en	About Cacti
tr	Cacti hakkında

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
tr	Cacti, RRDtool'un çerçevesine dayalı eksiksiz bir grafik çözümü olacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, anlamlı grafikler oluşturmak için gerekli tüm gerekli ayrıntılara dikkat ederek bir ağ yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
tr	Bilgi, destek ve güncellemeler için lütfen %sCacti web sitesi %s resmi sayfasına bakın.

en	Active Developers
tr	Cacti Geliştiriciler

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
tr	Konsol Menü Bölümü

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
tr	Grup üyesi

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	The users of Cacti
tr	Cacti kullanıcıları

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
tr	Özellikle, bir sorun raporu oluşturmak için zaman harcayan ya da Cacti ile ilgili bir sorunu çözmede yardımcı olan herkes. Ayrıca Cacti'yi desteklemeye katkıda bulunan herkese.

en	Create New Aggregate from Aggregates
tr	Toplamalardan Yeni Toplama Oluştur

en	Associate with Aggregate
tr	Agrega ile İlişkilendir

en	Disassociate with Aggregate
tr	Agrega ile Bağlantıyı Kes

en	Place on a Tree (%s)
tr	Ağaca Yerleştir ( %s)

en	Override Values for Graph Item
tr	Grafik Öğesi için Değerleri Geçersiz Kılma

en	Override this Value
tr	Bu Değeri Geçersiz Kıl

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
tr	Seçilen Toplam Grafikler, birden fazla Grafik Şablonundan gelen öğeleri temsil eder.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafikleri Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, önce ' %s' Grafik Şablonu için bir Genel Şablon oluşturun.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
tr	Seçilen Toplam Grafikler, birden fazla Grafik Şablonundan gelen öğeleri temsil eder.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafikleri, Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, yalnızca bir Grafik Şablonu kullanmaları gerekir. Lütfen 'Geri Dön' düğmesine basın ve yalnızca aynı Grafik Şablonunu kullanan Toplam Grafiği seçin.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
tr	Şu anda, seçilen Eski Toplamalar için tanımlanmış Toplama Şablonları yok.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafikleri Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, önce ' %s' Grafik Şablonu için bir Genel Şablon oluşturun.

en	You currently have no reports defined.
tr	Şu anda tanımlanmış raporunuz yok.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Aggregate Graph
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Delete Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri tek bir Toplam Grafiğe eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri tek bir Toplam Grafiğe eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Migrate to Aggregate Graph
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Migrate to Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Aggregate Template:
tr	Toplu Şablon:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri tek bir Toplam Grafiğe eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Combine Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafikler

en	Aggregate Name:
tr	Toplam İsim:

en	New Aggregate
tr	Yeni toplu

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Aggregate Graph on Report
tr	Grafikleri Rapora Yerleştir

en	Place Aggregate Graphs on Report
tr	Grafikleri Rapora Yerleştir

en	Report Name:
tr	Rapor Adı

en	Timespan:
tr	Zaman Süreci

en	Align:
tr	Hizalama

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri tek bir Toplam Grafiğe eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri tek bir Toplam Grafiğe eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Convert Aggregate Graph
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Convert Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Grafikleri / Grafikleri Toplam Grafik ile ilişkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Grafikleri / Grafikleri Toplam Grafik ile ilişkilendirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Associate Graph with Aggregate
tr	Agrega ile İlişkilendir

en	Associate Graphs with Aggregate
tr	Agrega ile İlişkilendir

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Grafik (ler) i Toplamdan ayırmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
tr	Aşağıdaki Grafik (ler) i Toplamdan ayırmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disassociate Graph with Aggregate
tr	Agrega ile Bağlantıyı Kes

en	Disassociate Graphs with Aggregate
tr	Agrega ile Bağlantıyı Kes

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri Ağaç Dalının altına yerleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Aggregate Graph on Tree
tr	Grafiği Ağaçlara Yerleştir

en	Place Aggregate Graphs on Tree
tr	Grafiği Ağaçlara Yerleştir

en	Destination Branch:
tr	Hedef Şubesi:

en	[edit: %s]
tr	[değiştir: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
tr	Toplam Grafik Ayarları

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
tr	Toplam Grafik Ayarları

en	Turn Off Graph Debug Mode
tr	Grafik Hata Ayıklama Modunu Kapat

en	Turn On Graph Debug Mode
tr	Grafik Hata Ayıklama Modunu Aç

en	Show Item Details
tr	Öğe Ayrıntılarını Göster

en	Aggregate Preview Does Not Exist
tr	Toplam Önizleme [ %s]

en	Aggregate Preview %s
tr	Toplam Önizleme [ %s]

en	RRDtool Command:
tr	RRDtool Komutu:

en	RRDtool Says:
tr	RRDtool Diyor ki:

en	Aggregate Graph %s
tr	Toplam Grafik %s

en	Prefix Replacement Values
tr	Yedek desen

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
tr	Agrega Grafiğindeki Önek için bu değiştirme değerlerini kullanabilirsiniz.

en	Graph Configuration
tr	Grafik Yapılandırması

en	Hide Item Details
tr	Öğe Ayrıntılarını Gizle

en	Matching Graphs
tr	Grafik Eşleştirme

en	Part of Aggregate
tr	Toplamın Bir Parçası

en	Graph Title
tr	Grafik Başlığı

en	Included in Aggregate
tr	Toplamda Bulunan

en	No Graphs Found
tr	Grafik Bulunamadı

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
tr	[Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtrele]

en	Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafikler

en	The title for the Aggregate Graphs
tr	Toplam Grafiklerin başlığı

en	The internal database identifier for this object
tr	Bu nesne için dahili veritabanı tanımlayıcısı

en	Aggregate Template
tr	Toplu Şablon

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
tr	Bu Toplam Grafiğin dayandığı Toplam Şablon

en	No Aggregate Graphs Found
tr	Toplam Grafik Bulunamadı

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Aggregate Graph Template
tr	Şablondan Toplama Oluştur

en	Delete Aggregate Graph Templates
tr	Grafik Şablonlarını Sil

en	Aggregate Template [edit: %s]
tr	Toplu Şablon [değiştir: %s]

en	Aggregate Template [new]
tr	Toplu Şablon [yeni]

en	Aggregate Templates
tr	Toplu Şablonlar

en	Has Graphs
tr	Grafikleri var

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
tr	Kullanımdaki Toplu Şablonlar Silinemez. Kullanımda, bir Agrega tarafından referans olarak tanımlanır.

en	Deletable
tr	silinebilir

en	Graphs Using
tr	Kullanarak Grafikler

en	Graph Template
tr	Grafik Şablonu

en	No Aggregate Templates Found
tr	Toplama Şablonu Bulunamadı

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
tr	Silme Doğrulaması

en	2nd Factor Authentication
tr	Web Temel Kimlik Doğrulama

en	Enter your token
tr	Anahtar kelime girin

en	Token

en	Verify
tr	Tümünü doğrula

en	You cannot use a previously entered password!
tr	Daha önce girilmiş bir şifreyi kullanamazsınız!

en	Your new passwords do not match, please retype.
tr	Yeni şifreleriniz eşleşmiyor, lütfen tekrar yazın.

en	Your current password is not correct. Please try again.
tr	Mevcut şifreniz doğru değil. Lütfen tekrar deneyin.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
tr	Yeni şifreniz eski şifrenizle aynı olamaz. Lütfen tekrar deneyin.

en	Forced password change
tr	Zorunlu şifre değişikliği

en	Password requirements include:
tr	Şifre gereksinimleri şunları içerir:

en	Must be at least %d characters in length
tr	En az% d karakter uzunluğunda olmalı

en	Must include mixed case
tr	Karışık durumda içermelidir

en	Must include at least 1 number
tr	En az 1 sayı içermelidir

en	Must include at least 1 special character
tr	En az 1 özel karakter içermelidir

en	Cannot be reused for %d password changes
tr	% D şifre değişikliği için tekrar kullanılamaz

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
tr	Lütfen mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin <br> Kaktüsler şifre.

en	Please enter your new Cacti password.
tr	Lütfen mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin <br> Kaktüsler şifre.

en	Confirm password
tr	Yeni şifreyi onayla

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
tr	Erişim Engellendi, lütfen Cacti Yönetici ile iletişime geçin.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
tr	Erişim Engellendi, lütfen Cacti Yönetici ile iletişime geçin.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
tr	Kullanıcının Kimliği Doğrulandı, ancak Şablon Hesabı devre dışı bırakıldı. Misafir Hesabını Kullanma

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
tr	Erişim Engellendi, lütfen Cacti Yönetici ile iletişime geçin.

en	Access Denied! User account disabled.
tr	Erişim Reddedildi, kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
tr	Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız. Lütfen Cacti Yöneticinizle görüşün.

en	Login to Cacti
tr	Cacti'ye giriş yapın

en	Enter your Username and Password below
tr	Kullanıcı adınızı ve şifrenizi aşağıya girin

en	Invalid User Name/Password Please Retype
tr	Geçersiz Kullanıcı Adı / Şifre Lütfen Yeniden Yazınız

en	User Account Disabled
tr	Kullanıcı Hesabı Devre Dışı

en	2FA

en	User Account Details
tr	Kullanıcı Hesap Detayları

en	Preview View
tr	Önizleme Görünümü

en	The login name for this user.
tr	Bu kullanıcı için giriş adı.

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
tr	Bu kullanıcı için boşluk veya özel karakterler içerebilen daha açıklayıcı bir ad.

en	An Email Address you be reached at.
tr	Ulaştığınız bir e-posta adresi.

en	Clear User Settings
tr	Kullanıcı Ayarlarını Temizle

en	Return all User Settings to Default values.
tr	Tüm Kullanıcı Ayarlarını Varsayılan değerlere döndürün.

en	Clear Private Data including Column sizing.
tr	Sütun boyutlandırma dahil Özel Verileri temizleyin.

en	Logout Everywhere
tr	Her Yerde Oturumu Kapat

en	Clear all your Login Session Tokens.
tr	Tüm Oturum Açma Simgelerinizi temizleyin.

en	2FA Settings
tr	Ayarlar

en	2FA Enabled
tr	Etkin

en	Whether 2FA is enabled for this user.
tr	Bu kullanıcı için giriş adı.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
tr	Tümünü doğrula

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
tr	Özel Veriler Temizlendi

en	Your Private Data has been cleared.
tr	Özel Verileriniz temizlendi.

en	All your login sessions have been cleared.
tr	Tüm giriş oturumlarınız temizlendi.

en	User Sessions Cleared
tr	Kullanıcı Oturumları Temizlendi

en	Delete Device
tr	Aygıtları Sil

en	Added manually through device automation interface.
tr	Cihaz otomasyon arayüzü ile manuel olarak eklenir.

en	Device %s Added to Cacti
tr	Cacti'ye eklendi

en	Device %s Not Added to Cacti
tr	Kaktüslere Eklenmedi

en	Devices Removed from Cacti Automation database
tr	Cacti Automation veritabanından kaldırılan cihazlar

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
tr	Aşağıdaki Keşfedilen cihazları eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
tr	Aşağıdaki Keşfedilen cihazları eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Add Discovered Device
tr	Keşfedilen Cihazlar

en	Add Discovered Devices
tr	Keşfedilen Cihazlar

en	Poller:
tr	İskele babası

en	Device Template:
tr	Cihaz Şablonu:

en	Availability Method:
tr	Kullanılabilirlik Yöntemi

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
tr	Aşağıdaki Keşfedilen cihazları eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
tr	Aşağıdaki Keşfedilen cihazları eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Remove Discovered Device
tr	Keşfedilen Cihazlar

en	Remove Discovered Devices
tr	Keşfedilen Cihazlar

en	Imported Device
tr	Aygıtları Dışa Aktar

en	SNMP Name
tr	SNMP Adı

en	Last Check
tr	Son kontrol

en	Removed from Cacti
tr	Gruptan Kaldır

en	Not In Cacti
tr	Cacti hakkında

en	Invalid Network
tr	Ağ

en	Discovery Filters
tr	Keşif Filtreleri

en	Reset fields to defaults
tr	Alanları varsayılanlara sıfırla

en	Export to a file
tr	Bir dosyaya ver

en	Purge Discovered Devices
tr	Keşfedilen Cihazları Temizle

en	Import Graph Rules from Local File
tr	Şablonu Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Graph Rules from Text
tr	Şablonu Metinden İçe Aktar

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Şablon verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Graph Rules
tr	Grafik Kuralları

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
tr	Aşağıdaki Kuralları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
tr	Aşağıdaki Kuralları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Graph Rule
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	Delete Graph Rules
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
tr	Aşağıdaki Kuralı / Kuralları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
tr	Aşağıdaki Kuralı / Kuralları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Graph Rule
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Enable Graph Rules
tr	Grafik Kuralları

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
tr	Aşağıdaki Kural (lar) ı devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
tr	Aşağıdaki Kural (lar) ı devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Graph Rule
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	Disable Graph Rules
tr	Grafik Kuralları

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
tr	Aşağıdaki Kuralları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
tr	Aşağıdaki Kuralı / Kuralları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Graph Rule
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	Export Graph Rules
tr	Grafik Kuralları

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Graph Rule
tr	Yinelenen Grafik (ler)

en	Duplicate Graph Rules
tr	Yinelenen Grafik (ler)

en	Rule Selection [edit: %s]
tr	Kural Seçimi [değiştir: %s]

en	Rule
tr	Kural Adı

en	Matching Devices
tr	Eşleşen Cihazlar

en	Matching Objects
tr	Nesneleri Eşleştirme

en	Rule Selection [new]
tr	Kural Seçimi [yeni]

en	Device Selection Criteria
tr	Cihaz Seçim Kriterleri

en	Graph Creation Criteria
tr	Grafik Oluşturma Kriterleri

en	SQL Debug Output
tr	Hata Ayıklama Çıkışı Genişliği

en	Graph Rules
tr	Grafik Kuralları

en	The name of this rule.
tr	Bu kuralın adı.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
tr	Bu kural için dahili veritabanı kimliği. Hata ayıklama ve otomasyon gerçekleştirmede kullanışlıdır.

en	No Graph Rules Found
tr	Grafik Kuralı Bulunamadı

en	Change Network Settings
tr	Ayarları Değiştir

en	Cancel Discovery
tr	Keşfi İptal Et

en	Monthly on Day
tr	Her Gün Aylık

en	Import Network Discovery Rule from Local File
tr	Renkleri Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Network Discovery Rule from Text
tr	Ağ Bulma Aralığı [yeni]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Şablon verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Cacti has imported the following items:
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Network Discovery Rule
tr	Yeni Ağ Keşif Aralığı

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
tr	' %s' Ağındaki İlerleme Sürecinde Keşif Bulma Yeniden Başlatılamıyor

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
tr	' %s' Engelli Ağı için Keşif Yapamıyorum

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
tr	HATA: Haftanın gününü belirtmelisiniz. %s ağını devre dışı bırakma.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
tr	HATA: Hem Ayları hem de Günleri belirtmelisiniz. %s ağını devre dışı bırakma!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
tr	HATA: Ayları, Ayların Haftalarını ve Haftanın Günlerini belirtmelisiniz. %s ağını devre dışı bırakma!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
tr	HATA: Ağ ' %s' geçersiz.

en	Update this Field
tr	Bu alanı güncelle

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Network
tr	Renk Sil

en	Delete Networks
tr	Ağlar

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Network
tr	Kullanıcıları Devre Dışı Bırak

en	Disable Networks
tr	Kullanıcıları Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Network
tr	Raporu Etkinleştir

en	Enable Networks
tr	Raporu Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağları keşfetmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağları keşfetmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Discover Network
tr	Şimdi Keşfedin

en	Discover Networks
tr	Şimdi Keşfedin

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
tr	Eklentiyi etkinleştir

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
tr	Ağ Bulma (larını) iptal etmeyi iptal etmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Cancel Network Discovery
tr	Keşfi İptal Et

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağları keşfetmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağları keşfetmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Network
tr	Ağ

en	Export Networks
tr	Renkleri Dışa Aktar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Network
tr	Kopyala

en	Duplicate Networks
tr	Kopyala

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
tr	Şifre Değiştir

en	Change Networks
tr	Ağlar

en	SNMP Get
tr	SNMP Al

en	Give this Network a meaningful name.
tr	Bu ağa anlamlı bir ad verin.

en	New Network Discovery Range
tr	Yeni Ağ Keşif Aralığı

en	Data Collector
tr	Veri Toplayıcı

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
tr	Bu Cihazdan veri toplamak için kullanılacak Cacti Veri Toplayıcı / Yoklayıcı'yı seçin.

en	Associated Site
tr	İlişkili Site

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
tr	Bulunan Cihazları ilişkilendirmek istediğiniz Kaktüsler Sitesi'ni seçin.

en	Subnet Range
tr	Alt ağ aralığı

en	IP Addresses to Ignore
tr	IP Adresi

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
tr	Toplam IP Adresi

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
tr	Bu Ağ Aralığındaki toplam adreslenebilir IP Adresleri.

en	Alternate DNS Servers
tr	Alternatif DNS Sunucuları

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
tr	DNS çözümlemesi için kullanılacak alternatif DNS Sunucularının boşlukla ayrılmış bir listesi. Boşsa, yoklayıcı işletim sistemi DNS adlarını çözmek için kullanılır.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
tr	DNS Sunucularının IP'lerini veya FQDN'lerini girin

en	Discovery Threads
tr	Keşif Konuları

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
tr	Bu Ağ Aralığını keşfetmek için kullanılacak iş parçacıklarının sayısını tanımlayın.

en	%d Thread
tr	% d Konu

en	%d Threads
tr	% d Konular

en	Run Limit
tr	Sınırı Çalıştır

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
tr	Seçilen Çalışma Limitinden sonra, keşif işlemi sona erecektir.

en	Enable this Network Range.
tr	Bu Ağ Aralığını etkinleştirin.

en	Enable NetBIOS
tr	NetBIOS'u Etkinleştir

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
tr	Ana bilgisayarların ana bilgisayar adını çözümlemeye çalışmak için NetBIOS kullanın.

en	Automatically Add to Cacti
tr	Kaktüslere Otomatik Olarak Ekle

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
tr	Yeni keşfedilen ve SNMP kullanılarak erişilebilen ve bir Aygıt Kuralı ile eşleşen Aygıtlar için, Cacti'ye ekleyin.

en	Allow same sysName on different hosts
tr	Farklı ana bilgisayarlarda aynı sysName'e izin ver

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
tr	Aygıtları keşfederken, farklı ana bilgisayarlara yinelenen sistem adlarının eklenmesine izin verin

en	Rerun Data Queries
tr	Veri Sorgularını Yeniden Çalıştır

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
tr	Cacti'ye daha önce eklenmiş bir cihaz bulunursa, veri sorgularını yeniden çalıştırın.

en	Discovery Timing
tr	Keşif Zamanlaması

en	Define the collection frequency.
tr	Toplama frekansını tanımlayın.

en	Starting Date/Time
tr	Başlangıç Tarihi / Saati

en	What time will this Network discover item start?
tr	Bu Ağ öğesinin saat kaçta başlayacağını düşünüyor?

en	Rerun Every
tr	Her Birini Tekrar Çalıştır

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
tr	Her X ürünündeki bu Network Range için keşfi yeniden çalıştırın.

