати наступне дерево.

en	Copy User
uk	Копіювати користувача

en	Template Username:
uk	Ім'я користувача шаблону:

en	Username:
uk	Ім'я користувача:

en	Full Name:
uk	Повне ім’я:

en	Realm:
uk	Царство:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступні сторінки.

en	Enable User
uk	Увімкнути користувача(ів)

en	Enable Users
uk	Увімкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступні сторінки.

en	Disable User
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Disable Users
uk	Вимкнути користувача(ів)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб замінити налаштування користувача(ів) вибраним шаблоном Параметри користувача та дозволи. Буде збережено вихідне повне ім’я користувача, пароль, область і статус «Увімкнути», а всі інші поля буде перезаписано в шаблоні користувача.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб замінити налаштування користувача(ів) вибраним шаблоном Параметри користувача та дозволи. Буде збережено вихідне повне ім’я користувача, пароль, область і статус «Увімкнути», а всі інші поля буде перезаписано в шаблоні користувача.

en	Replace User Settings for User
uk	Скидання налаштувань користувача(ів).

en	Replace User Settings for Users
uk	Скидання налаштувань користувача(ів).

en	Template User:
uk	Користувач шаблону:

en	Deny
uk	Відмовити

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
uk	Примітка. Політика System Graph є «Дозвільною», тобто користувач повинен мати доступ принаймні до одного з Graph, Device або Graph Template, щоб отримати доступ до Graph.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
uk	Примітка. Політика системного графіка є «обмежувальною», тобто користувач повинен мати доступ або до графіка, або до шаблону пристрою та графіка, щоб отримати доступ до графіка

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
uk	Примітка. Політика System Graph — це «Пристрій», тобто користувач повинен мати доступ до Graph або пристрою, щоб отримати доступ до Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
uk	Примітка. Політикою системного графіка є «Шаблон графіка», що означає, що користувач повинен мати доступ до графіка або шаблону графіка, щоб отримати доступ до графіка.

en	Default Graph Policy
uk	Політика графів за замовчуванням

en	Default Graph Policy for this User
uk	Політика графів за умовчанням для цього користувача

en	Effective Policy
uk	Ефективна політика

en	No Matching Graphs Found
uk	Відповідних графіків не знайдено

en	Revoke Access
uk	Відкликати доступ

en	Grant Access
uk	Надати доступ

en	Groups
uk	Групи

en	Member
uk	Учасник

en	Policies (Graph/Device/Template)
uk	Правила (графік/пристрій/шаблон)

en	Non Member
uk	Не член

en	ALLOW
uk	ДОЗВОЛИТИ

en	DENY
uk	ВІДМОВИТИ

en	No Matching User Groups Found
uk	Відповідних груп користувачів не знайдено

en	Assign Membership
uk	Призначити членство

en	Remove Membership
uk	Видалити членство

en	Default Device Policy
uk	Політика пристрою за умовчанням

en	Default Device Policy for this User
uk	Політика пристрою за умовчанням для цього користувача

en	Access Granted
uk	Доступ дозволено

en	Access Restricted
uk	Доступ обмежено

en	No Matching Devices Found
uk	Відповідних пристроїв не знайдено

en	Default Graph Template Policy
uk	Політика шаблону графіка за замовчуванням

en	Default Graph Template Policy for this User
uk	Політика шаблону графіка за умовчанням для цього користувача

en	Total Graphs
uk	Загальні графіки

en	No Matching Graph Templates Found
uk	Відповідних шаблонів графіків не знайдено

en	Default Tree Policy
uk	Політика дерева за замовчуванням

en	Default Tree Policy for this User
uk	Політика дерева за замовчуванням для цього користувача