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
tr	Bu Ağ Aralığı keşfedilecek haftanın hangi günü.

en	Months of Year
tr	Yılın ayları

en	Week(s) of Month
tr	Ayın Haftaları

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
tr	Bu Ağ Aralığı hangi Ayın Haftasında keşfedilecektir.

en	Day(s) of Week
tr	Haftanın günleri

en	Notification Enabled
tr	Bildirim Etkin

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
tr	İşaretlenirse, Otomasyon Ağı tarandığında, Bildirim E-postası hesabına bir rapor gönderilir.

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
tr	Bildirim E-postasını göndermek için kullanılacak E-posta hesabı.

en	Notification From Name
tr	İsminden Bildirim

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
tr	Bildirim E-postası için gönderen adı olarak kullanılacak olan E-posta hesabı adı. Boş bırakılırsa, Cacti belirtilirse varsayılan Otomasyon Bildirimi Adını kullanır, aksi takdirde, Cacti sistemi varsayılan E-posta adını kullanır

en	Notification From Email Address
tr	E-posta Adresinden Bildirim

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
tr	Bildirim e-postası için gönderen e-postası olarak kullanılacak e-posta adresi. Boş bırakılırsa, Cacti belirtilirse varsayılan Otomasyon Bildirimi E-posta Adresini kullanır, aksi takdirde, Cacti sistemi varsayılan E-posta Adresini kullanır

en	Reachability Settings
tr	Erişilebilirlik Ayarları

en	SNMP Options
tr	SNMP Seçenekleri

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
tr	Bu Ağ Aralığının keşfedilmesi için kullanılacak SNMP Seçeneklerini seçin.

en	Ping Method
tr	Ping Yöntemi

en	The type of ping packet to send.
tr	Gönderilecek ping paketinin türü.

en	Ping Port
tr	Ping Limanı

en	TCP or UDP port to attempt connection.
tr	Bağlantıyı denemek için TCP veya UDP bağlantı noktası.

en	Ping Timeout Value
tr	Ping Zaman Aşımı Değeri

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
tr	Ana bilgisayar ICMP ve UDP ping işlemi için kullanılacak zamanaşımı değeri. Bu ana bilgisayar SNMP zaman aşımı değeri, SNMP ping'leri için geçerlidir.

en	Ping Retry Count
tr	Ping Yeniden Deneme Sayısı

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
tr	İlk başarısızlıktan sonra, ping deneme sayısı Cacti başarısızlıktan önce dener.

en	Select the days(s) of the week
tr	Haftanın günlerini seçin

en	Select the month(s) of the year
tr	Yılın aylarını seçin

en	Select the day(s) of the month
tr	Ayın gününü seçin

en	Select the week(s) of the month
tr	Ayın haftasını seçin

en	every X Days
tr	her X günde

en	every X Weeks
tr	her X Hafta

en	every X Days.
tr	Her X günde.

en	every X Weeks.
tr	her X Hafta.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
tr	Ağ Keşif Aralığı [değiştir: %s]

en	Network Discovery Range [new]
tr	Ağ Bulma Aralığı [yeni]

en	Network Filters
tr	Ağ Filtreleri

en	Total IPs
tr	Toplam IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
tr	Bu Ağların Bulunmasının Mevcut Durumu

en	Pending/Running/Done
tr	Beklemede / Running / Bitti

en	Up/SNMP Hosts
tr	Up / SNMP Sunucuları

en	Last Runtime
tr	Son Çalışma Zamanı

en	Next Start
tr	Bir sonraki başlangıç

en	Last Started
tr	Son Başlayan

en	No Networks Found
tr	Ağ Bulunamadı

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	Clear Filtered
tr	Filtreyi Temizle

en	Import Networks
tr	Renkleri İçe Aktar

en	Import SNMP Options from Local File
tr	Renkleri Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import SNMP Options from Text
tr	Şablonu Metinden İçe Aktar

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Şablon verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import SNMP Options
tr	SNMP Seçenekleri

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete SNMP Option
tr	SNMP Seçenek Öğesini Sil

en	Delete SNMP Options
tr	SNMP Seçenek Öğesini Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate SNMP Option
tr	SNMP Seçenek Öğesini Sil

en	Duplicate SNMP Options
tr	SNMP Seçenek Öğesini Sil

en	Name Format:
tr	İsim biçimi

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçeneklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export SNMP Option
tr	SNMP Seçenekleri

en	Export SNMP Options
tr	SNMP Seçenekleri

en	SNMP Options has been Duplicated.
tr	SNMP Otomasyon Seçenekleri Çoğaltıldı.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
tr	Otomasyon Öğesi mevcut değil. Kopyalanamaz.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
tr	Aşağıdaki SNMP Seçenek Öğesini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	SNMP Option:
tr	SNMP Seçeneği:

en	SNMP Version: %s
tr	SNMP Sürümü: %s

en	SNMP Community/Username: %s
tr	SNMP Topluluğu / Kullanıcı Adı: %s

en	Remove SNMP Item
tr	SNMP Öğesini Kaldır

en	SNMP Options [edit: %s]
tr	SNMP Seçenekleri [değiştir: %s]

en	SNMP Options [new]
tr	SNMP Seçenekleri [yeni]

en	Sequence of Item.
tr	Maddenin Sırası.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
tr	SNMP Seçenek Seti [değiştir: %s]

en	SNMP Option Set [new]
tr	SNMP Seçenek Seti [yeni]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
tr	Bu SNMP Seçenek Kümesinin adını girin.

en	Max OIDS

en	Auth Username
tr	Yetkili Kullanıcı Adı

en	Auth Password
tr	Yetkilendirme Şifresi

en	Auth Protocol
tr	Yetkilendirme Protokolü

en	Priv Passphrase
tr	Priv Parolası

en	Priv Protocol
tr	Priv Protokolü

en	Item#%d
tr	Ürün No.% d

en	No SNMP Items
tr	SNMP Öğesi Yok

en	Delete SNMP Option Item
tr	SNMP Seçenek Öğesini Sil

en	SNMP Rules
tr	SNMP Kuralları

en	SNMP Option Sets
tr	SNMP Seçenek Kümeleri

en	SNMP Option Set
tr	SNMP Seçenek Seti

en	Networks Using
tr	Kullanılan Ağlar

en	SNMP Entries
tr	SNMP Girişleri

en	V1 Entries
tr	V1 Girişleri

en	V2 Entries
tr	V2 Girişleri

en	V3 Entries
tr	V3 Girişleri

en	No SNMP Option Sets Found
tr	SNMP Seçenek Ayarı Bulunamadı

en	Import Device Rules from Local File
tr	Şablonu Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Device Rules from Text
tr	Şablonu Metinden İçe Aktar

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Şablon verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Device Rules
tr	Önizleme Sonuçlarını İçe Aktar

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Device Rule
tr	Aygıtları Sil

en	Delete Device Rules
tr	Aygıtları Sil

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
tr	Aşağıdaki Cihazları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Device Rule
tr	Aygıtları Dışa Aktar

en	Export Device Rules
tr	Aygıtları Dışa Aktar

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
tr	Aşağıdaki Grafik Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Aygıt Şablonundan ayrıştırılacak.

en	Graph Rule Name: '%s'
tr	Grafik Adı: %s

en	Remove Graph Rule
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
tr	Bu Cihazdan oluşturulan toplam Grafik sayısı.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgularını silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Cihaz Şablonundan ayrılacaksınız.

en	Tree Rule Name: '%s'
tr	Ağaç Kuralı Öğeleri

en	Remove Tree Rule
tr	Ağaç kuralları

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
tr	Kaktüs Ayarları

en	Device Template
tr	Cihaz Şablonu

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
tr	Cihazların eşleştirileceği bir Cihaz Şablonu seçin.

en	Availability Method
tr	Kullanılabilirlik Yöntemi

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
tr	Bulunan Aygıtlar için kullanılacak Kullanılabilirlik Yöntemini seçin.

en	System Description Match
tr	Sistem Açıklaması Eşleşmesi

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
tr	Bu, bu Otomasyon Şablonu ile eşleştirmek için bir aygıt sysDescr dizesiyle eşleştirilecek benzersiz bir dizedir. Herhangi bir Perl düzenli ifadesi, herhangi bir SQL Where ifadesine ek olarak kullanılabilir.

en	System Name Match
tr	Sistem Adı Eşleşmesi

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
tr	Bu, bu Otomasyon Şablonu ile eşleştirmek için bir aygıt sysName dizesiyle eşleştirilecek benzersiz bir dizedir. Herhangi bir Perl düzenli ifadesi, herhangi bir SQL Where ifadesine ek olarak kullanılabilir.

en	System OID Match
tr	Sistem OID Eşleşmesi

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
tr	Bu, bu Otomasyon Şablonu ile eşleştirmek için bir aygıt sysOid dizesiyle eşleştirilecek benzersiz bir dizedir. Herhangi bir Perl düzenli ifadesi, herhangi bir SQL Where ifadesine ek olarak kullanılabilir.

en	Device Creation Defaults
tr	Aygıt Varsayılanları

en	Device Description Pattern
tr	Cihaz Tanımı

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
tr	İşaretlenirse, Otomasyon Ağı tarandığında, Bildirim E-postası hesabına bir rapor gönderilir.

en	Device Rules [edit: %s]
tr	Cihaz [düzenle: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
tr	[Silinen Şablon] için Otomasyon Şablonları

en	Device Rules [new]
tr	Cihaz Şablonları [yeni]

en	Associated Graph Rules
tr	İlişkili Grafik Öğeleri

en	Graph Rule Name
tr	Grafik Adı

en	No Associated Graph Rules
tr	İlişkili Grafik Öğeleri

en	Add Graph Rule
tr	Grafik Kuralları

en	Add Graph Rule to Device Rule
tr	Cihaza Grafik Şablonu Ekleme

en	Associated Tree Rules
tr	İlişkili Grafik Öğeleri

en	Tree Rule Name
tr	Kural Adı

en	Exit On Match
tr	Sistem OID Eşleşmesi

en	No Associated Tree Rules
tr	İlişkili Veri Sorgusu Yok.

en	Add Tree Rule
tr	Ağaç kuralları

en	Add Tree Rule to Device Rule
tr	Aygıt Şablonuna Veri Sorgusu Ekleme

en	Delete Item from Device Rule
tr	Aygıt Şablonlarını Sil

en	Device Rules
tr	Cihaz Kuralları

en	System ObjectId Match
tr	Sistem Nesnesi Eşleşmesi

en	Unknown Template
tr	Bilinmeyen Şablon

en	No Automation Device Templates Found
tr	Otomasyon Cihazı Şablonu Bulunamadı

en	Import Tree Rules from Local File
tr	Şablonu Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Tree Rules from Text
tr	Şablonu Metinden İçe Aktar

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Şablon verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
tr	Cacti aşağıdakileri ithal etti:

en	Import Tree Rules
tr	Önizleme Sonuçlarını İçe Aktar

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Tree Rule
tr	Ağacı Sil

en	Delete Tree Rules
tr	Ağacı Sil

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
tr	Aşağıdaki Kuralı / Kuralları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
tr	Aşağıdaki Kuralı / Kuralları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Tree Rule
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Enable Tree Rules
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
tr	Aşağıdaki Kural (lar) ı devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
tr	Aşağıdaki Kural (lar) ı devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Tree Rule
tr	Ağaç kuralları

en	Disable Tree Rules
tr	Ağaç kuralları

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
tr	Aşağıdaki Ağacı yayınlamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Tree Rule
tr	Ağaç kuralları

en	Export Tree Rules
tr	Ağaç kuralları

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Tree Rule
tr	Kopyala

en	Duplicate Tree Rules
tr	Ağaç kuralları

en	Created Trees
tr	Oluşturulan Ağaçlar

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
tr	Ağaç Kuralı Seçimi [değiştir: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
tr	Ağaç Kuralları Seçimi [yeni]

en	Object Selection Criteria
tr	Nesne Seçme Kriterleri

en	Tree Creation Criteria
tr	Ağaç Yaratma Kriterleri

en	Change Leaf Type
tr	Yaprak Tipini Değiştir

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
tr	Yaprak tipini, Grafik tabanlı nesne eşleştirme / yaratmayı desteklemeyen "Aygıt" olarak değiştiriyorsunuz.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
tr	Yaprak tipini değiştirerek, tüm geçersiz kurallar otomatik olarak kaldırılacak ve kurtarılamaz.

en	Are you sure you wish to continue?
tr	Devam etmek istediğinize emin misiniz?

en	Tree Rules
tr	Ağaç kuralları

en	Hook into Tree
tr	Ağacın içine kanca

en	At Subtree
tr	Subtree'de

en	This Type
tr	Bu tip

en	Using Grouping
tr	Gruplandırmayı Kullanma

en	No Tree Rules Found
tr	Ağaç Kuralı Bulunamadı

en	Cacti System Warning
tr	Kaktüsler Sistemi Uyarısı

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
tr	UYARI: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
tr	Kaktüsler Sistem Araçları

en	Notice: Cacti Daemon PID[
tr	Uyarı: Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
tr	Aşağıdaki CDEF'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
tr	Aşağıdaki CDEF'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete CDEF
tr	CDEF'i sil

en	Delete CDEFs
tr	CDEF'i sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate CDEF
tr	Yinelenen CDEF

en	Duplicate CDEFs
tr	Yinelenen CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
tr	Aşağıdaki CDEF Öğesini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	CDEF Name: %s
tr	CDEF Adı: %s

en	Remove CDEF Item
tr	CDEF Öğesini Kaldır

en	CDEF Preview
tr	CDEF Önizlemesi

en	CDEF Items [edit: %s]
tr	CDEF Öğeleri [değiştir: %s]

en	CDEF Item Type
tr	CDEF Öğe Türü

en	Choose what type of CDEF item this is.
tr	Bunun ne tür bir CDEF maddesi olduğunu seçin.

en	CDEF Item Value
tr	CDEF Öğe Değeri

en	Enter a value for this CDEF item.
tr	Bu CDEF maddesi için bir değer girin.

en	CDEF [edit: %s]
tr	CDEF [değiştir: %s]

en	CDEF [new]
tr	CDEF [yeni]

en	CDEF Items
tr	CDEF Öğeleri

en	Item Value
tr	Madde değeri

en	Item #%d
tr	Öğe #% d

en	Delete CDEF Item
tr	CDEF Öğesini Sil

en	CDEFs

en	CDEF Name
tr	CDEF Adı

en	The name of this CDEF.
tr	Bu CDEF'in adı.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
tr	Kullanımda olan CDEF'ler Silinemez. Kullanımda, bir Grafik veya Grafik Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graphs using this CDEF.
tr	Bu CDEF'i kullanan Grafiklerin sayısı.

en	Templates Using
tr	Şablonları kullanma

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
tr	Bu CDEF'i kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	No CDEFs
tr	CDEF yok

en	Highlights

en	Full
tr	Ad Soyad

en	Change Log [%s]
tr	DeğişimGünlüğüLanguage

en	Unnamed Color
tr	Adsız Renk

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
tr	Aşağıdaki Rengi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
tr	Aşağıdaki Rengi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Color
tr	Renk Sil

en	Delete Colors
tr	Renk Sil

en	Import Colors
tr	Renkleri İçe Aktar

en	Import Colors from Local File
tr	Renkleri Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
tr	Lütfen Renk bilgilerinizi içeren CSV dosyasının konumunu belirtin.

en	Overwrite Existing Data?
tr	Mevcut Verilerin Üzerine Yazılsın mı?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
tr	İçe aktarma işleminin mevcut verilerin üzerine yazmasına izin verilmeli midir? Unutmayın, bu eski satırları silmek anlamına gelmez, sadece yinelenen satırları güncelleyin.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
tr	Mevcut Satırların Güncellenmesine İzin Verilsin mi?

en	Required File Format Notes
tr	Gerekli Dosya Biçimi Notları

en	The file must contain a header row with the following column headings.
tr	Dosya, aşağıdaki sütun başlıklarına sahip bir başlık satırı içermelidir.

en	name - The Color Name
tr	adı - Renk Adı

en	hex - The Hex Value
tr	hex - Hex Değeri

en	Colors [edit: %s]
tr	Renkler [değiştir: %s]

en	Colors [new]
tr	Renkler [yeni]

en	Export Colors
tr	Renkleri Dışa Aktar

en	The Hex Value for this Color.
tr	Bu Rengin Onaltılı Değeri.

en	The name of this Color definition.
tr	Bu Renk tanımının adı.

en	Named Color
tr	Adlandırılmış renk

en	Is this color a named color which are read only.
tr	Bu renk yalnızca okunan adlandırılmış bir renktir.

en	The Color as shown on the screen.
tr	Ekranda gösterildiği gibi renk.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
tr	Kullanılan renkler silinemez. Kullanımda, bir Grafik veya Grafik Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graph using this Color.
tr	Bu Rengi kullanan Grafik sayısı.

en	The number of Graph Templates using this Color.
tr	Bu Rengi kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	No Colors Found
tr	Renk Bulunamadı

en	Sync Aggregates
tr	Agregalar

en	Color Item
tr	Renk Öğe

en	Item # %d
tr	Öğe #% d

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Color Template
tr	Renk Şablonunu Sil

en	Delete Color Templates
tr	Renk Şablonunu Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Color Template
tr	Yinelenen Renk Şablonu

en	Duplicate Color Templates
tr	Yinelenen Renk Şablonu

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonu Rengini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonu Rengini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Synchronize Color Template
tr	Grafikleri Grafik Şablonları ile Senkronize Et

en	Synchronize Color Templates
tr	Grafikleri Grafik Şablonları ile Senkronize Et

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonu Rengini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Color Name:
tr	Renk Adı

en	Color Hex:
tr	Renk altıgen:

en	Remove Color Item
tr	Renk Öğesini Kaldır

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
tr	Renk Şablonu Öğeleri [Rapor Öğesini Düzenle: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
tr	Renk Şablonu Öğeleri [yeni Rapor Öğesi: %s]

en	Color Template Items [new]
tr	Renk Şablonu Öğeleri [yeni]

en	Color Template Items [edit: %s]
tr	Renk Şablonu Öğeleri [değiştir: %s]

en	Delete Color Item
tr	Renk Öğesini Sil

en	Color Template [edit: %s]
tr	Renk Şablonu [değiştir: %s]

en	Color Template [new]
tr	Renk Şablonu [yeni]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
tr	'%s' Renk Şablonu% d Toplam Şablon dışarı itti ve% d Şablon Olmayan Toplamlar dışarı çıktı

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
tr	'%s' Renk Şablonu'nda, bu Renk Şablonu kullanan Toplu Şablonlar veya Grafikler yoktu.

en	Color Templates
tr	Renk Şablonları

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
tr	Kullanımdaki Renkli Şablonlar Silinemez. Kullanımda, bir Genel Şablon tarafından referans olarak tanımlanır.

en	No Color Templates Found
tr	Renk Şablonu Bulunamadı

en	Run Check
tr	Denetimi Çalıştır

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
tr	Veri Kaynağı hata ayıklaması geçersiz bir Veri Kaynağı Kimliği aldı.

en	All RRDfile repairs succeeded.
tr	Tüm RRDfile onarımları başarılı oldu.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
tr	Bir veya daha fazla RRD dosyası onarımı başarısız oldu. Hatalar için Cacti günlüğüne bakın.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
tr	Otomatik Veri Kaynağı hata ayıklama onarımdan sonra yeniden çalıştırılıyor.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
tr	Veri Kaynağı onarımı geçersiz bir Veri Kaynağı Kimliği aldı.

en	The Data Source to Debug
tr	Hata ayıklamak için veri kaynağı

en	The User who requested the Debug.
tr	Hata ayıklama isteyen kullanıcı.

en	The Date that the Debug was Started.
tr	Hata ayıklamanın başladığı tarih.

en	The Data Source internal ID.
tr	Veri Kaynağı dahili kimliği.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
tr	Veri Kaynağı Hata Ayıklama Kontrolü Durumu.

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
tr	Veri Toplayıcı'nın veya Web Sitesinin Yazma erişiminin olup olmadığını belirler.

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
tr	Veri Kaynağının Yoklama Önbelleğinde bulunup bulunmadığını belirler.

en	Determines if the Data Source is Enabled.
tr	Veri Kaynağının Etkin olup olmadığını belirler.

en	RRD Match
tr	RRD Eşleşmesi

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
tr	RRD dosyasının Veri Kaynağı Şablonu ile eşleşip eşleşmediğini belirler.

en	Valid Data
tr	Geçerli veri

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
tr	RRD dosyasının son zamanlarda iyi veri alıp almadığını belirler.

en	RRD Updated
tr	RRD Güncelleme

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
tr	RRD dosyasının düzgün şekilde yazılıp yazılmadığını belirler.

en	Summary of issues found for the Data Source.
tr	Veri Kaynağı için bulunan tüm özet konular.

en	Not Debugging
tr	Hata Ayıklama

en	No Checks
tr	Kontroller

en	Not Checked Yet
tr	Çek yok

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
tr	Hatalar bulundu! RRD dosyası güncellemesi bekleniyor

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
tr	Başlangıç bulunamadı! RRD dosyası güncellemesi bekleniyor

en	Waiting on analysis and RRDfile update
tr	RRD dosyası güncellendi mi?

en	RRDfile Owner
tr	RRDDosya Sahibi

en	Website runs as
tr	Web sitesi olarak çalışır

en	Poller runs as
tr	Poller olarak çalışır

en	Is RRA Folder writeable by poller?
tr	RRA Klasörü yoklama tarafından yazılabilir mi?

en	Is RRDfile writeable by poller?
tr	RRDfile, poller tarafından yazılabilir mi?

en	Does the RRDfile Exist?
tr	RRD dosyası var mı?

en	Is the Data Source set as Active?
tr	Veri Kaynağı Etkin olarak ayarlandı mı?

en	Did the poller receive valid data?
tr	Yoklayıcı geçerli veri aldı mı?

en	Was the RRDfile updated?
tr	RRD dosyası güncellendi mi?

en	First Check TimeStamp
tr	İlk Kontrol TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
tr	İkinci Kontrol TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
tr	Başlığı dönüştürebildik mi?

en	Data Source matches the RRDfile?
tr	Veri Kaynağı yoklamadı

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
tr	Veri Kaynağı Sorun Giderici [ %s]

en	Refresh Now
tr	Yenile

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
tr	Veri Kaynağı Sorun Giderici [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
tr	Veri Kaynağı Sorun Giderici [ %s]

en	Rerun Analysis
tr	Tekrar Çalıştırma Analizi

en	<not set>
tr	Ayarlanmadı

en	Data Source Repair Recommendations
tr	Veri Kaynağı Alanları

en	For attribute '%s', issue found '%s'
tr	' %s' attrbitute için, ' %s' sorunu bulundu

en	Apply Suggested Fixes
tr	Önerilen İsimleri Yeniden Uygula

en	Repair Steps [ %s ]
tr	Onarım Adımları [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
tr	Onarım Adımları [Komut Satırından Düzeltmeyi Çalıştır]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
tr	Veri Kaynağı Kontrolünün Tamamlanmasını Bekliyor

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
tr	Veri Kaynağı Sorun Giderici [ %s]

en	No Device
tr	Cihaz:

en	Delete All Checks
tr	Kontrolü Sil

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
tr	Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
tr	Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Data Input Method
tr	Veri Girişi Yöntemi Sil

en	Delete Data Input Methods
tr	Veri Girişi Yöntemi Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
tr	Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
tr	Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Data Input Method
tr	Veri Girişi Yöntemi Sil

en	Duplicate Data Input Methods
tr	Veri Girişi Yöntemi Sil

en	Input Name:
tr	İsim girin:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
tr	Aşağıdaki Veri Girişi Alanını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Field Name: %s
tr	Alan Adı: %s

en	Friendly Name: %s
tr	Kolay Ad: %s

en	Remove Data Input Field
tr	Veri Girişi Alanını Kaldır

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
tr	Bu betiğin giriş değeri yok gibi görünüyor, bu nedenle eklenecek bir şey yok.

en	Output Fields [edit: %s]
tr	Çıktı Alanları [değiştir: %s]

en	Output Field
tr	Çıkış alanı

en	Input Fields [edit: %s]
tr	Giriş Alanları [değiştir: %s]

en	Data Input Method [edit: %s]
tr	Veri Girişi Yöntemleri [değiştir: %s]

en	Data Input Method [new]
tr	Veri Girişi Yöntemleri [yeni]

en	SNMP Query
tr	SNMP Sorgusu

en	Script Query
tr	Komut Dosyası Sorgusu

en	Script Server Query
tr	Komut Dosyası Sunucusu

en	White List Verification Succeeded.
tr	Beyaz Liste Doğrulaması Başarılı.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
tr	Beyaz Liste Doğrulaması Başarısız Oldu. Düzeltmek için CLI betiğini input_whitelist.php çalıştırın.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
tr	Giriş Dizesi Beyaz Liste'de mevcut değil. Düzeltmek için CLI betiğini input_whitelist.php çalıştırın.

en	Input Fields
tr	Giriş Alanları

en	(Not In Use)
tr	Özel Yazı Tiplerini Kullan

en	No Input Fields
tr	Giriş Alanı Yok

en	Output Fields
tr	Çıkış alanları

en	Update RRA
tr	RRA'yı Güncelle

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
tr	Veri Kaynakları varken Çıktı Alanları kaldırılamaz

en	No Output Fields
tr	Çıktı Alanı Yok

en	Delete Data Input Field
tr	Veri Girişi Alanını Sil

en	Data Input Methods
tr	Veri Girişi Yöntemleri

en	Input Methods
tr	Giriş Yöntemleri

en	Data Input Name
tr	Veri Girişi Adı

en	The name of this Data Input Method.
tr	Bu Veri Giriş Yöntemi'nin adı.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Veri Şablonu için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
tr	Kullanımdaki Veri Girişleri Silinemez. Kullanımda, bir Veri Kaynağı veya Veri Şablonu tarafından referans alındığı tanımlanır.

en	Data Sources Using
tr	Veri Kaynakları Kullanımı

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
tr	Bu Veri Girişi Yöntemi'ni kullanan Veri Kaynağı sayısı.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
tr	Bu Veri Girişi Yöntemi'ni kullanan Veri Şablonlarının sayısı.

en	Data Input Method
tr	Veri Girişi Yöntemi

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
tr	Bu Veri Giriş Yöntemi için bilgi toplamak için kullanılan yöntem.

en	No Data Input Methods Found
tr	Veri Giriş Yöntemi Bulunamadı

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgusunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgusunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Data Query
tr	Veri Sorgusunu Sil

en	Delete Data Queries
tr	Veri Sorgusunu Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgusunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Data Query
tr	Veri Sorgusunu Sil

en	Duplicate Data Queries
tr	Yinelenen Veri Kaynağı Profili

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgusu Grafiği Birliği'ni silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Graph Name: %s
tr	Grafik Adı: %s

en	Remove Data Query Graph Template
tr	Grafik Şablonuna Dönüştür

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
tr	İlişkili Grafik / Veri Şablonları [değiştir: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
tr	İlişkili Grafik / Veri Şablonları [değiştir: %s]

en	Associated Data Templates
tr	İlişkili Veri Şablonları

en	Data Template - %s
tr	Veri Şablonu - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
tr	Bu Grafik Şablonu, Veri Şablonu Veri Kaynağını sola gerektiriyorsa, doğru XML çıktı sütununu seçin ve ardından eşlemeyi burada kontrol etmek veya değiştirmek için etkinleştirin.

en	Suggested Values - Graphs
tr	Önerilen Değerler - Grafikler

en	No Suggested Values Found
tr	Önerilen Değer Bulunamadı

en	Suggested Value
tr	Önerilen değer

en	Add Graph Title Suggested Name
tr	Grafik Başlığı Önerilen Ad Ekle

en	Suggested Values - Data Sources
tr	Önerilen Değerler - Veri Kaynakları

en	Add Data Source Name Suggested Name
tr	Veri Kaynağı Adı Ekle Önerilen İsim

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
tr	Veri Sorguları [değiştir: %s]

en	Data Queries [new]
tr	Veri Sorguları [yeni]

en	Successfully located XML file
tr	Başarıyla bulunan XML dosyası

en	Could not locate XML file.
tr	XML dosyası bulunamadı.

en	Associated Graph Templates
tr	İlişkili Grafik Şablonları

en	Graph Template Name
tr	Grafik Şablonu Adı

en	Mapping ID
tr	Harita Kimliği

en	Association Read Only until XML file located
tr	XML dosyası bulunana kadar İlişkilendirme Salt Okunur

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
tr	Grafikli Eşlenmiş Grafik Şablonları sadece okunur

en	No Graph Templates Defined.
tr	Tanımlanmış Grafik Şablonu Yok.

en	Delete Associated Graph
tr	İlişkili Grafiği Sil

en	Data Queries
tr	Veri Sorguları

en	Data Query Name
tr	Veri Sorgu Adı

en	The name of this Data Query.
tr	Bu Veri Sorgusunun adı.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Grafik Şablonunun dahili kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
tr	Kullanımdaki Veri Sorguları Silinemez. Kullanımda, bir Grafik veya Grafik Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graphs using this Data Query.
tr	Bu Veri Sorgusunu kullanan Grafiklerin sayısı.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
tr	Bu Veri Sorgusunu kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
tr	Bu Veri Sorgusu ile ilişkili Veri Kaynakları için veri toplamak için kullanılan Veri Girişi Yöntemi.

en	No Data Queries Found
tr	Veri Sorgusu Bulunamadı

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Data Source Profile
tr	Veri Kaynağı Profilini Sil

en	Delete Data Source Profiles
tr	Veri Kaynağı Profilini Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Data Source Profile
tr	Yinelenen Veri Kaynağı Profili

en	Duplicate Data Source Profiles
tr	Yinelenen Veri Kaynağı Profili

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
tr	Bir veya daha fazla RRD dosyası onarımı başarısız oldu. Hatalar için Cacti günlüğüne bakın.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağı Profili RRA'sını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Profile Name: %s
tr	Profil Adı: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
tr	Veri Kaynağı Profilini Kaldır

en	Each Insert is New Row
tr	Her Ek Yeni Satır

en	(Some Elements Read Only)
tr	(Bazı Öğeler Salt Okunur)

en	RRA [edit: %s %s]
tr	RRA [değiştir: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
tr	Veri Kaynağı Profili [değiştir: %s]

en	Data Source Profile [new]
tr	Veri Kaynağı Profili [yeni]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
tr	Veri Kaynağı Profili RRA'ları (zaman aralıklarını güncellemek için kaydet düğmesine basın)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
tr	Veri Kaynağı Profil RRA'ları (Salt Okunur)

en	Graph Timespan

en	Select Consolidation Function(s)
tr	Konsolidasyon İşlevlerini Seçin

en	Delete Data Source Profile Item
tr	Veri Kaynağı Profil Öğesini Sil

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
tr	Veri Kaynakları Başına %s KBytes ve Üstbilgi için %s Bayt

en	%s KBytes per Data Source
tr	Veri Kaynağı Başına %s KByte

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Week
tr	% d Hafta

en	Data Source Profiles
tr	Veri Kaynağı Profilleri

en	Has Data Sources
tr	Veri Kaynakları Var

en	Data Source Profile Name
tr	Veri Kaynağı Profil Adı

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
tr	Tüm yeni Veri Şablonları için varsayılan Profil bu mu?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
tr	Kullanımdaki profiller Silinemez. Kullanımda, bir Veri Kaynağı veya Veri Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
tr	Veri Kaynakları tarafından kullanılan profiller şimdilik yalnızca okunuyor.

en	Poller Interval
tr	Poller Aralığı

en	The Polling Frequency for the Profile
tr	Profil için Yoklama Frekansı

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
tr	Veri Bilinmiyor olarak kaydedilmeden önce, iyi veriler olmadan saniye cinsinden Zaman Miktarı

en	The number of Data Sources using this Profile.
tr	Bu Profili kullanan Veri Kaynaklarının sayısı.

en	The number of Data Templates using this Profile.
tr	Bu Profili kullanan Veri Şablonlarının sayısı.

en	No Data Source Profiles Found
tr	Veri Kaynağı Profili Bulunamadı

en	Change Device
tr	Cihazı Değiştir

en	Reapply Suggested Names
tr	Önerilen İsimleri Yeniden Uygula

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Data Source
tr	Veri Kaynağını Sil

en	Delete Data Sources
tr	Veri Kaynağını Sil

en	The following Graph is using this Data Source.
tr	Aşağıdaki grafik bu veri kaynaklarını kullanıyor:

en	The following Graphs are using this Data Source.
tr	Aşağıdaki grafikler bu veri kaynaklarını kullanıyor:

en	The following Graph is using these Data Sources.
tr	Aşağıdaki grafik bu veri kaynaklarını kullanıyor:

en	The following Graphs are using these Data Sources.
tr	Aşağıdaki grafikler bu veri kaynaklarını kullanıyor:

en	Leave the Graph Untouched
tr	<strong>Grafiği</strong> dokunmadan bırakın.

en	Leave all Graphs untouched.
tr	Tüm <strong>Grafikleri</strong> dokunmadan bırakın.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
tr	Bu Veri Kaynağına başvuran tüm <strong>Grafik Öğelerini</strong> silin.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
tr	Bu Veri Kaynaklarına başvuran tüm <strong>Grafik Öğelerini</strong> silin.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
tr	Bu Veri Kaynağına başvuran tüm <strong>Grafikleri</strong> silin.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
tr	Bu Veri Kaynaklarına başvuran tüm <strong>Grafikleri</strong> silin.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Data Source
tr	Veri Kaynağını Devre Dışı Bırak

en	Disable Data Sources
tr	Veri Kaynağını Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Data Source
tr	Veri Kaynağını Etkinleştir

en	Enable Data Sources
tr	Veri Kaynağını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynağını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Change Device for Data Source
tr	Veri Kaynağı Profilini Değiştir

en	Change Device for Data Sources
tr	Aygıt Ayarlarını Değiştir

en	New Device:
tr	Yeni cihaz:

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
tr	Önerilen adı aşağıdaki Veri Kaynağına yeniden uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
tr	Önerilen adı aşağıdaki Veri Kaynağına yeniden uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
tr	Veri Kaynağına Önerilen Adlandırmayı Yeniden Uygulayın

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
tr	Veri Kaynağına Önerilen Adlandırmayı Yeniden Uygulayın

en	Custom Data [data input: %s]
tr	Özel Veri [veri girişi: %s]

en	(From Device: %s)
tr	(Aygıttan: %s)

en	(From Data Template)
tr	(Veri Şablonundan)

en	Nothing Entered
tr	Hiçbirşey Girilmedi

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
tr	Seçilen Veri Girişi Kaynağı için Giriş Alanı Yok

en	Data Template Selection [edit: %s]
tr	Veri Şablonu Seçimi [değiştir: %s]

en	Data Template Selection [new]
tr	Veri Şablonu Seçimi [yeni]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
tr	Veri Kaynağı Hata Ayıklama Modunu Kapatın.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
tr	Veri Kaynağı Hata Ayıklama Modunu Açın.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
tr	Veri Kaynağı Bilgi Modunu Kapat.

en	Turn On Data Source Info Mode.
tr	Veri Kaynağı Bilgi Modunu Aç.

en	Edit Graph: '%s'.
tr	Grafik Şablonu Düzenle.

en	Edit Device.
tr	Cihazı Düzenle.

en	Edit Data Template.
tr	Veri Şablonunu Düzenle.

en	Selected Data Template
tr	Seçilmiş Veri Şablonu

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
tr	Bu veri şablonuna verilen isim. Lütfen Grafik Şablonlarını yalnızca% 100 $ uyumlu bir Grafik Şablonu olarak değiştirebileceğinizi unutmayın; bu, aynı Veri Kaynaklarını içerdiği anlamına gelir.