en	No Matching Trees Found
uk	Відповідних дерев не знайдено

en	User Permissions
uk	Дозволи користувача

en	External Link Permissions
uk	Дозволи зовнішнього посилання

en	Plugin Permissions
uk	Дозволи плагіна

en	Legacy Permissions
uk	Застарілі дозволи

en	User Settings %s
uk	Налаштування користувача %s

en	Permissions
uk	Дозволи

en	Group Membership
uk	Участь в групах

en	Graph Perms
uk	Графік Перм

en	Device Perms
uk	Пристрій завивки

en	Template Perms
uk	Шаблон завивки

en	Tree Perms
uk	Завивка дерев

en	User Management %s
uk	Керування користувачами %s

en	User Management
uk	Керування користувачами

en	Basic
uk	Базовий

en	LDAP/AD

en	Domain
uk	Домен

en	User ID
uk	ID користувача

en	Graph Policy
uk	Політика графів

en	Device Policy
uk	Політика пристрою

en	Template Policy
uk	Політика щодо шаблонів

en	Last Login
uk	Останній вхід

en	Unavailable
uk	Немає місця

en	No Users Found
uk	Користувачів не знайдено

en	Graph Permissions %s
uk	Дозволи на графік %s

en	Show All
uk	Показати все

en	Group Membership %s
uk	Членство в групі %s

en	Devices Permission %s
uk	Дозвіл пристроїв %s

en	Only Show Exceptions
uk	Показувати лише винятки

en	Template Permission %s
uk	Дозвіл на шаблон %s

en	Tree Permission %s
uk	Дозвіл дерева %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний домен користувача.

en	Delete User Domain
uk	Видалити домен користувача

en	Delete User Domains
uk	Видалити домен користувача

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступний домен користувача.

en	Disable User Domain
uk	Вимкнути домен користувача

en	Disable User Domains
uk	Вимкнути домен користувача

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступний домен користувача.

en	Enable User Domain
uk	Увімкнений домен користувача

en	Enable User Domains
uk	Увімкнений домен користувача

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб зробити наступний домен користувача стандартним.

en	Make Selected Domain Default
uk	Зробити вибраний домен стандартним

en	User Domain [edit: %s]
uk	Домен користувача [редагувати: %s]

en	User Domain [new]
uk	Домен користувача [новий]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
uk	Введіть значущу назву для цього домену. Це буде ім’я, яке з’явиться в області входу під час входу.

en	Domains Type
uk	Тип доменів

en	Choose what type of domain this is.
uk	Виберіть тип домену.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
uk	Ім’я користувача, якого Cacti використовуватиме як шаблон для нових облікових записів користувачів.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
uk	Якщо цей прапорець позначено, користувачі зможуть входити, використовуючи цей домен.

en	Server(s)
uk	Сервер(и)

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
uk	Розмежований пробілами список імен хостів DNS або IP-адрес для дійсних серверів LDAP. Cacti намагатиметься використовувати сервери LDAP зліва направо для автентифікації користувача.

en	Port Standard
uk	Стандарт порту

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
uk	Порт TCP/UDP для зв’язку без SSL.

en	Port SSL
uk	Порт SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
uk	Порт TCP/UDP для зв’язку SSL.

en	Protocol Version
uk	Версія протоколу

en	Protocol Version that the server supports.
uk	Версія протоколу, яку підтримує сервер.

en	Encryption
uk	Шифрування

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
uk	Шифрування, яке підтримує сервер. TLS підтримується лише протоколом версії 3.

en	Referrals
uk	Реферали

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
uk	Увімкнути або вимкнути реферали LDAP. Якщо вимкнено, це може збільшити швидкість пошуку.

en	Mode
uk	Режим

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
uk	Режим, який cacti намагатиметься автентифікувати на сервері LDAP.<blockquote> <i>Немає пошуку</i> – пошук за розрізняльним іменем (DN) не відбувається, просто спробуйте зв’язатися з наданим форматом розрізняючого імені (DN).<br><br> <i>Анонімний пошук</i> – спроби пошуку імені користувача в каталозі LDAP за допомогою анонімного зв’язування, щоб знайти розрізнене ім’я (DN).<br><br> <i>Спеціальний пошук</i> – спроби пошуку імені користувача в каталозі LDAP за допомогою конкретного розрізняючого імені (DN) і спеціального пароля для прив’язки до визначення місцезнаходження користувача за розрізняльним іменем (DN).

en	Distinguished Name (DN)
uk	Помітне ім'я (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
uk	Потрібне членство в групі