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
tr	Bu Veri Kaynağının ait olduğu Cihazı seçin.

en	Supplemental Data Template Data
tr	Ek Veri Şablon Verileri

en	Data Source Fields
tr	Veri Kaynağı Alanları

en	Data Source Item Fields
tr	Veri Kaynağı Öğe Alanları

en	Data Source Item %s
tr	Veri Kaynağı Öğesi %s

en	Data Source Debug
tr	Veri Kaynağı Hata Ayıklama

en	RRDtool Tune Info
tr	RRDtool Ayar Bilgisi

en	Data Sources [ All Devices ]
tr	Veri Kaynakları [Aygıt Yok]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
tr	Veri Kaynakları [Aygıt Yok]

en	Data Sources [ %s ]
tr	Veri Kaynakları [ %s]

en	Bad Indexes
tr	Dizin

en	Note that this query may take some time to run.
tr	Bu sorgunun çalışmasının biraz zaman alabileceğini unutmayın.

en	Data Source Name
tr	Veri Kaynağı Adı

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
tr	Bu Veri Kaynağının adı. Genel olarak Programlı olarak Veri Şablonu tanımından oluşturulur.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Veri Kaynağı için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
tr	Bu Veri Sorgusunu kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
tr	Bu Veri Kaynağı için verilerin toplanma sıklığı.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
tr	Bu Veri Kaynağı Grafikler tarafından uzun süre kullanılmıyorsa, Silinebilir.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
tr	Bu Veri Kaynağı için veri toplanıp toplanmayacağı. Veri Şablonu düzeyinde kontrol edilir.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
tr	Bu Veri Kaynağının dayandığı Veri Şablonu.

en	Damaged Data Source Name
tr	Veri Kaynağı Adı

en	No Data Sources Found
tr	Veri Kaynağı Bulunamadı

en	No Graphs
tr	Grafikler

en	Aggregates
tr	Agregalar

en	No Aggregates
tr	Agregalar

en	Field "%s" is missing an Output Field
tr	"%s" Alanında Çıktı Alanı eksik

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Data Template
tr	Veri Şablonlarını Sil

en	Delete Data Templates
tr	Veri Şablonlarını Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Data Template
tr	Yinelenen Veri Şablonları

en	Duplicate Data Templates
tr	Yinelenen Veri Şablonları

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Change Profile for Data Template
tr	Grafik Şablonunu Değiştir

en	Change Profile for Data Templates
tr	Grafik Şablonunu Değiştir

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
tr	NOT: Bu değişiklik yalnızca gelecekteki Veri Kaynaklarını etkileyecektir ve mevcut Veri Kaynaklarını değiştirmez.

en	New Data Source Profile:
tr	Yeni Veri Kaynağı Profili

en	Data Templates [edit: %s]
tr	Veri Şablonları [değiştir: %s]

en	Edit Data Input Method.
tr	Veri Girişi Yöntemini Düzenle.

en	Data Templates [new]
tr	Veri Şablonları [yeni]

en	This field is always templated.
tr	Bu alan her zaman ayarlıdır.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
tr	Veri Kaynağı oluşturma sırasında kullanıcının sağdaki değeri geçersiz kılmasına izin vermek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

en	Data Templates in use can not be modified
tr	Kullanılan Veri Şablonları değiştirilemez

en	Data Source Item [%s]
tr	Veri Kaynağı Öğesi [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
tr	Bu değer, ya Cihazdan türetilen değer ya da kritik veri Veri Sorgusu ilişkilendirmelerini takip eden özel Veri Sorgusu nesnesi nedeniyle devre dışı bırakılır.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
tr	Bu değer, Cihazdan türetildiği ve salt okunur olduğu için devre dışı bırakılmıştır.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
tr	Bu alan boş bırakılırsa değer cihazdan elde edilir.

en	Custom Data Warning Message
tr	Özel Veri [veri girişi: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
tr	UYARI: Veri Kaybı Olabilir

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
tr	Bu onay kutusunun işaretini kaldırdıktan ve ardından Veri Şablonunu Kaydettikten sonra, bu Veri Şablonunu temel alan mevcut Veri Kaynakları Özel Verilerini kaybeder. Bu, Veri Toplama ve Grafiklerin bozulmasına neden olabilir

en	Data Templates
tr	Veri Şablonları

en	Data Template Name
tr	Veri Şablonu Adı

en	The name of this Data Template.
tr	Bu Veri Şablonunun adı.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Veri Şablonu için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
tr	Kullanımdaki Veri Şablonları Silinemez. Kullanımda, bir Veri Kaynağı tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
tr	Bu Veri Şablonunu kullanan Veri Kaynağı sayısı.

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
tr	Verileri Veri Kaynağı RRDdosyası'na yerleştirmek için kullanılan yöntem.

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
tr	Bu Veri Şablonu için varsayılan Veri Kaynağı Profili.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
tr	Etkinleştirici Veri Şablonlarını temel alan Veri Kaynakları, sorgulayıcı çalışırken güncellenmeyecektir.

en	No Data Templates Found
tr	Veri Şablonu Bulunamadı

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
tr	Katlama GPRINT Hazır Ayarlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
tr	Katlama GPRINT Hazır Ayarlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete GPRINT Preset
tr	GPRINT Hazır Ayarlarını Sil

en	Delete GPRINT Presets
tr	GPRINT Hazır Ayarlarını Sil

en	GPRINT Presets [edit: %s]
tr	GPRINT Presets [değiştir: %s]

en	GPRINT Presets [new]
tr	GPRINT Hazır Ayarları [yeni]

en	GPRINT Presets
tr	GPRINT Hazır Ayarları

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
tr	GPRINT Hazır Ayar Adı

en	The name of this GPRINT Preset.
tr	Bu GPRINT Hazır Ayarının adı.

en	The GPRINT format string.
tr	GPRINT biçiminde dize.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
tr	Kullanılan GPRINT'ler Silinemez. Kullanımda, bir Grafik veya Grafik Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
tr	Bu GPRINT'i kullanan Grafik sayısı.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
tr	Bu GPRINT'i kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	No GPRINT Presets
tr	GPRINT Hazır Ayarı Yok

en	GRAPH DOES NOT EXIST
tr	GRAFİK YOK

en	Viewing Graph
tr	Grafiği Görüntüleme

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
tr	Grafik Ayrıntıları, Yakınlaştırma ve Hata Ayıklama Araçları

en	Edit Graph Template
tr	Grafik Şablonu Düzenle.

en	Click to view just this Graph in Real-time
tr	Sadece bu Grafiği Gerçek Zamanlı olarak görüntülemek için tıklayın

en	Utility View
tr	Yardımcı Program Görünümü

en	Graph Utility View
tr	Grafik Yardımcı Programı Görünümü

en	Graph Source/Properties
tr	Grafik Kaynağı / Özellikler

en	Graph Data
tr	Grafik Verileri

en	RRDtool Graph Syntax
tr	RRDtool Graph Sözdizimi

en	The Cacti Poller has not run yet.
tr	Cacti Poller henüz çalışmadı.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
tr	Gerçek zamanlı yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
tr	Resim Önbellek Dizini mevcut değil. Lütfen önce onu oluşturun ve izinleri ayarlayın ve sonra başka bir Gerçek Zamanlı grafik açmaya çalışın.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
tr	Görüntü Önbelleği Dizini yazılabilir değil. Lütfen izinleri ayarlayın ve sonra başka bir Gerçek Zamanlı grafik açmayı deneyin.

en	Cacti Real-time Graphing
tr	Kaktüsler Gerçek Zamanlı Grafikler

en	%d seconds left.
tr	% d saniye kaldı.

en	seconds left.
tr	saniye kaldı.

en	Full Sync Graphs
tr	Grafikleri Senkronize Et

en	Quick Sync Graphs
tr	Grafikleri Senkronize Et

en	Cur:
tr	cur:

en	Avg:
tr	Ort:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
tr	Grafik Şablonu Öğeleri [grafiği düzenle: %s]

en	Data Template Filter
tr	Veri Şablonu Öğesi

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
tr	Bu filtre, Veri Kaynağı açılır menüsünde görünen Veri Kaynaklarını sınırlayacaktır.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
tr	'%s' Grafik Şablonunun Senkronizasyonu %s Onarımla Sonuçlandı!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
tr	'%s' Grafik Şablonunun Senkronizasyonu Hiçbir Onarımla Sonuçlanmadı.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Graph Template
tr	Grafik Şablonlarını Sil

en	Delete Graph Templates
tr	Grafik Şablonlarını Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Graph Template
tr	Yinelenen Grafik Şablonları

en	Duplicate Graph Templates
tr	Yinelenen Grafik Şablonları

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
tr	Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Resize Graph Template
tr	Yeni Grafik Şablonu

en	Resize Graph Templates
tr	Grafik Şablonları

en	Graph Height:
tr	Grafik Yüksekliği

en	Graph Width:
tr	Grafik Genişliği

en	Image Format:
tr	Resim Biçimi

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
tr	Grafiklerinizi aşağıdaki Grafik Şablonları ile Senkronize etmek için 'Devam Et'i tıklayın. Bu işlev, bir Grafik Şablonunun birden fazla sürümünde bulunan Grafiklere sahipseniz ve bunların hepsini görünüşte yaygınlaştırmak istiyorsanız önemlidir.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
tr	Grafiklerinizi aşağıdaki Grafik Şablonları ile Senkronize etmek için 'Devam Et'i tıklayın. Bu işlev, bir Grafik Şablonunun birden fazla sürümünde bulunan Grafiklere sahipseniz ve bunların hepsini görünüşte yaygınlaştırmak istiyorsanız önemlidir.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
tr	Grafikleri Grafik Şablonları ile Senkronize Et

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
tr	Grafikleri Grafik Şablonları ile Senkronize Et

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
tr	Grafiklerinizi aşağıdaki Grafik Şablonları ile Senkronize etmek için 'Devam Et'i tıklayın. Bu işlev, bir Grafik Şablonunun birden fazla sürümünde bulunan Grafiklere sahipseniz ve bunların hepsini görünüşte yaygınlaştırmak istiyorsanız önemlidir.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
tr	Grafiklerinizi aşağıdaki Grafik Şablonları ile Senkronize etmek için 'Devam Et'i tıklayın. Bu işlev, bir Grafik Şablonunun birden fazla sürümünde bulunan Grafiklere sahipseniz ve bunların hepsini görünüşte yaygınlaştırmak istiyorsanız önemlidir.

en	Graph Template Items [edit: %s]
tr	Grafik Şablonu Öğeleri [değiştir: %s]

en	Graph Item Inputs
tr	Grafik Öğesi Girdileri

en	No Inputs
tr	Giriş Yok

en	Graph Template [edit: %s]
tr	Grafik Şablonu [değiştir: %s]

en	Graph Template [new]
tr	Grafik Şablonu [yeni]

en	Graph Template Options
tr	Grafik Şablonu Seçenekleri

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
tr	Grafik oluşturma sırasında kullanıcının sağdaki değeri geçersiz kılmasına izin vermek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

en	Graph Templates
tr	Grafik Şablonları

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
tr	Bu Grafik Şablonunun adı.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
tr	Kullanılan Grafik Şablonları Silinemez. Kullanımda, bir Grafik tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
tr	Bu Grafik Şablonunu kullanan Grafik sayısı.

en	The default image format for the resulting Graphs.
tr	Ortaya çıkan Grafikler için varsayılan görüntü formatı.

en	The default size of the resulting Graphs.
tr	Elde edilen Grafiklerin varsayılan boyutu.

en	Vertical Label
tr	Dikey etiket

en	The vertical label for the resulting Graphs.
tr	Ortaya çıkan Grafikler için dikey etiket.

en	No Graph Templates Found
tr	Grafik Şablonu Bulunamadı

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
tr	Grafik Öğesi Girdileri [grafiği düzenle: %s]

en	Associated Graph Items
tr	İlişkili Grafik Öğeleri

en	Item #%s
tr	Öğe # %s

en	Graph Preview Filters
tr	Grafik Önizleme Filtreleri

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
tr	[Özel Grafik Listesi Uygulandı - Listeden Filtreleme]

en	Graph List View Filters
tr	Grafik Listesi Görünüm Filtreleri

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
tr	[Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtrele]

en	View Graphs
tr	Grafikleri Görüntüle

en	Add to a Report
tr	Bir Rapora Ekle

en	All Graphs & Templates
tr	Tüm Grafikler ve Şablonlar

en	Not Templated
tr	Tapınaklı Değil

en	Graph Name
tr	Grafik Adı

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
tr	Bu Grafiğin Başlığı. Genel olarak programlı olarak Grafik Şablonu tanımından veya Önerilen Adlandırma kurallarından oluşturulur. Başlığın maksimum uzunluğu Ayarlar-> Görsel altında kontrol edilir.

en	The device for this Graph.
tr	Bu grubun adı.

en	The underlying source that this Graph was based upon.
tr	Bu Grafiğin dayandığı temel kaynak.

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
tr	Grafik Şablonu veya Bu Grafiğin dayandığı Veri Sorgusu.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
tr	Önizleme modunda değilken bu Grafiğin boyutu.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
tr	Seçili Grafikleri eklemek için Raporu seçin.

en	Add Selected Graphs to Report
tr	Rapora Seçili Grafikler Ekleme

en	Total Rows
tr	Toplam Satır

en	Graph ID
tr	Grafik kimliği

en	Nth Percentile
tr	Nci Yüzde

en	Summary Details
tr	Özet Detaylar

en	Change Graph Template
tr	Grafik Şablonunu Değiştir

en	Convert to Graph Template
tr	Grafik Şablonuna Dönüştür

en	Apply Automation Rules
tr	Otomasyon Kurallarını Uygula

en	Create Aggregate Graph
tr	Toplam Grafik Oluştur

en	Create Aggregate from Template
tr	Şablondan Toplama Oluştur

en	No Device -
tr	Cihaz

en	Created graph: %s
tr	Oluşturulan grafik: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
tr	HATA: İlişkili Veri Kaynağı yok. Şablonu Kontrol Et

en	Data Sources [No Device]
tr	Veri Kaynakları [Aygıt Yok]

en	Data Sources [%s]
tr	Veri Kaynakları [ %s]

en	Data Template
tr	Veri Şablonu

en	Graph Items [graph: %s]
tr	Grafik Öğeleri [graph: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
tr	Bu Grafik Öğesi ile ilişkilendirilecek Veri Kaynağını seçin.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
tr	Şu anda, seçilen Eski Toplamalar için tanımlanmış Toplama Şablonları yok.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
tr	Sonraki Sayfaları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Graph
tr	Grafikleri Sil

en	Delete Graphs
tr	Grafikleri Sil

en	The following Data Source is used by this Graph.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Sources are used by this Graph.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
tr	Başka bir yerde kullanılmayan bu Grafik (ler) tarafından referans verilen tüm Veri Kaynaklarını silin.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
tr	Başka bir yerde kullanılmayan bu Grafik (ler) tarafından referans verilen tüm Veri Kaynaklarını silin.

en	Leave the Data Source untouched.
tr	Veri Kaynaklarına dokunmadan bırakın.

en	Leave the Data Sources untouched
tr	Veri Kaynaklarına dokunmadan bırakın.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
tr	Bir Grafik Şablonu seçin ve aşağıdaki Grafik (ler) için Grafik Şablonunu değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın. Lütfen yalnızca uyumlu Grafik Şablonlarının görüntüleneceğini unutmayın. Uyumlu, aynı Veri Kaynaklarına sahip olanlar tarafından belirlenir.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
tr	Bir Grafik Şablonu seçin ve aşağıdaki Grafik (ler) için Grafik Şablonunu değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın. Lütfen yalnızca uyumlu Grafik Şablonlarının görüntüleneceğini unutmayın. Uyumlu, aynı Veri Kaynaklarına sahip olanlar tarafından belirlenir.

en	New Graph Template:
tr	Yeni Grafik Şablonu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Graph
tr	Yinelenen Grafik (ler)

en	Duplicate Graphs
tr	Yinelenen Grafik (ler)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Convert Graph to Template
tr	Grafik Şablonuna Dönüştür

en	Convert Graphs to Templates
tr	Grafik Şablonuna Dönüştür

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
tr	Seçilen Grafikleri aşağıdaki Rapora eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
tr	Seçilen Grafikleri aşağıdaki Rapora eklemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Change Graph to new Device
tr	Grafik (ler) İlgili Aygıtı Değiştir

en	Change Graphs to new Device
tr	Grafik (ler) İlgili Aygıtı Değiştir

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
tr	Önerilen isimlendirmeyi aşağıdaki Grafik (ler) e tekrar uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
tr	Önerilen isimlendirmeyi aşağıdaki Grafik (ler) e tekrar uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Reapply Suggested Names for Graph
tr	Grafiğe Önerilen Adlandırmayı Yeniden Uygula

en	Reapply Suggested Names for Graphs
tr	Grafiğe Önerilen Adlandırmayı Yeniden Uygula

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
tr	Otomasyon Kurallarını aşağıdaki Grafiklere uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
tr	Otomasyon Kurallarını aşağıdaki Grafiklere uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Apply Automation Rules to Graph
tr	Otomasyon Kurallarını Uygula

en	Apply Automation Rules to Graphs
tr	Otomasyon Kurallarını Uygula

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
tr	Seçilen Grafiklerden bir Grafik Oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
tr	Seçilen Grafiklerden bir Grafik Oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
tr	Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
tr	Seçilen Grafiklerden bir Grafik Oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
tr	Seçilen Grafiklerden bir Grafik Oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
tr	Aşağıdaki Raporları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
tr	Aşağıdaki Raporları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Graph on Report
tr	Grafikleri Rapora Yerleştir

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Graph on Tree
tr	Grafiği Ağaçlara Yerleştir

en	Place Graphs on Tree
tr	Grafiği Ağaçlara Yerleştir

en	Graph Items [new]
tr	Grafik Öğeleri [yeni]

en	Graph Items [edit: %s]
tr	Grafik Öğeleri [değiştir: %s]

en	Graph [edit: %s]
tr	Grafik [değiştir: %s]

en	Graph [new]
tr	Grafik [yeni]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
tr	Grafik Hata Ayıklama Modunu Kapatın.

en	Turn On Graph Debug Mode.
tr	Grafik Hata Ayıklama Modunu Açın.

en	Edit Graph Template.
tr	Grafik Şablonu Düzenle.

en	Unlock Graph.
tr	Grafiğin kilidini aç.

en	Lock Graph.
tr	Grafiği Kilitle.

en	View Timespans.
tr	Zaman Süreci

en	Selected Graph Template
tr	Seçilmiş Grafik Şablonu

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
tr	Bu Grafiğe uygulamak için bir Grafik Şablonu seçin. Lütfen Grafik Şablonlarını yalnızca% 100 uyumlu bir Grafik Şablonu olarak değiştirebileceğinizi unutmayın; bu, aynı Veri Kaynaklarını içerdiği anlamına gelir.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
tr	Bu Grafiğin ait olduğu Cihazı seçin.

en	Supplemental Graph Template Data
tr	Ek Grafik Şablon Verileri

en	Graph Fields
tr	Grafik Alanları

en	Graph Item Fields
tr	Grafik Öğe Alanları

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
tr	[Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtrele]

en	Graph Management [ All Devices ]
tr	[Tüm Cihazlar] için Yeni Grafikler

en	Graph Management [ Non Device Based ]
tr	Kullanıcı Grubu Yönetimi [değiştir: %s]

en	Graph Management [ %s ]
tr	Grafik Yönetimi

en	Source
tr	Kaynak Yok

en	Non Templated
tr	Tapınaklı Değil

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Grafik için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	The image format of the Graph.
tr	Ortaya çıkan Grafikler için varsayılan görüntü formatı.

en	Empty Graph
tr	Grafiği kopyala

en	Default Settings Saved
tr	Varsayılan Ayarlar Kayıtlı

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
tr	[ %s] için yeni Grafikler

en	New Graphs for [ All Devices ]
tr	[Tüm Cihazlar] için Yeni Grafikler

en	New Graphs for None Host Type
tr	Hiçbiri Ana Bilgisayar Türü için Yeni Grafikler

en	Filter Settings Saved
tr	Kayıtlı Filtre Ayarları

en	Graph Types
tr	Grafik Türleri

en	Graph Template Based
tr	Grafik Şablonu Tabanlı

en	Edit this Device
tr	Bu Cihazı Düzenle

en	Create New Device
tr	Yeni Cihaz Oluştur

en	New Graph Template
tr	Yeni Grafik Şablonu

en	(Select a graph type to create)
tr	(Oluşturulacak grafik türünü seçin)

en	Select All Rows
tr	Tüm Satırları Seç

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
tr	'%s' kimlikli Veri Sorgusu '%s' için Veri Sorgusu Kaynağı XML dosyası Ayrıştırma Hatası

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
tr	'%s' kimlikli Veri Sorgusu '%s' için Veri Sorgusu Kaynağı XML dosyası Ayrıştırma Hatası

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
tr	'%s' kimlikli Veri Sorgusu '%s' için Veri Sorgusu Kaynağı XML dosyası Ayrıştırma Hatası

en	Data Query [%s]
tr	Veri Sorgu [ %s]

en	From there you can get more information.
tr	Oradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
tr	Bu Veri Sorgulama 0 satır döndürdü, belki de bu Veri Sorgulama işlemini yürütürken bir sorun oluştu.

en	You can run this Data Query in debug mode
tr	Bu Veri Sorgusunu hata ayıklama modunda çalıştırabilirsiniz

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
tr	Veri Sorgusunun ilişkili Grafik Şablonları olmaması nedeniyle dizin devre dışı bırakıldı.

en	Search Returned no Rows.
tr	Arama hiçbir satır döndürmedi.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
tr	Veri Sorgusunda Hata. Bunun nedeni şunlar olabilir: Dosya İzinleri veya eksik veya yanlış biçimlendirilmiş Veri Sorgusu XML dosyası.

en	Select a Graph Type to Create
tr	Oluşturulacak Grafik Türünü Seçin

en	Make selection default
tr	Seçimi varsayılan yap

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
tr	Aygıt Ayarlarını Değiştir

en	Clear Statistics
tr	İstatistikleri Temizle

en	Sync to Device Template
tr	Aygıt Şablonuyla Senkronize Et

en	Place Device on Report
tr	Aygıtları Ağaç Üzerine Yerleştir

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
tr	Cihaz Veri Sorgusu Yeniden İndekslendi. Ayrıntılı çıktı görüntülenir.

en	Device Debugging Enabled for Device.
tr	Cihaz için Cihaz Hata Ayıklama Etkinleştirildi.

en	Poller Cache for Device Refreshed.
tr	Cihaz için Poller Önbelleği Yenilendi.

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
tr	Cihaz Yeniden Dizini% 0.2f saniye içinde tamamlandı. % D öğe güncellendi.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
tr	Sunucuya bağlanılamıyor

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Devices
tr	Aygıtları Sil

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
tr	Tüm Grafikleri ve Veri Kaynaklarını dokunmadan bırakın. Ancak Veri Kaynakları devre dışı bırakılacak.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
tr	Tüm ilişkili Grafikleri ve Veri Kaynaklarını silin.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
tr	Aşağıdaki Cihazları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
tr	Aşağıdaki Cihazları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Device
tr	Aygıtları Etkinleştir

en	Enable Devices
tr	Aygıtları Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
tr	Aşağıdaki cihazları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
tr	Aşağıdaki cihazları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Device
tr	Cihazı Devre Dışı Bırak

en	Disable Devices
tr	Cihazı Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Change Devices
tr	Cihazı Değiştir

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
tr	Aşağıdaki Cihazları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Clear Statistics for Device
tr	Cihazlardaki İstatistikleri Temizle

en	Clear Statistics for Devices
tr	Cihazlardaki İstatistikleri Temizle

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
tr	Aşağıdaki Cihazları Cihaz Şablonlarıyla Eşitlemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
tr	Aşağıdaki Cihazları Cihaz Şablonlarıyla Eşitlemek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Synchronize Device Template
tr	Aygıt Şablonuyla Senkronize Et

en	Synchronize Devices Templates
tr	Aygıt Şablonuyla Senkronize Et

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
tr	Aşağıdaki Raporları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
tr	Aşağıdaki Cihazları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Devices on Report
tr	Aygıtları Ağaç Üzerine Yerleştir

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Place Device on Tree
tr	Aygıtları Ağaç Üzerine Yerleştir

en	Place Devices on Tree
tr	Aygıtları Ağaç Üzerine Yerleştir

en	Device [new]
tr	Cihaz [yeni]

en	Device [edit: %s]
tr	Cihaz [düzenle: %s]

en	Disable Device Debug
tr	Aygıt Hata Ayıklamasını Devre Dışı Bırak

en	Enable Device Debug
tr	Aygıt Hata Ayıklamasını Etkinleştir

en	Repopulate Poller Cache
tr	Poller Cache'i Yeniden Oluştur

en	View Poller Cache
tr	Poller Önbelleğini Görüntüle

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
tr	Bu Cihaz için Grafik Oluştur

en	Re-Index Device
tr	Yeniden Dizin Yöntemi

en	Data Source List
tr	Veri Kaynağı Listesi

en	Graph List
tr	Grafik Listesi

en	Contacting Device
tr	İletişim Cihazı

en	Is Being Graphed
tr	Boğuluyor

en	Not Being Graphed
tr	Üzülmemek

en	Delete Graph Template Association
tr	Grafik Şablonu Birliğini Sil

en	No associated graph templates.
tr	İlişkili grafik şablonu yok.

en	Add Graph Template
tr	Grafik Şablonu Ekle

en	Add Graph Template to Device
tr	Cihaza Grafik Şablonu Ekleme

en	Data Query Debug Information
tr	Veri Sorgu Hata Ayıklama Bilgisi

en	Associated Data Queries
tr	İlişkili Veri Sorguları

en	Re-Index Method
tr	Yeniden Dizin Yöntemi

en	[%d Items, %d Rows]
tr	[% d Öğeler,% d Satırlar]

en	Reload Query
tr	Sorguyu Yeniden Yükle

en	Verbose Query
tr	Ayrıntılı Sorgu

en	Remove Query
tr	Sorguyu Kaldır

en	No Associated Data Queries.
tr	İlişkili Veri Sorgusu Yok.

en	Add Data Query
tr	Veri Sorgusu Ekleme

en	Add Data Query to Device
tr	Aygıta Veri Sorgusu Ekleme

en	Export Devices
tr	Aygıtları Dışa Aktar

en	Not Up
tr	Up değil

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Service Check
tr	Kontrolü Sil

en	The name by which this Device will be referred to.
tr	Bu cihazın gönderileceği isim.

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
tr	Bir IP adresi veya ana bilgisayar adı. Bir ana bilgisayar adıysa, DNS veya ana bilgisayar dosyanızdan çözülebilir olmalıdır.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Aygıt için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
tr	Bu cihazı sorgulamak için kullanılacak eşzamanlı iş parçacıklarının sayısı. Bu sadece Omurga yoklayıcısı için geçerlidir.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
tr	Bu Cihazdan oluşturulan toplam Grafik sayısı.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
tr	Bu Cihazdan üretilen toplam Veri Kaynağı sayısı.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
tr	Ping sonuçlarına göre Cihazın izleme durumu. Bu Aygıt özel bir Aygıt ise, "localhost" ana bilgisayar adını kullanarak veya bir Uygunluk Denetimi yapmama ayarı nedeniyle, her zaman Yukarı kalır. Cmd.php veri toplayıcısı kullanılırken, Grafiksiz bir Aygıt veri toplayıcı tarafından pinge edilmez ve "Bilinmeyen" durumda kalır.

en	The site associated to this Device
tr	Bu Site ile İlişkili Şehir.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
tr	Şehir

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
tr	Bu Cihazın mevcut durumda olduğu süre.

en	The current amount of time that the host has been up.
tr	Ev sahibinin güncel zaman miktarı.

en	Poll Time
tr	Anket Zamanı

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
tr	Bu Cihazdan veri toplamak için geçen süre.

en	Current (ms)
tr	Akım (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
tr	Aygıta ulaşmak için milisaniye cinsinden geçerli ping süresi.

en	Average (ms)
tr	Ortalama (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
tr	Cihaza ulaşmak için milisaniye cinsinden ortalama ping süresi, bu Cihaz için sayaçlar silindi.

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
tr	Bu Aygıt için sayaçları temizlediğinden beri ping sonuçlarına göre kullanılabilirlik yüzdesi.

en	Create Date
tr	Oluştur

en	The Date that the Device was added to Cacti.
tr	Hata ayıklamanın başladığı tarih.

en	Sync Devices
tr	Cihazları Eşitle

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Device Template
tr	Aygıt Şablonlarını Sil

en	Delete Device Templates
tr	Aygıt Şablonlarını Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate Device Template
tr	Yinelenen Aygıt Şablonları

en	Duplicate Device Templates
tr	Yinelenen Aygıt Şablonları

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
tr	Aşağıdaki Cihaz Şablonlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Sync Device Template
tr	Aygıt Şablonuyla Senkronize Et

en	Sync Device Templates
tr	Aygıt Şablonuyla Senkronize Et

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
tr	Aşağıdaki Grafik Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Aygıt Şablonundan ayrıştırılacak.

en	Graph Template Name: %s
tr	Grafik Şablonu Adı: %s

en	Remove Graph Template
tr	Yeni Grafik Şablonu

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
tr	Aşağıdaki Veri Sorgularını silmek için 'Devam Et'i tıklayın, Cihaz Şablonundan ayrılacaksınız.

en	Data Query Name: %s
tr	Veri Sorgu Adı: %s

en	Remove Data Query
tr	Sorguyu Kaldır

en	Device Templates [edit: %s]
tr	Cihaz Şablonları [edit: %s]

en	Device Templates [new]
tr	Cihaz Şablonları [yeni]

en	Default Submit Button
tr	Varsayılan Gönder Düğmesi

en	Add Graph Template to Device Template
tr	Aygıt Şablonuna Grafik Şablonu Ekle

en	No associated data queries.
tr	İlişkili veri sorgusu yok.

en	Add Data Query to Device Template
tr	Aygıt Şablonuna Veri Sorgusu Ekleme

en	Delete Item from Device Template
tr	Aygıt Şablonlarını Sil

en	Device Templates
tr	Cihaz Şablonları

en	Device Class
tr	Cihaz Kuralları

en	Has Devices
tr	Cihazlar var

en	Device Template Name
tr	Cihaz Şablonu Adı

en	The name of this Device Template.
tr	Bu Cihaz Şablonunun adı.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Aygıt Şablonu için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
tr	Kullanılan Cihaz Şablonları Silinemez. Kullanımda, bir Cihaz tarafından referans olarak tanımlanır.

en	Devices Using
tr	Kullanılan Aygıtlar

en	The number of Devices using this Device Template.
tr	Bu Cihaz Şablonunu kullanan Cihazların sayısı.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
tr	Aygıt Şablonu Bulunamadı

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
tr	Bu kaktüslere erişmek için giriş yapmalısınız.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
tr	FATAL: Bu kaktüsler alanına erişmek için giriş yapmalısınız.

en	Login Again
tr	Tekrar giriş yap

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
tr	Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız. Lütfen Cacti Yöneticinizle görüşün.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
tr	Kaktüslerin bu bölümüne erişmene izin verilmiyor.

en	Installation In Progress
tr	Kurulum Devam Ediyor

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
tr	Şu anda yalnızca Yükleme / Yükseltme ayrıcalıklarına sahip Cacti Yöneticileri giriş yapabilir

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
tr	Devam eden bir Kurulum veya Yükseltme var.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
tr	Bu Veri Toplayıcı'nın en son ana Cacti sitesiyle tam olarak eşitlendiği.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
tr	Başarılı Kaydet.

en	Save Failed.
tr	Kayıt başarısız.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
tr	Alan giriş hataları nedeniyle kaydetme başarısız oldu (Kırmızı alanları kontrol et).

en	Passwords do not match, please retype.
tr	Şifreler uyuşmuyor, lütfen tekrar yazın.

en	You must select at least one field.
tr	En az bir alan seçmelisiniz.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
tr	Bu özelliği kullanmak için yerleşik kullanıcı kimlik doğrulamasının açık olması gerekir.

en	XML parse error.
tr	XML ayrıştırma hatası.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
tr	Vurgulanan dizin mevcut değil. Lütfen geçerli bir dizin girin.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
tr	Cacti günlük dosyası '.log' uzantısına sahip olmalı

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
tr	Yöntem için Veri Girişi beyaz listeye alınmıyor.

en	Data Source does not exist.
tr	Veri Kaynağı mevcut değil.

en	Username already in use.
tr	Kullanıcı adı zaten kullanımda.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
tr	SNMP v3 Gizlilik Şifreleri eşleşmiyor

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
tr	SNMP v3 Kimlik Doğrulama Şifreleri eşleşmiyor

en	XML: Cacti version does not exist.
tr	XML: Kaktüs versiyonu mevcut değil.

en	XML: Hash version does not exist.
tr	XML: Karma sürüm mevcut değil.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
tr	XML: Daha yeni bir Cacti sürümü ile oluşturulmuştur.

en	XML: Cannot locate type code.
tr	XML: Tür kodu bulunamıyor.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
tr	Belirlenen şablon veya misafir kullanıcı için kullanıcı adı değişikliği yapılamaz.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
tr	Belirlenen şablon veya misafir kullanıcı için kullanıcının silinmesine izin verilmez.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
tr	Belirtilen grafik dışa aktarma kullanıcısı için kullanıcının silinmesine izin verilmez.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
tr	Veri Şablonu, silinen Veri Kaynağı Profili'ni içerir. Lütfen Veri Şablonunu mevcut bir Veri Kaynağı Profili ile yeniden kaydedin.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
tr	Grafik Şablonu silinmiş GPrint Öneki içerir. Lütfen tanımlamak ve / veya düzeltmek için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
tr	Grafik Şablonu silinmiş CDEF'leri içerir. Lütfen tanımlamak ve / veya düzeltmek için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
tr	Grafik Şablonu silinmiş Veri Giriş Yöntemi'ni içerir. Lütfen tanımlamak için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
tr	Veri Şablonu Dışa Aktarma sırasında bulunamadı. Lütfen tanımlamak için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
tr	Dışa Aktarma sırasında Aygıt Şablonu bulunamadı. Lütfen tanımlamak için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
tr	Verme Sorgusu Verme sırasında bulunamadı. Lütfen tanımlamak için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
tr	Dışa Aktarma sırasında Grafik Şablonu bulunamadı. Lütfen tanımlamak için veritabanı onarım komut dosyasını çalıştırın.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
tr	Grafik bulunamadı. Ya silinmiş ya da veritabanınızın onarılması gerekiyor.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
tr	SNMPv3 Yetkilendirme Parolaları 8 karakter veya daha büyük olmalıdır.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
tr	Bazı Grafikler güncellenmedi. Veri Sorgusu Tabanlı Grafikler için cihaz değiştirilemiyor.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
tr	Veri Sorgusu Tabanlı Grafikler için cihaz değiştirilemiyor.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
tr	Bazı ayarlar kaydedilmedi. Aşağıdaki mesajları kontrol edin. Hatalar için kırmızı alanları kontrol edin.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
tr	Vurgulanan dosya mevcut değil. Lütfen geçerli bir dosya adı giriniz.

en	All User Settings have been returned to their default values.
tr	Tüm Kullanıcı Ayarları varsayılan değerlerine döndürüldü.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
tr	Önerilen Alan Adı girilmedi. Lütfen bir alan adı girin ve tekrar deneyin.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
tr	Önerilen Değer girilmedi. Lütfen önerilen bir değer girin ve tekrar deneyin.

en	You must select at least one object from the list.
tr	Listeden en az bir nesne seçmelisiniz.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
tr	Cihaz Şablonu güncellendi. Tüm değişiklikleri, bu Cihaz Şablonunu kullanan Cihazlara göndermek için Şablonları Senkronize Etmeyi unutmayın.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
tr	Başarılı Kaydet. Uzak Veri Toplayıcılara kopyalanan ayarlar.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
tr	Kayıt başarısız. Minimum Değerler, Maksimum Değerden az olmalıdır.

en	Unable to change password. User account not found.
tr	Şifre değiştirilemiyor. Kullanıcı hesabı bulunamadı.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
tr	Veri girişi kaydedildi. Grafikler veya Veri Kaynakları oluşturmadan önce, bu Veri Girişi Yöntemine başvuran Veri Şablonlarını güncellemelisiniz.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
tr	Veri girişi kaydedildi. Veri Toplayıcıları herhangi bir yeni veya değiştirilmiş Veri Girişi Giriş Alanını kullanmaya başlamadan önce, bu Veri Girişi Yöntemine başvuran Veri Şablonlarını güncellemelisiniz.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
tr	Veri Girişi Alanı Kayıtlı. Grafikler veya Veri Kaynakları oluşturmadan önce, bu Veri Girişi Yöntemine başvuran Veri Şablonlarını güncellemelisiniz.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
tr	Veri Girişi Alanı Kayıtlı. Veri Toplayıcıları herhangi bir yeni veya değiştirilmiş Veri Girişi Giriş Alanını kullanmaya başlamadan önce, bu Veri Girişi Yöntemine başvuran Veri Şablonlarını güncellemelisiniz.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
tr	Belirtilen günlük dosyası kaktüsler günlüğü veya arşiv dosyası değil.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
tr	Belirtilen günlük dosyası Kaktüs arşiv dosyasıydı ve kaldırıldı.

en	Cacti log purged successfully
tr	Kaktüsler günlüğü başarıyla temizlendi

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
tr	Bir şifre değişikliğini zorlarsanız, kullanıcının şifresini de değiştirmesine izin vermelisiniz.

en	You are not allowed to change your password.
tr	Şifrenizi değiştiremezsiniz.