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
uk	Для автентифікації користувач повинен бути членом групи. Щоб це працювало, потрібно налаштувати параметри групи, увімкнення без відповідних налаштувань групи призведе до збою автентифікації.

en	LDAP Group Settings
uk	Налаштування групи LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
uk	Відмітна назва групи (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
uk	Визначне ім'я групи, членом якої повинен бути користувач.

en	Group Member Attribute
uk	Атрибут члена групи

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
uk	Тип члена групи

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
uk	Визначає, чи використовують користувачі повне відмінне ім’я чи лише ім’я користувача у визначеному атрибуті члена групи.

en	LDAP Specific Search Settings
uk	Спеціальні налаштування пошуку LDAP

en	Search Base
uk	База пошуку

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
uk	База пошуку для пошуку в каталозі LDAP, наприклад «dc=win2kdomain,dc=local» або «ou=people,dc=domain,dc=local» .

en	Search Filter
uk	Фільтр пошуку

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
uk	Фільтр пошуку для пошуку користувача в каталозі LDAP, наприклад для windows: <i>&quot;(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))&quot;</i> або для OpenLDAP: <i>&quot;(&amp;(objectClass =account)(uid=&lt;ім&#39;я користувача&gt;))&quot;</i> . &quot;&lt;ім&#39;я користувача&gt;&quot; замінюється на ім&#39;я користувача, яке було надано під час запиту входу.

en	Search Distinguished Name (DN)
uk	Пошук відмінного імені (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
uk	Розрізняюча назва для конкретного пошуку, прив’язана до каталогу LDAP.

en	Search Password
uk	Пароль пошуку

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
uk	Пароль для спеціального пошуку, прив’язаний до каталогу LDAP.

en	LDAP CN Settings
uk	Налаштування CN LDAP

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
uk	Поле, яке замінить Повне ім'я під час створення нового користувача, взяте з LDAP. (у Windows: відображуване ім'я)

en	eMail
uk	електронна пошта

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
uk	Поле, яке замінить електронну пошту, взяту з LDAP. (у windows: пошта)

en	Domain Properties
uk	Властивості домену

en	Domains
uk	Домени

en	Domain Name
uk	Доменне ім'я

en	Domain Type
uk	Тип домену

en	Effective User
uk	Ефективний користувач

en	CN FullName
uk	CN ПІБ

en	CN eMail
uk	CN електронна пошта

en	None Selected
uk	Нічого не обрано

en	No User Domains Found
uk	Домени користувачів не знайдено

en	Defer to the Users Setting
uk	Відкладіть налаштування користувача

en	Show the Page that the User pointed their browser to
uk	Показати сторінку, на яку вказав користувач своїм браузером

en	Show the Console
uk	Показати консоль

en	Show the default Graph Screen
uk	Показати екран графіка за замовчуванням

en	Restrict Access
uk	Обмежити доступ

en	Group Name
uk	Назва групи

en	The name of this Group.
uk	Назва цієї групи.

en	Group Description
uk	Опис групи

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
uk	Більш описова назва для цієї групи, яка може містити пробіли або спеціальні символи.

en	General Group Options
uk	Загальні параметри групи

en	Set any user account-specific options here.
uk	Тут установіть будь-які параметри для облікового запису користувача.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
uk	Дозволити користувачам цієї групи зберігати спеціальні налаштування користувача

en	Tree Rights
uk	Дерево прав

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до дерева?

en	Graph List Rights
uk	Права списку графів

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до списку графіків?

en	Graph Preview Rights
uk	Права попереднього перегляду графіка

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
uk	Чи повинні користувачі цієї групи мати доступ до попереднього перегляду графіка?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
uk	Що робити, коли входить користувач із цієї групи користувачів.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступну групу користувачів

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Delete User Group
uk	Видалити групу користувачів

en	Delete User Groups
uk	Видалити групу користувачів

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Copy User Group
uk	Копіювати групу користувачів

en	Copy User Groups
uk	Копіювати групу користувачів

en	Group Prefix:
uk	Префікс групи:

en	New Group
uk	Нова група

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб увімкнути наступну групу користувачів.

en	Enable User Group
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Enable User Groups
uk	Увімкнути групу користувачів

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб вимкнути наступну групу користувачів.

en	Disable User Group
uk	Вимкнути групу користувачів

en	Disable User Groups
uk	Вимкнути групу користувачів

en	Login Name
uk	Логін

en	Membership
uk	Членство

en	Group Member
uk	Член групи

en	No Matching Group Members Found
uk	Відповідних членів групи не знайдено

en	Add to Group
uk	Додати до групи

en	Remove from Group
uk	Видалити з групи

en	Default Graph Policy for this User Group
uk	Політика графів за умовчанням для цієї групи користувачів

en	Default Graph Template Policy for this User Group
uk	Політика шаблону графіка за умовчанням для цієї групи користувачів

en	Default Tree Policy for this User Group
uk	Політика дерева за замовчуванням для цієї групи користувачів

en	Members
uk	Учасники

en	User Group Management [edit: %s]
uk	Керування групою користувачів [редагувати: %s]

en	User Group Management [new]
uk	Керування групою користувачів [нове]

en	User Group Management
uk	Керування групою користувачів

en	No User Groups Found
uk	Групи користувачів не знайдено

en	Show Members
uk	Показати учасників

en	Clear
uk	Очистити

en	User Log Purged.
uk	Мова користувача

en	User Login History
uk	Історія входу користувача

en	Deleted/Invalid
uk	Видалено/недійсне

en	Result
uk	Результат

en	Success - Password
uk	Успіх - Пароль

en	Success - Token
uk	Успіх - жетон

en	Success - Password Change
uk	Успіх - зміна пароля

en	Attempts
uk	Спроби

en	Go
uk	Перейти

en	Clear
uk	Очистити

en	Purge
uk	Очищення

en	User Logins
uk	Логіни користувачів

en	IP Address
uk	IP адреса

en	(User Removed)
uk	(Користувача видалено)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб очистити файл журналу.<br><br><br> Примітка. Якщо для журналювання встановлено як Cacti, так і Syslog, інформація журналу залишатиметься в Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
uk	Статистику джерела даних видалено.

en	Display Order
uk	Відображати сортування

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
uk	Журнал [Загальна кількість рядків: %d – невідповідні елементи приховано]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
uk	Журнал [Загальна кількість рядків: %d - усі показані елементи]

en	Clear Cacti Log
uk	Очистити Журнал кактусів

en	Cacti Log Cleared
uk	Журнал кактусів очищено

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
uk	Помилка: Неможливо очистити журнал, немає прав на запис.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
uk	Помилка: Не вдалося очистити журнал, файл не існує.

en	Data Query Cache Items
uk	Елементи кешу запитів даних

en	Query Name
uk	Назва запиту

en	Allow the search term to include the index column
uk	Дозвольте пошуковому терміну включати стовпець індексу

en	Include Index
uk	Включити індекс

en	Field Value
uk	Значення поля

en	Index
uk	Каталог

en	Poller Cache Items
uk	Елементи кешу Poller

en	Script
uk	Сценарій

en	SNMP Version:
uk	Версія SNMP:

en	Community:
uk	спільнота:

en	OID:

en	User:
uk	Користувач:

en	Script:
uk	сценарій:

en	Script Server:
uk	Сервер сценаріїв:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
uk	Сторінка технічної підтримки Cacti. Використовується розробниками та особами технічної підтримки для допомоги у вирішенні проблем у Cacti. Включає перевірки на загальні проблеми конфігурації.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
uk	Cacti Log зберігає статистичні дані, повідомлення про помилки та інші повідомлення залежно від налаштувань системи. Ця інформація може бути використана для виявлення проблем із опитувальником і програмою.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
uk	Дозволяє адміністраторам переглядати журнал користувача. Адміністратори також можуть фільтрувати та експортувати журнал.

en	Poller Cache Administration
uk	Адміністрування кешу Poller

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
uk	Це дані, які передаються опитувальнику під час кожного його запуску. Потім ці дані по черзі виконуються/інтерпретуються, а результати подаються у файли RRD для побудови графіків або в базу даних для відображення.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
uk	Кеш запитів даних зберігає інформацію, зібрану з типів введення запитів даних. Значення з цих полів можна використовувати в текстовій області графіків для легенд, вертикальних міток і GPRINTS, а також у CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
uk	Перебудуйте кеш Poller