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
tr	Şifre alanının büyüklüğü arttırılamıyor, db kullanıcısının izinlerini kontrol et

en	LDAP/AD based password change not supported.
tr	LDAP / AD tabanlı şifre değişikliği desteklenmiyor.

en	Unable to clear log, no write permissions
tr	İşlem kaydı silinemiyor, yazma izni yok

en	Unable to clear log, file does not exist
tr	İşlem kaydı silinemiyor, dosya mevcut değil

en	CSRF Timeout, refreshing page.
tr	CSRF Zaman aşımı, sayfa yenileniyor.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
tr	CSRF Zaman aşımı, etkinlik olmaması nedeniyle oluştu, sayfa yenilendi.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
tr	Geçersiz zaman damgası. Gelecekte zaman damgasını seçin.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
tr	Çevrimdışı işlem için senkronize edilmiş Veri Toplayıcı (lar)

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
tr	Eşitleme denenirken Veri Toplayıcıları bulunamadı

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
tr	Uzak Veri Toplayıcı ile MySQL bağlantısı kurulamıyor.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
tr	Veri Toplayıcı senkronizasyonu ana Cacti sunucusundan başlatılmalıdır.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
tr	Senkronizasyon, Merkezi Kaktüs Veri Tabanı sunucusunu içermez.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
tr	Uzak Veri Toplayıcı'yı kaydederken, Veritabanı Ana Bilgisayar adı diğerlerinden benzersiz olmalıdır.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
tr	Uzak Veritabanı Ana Bilgisayar Adınız, her Uzak Veri Toplayıcı için 'localhost' dışında bir şey olmalıdır.

en	Path variables on this page were only saved locally.
tr	Bu sayfadaki yol değişkenleri yalnızca yerel olarak kaydedildi.

en	Report Saved
tr	Kaydedilen Rapor

en	Report Save Failed
tr	Rapor Kaydetme Başarısız

en	Report Item Saved
tr	Kaydedilen Öğe Bildirildi

en	Report Item Save Failed
tr	Rapor Öğesi Kaydetme Başarısız

en	Graph was not found attempting to Add to Report
tr	Grafik Rapor Eklemeye Çalışırken Bulunamadı

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
tr	Grafik Eklenemiyor. Mevcut kullanıcı sahibi değil

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
tr	Tüm Grafikler Eklenemiyor. Ayrıntılar için hata mesajına bakın.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
tr	Bir Rapora eklemek için en az bir Grafik seçmelisiniz.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
tr	Tüm Grafikler Rapora eklenmiştir. Aynı zaman aralığında olan Yinelenen Grafikler atlandı.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
tr	Poller Kaynak Önbelleği temizlendi. Ana Veri Toplayıcı, bir sonraki yoklama başlangıcında yeniden oluşturulacak ve Uzaktan Veri Toplayıcıları daha sonra eşitlenecektir.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
tr	İzin reddedildi. İstenen işlem için izniniz yok.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
tr	Sayfa tanımlanmamış. Bu nedenle görüntülenemez.

en	Unexpected error occurred
tr	Beklenmedik hata oluştu

en	Special Data Source
tr	Özel Veri Kaynağı

en	Current Graph Item Data Source
tr	Geçerli Grafik Öğesi Veri Kaynağı

en	Script/Command
tr	Senaryo / Komut

en	Script Server
tr	Komut Dosyası Sunucusu

en	Stream Data
tr	Grafik Verileri

en	Index Count
tr	Endeks Sayımı

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
tr	Tüm Yeniden Dizin Oluşturma, komut dosyaları veya Cihaz Otomasyonu ile manuel veya yönetilecektir.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
tr	Aygıtlar SNMP çalışma süresi geriye gittiğinde, bir Yeniden İndeks yapılır.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
tr	Veri Sorgusu dizini sayısı değiştiğinde, bir Yeniden Dizin gerçekleştirilecektir.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
tr	Her yoklama döngüsünde, bir Yeniden İndeks yapılacaktır. Çok pahalı.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
tr	SNMP Alan Adı (Açılan)

en	SNMP Field Value (From User)
tr	SNMP Alan Değeri (Kullanıcıdan)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
tr	SNMP Çıkış Tipi (Açılan)

en	Top -> Down
tr	Yukarı -> Aşağı

en	Bottom -> Up
tr	Alt -> Yukarı

en	Not In Use
tr	Özel Yazı Tiplerini Kullan

en	Version %d
tr	% D sürümü

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
tr	Yalnızca Günlük Dosyası

en	Logfile and Syslog/Eventlog
tr	Günlük dosyası ve Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
tr	Yalnızca Syslog / Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
tr	Ping ve SNMP Çalışma Süresi

en	Ping or SNMP Uptime
tr	Ping veya SNMP Çalışma Süresi

en	SNMP Uptime
tr	SNMP Çalışma Süresi

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
tr	YOK - Syslog Sadece Seçiliyse

en	LOW - Statistics and Errors
tr	DÜŞÜK - İstatistikler ve Hatalar

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
tr	ORTA - İstatistikler, Hatalar ve Sonuçlar

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
tr	YÜKSEK - İstatistikler, Hatalar, Sonuçlar ve Başlıca G / Ç Etkinlikleri

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
tr	DEBUG - İstatistikler, Hatalar, Sonuçlar, G / Ç ve Program Akışı

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
tr	DEVEL - Geliştirici DEBUG Seviye

en	Selected Poller Interval
tr	Seçilmiş Poller Interval

en	Every %d Seconds
tr	Her% d Saniyede

en	Every %d Hours
tr	Her% d saatte bir

en	Every %d Day
tr	Her% 1 günde

en	%0.1f Minutes
tr	%d Dakika

en	Disabled/Manual
tr	Engelli / Manuel

en	1 Thread
tr	% d Konu

en	Cacti Builtin Authentication
tr	Yerleşik Kimlik Doğrulama

en	Web Basic Authentication
tr	Web Temel Kimlik Doğrulama

en	LDAP/AD User Domains
tr	Kullanıcı Etki Alanları

en	LDAPS
tr	LDAP

en	LDAP + TLS

en	No Searching
tr	Arama Yok

en	Anonymous Searching
tr	Anonim arama

en	Specific Searching
tr	Özel Arama

en	Enabled (strict mode)
tr	Etkin (katı mod)

en	Another CDEF
tr	Başka bir CDEF

en	Inherit Parent Sorting
tr	Üst Sıralamayı Devralma

en	Manual Ordering (No Sorting)
tr	Manuel Sipariş (Sıralama Yok)

en	Alphabetic Ordering
tr	Alfabetik Sıralama

en	Natural Ordering
tr	Doğal Sipariş

en	Numeric Ordering
tr	Sayısal Sipariş

en	Data Query Index
tr	Veri Sorgu Dizini

en	Current Graph Item Polling Interval
tr	Geçerli Grafik Öğe Yoklama Aralığı

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
tr	Tüm Veri Kaynakları (Kopyaları Dahil Etme)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
tr	Tüm Veri Kaynakları (Kopyaları Dahil Et)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
tr	Tüm Benzer Veri Kaynakları (Kopyaları Dahil Etme)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
tr	Tüm Benzer Veri Kaynakları (Kopyaları Dahil Etme) Yoklama Aralığı

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
tr	Tüm Benzer Veri Kaynakları (Kopyaları Dahil Et)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
tr	Geçerli Veri Kaynağı Öğesi: Minimum Değer

en	Current Data Source Item: Maximum Value
tr	Geçerli Veri Kaynağı Öğesi: Maksimum Değer

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
tr	Geçerli Veri Kaynağı Öğesi: Minimum Değer

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
tr	Geçerli Veri Kaynağı Öğesi: Minimum Değer

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
tr	Geçerli Veri Kaynağı Öğesi: Minimum Değer

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
tr	Grafik: Alt Sınır

en	Graph: Upper Limit
tr	Grafik: Üst Sınır

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
tr	Tüm Veri Kaynaklarının Sayısı (Kopyaları Dahil Etme)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
tr	Tüm Veri Kaynaklarının Sayısı (Kopyaları Dahil Et)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
tr	Tüm Benzer Veri Kaynaklarının Sayısı (Kopyaları Dahil Etme)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
tr	Tüm Benzer Veri Kaynaklarının Sayısı (Kopyaları Dahil Et)

en	Main Console
tr	konsol

en	Console Page
tr	Konsol Sayfa Başı

en	New Graphs
tr	Yeni grafikler

en	New Device
tr	Yeni cihaz

en	Data Collectors
tr	Veri Toplayıcıları

en	Discovered Devices
tr	Keşfedilen Cihazlar

en	Data Profiles
tr	Veri profilleri

en	Import Packages
tr	İçe Aktarma Şablonları

en	User Domains
tr	Kullanıcı Etki Alanları

en	System Utilities
tr	Sistem Araçları

en	RRDfile Cleaner
tr	RRDfile Temizleyici

en	SNMP Managers
tr	SNMP Girişleri

en	User Log
tr	Kullanıcı Girişi

en	RRDfile Checker
tr	RRDfile Temizleyici

en	Technical Info
tr	Teknik destek

en	Change Log
tr	DeğişimGünlüğüLanguage

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
tr	Otomasyon Kurallarını Uygula

en	Cacti Related
tr	Kaktüsler Raporu

en	Database Related
tr	Veritabanı

en	Facilities Related

en	Generic Device
tr	Genel Günlük Seviyesi

en	HPC/Grid Computing
tr	Kılavuz seçenekleri

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
tr	Yük dengeleme

en	Network Switch
tr	Ağ Filtreleri

en	Network Router
tr	Ağ Filtreleri

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
tr	Ağ Filtreleri

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
tr	Veritabanı

en	Storage Related

en	Telco Related
tr	Şablonu Seç

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	All Lines
tr	Tüm Hatlar

en	%d Lines
tr	% d Satır

en	Console Access
tr	Konsol Erişimi

en	Realtime Graphs
tr	Gerçek Zamanlı Grafikler

en	Users/Groups
tr	Kullanıcı Grupları

en	Settings/Utilities
tr	Ayarlar / Kamu

en	Installation/Upgrades
tr	Kurulum / Yükseltmeler

en	Sites/Devices/Data
tr	Siteler / Cihazlar / Veri

en	Spike Handling
tr	Spike Kill Ayarları

en	Log Administration
tr	Günlük Yönetimi

en	Log Viewing
tr	Günlük görüntüleme

en	Reports Administration
tr	Günlük Yönetimi

en	Reports Creation
tr	Rapor Oluşturma

en	Show Graph Action Icons
tr	Grafik Başlığını Göster

en	Show User Help Links
tr	Kullanıcı Yardım Bağlantılarını Göster

en	Plugin Administration
tr	Günlük Yönetimi

en	Template Editor
tr	Şablon Düzenleyici

en	General Administration
tr	Genel Yönetim

en	CDEF

en	CDEF Item
tr	CDEF Öğesi

en	GPRINT Preset
tr	GPRINT Hazır Ayarı

en	Data Input Field
tr	Veri Giriş Alanı

en	Data Source Profile
tr	Veri Kaynağı Profili

en	Data Template Item
tr	Veri Şablonu Öğesi

en	Graph Template Item
tr	Grafik Şablonu Öğesi

en	Graph Template Input
tr	Grafik Şablonu Girişi

en	VDEF

en	VDEF Item
tr	VDEF Öğesi

en	Last Half Hour
tr	Son Yarım Saat

en	Last %d Hours
tr	Son% d Saat

en	Last %d Weeks
tr	Son% d Hafta

en	Last %d Months
tr	Son% d Ay

en	Last %d Years
tr	Son% d Yıllar

en	Day Shift
tr	Gündüz vardiyası

en	This Day
tr	Son Gün

en	%d Min
tr	% d Min

en	Month Number, Day, Year
tr	Ay Numarası, Gün, Yıl

en	Month Name, Day, Year
tr	Ay Adı, Gün, Yıl

en	Day, Month Number, Year
tr	Gün, Ay Numarası, Yıl

en	Day, Month Name, Year
tr	Gün, Ay Adı, Yıl

en	Year, Month Number, Day
tr	Yıl, Ay Numarası, Gün

en	Year, Month Name, Day
tr	Yıl, Ay Adı, Gün

en	After Boost
tr	Arttırdıktan Sonra

en	%d MBytes
tr	% d MBbayt

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes
tr	% d GBytes

en	2,000 Data Source Items
tr	2.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	5,000 Data Source Items
tr	5.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	10,000 Data Source Items
tr	10.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	15,000 Data Source Items
tr	15.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	25,000 Data Source Items
tr	25.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	50,000 Data Source Items (Default)
tr	50.000 Veri Kaynağı Öğesi (Varsayılan)

en	100,000 Data Source Items
tr	100.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	200,000 Data Source Items
tr	200.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	400,000 Data Source Items
tr	400.000 Veri Kaynağı Öğesi

en	%d GByte
tr	% d GBytes

en	%s Minutes
tr	%s Dakika

en	1 Megabyte
tr	1 Megabayt

en	%d Megabytes
tr	% d Megabayt

en	Take Ownership
tr	Sahipliğini almak

en	Inline PNG Image
tr	Satır içi PNG Görüntüsü

en	Inline JPEG Image
tr	Satır içi JPEG Resmi

en	Inline GIF Image
tr	Satır içi GIF Resmi

en	Attached PNG Image
tr	Ekli PNG Görüntüsü

en	Attached JPEG Image
tr	Ekli JPEG Resmi

en	Attached GIF Image
tr	Ekli GIF Resmi

en	Inline PNG Image, LN Style
tr	Satır içi PNG Görüntüsü, LN Stili

en	Inline JPEG Image, LN Style
tr	Satır içi JPEG resmi, LN stili

en	Inline GIF Image, LN Style
tr	Satır içi GIF resmi, LN stili

en	Month(s), Day of Month
tr	Ay (lar), Ayın Günü

en	Month(s), Day of Week
tr	Ay (lar), Haftanın Günü

en	Keep Graph Types
tr	Grafik Türlerini Koru

en	Keep Type and STACK
tr	Türü ve YAKIN TUTUN

en	Convert to AREA/STACK Graph
tr	AREA / STACK Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE1 Graph
tr	LINE1 Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE2 Graph
tr	LINE2 Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE3 Graph
tr	LINE3 Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE1/STACK Graph
tr	LINE1 Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE2/STACK Graph
tr	LINE2 Grafiğine Dönüştür

en	Convert to LINE3/STACK Graph
tr	LINE3 Grafiğine Dönüştür

en	No Totals
tr	Toplam yok

en	Print All Legend Items
tr	Tüm Legend Öğelerini Yazdır

en	Print Totaling Legend Items Only
tr	Yalnızca toplam Legend Öğelerini Yazdır

en	Total Similar Data Sources
tr	Toplam Benzer Veri Kaynakları

en	Total All Data Sources
tr	Toplam Tüm Veri Kaynakları

en	No Reordering
tr	Yeniden sıralama yok

en	Data Source, Graph
tr	Veri Kaynağı, Grafik

en	Graph, Data Source
tr	Grafik, Veri Kaynağı

en	Base Graph Order
tr	Grafikleri var

en	does not begin with
tr	ile başlamıyor

en	is not unknown
tr	bilinmiyen

en	does not match regular expression
tr	normal ifadeyle eşleşmiyor

en	Fixed String
tr	Sabit Dize

en	Every 1 Hour
tr	Her 1 saat

en	Every %d Weeks
tr	Her% d Hafta

en	Use the First Handler Found
tr	PHP GetText İşleyicisini kullanın

en	Use the PHP GetText Handler
tr	PHP GetText İşleyicisini kullanın

en	Use the Oscarotero GetText Handler
tr	Oscarotero GetText İşleyicisini kullanın

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
tr	MonoTranslator GetText İşleyicisini kullanın

en	Paper-plane
tr	Kağıt uçak

en	[Fail]
tr	Başarısız

en	[Warning]
tr	UYARI:

en	[Restart]
tr	Kısıtlı

en	[Success]
tr	Başarılı!

en	[Skipped]
tr	[Atlandı]

en	User Profile (Edit)
tr	Kullanıcı Profili (Düzenle)

en	Tree Mode
tr	Ağaç modu

en	List Mode
tr	Liste Modu

en	Graph Management
tr	Grafik Yönetimi

en	Graph Items
tr	Grafik Öğeleri

en	Create New Graphs
tr	Yeni Grafikler Oluştur

en	Create Graphs from Data Query
tr	Veri Sorgulamadan Grafik Oluşturma

en	Graph Trees
tr	Grafik Ağaçları

en	Graph Template Items
tr	Grafik Şablonu Öğeleri

en	Round Robin Archives
tr	Round Robin Arşivi

en	Data Input Fields
tr	Veri Giriş Alanları

en	(Remove Item)
tr	(Öğeyi kaldırmak)

en	RRD Cleaner
tr	RRD Temizleyici

en	List unused Files
tr	Kullanılmayan Dosyaları Listele

en	RRD Check
tr	Denetimi Çalıştır

en	View User Log
tr	Kullanıcı Günlüğünü Göster

en	Clear User Log
tr	Kullanıcı Günlüğünü Temizle

en	Purge User Log
tr	Kullanıcı Günlüğünü Temizle

en	View Data Query Cache
tr	Veri Sorgu Önbelleğini Görüntüle

en	Boost Status
tr	Yükseltme Durumu

en	View SNMP Agent Cache
tr	SNMP Ajan Önbelleğini Göster

en	View SNMP Agent Notification Log
tr	SNMP Aracısı Bildirim Günlüğünü Göster

en	VDEF Items
tr	VDEF Öğeleri

en	View SNMP Notification Receivers
tr	SNMP Bildirim Alıcılarını Görüntüleyin

en	Cacti Settings
tr	Kaktüs Ayarları

en	(Action)
tr	Eylem:

en	Cacti Help
tr	Kaktüsler Ana Sayfa

en	Report Add
tr	Rapor Ekleme

en	Report Delete
tr	Rapor Sil

en	Report Edit
tr	Rapor Düzenleme

en	Report Edit Item
tr	Öğe Düzenle Rapor Et

en	Color Template Items
tr	Renk Şablonu Öğeleri

en	Aggregate Items
tr	Toplam Öğeler

en	Graph Rule Items
tr	Grafik Kuralı Öğeleri

en	Tree Rule Items
tr	Ağaç Kuralı Öğeleri

en	SNMP Version
tr	SNMP Sürümü

en	Choose the SNMP version for this host.
tr	Bu ana bilgisayar için SNMP sürümünü seçin.

en	SNMP Community String
tr	SNMP Topluluk Dize

en	Fill in the SNMP read community for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP okuma topluluğunu doldurun.

en	SNMP Security Level
tr	SNMP Güvenlik Seviyesi

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
tr	SNMP v3 Cihazı sorgularken kullanılacak Güvenlik Seviyesi.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
tr	SNMP Kimlik Doğrulama Protokolü (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
tr	SNMPv3 Yetkilendirme Protokolünü seçin.

en	SNMP Username (v3)
tr	SNMP Kullanıcı Adı (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP v3 kullanıcı adı.

en	SNMP Password (v3)
tr	SNMP Parolası (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
tr	Bu cihaz için SNMP v3 şifresi.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
tr	SNMP Gizlilik Protokolü (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
tr	SNMPv3 Gizlilik Protokolünü seçin.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
tr	SNMP Gizlilik Şifresi (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
tr	SNMPv3 Gizlilik Şifresini seçin.

en	SNMP Context (v3)
tr	SNMP İçeriği (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
tr	Bu cihaz için kullanılacak SNMP İçeriğini girin.

en	SNMP Engine ID (v3)
tr	SNMP Motor Kimliği (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
tr	Bu cihaz için kullanılacak SNMP v3 Motor Kimliğini girin. SNMPv3 Bildirim alıcısı başına tanımlanmış SNMP Motor Kimliğini kullanmak için bu alanı boş bırakın.

en	SNMP Port
tr	SNMP Bağlantı Noktası

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
tr	SNMP için kullanılacak UDP port numarasını girin (varsayılan 161).

en	SNMP Timeout
tr	SNMP Zaman Aşımı

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
tr	Maksimum milisaniye kaktüs sayısı SNMP yanıtını bekleyecektir (php-snmp desteği ile çalışmaz).

en	Maximum OIDs Per Get Request
tr	Alma İsteğine Göre Maksimum OID

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
tr	Tek bir SNMP Alma isteğinde elde edilebilecek OID sayısını belirtti.

en	%d OID
tr	Maksimum OID

en	%d OID's
tr	%d OID'ler

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
tr	Toplu Yürüyüş Maksimum Tekrar Sayısı

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
tr	SNMPv2 ve SNMPv3 Cihazları için, SNMP Bulk Walk maksimum tekrar boyutu. Varsayılan, 'Yeniden İndekslemede Otomatik Algıla' şeklindedir. Çok büyük anahtarlar, yüksek performanslı sunucular, Jumbo Çerçeve Ağları veya yüksek gecikmeli WAN bağlantıları için bu değeri artırmak poller performansını artırabilir. Tek bir SNMP paketine daha fazla veri paketlenir, bu da veri sorgusu çalıştırma süresini azaltabilir. Bununla birlikte, bazı cihazlar, çok büyük ayarlanmış maksimum tekrar boyutuna sahip paketlere yanıt vermeyi tamamen reddedebilir. Bu, özellikle düşük güçlü IoT tipi cihazlar veya daha küçük gömülü BT cihazları için geçerli olabilir. Çok yüksek bir değerin ayarlanması paket parçalanmasına yol açabileceğinden, genel ağ yolu MTU'suna özellikle dikkat edilmelidir.

en	Auto Detect on Re-Index
tr	Yeniden İndekslemede Otomatik Algılama

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
tr	İlk Yeniden İndekslemede Otomatik Algılama/Ayarlama

en	%d Repetition
tr	Kılavuz seçenekleri

en	%d Repetitions
tr	Kılavuz seçenekleri

en	SNMP Retries
tr	SNMP Yeniden Denedi

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
tr	Bir cihaza bir SNMP okuma yoluyla pes etmeden önce ulaşma girişimlerinin azami sayısı.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
tr	Bu Veri Depolama ve Yoklama Profili için faydalı bir ad.

en	Polling Interval
tr	Yoklama Aralığı

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
tr	Verilerin Veri Kaynağından toplanma sıklığı?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
tr	RRDtool bilinmeyen verileri kaydetmeden önce verilerin ne kadar süreyle eksik olabileceği. Veri Kaynağınız kararsızsa ve grafiklerinizdeki boşlukları göstermek yerine eski verileri ilerletmek istiyorsanız bu değeri artırın. Bu değer, gerçek zaman miktarını belirlemek için X Dosyaları Faktörü ile çarpılır.

en	X-Files Factor
tr	X Dosyaları Faktörü

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
tr	Hala bilinen olarak kabul edilebilecek bilinmeyen veri miktarı.

en	Consolidation Functions
tr	Birleştirme İşlevleri

en	How data is to be entered in RRAs.
tr	RRA'larda verinin nasıl girileceği.

en	Is this the default storage profile?
tr	Bu varsayılan depolama profili mi?

en	RRDfile Size (in Bytes)
tr	RRDdosya Boyutu (Bayt cinsinden)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
tr	Tüm RRA'lardaki Satır sayısına ve seçilen Konsolidasyon İşlevlerinin sayısına, RRD dosyasındaki tümünün büyüklüğüne göre.

en	New Profile RRA
tr	Yeni Profil RRA

en	Aggregation Level
tr	Toplama Seviyesi

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
tr	RRA şartnamesinde bir satırı doldurmadan önce gereken örnek sayısı. İlk RRA her zaman 1 değerine sahip olmalıdır.

en	How many generations data is kept in the RRA.
tr	RRA'da kaç nesil veri tutulur.

en	Default Timespan
tr	Varsayılan Zaman Aralığı

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
tr	Söz konusu RRA'ya göre bir Grafik görüntülerken, söz konusu Grafik için gösterilecek varsayılan Zaman Aralığı.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
tr	Toplama Düzeyi, Satırlar ve Yoklama Aralığı'na bağlı olarak, RRA'da tutulacak veri miktarı

en	RRA Size (in Bytes)
tr	RRA Boyutu (Bayt cinsinden)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
tr	Satır sayısına ve seçilen Konsolidasyon Fonksiyonu sayısına bağlı olarak, bu RRA'nın RRD dosyasındaki boyutu.

en	A useful name for this CDEF.
tr	Bu CDEF için faydalı bir isim.

en	The name of this Color.
tr	Bu rengin adı.

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
tr	Bu rengin hex değeri; geçerli aralık: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
tr	Herhangi bir adlandırılmış renk yalnızca okunmalıdır.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
tr	Bu veri girişi yöntemi için anlamlı bir ad girin.

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
tr	Bu Veri Girişi yöntemi için veri toplamak için kullanmak istediğiniz yöntemi seçin.

en	Input String
tr	Giriş dize

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
tr	Komut dosyasına gönderilen ve <> parantez içindeki giriş kaynaklarının bulunduğu yolu içeren komut dosyasına gönderilen veriler.

en	White List Check
tr	Beyaz Liste Kontrolü

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
tr	Boşluk doğrulama kontrolünün sonucu, belirli Giriş Yöntemi için kontrol edin. Giriş Dizesi değişir ve Beyaz Liste dosyası güncellenmezse, Grafiklerin oluşturulmasına izin verilmez.

en	Field [%s]
tr	[ %s] alanı

en	Choose the associated field from the %s field.
tr	%s alanından ilişkili alanı seçin.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
tr	Bu %s alanı için bir ad girin. Not: Komut dosyanızda ad değeri çiftleri kullanıyorsanız, örneğin: ADI: DEĞER, adın, çıktı alanı adınızla aynı komut dosyası çıkış adı veya adları ile aynı olması önemlidir.

en	Update RRDfile
tr	RRD dosyasını güncelle

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
tr	Bu çıktı alanından gelen verilerin RRD dosyasına girilip girilmeyeceği.

en	Regular Expression Match
tr	Normal İfade Eşlemesi

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
tr	Girdi verilerine göre belirli bir düzenli ifadenin istenmesini istiyorsanız, buraya girin (preg_match formatı).

en	Allow Empty Input
tr	Boş Girdiye İzin Ver

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
tr	Kullanıcıdan bu alanda NULL girişine izin vermek istiyorsanız burayı kontrol edin.

en	Special Type Code
tr	Özel Tip Kodu

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
tr	Bu alan özel olarak host şablonlar tarafından ele alınacaksa, burada belirtiniz. Bu alan için geçerli anahtar kelimeler %s

en	The name given to this data template.
tr	Bu veri şablonuna verilen isim.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
tr	Bu veri kaynağı için bir isim seçin. | Host_description | gibi değiştirme değişkenleri içerebilir. veya | query_fieldName |. Desteklenen yedek etiketlerin tam bir listesi için lütfen Cacti belgelerine bakın.

en	Data Source Path
tr	Veri Kaynağı Yolu

en	The full path to the RRDfile.
tr	RRD dosyasına giden tam yol.

en	The script/source used to gather data for this data source.
tr	Bu veri kaynağı için veri toplamak için kullanılan komut dosyası / kaynak.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
tr	Veri Kaynağı Profilini seçin. Veri Kaynağı Profili, ortaya çıkan Veri Kaynakları için yoklama aralığını, veri toplanmasını ve saklama ilkesini kontrol eder.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
tr	Beklenen güncelleştirmeler arasındaki saniye cinsinden süre.

en	Data Source Active
tr	Veri Kaynağı Aktif

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
tr	Cacti'nin bu veri kaynağı için veri toplayıp toplamaması gerektiği.

en	Internal Data Source Name
tr	Dahili Veri Kaynağı Adı

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
tr	Bu veri parçasını RRD dosyasının içinde temsil etmek için benzersiz bir ad seçin.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
tr	Minimum Değer (Minimum Yok "U")

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
tr	Toplanmasına izin verilen asgari veri değeri.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
tr	Maksimum Değer (Maksimum Yok için "U")

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
tr	Toplanmasına izin verilen maksimum veri değeri.

en	Data Source Type
tr	Veri Kaynağı Türü

en	How data is represented in the RRA.
tr	Verilerin RRA'da nasıl temsil edildiği.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
tr	Verilerden önce geçebilecek azami süre 'bilinmeyen' olarak girilir. (Genellikle 2x300 = 600)

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
tr	Veri toplandığında, bu alan için veriler bu veri kaynağına yerleştirilecektir.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
tr	Bu GPRINT hazır ayarı için bir ad girin, tanıdığınız bir şey olduğundan emin olun.

en	GPRINT Text
tr	GPRINT Metin

en	Enter the custom GPRINT string here.
tr	Özel GPRINT dizesini buraya girin.

en	Title (--title)
tr	Başlık (- başlık)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
tr	Grafikte basılan isim. | Host_description | gibi değiştirme değişkenleri içerebilir. veya | query_fieldName |. Desteklenen yedek etiketlerin tam bir listesi için lütfen Cacti belgelerine bakın.

en	Vertical Label (--vertical-label)
tr	Dikey Etiket (- dikey etiket)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
tr	Etiket dikey olarak grafiğin soluna yazdırılır.

en	Image Format (--imgformat)
tr	Görüntü Biçimi (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
tr	Üretilen grafiğin türü; PNG, GIF veya SVG. Grafik görüntü tipinin seçimi çok RRDtool'a bağlıdır.

en	Height (--height)
tr	Yükseklik yüksekliği)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
tr	Grafik alanındaki grafik alanının yüksekliği (piksel cinsinden). Bu alan, açıklama, eksen açıklamaları veya başlığı içermez.

en	Width (--width)
tr	Genişlik (- genişlik)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
tr	Grafik içindeki grafik alanının genişliği (piksel cinsinden). Bu alan, açıklama, eksen açıklamaları veya başlığı içermez.

en	Base Value (--base)
tr	Temel Değer (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
tr	Hafıza için 1024, trafik ölçümleri için 1000 olarak ayarlanmalıdır.

en	Slope Mode (--slope-mode)
tr	Eğim Modu (- döngü modu)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
tr	Eğim Modu'nu kullanmak, bazı ekran çözünürlüğü pahasına grafiklerin şeklini dengeler.

en	Scaling Options
tr	Ölçeklendirme Seçenekleri

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
tr	Bir üst ve alt sınır tanımlamak yerine y eksenini otomatik ölçeklendirme. Not: Bu kontrol edilirse, hem Üst hem de Alt limit göz ardı edilir.

en	Auto Scale Options
tr	Otomatik Ölçeklendirme Seçenekleri

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
tr	kullanım <br> - mutlak minimum ve maksimum ölçeklendirmek için alt-otomatik ölçeklendirme <br> --alt-autoscale-max verilen bir alt sınır kullanarak maksimum değere ölçeklendirmek <br> - verilen bir üst sınır kullanılarak minimum-otomatik ölçeklendirme-min <br> - alt-üst sınırları kullanarak ölçeklendirmek için alt-otomatik ölçeklendirme (limitli) (varsayılan RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
tr	Kullanım - alt-otomatik ölçeklendirme (verilen sınırları gözardı ederek)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
tr	--Alt-autoscale-max kullanın (daha düşük bir limit kabul)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
tr	--Alt-autoscale-min kullan (üst sınırı kabul et)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
tr	--Alt-autoscale öğesini kullanın (her iki limiti de kabul edin, varsayılan RRDtool)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
tr	Logaritmik Ölçeklendirme (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
tr	Logaritmik y ekseni ölçeklendirme kullanın

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
tr	Logaritmik Ölçeklendirme için SI Birimleri (- birimler = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
tr	Üstel gösterimi kullanmak yerine Logaritmik Ölçeklendirme için SI Birimleri kullanın. <br> Not: Doğrusal grafikler varsayılan olarak SI gösterimini kullanır.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
tr	Sert Sınırlar Modu (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
tr	Grafik geçerli aralığın dışında bir değer içeriyorsa, alt ve üst sınırı genişletmeyin.

en	Upper Limit (--upper-limit)
tr	Üst Sınır (- üst sınır)

en	The maximum vertical value for the graph.
tr	Grafik için maksimum dikey değer.

en	Lower Limit (--lower-limit)
tr	Alt Limit (- daha düşük limit)

en	The minimum vertical value for the graph.
tr	Grafik için minimum dikey değer.

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
tr	Birim Izgara Değeri (- birim / - y-ızgara)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
tr	Sayıların Y eksenindeki üs değerini ayarlar. Not: Bu seçenek onaylanmaz ve --y-grid seçeneği ile değiştirilir. Bu seçenekte, Y ekseni ızgara çizgileri, her bir ızgara adım aralığında görünür. Etiketler, her etiket faktörü satırına yerleştirilir.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
tr	Birim İhracat Değeri (- birim-üs)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
tr	Cacti'nin Y ekseninde hangi birimi kullanması gerektiği. Her şeyi "u" (mikro) ile görüntülemek için 3'ü "k" veya -6'da görüntülemek için kullanın.

en	Unit Length (--units-length <length>)
tr	Birim Uzunluğu (- birim uzunluk <uzunluk>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
tr	RRDtool, y ekseni etiketlerinin kaç basamak olduğunu varsaymalıdır? Y ekseni etiketlemesi ile uğraşmaya başladığınızda yeterli miktarda yer açmak için bu seçeneği kullanmanız gerekebilir.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
tr	Gridfit yok (- ızgarasız)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
tr	Örtüşme önleyici bulanıklaştırma etkilerinden kaçınmak için RRDtool, aygıt çözünürlüğü piksellerine nokta yakalar, bu da daha net bir görünüm sağlar. Bu sizin beğeninize değilse, bu davranışı kapatmak için bu anahtarı kullanabilirsiniz. <br> <strong>Not:</strong> Gridfitting, varsayılan olarak PDF, EPS, SVG çıktısı için kapalıdır.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
tr	Alternatif Y Izgarası (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
tr	Algoritma, her zaman bir ızgaraya sahip olmanızı, yeterli ancak çok fazla ızgara çizgisi olmamasını ve ızgaraların metrik olmasını sağlar. Bu parametre, grafiğiniz 69.998 - 70.001 arasında olsa bile, yeterli sayıda ondalık göstermenizi sağlar. <br> <strong>Not:</strong> Bu parametre - alt-otomatik ölçeklendirme seçenekleriyle etkileşime girebilir.

en	Axis Options
tr	Eksen Seçenekleri

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
tr	Sağ Eksen (- doğru eksen <ölçek: shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
tr	Grafiğin sağına ikinci bir eksen çizilecektir. Ölçek ve kaydırma parametreleri ile sol eksene bağlanır.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
tr	Sağ Eksen Etiketi (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
tr	Sağ eksen için etiket.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
tr	Sağ Eksen Formatı (--right-axis-formatı <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
tr	Varsayılan olarak, eksen etiketlerinin formatı otomatik olarak belirlenir. Bunu kendiniz yapmak istiyorsanız, PRINT ve GPRINT komutlarından bildiğiniz% lf argümanları ile bu seçeneği kullanın.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
tr	Sağ Eksen Biçimlendirici (--right-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
tr	Doğru eksen etiketini ayarlarken, veri formatına bir kural uygulayın. Desteklenen formatlar, verilerin sayısal olarak değerlendirildiği "sayısal", değerlerin UNIX zaman damgaları (Ocak 1970'den bu yana saniye sayısı) olarak yorumlandığı ve strftime formatı kullanılarak ifade edilen (varsayılan "% Y-% m-% d% H :%MS"). Ayrıca bkz. - birimler uzunluk ve - dik eksen formatı. Son olarak, değerlerin milisaniye cinsinden süre olarak yorumlandığı "süre". Biçimlendirme, geçerlilik süresi nitelikli PRINT / GPRINT kurallarına uyar.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
tr	Sol Eksen Formatlayıcı (--ft eksen ekseni formatlayıcı <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
tr	Sol Eksen Formatlayıcı (--ft eksen ekseni formatlayıcı <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
tr	Sol eksen etiketini ayarlarken, veri formatına bir kural uygulayın. Desteklenen formatlar, verilerin sayısal olarak değerlendirildiği "sayısal", değerlerin UNIX zaman damgaları (Ocak 1970'den bu yana saniye sayısı) olarak yorumlandığı ve strftime formatı kullanılarak ifade edilen (varsayılan "% Y-% m-% d% H :%MS"). Ayrıca bakınız - birimler uzunluğu. Son olarak, değerlerin milisaniye cinsinden süre olarak yorumlandığı "süre". Biçimlendirme, geçerlilik süresi nitelikli PRINT / GPRINT kurallarına uyar.

en	Legend Options
tr	Legend Seçenekleri

en	Auto Padding
tr	Otomatik Dolgu

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
tr	Metni doldurun, böylece açıklama ve grafik verileri her zaman sıraya dizilir. Not: Bu, daha büyük ek yük nedeniyle grafiklerin daha uzun süre dayanmasına neden olabilir. Ayrıca Otomatik Dolgu tüm grafik türlerinde doğru olmayabilir, tutarlı etiketleme genellikle yardımcı olur.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
tr	Dinamik Etiketler (--dinamik-etiketler)

en	Draw line markers as a line.
tr	Çizgi işaretleyicilerini çizgi olarak çizin.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
tr	Zorla Kuralları Efsanesi (--force-kural-efsanesi)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
tr	HRULE ve VRULE efsanelerinin oluşumunu zorla.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
tr	Sekme Genişliği (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
tr	Sekme genişliği varsayılan olarak 40 pikseldir, değiştirmek için bu seçeneği kullanın.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
tr	Legend Konumu (--legend-position = <position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
tr	Göstergeyi grafiğin verilen tarafına yerleştirin.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
tr	Gösterge Yönü (--legend-direction = <direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
tr	Gösterge öğelerini verilen dikey sıraya yerleştirin.

en	Graph Item Type
tr	Grafik Öğe Türü

en	How data for this item is represented visually on the graph.
tr	Bu öğe için verilerin grafikte görsel olarak nasıl temsil edildiği.

en	The data source to use for this graph item.
tr	Bu grafik öğesi için kullanılacak veri kaynağı.

en	The color to use for the legend.
tr	Efsane için kullanılacak renk.

en	Opacity/Alpha Channel
tr	Opaklık / Alfa Kanalı

en	The opacity/alpha channel of the color.
tr	Rengin opaklık / alfa kanalı.

en	Consolidation Function
tr	Birleştirme İşlevi

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
tr	Bu öğe için verilerin grafikte istatistiksel olarak nasıl temsil edildiği.

en	CDEF Function
tr	CDEF İşlevi

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
tr	Grafikte veya açıklamada bu öğeye uygulanacak bir CDEF (matematik) işlevi.

en	VDEF Function
tr	VDEF İşlevi

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
tr	Grafik göstergesinde bu öğeye uygulanacak bir VDEF (matematik) işlevi.

en	Shift Data
tr	Vardiya Verisi

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
tr	Verilerinizi zaman ekseninde (x ekseni) 'değer' alanında belirtilen miktarla dengeleyin.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
tr	[HRULE | VRULE]: Grafik öğesinin değeri. [TICK]: Onay çizgisinin kesri. [SHIFT]: Zaman saniye cinsinden mahsup edilir.

en	GPRINT Type
tr	GPRINT Türü

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
tr	Bu grafik öğesi bir GPRINT ise, isteğe bağlı olarak burada başka bir format seçebilirsiniz. "GPRINT Presets" altında ilave tipler tanımlayabilirsiniz.