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
uk	Кеш Poller буде створено повторно, якщо вибрати цей параметр. Використовуйте цей параметр лише у разі збою бази даних, якщо у вас виникли проблеми після збою та ви вже запустили інструменти відновлення бази даних. Крім того, якщо у вас виникли проблеми з певним пристроєм, просто повторно збережіть цей пристрій, щоб відновити його кеш Poller. Існує також інтерфейс командного рядка, еквівалентний цій команді, рекомендований для великих систем. ПРИМІТКА. У великих системах виконання цієї команди може тривати від кількох хвилин до годин, тому її не слід запускати з інтерфейсу Cacti. Ви можете просто запустити 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' у командному рядку для отримання додаткової інформації.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
uk	Відновити кеш ресурсів

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
uk	Під час роботи кількох збирачів даних у Cacti Cacti намагатиметься підтримувати стан ключових файлів на всіх збирачах даних. Сюди входять усі основні, не пов’язані з установкою файли веб-сайтів і плагінів. Коли ви примусово відновлюєте кеш ресурсів, Cacti очистить локальний кеш ресурсів, а потім відновить його під час наступного запланованого запуску опитувальника. Це змусить усіх віддалених збирачів даних повторно перевірити їхні веб-сайти та файли плагінів на відповідність.

en	Boost Utilities
uk	Службові програми Boost

en	View Boost Status
uk	Перегляньте статус посилення

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
uk	Цей пункт меню дає змогу переглядати різні налаштування посилення та статистичні дані, пов’язані з поточною запущеною конфігурацією Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
uk	Утиліти статистики джерела даних

en	Purge Data Source Statistics
uk	Очистити статистику джерела даних

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
uk	Цей пункт меню видалить усю існуючу статистику джерела даних із бази даних. Якщо статистику джерела даних увімкнено, збір статистики джерел даних знову почнеться під час наступного проходу збирача даних.

en	SNMP Agent Utilities
uk	Утиліти агента SNMP

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
uk	Це показує всі об’єкти, які обробляються агентом SNMP.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
uk	Перебудуйте кеш агента SNMP

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
uk	Кеш SNMP буде очищено та створено повторно, якщо вибрати цей параметр. Зауважте, що для повного відновлення кешу SNMP потрібен ще один запуск опитувальника.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
uk	Цей пункт меню дозволяє переглядати останні події, оброблені агентом SNMP щодо зареєстрованих отримувачів сповіщень.

en	Cacti System Utilities
uk	Системні утиліти Cacti

en	Refresh Interval
uk	Інтервал оновлення

en	Overrun Warning
uk	Попередження про перевищення

en	Timed Out
uk	Час вийшов

en	Other
uk	Інше

en	Cannot open directory
uk	Не вдається відкрити каталог

en	Directory Does NOT Exist!!
uk	Каталог НЕ ІСНУЄ!!

en	Current Boost Status
uk	Поточний статус посилення

en	Boost On-demand Updating:
uk	Підвищити оновлення за вимогою:

en	Running Processes:
uk	Запущені процеси:

en	Total Poller Items:
uk	Загальна кількість елементів опитування:

en	Total Data Sources:
uk	Загальна кількість джерел даних:

en	Remaining Data Sources:
uk	Решта джерел даних:

en	TBD
uk	Уточнюється

en	Queued Boost Records:
uk	Записи посилення в черзі:

en	Approximate in Process:
uk	Приблизно в процесі:

en	Total Boost Records:
uk	Загальна кількість записів Boost:

en	Boost Storage Statistics
uk	Збільште статистику зберігання

en	Database Engine:
uk	Механізм бази даних:

en	Current Boost Table(s) Size:
uk	Поточний розмір таблиці посилення:

en	Avg Bytes/Record:
uk	Сер. байт/запис:

en	%d Bytes
uk	%d байт

en	Max Record Length:
uk	Максимальна довжина запису:

en	Max Allowed Boost Table Size:
uk	Максимальний дозволений розмір таблиці збільшення:

en	Estimated Maximum Records:
uk	Розрахункова максимальна кількість записів:

en	Previous Runtime Statistics
uk	Попередня статистика виконання

en	Last Start Time:
uk	Час останнього початку:

en	Last End Time:
uk	Час останнього початку:

en	Never Run
uk	Ніколи

en	Last Run Duration:
uk	Тривалість останнього запуску:

en	%d minutes
uk	%d хвилин

en	%d seconds
uk	%d секунд

en	%0.2f percent of update frequency)
uk	%0.2f відсотків частоти оновлення)

en	RRD Updates:
uk	Оновлення RRD:

en	MBytes
uk	Мбайт

en	Peak Poller Memory:
uk	Пікова пам'ять Poller:

en	Max Poller Memory Allowed:
uk	Максимально дозволена пам'ять Poller:

en	Detailed Runtime Statistics
uk	Детальна статистика виконання

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
uk	Записи: %s (ds рядків), Час: %s (сек), GetRows: %s (сек), ResultsCycle: %s (сек), FileAndTemplate: %s (сек), LastUpdate: {5 } (секунд), RRDUpdate: %s (секунд), Видалити: %s (секунд)

en	Previous Runtime Timers:
uk	Попередні таймери виконання:

en	Process: %d
uk	Процес: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
uk	Статус: Виконується , Залишилося: %s (dses), Поточний час виконання: %s (секунд), Попередній час виконання: %s (секунд), Попередньо оброблено: %10s (рядки ds)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
uk	Статус: неактивний , попередній час виконання: %s (секунд), попередній оброблений: %10s (ds рядків)

en	Run Time Configuration
uk	Конфігурація часу виконання

en	Update Frequency:
uk	Частота оновлення:

en	Concurrent Processes:
uk	Одночасні процеси:

en	Next Start Time:
uk	Наступний час початку:

en	Maximum Records:
uk	Максимальна кількість записів:

en	Records
uk	Записи

en	Maximum Allowed Runtime:
uk	Максимально дозволений час роботи:

en	Image Caching Status:
uk	Статус кешування зображень:

en	Cache Directory:
uk	Каталог кешу:

en	Cached Files:
uk	Кешовані файли:

en	Cached Files Size:
uk	Розмір кешованих файлів:

en	SNMP Agent Cache
uk	Кеш агента SNMP

en	OIDs
uk	OID

en	Column Data
uk	Дані стовпця

en	Scalar
uk	Скалярний

en	SNMP Agent Notification Log
uk	Журнал повідомлень агента SNMP

en	Receiver
uk	Приймач

en	Log Entries
uk	Записи журналу

en	Severity Level: %s
uk	Рівень серйозності: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступний VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	Delete VDEF
uk	Видалити VDEF

en	Delete VDEFs
uk	Видалити VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб створити копію наступного сайту.

en	Duplicate VDEF
uk	Дублікат VDEF

en	Duplicate VDEFs
uk	Дублікат VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
uk	Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні VDEF.

en	VDEF Name: %s
uk	Назва VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
uk	Видалити елемент VDEF

en	VDEF Preview
uk	Попередній перегляд VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
uk	Елементи VDEF [редагувати: %s]

en	VDEF Items [new]
uk	Елементи VDEF [новий]

en	VDEF Item Type
uk	Тип елемента VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
uk	Виберіть, який це тип елемента VDEF.

en	VDEF Item Value
uk	Значення елемента VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
uk	Введіть значення для цього елемента VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
uk	VDEF [редагувати: %s]

en	VDEFs [new]
uk	VDEF [новий]

en	Delete VDEF Item
uk	Видалити елемент VDEF

en	VDEF Name
uk	Назва VDEF

en	The name of this VDEF.
uk	Назва цього VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
uk	Файли VDEF, які використовуються, не можна видалити. У використанні визначається як посилання на графік або шаблон графіка.

en	The number of Graphs using this VDEF.
uk	Кількість графіків, які використовують цей VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
uk	Кількість шаблонів графіків, які використовують цей VDEF.

en	No VDEFs
uk	Немає VDEF