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
tr	Metin Hizalama (METİN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
tr	Sonraki tüm açıklama satırları burada belirtildiği gibi hizalanır. Bu komutu tek bir grafikte birden çok kez kullanabilirsiniz. Bu komut, tablo düzeni oluşturmuyor. Not: Yukarıdaki grafik öğesine bir <HR> eklemek isteyebilirsiniz. Not: Bu açıklama satırındaki bir <HR> bu ayarı geçersiz hale getirecektir!

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
tr	Bu grafik öğesinin göstergesinde görüntülenecek metin.

en	Insert Hard Return
tr	Sert Dönüş Ekle

en	Forces the legend to the next line after this item.
tr	Göstergeyi bu öğeden sonra bir sonraki satıra zorlar.

en	Line Width (decimal)
tr	Çizgi Genişliği (ondalık)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
tr	LINE seçildiğinde, burada çizgi genişliğini belirtin. Ondalık bir kesinlik girmelisiniz, örneğin 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
tr	Kısa çizgiler (kısa çizgiler [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
tr	Kısa çizgi değiştiricisi kesikli çizgi stili sağlar.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
tr	Çizgi Ofseti (çizgi ofset = ofset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
tr	Dash-offset parametresi, konturun başladığı düzende bir ofset belirler.

en	The name given to this graph template.
tr	Bu grafik şablonuna verilen isim.

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
tr	Aygıt başına bu türde birden fazla Grafik olabilirse, bu onay kutusunu işaretleyin.

en	Test Data Sources
tr	Veri Kaynakları Var

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
tr	Veri Kaynaklarını oluşturmadan önce test etmek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Test Veri Kaynakları etkinleştirildiğinde, Veri Kaynağı geçerli veriler döndürmezse Grafik oluşturulmaz. Cihazın özelliklerine bağlı olarak seçilerek uygulanabilen daha fazla Grafik Şablonu içerebilen daha genel bir Cihaz Şablonuna sahip olmak istiyorsanız bu ayar önemlidir. Not: Veri Kaynağı olarak uzun süredir çalışan bir komut dosyanız varsa, Grafik oluşturma süresi artacaktır.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
tr	Bu grafik öğesi girişi için bir ad girin, tanıdığınız bir şey olduğundan emin olun.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
tr	Bu girişin ne için kullanıldığını açıklamak için bu grafik öğesi girişi için bir açıklama girin.

en	How data is to be represented on the graph.
tr	Verilerin grafikte nasıl temsil edileceği.

en	General Device Options
tr	Genel Cihaz Seçenekleri

en	Give this host a meaningful description.
tr	Bu ev sahibine anlamlı bir açıklama verin.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
tr	Bu cihazın tam nitelikli ana bilgisayar adı veya IP adresi.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
tr	Cihazın fiziksel konumu. Bu serbest biçimli metin bir oda, raf yeri vb. Olabilir.

en	Poller Association
tr	Anket Derneği

en	Device Site Association
tr	Cihaz Sitesi Birliği

en	What Site is this Device associated with.
tr	Bu Cihazın Hangi Siteyle İlişkili Olduğu.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
tr	Bu Aygıtla ilişkilendirilmiş varsayılan Grafik Şablonları ve Veri Sorgularını tanımlamak için kullanılacak Aygıt Şablonunu seçin.

en	Number of Collection Threads
tr	Koleksiyon İpliği Sayısı

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
tr	Bu cihazı sorgulamak için kullanılacak eşzamanlı iş parçacıklarının sayısı. Bu sadece Omurga yoklayıcısı için geçerlidir.

en	Check this box to disable all checks for this host.
tr	Bu ana bilgisayarın tüm denetimlerini devre dışı bırakmak için bu kutuyu işaretleyin.

en	Availability/Reachability Options
tr	Kullanılabilirlik / Erişilebilirlik Seçenekleri

en	Downed Device Detection
tr	Düşmüş Cihaz Algılama

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
tr	Cacti yöntemi, bir sunucunun yoklama için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanacaktır. <br> <i>NOT: En azından SNMP&#39;nin daima seçilmesi önerilir.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
tr	Gönderilecek ping paketinin türü. <br> <i>NOT: Linux / UNIX&#39;teki ICMP, kök ayrıcalıkları gerektirir.</i>

en	Created
tr	Oluştur

en	Date/time the device was added

en	Enter notes to this host.
tr	Bu ana bilgisayara notları girin.

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
tr	Cacti verilerini harici izleme sistemlerine bağlamak için harici kimlik.

en	A useful name for this host template.
tr	Bu ana bilgisayar şablonu için kullanışlı bir ad.

en	Class
tr	Klasik

en	A suitable Class for the Device Template.
tr	Bu Şablon için faydalı bir isim.

en	A name for this data query.
tr	Bu veri sorgusu için bir isim.

en	A description for this data query.
tr	Bu veri sorgusu için bir açıklama.

en	XML Path
tr	XML Yolu

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
tr	Bu veri sorgusu için tanımları içeren XML dosyasının tam yolu.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
tr	Bu Veri Sorgusu için giriş yöntemini seçin. Bu giriş yöntemi, Veri Sorgusu ile ilişkili her Aygıt için verilerin nasıl toplandığını tanımlar.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
tr	Bu Veri Sorgusu Grafik Şablonu öğesi için kullanılacak Grafik Şablonunu seçin.

en	A name for this associated graph.
tr	Bu ilişkili grafik için bir ad.

en	A useful name for this graph tree.
tr	Bu grafik ağacı için kullanışlı bir isim.

en	Sorting Type
tr	Sıralama tipi

en	Choose how items in this tree will be sorted.
tr	Bu ağaçtaki öğelerin nasıl sıralanacağını seçin.

en	Should this Tree be published for users to access?
tr	Bu Ağaç, kullanıcıların erişebilmesi için yayınlanmalı mı?

en	An Email Address where the User can be reached.
tr	Kullanıcının ulaşılabileceği bir e-posta adresi.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
tr	Bu kullanıcı için şifreyi iki kez girin. Şifrelerin büyük / küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın!

en	Determines if user is able to login.
tr	Kullanıcının giriş yapıp yapamayacağını belirler.

en	Determines if the user account is locked.
tr	Kullanıcı hesabının kilitli olup olmadığını belirler.

en	Set any user account specific options here.
tr	Burada herhangi bir kullanıcı hesabına özel seçenek belirleyin.

en	Must Change Password at Next Login
tr	Sonraki Giriş Sırasında Şifre Değiştirmeli

en	Maintain Custom Graph and User Settings
tr	Özel Grafik ve Kullanıcı Ayarlarını Koru

en	Graph Options
tr	Grafik Seçenekleri

en	Set any graph specific options here.
tr	Grafiğe özel seçenekleri burada ayarlayın.

en	User Has Rights to Tree View
tr	Kullanıcının Ağaç Görünümü Hakkı Var

en	User Has Rights to List View
tr	Kullanıcının Liste Görünümü Hakkı Var

en	User Has Rights to Preview View
tr	Kullanıcının Önizleme Görünümü için Hakları Var

en	What to do when this user logs in.
tr	Bu kullanıcı oturum açtığında ne yapmalı.

en	Show the page that user pointed their browser to.
tr	Kullanıcının tarayıcısını gösterdiği sayfayı gösterin.

en	Show the default console screen.
tr	Varsayılan konsol ekranını göster.

en	Show the default graph screen.
tr	Varsayılan grafik ekranını göster.

en	Authentication Realm
tr	Kimlik doğrulama bölge

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
tr	Yalnızca LDAP veya Web Temel Kimlik Doğrulama etkinse kullanılır. Bunu etkin olmayan bir alana değiştirmek, kullanıcıyı etkin bir şekilde devre dışı bırakacaktır.

en	Import Template from Local File
tr	Şablonu Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
tr	Şablon verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Data Source Overrides
tr	Veri Kaynağı Profilleri

en	Create New from Template
tr	Şablondan Yeni Yarat

en	Graph/Data Template Overrides
tr	Grafik Şablonu Seçenekleri

en	Remove Orphaned Graph Items
tr	Artık Grafik Öğelerini Kaldır

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
tr	İşaretlenirse, Cacti, hem Grafik Şablonundan hem de İçe Aktarılan Grafik Şablonunda bulunmayan ilişkili Grafiklerden Grafik Öğelerini siler.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
tr	Grafik Şablonu Resim Biçimi

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Görüntü Formatı.

en	Graph Template Height
tr	Grafik Şablon Yüksekliği

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Grafik Genişliği.

en	Graph Template Width
tr	Grafik Şablon Genişliği

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Grafik Genişliği.

en	General SNMP Entity Options
tr	Genel SNMP Varlık Seçenekleri

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
tr	Bu SNMP varlığına anlamlı bir açıklama verin.

en	Disable SNMP Notification Receiver
tr	SNMP Bildirim Alıcısını Devre Dışı Bırak

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
tr	Geçici olarak bu ana makineye SNMP bildirimleri göndermek istemiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.

en	Maximum Log Size
tr	Maksimum Günlük Boyutu

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
tr	Bu alıcı için maksimum günlük bildirim günlüğü girişinin kaydedilmesi gerekir.

en	SNMP Message Type
tr	SNMP Mesaj Tipi

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
tr	SNMP tuzakları her zaman onaylanmadı. Resmen "INFORMS", SNMPv2 veya üzeri olarak adlandırılan SNMP bildirimlerini göndermek için gerekli olacaktır.

en	The new Title of the aggregated Graph.
tr	Toplanan Grafiğin yeni Başlığı.

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
tr	Örneğin farklı ana bilgisayarları ayırt etmek için tüm GPRINT satırlarının bir Öneki.

en	Include Prefix Text
tr	Dizini İçer

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
tr	Kaynak Grafikler GPRINT Başlık Metnini Toplu Grafiklerle birlikte ekleyin.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
tr	STACKed grafikler oluşturmak için bu Seçeneği kullanın. <br> AREA / STACK: 1. grafik AREA / STACK öğelerini tutar, diğerleri STACK&#39;e dönüştürülür <br> LINE1: tüm öğeler LINE1 öğelerine dönüştürülür <br> LINE2: tüm öğeler LINE2 öğelerine dönüştürülür <br> LINE3: tüm öğeler LINE3 öğelere dönüştürülür

en	Totaling
tr	tutarında

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
tr	Lütfen burada herhangi bir toplama seçeneğini seçerken, "Toplam" sütununda toplanacak Öğeleri kontrol edin.

en	Total Type
tr	Toplam türü

en	Which type of totaling shall be performed.
tr	Hangi tür toplamanın gerçekleştirileceği.

en	Prefix for GPRINT Totals
tr	GPRINT Toplamları Öneki

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
tr	Tüm toplam GPRINT satırları için bir Önek.

en	Reorder Type
tr	Sipariş Türü

en	Reordering of Graphs.
tr	Grafiklerin Yeniden Sıralanması.

en	Please name this Aggregate Graph.
tr	Lütfen bu Toplam Grafiği adlandırın.

en	Propagation Enabled
tr	Yayılma Etkin

en	Is this to carry the template?
tr	Bu şablonu taşımak mı?

en	Aggregate Graph Settings
tr	Toplam Grafik Ayarları

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
tr	Örneğin farklı ana bilgisayarları ayırt etmek için tüm GPRINT satırlarının bir Öneki. Bu önekte hem Ana Bilgisayar hem de Veri Sorgu değiştirme değişkenlerini kullanabilirsiniz.

en	Aggregate Template Name
tr	Toplam Şablon Adı

en	Please name this Aggregate Template.
tr	Lütfen bu Toplu Şablonu adlandırın.

en	Source Graph Template
tr	Kaynak Grafik Şablonu

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
tr	Bu Toplam Şablonun dayandığı Grafik Şablonu.

en	Aggregate Template Settings
tr	Toplu Şablon Ayarları

en	The name of this Color Template.
tr	Bu Renk Şablonunun adı.

en	A nice Color
tr	Güzel bir renk

en	A useful name for this Template.
tr	Bu Şablon için faydalı bir isim.

en	Logical operation to combine rules.
tr	Kuralları birleştirmek için mantıksal işlem.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
tr	Bu Kural Öğesi için kullanılacak Alan Adı.

en	Matching Pattern
tr	Eşleşen desen

en	The Pattern to be matched against.
tr	Eşleştirilecek desen.

en	A useful name for this Rule.
tr	Bu Kural için kullanışlı bir isim.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
tr	Bu kurala uygulamak için bir Veri Sorgusu seçin.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
tr	Bu kurala uygulanacak mevcut Grafik Türlerinden herhangi birini seçin.

en	Enable Rule
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Check this box to enable this rule.
tr	Bu kuralı etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyin.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
tr	Yeni Ağaç Öğeleri için bir Ağaç seçin.

en	Leaf Item Type
tr	Yaprak Öğe Türü

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
tr	Ağaca dinamik olarak eklenecek Öğe Türü.

en	Graph Grouping Style
tr	Grafik Gruplama Stili

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
tr	Ağaçtaki bu belirli ana bilgisayar için çizildiğinde grafiklerin nasıl gruplanacağını seçin.

en	Optional: Sub-Tree Item
tr	İsteğe bağlı: Alt Ağaç Öğesi

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
tr	Bağlamak için bir Alt Ağaç Öğesi seçin. <br> Bu kural yürütülürken hâlâ orada olduğundan emin olun!

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
tr	Yeni bir alt başlık oluşturmak için bir nesne seçin.

en	Propagate Changes
tr	Değişiklikleri Yay

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
tr	Bu formdaki tüm seçenekleri ('Başlık' hariç) tüm alt 'Başlık' öğelerine yay.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
tr	Eşleştirilecek Dize Deseni (Normal İfade). <br> Çevreleyen &#39;/&#39; sağlanmalıdır <strong>DEĞİL</strong> gerekir!

en	Replacement Pattern
tr	Yedek desen

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
tr	Bir Ağaç Başlığı olarak kullanmak için Yedek Dize Kalıbı. <br> İlk maç için eg <strong>\ $ {1}</strong> ile bir Maça bakın!

en	Device Defaults
tr	Aygıt Varsayılanları

en	Poller
tr	İskele babası

en	Mail/Reporting/DNS
tr	Posta / Raporlama / DNS

en	Time Spanning/Shifting
tr	Zaman Yayılma / Vites Değiştirme

en	Graph Thumbnail Settings
tr	Grafik Küçük Resim Ayarları

en	Tree Settings
tr	Ağaç ayarları

en	Graph Fonts
tr	Grafik Yazı Tipleri

en	PHP Mail() Function
tr	PHP Mail () İşlevi

en	Required Tool Paths
tr	Gerekli Takım Yolları

en	snmpwalk Binary Path
tr	snmpwalk İkili Yol

en	The path to your snmpwalk binary.
tr	Snmpwalk çiftinin yolu.

en	snmpget Binary Path
tr	snmpget İkili Yol

en	The path to your snmpget binary.
tr	Snmpget ikilisinizin yolu.

en	snmpbulkwalk Binary Path
tr	snmpbulkwalk İkili Yol

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
tr	Snmpbulkwalk ikili dosyanızın yolu.

en	snmpgetnext Binary Path
tr	snmpgetnext İkili Yol

en	The path to your snmpgetnext binary.
tr	Snmpgetnext ikili dosyanızın yolu.

en	snmptrap Binary Path
tr	snmptrap İkili Yol

en	The path to your snmptrap binary.
tr	Snmptrap ikili sisteminize giden yol.

en	RRDtool Binary Path
tr	RRDtool İkili Yol

en	The path to the rrdtool binary.
tr	Rrdtool ikiliye giden yol.

en	PHP Binary Path
tr	PHP İkili Yol

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
tr	PHP ikili dosyanızın yolu (bu dosyayı almak için bir php yeniden derlemesi gerekebilir).

en	FPing Binary Path
tr	PHP İkili Yol

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
tr	Kaktüsler Günlük Yolu

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
tr	Cacti günlük dosyanızın yolu (boşsa, varsayılan olarak <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
tr	Poller Standart Hata Günlüğü Yolu

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
tr	Cacti'nin Veri Toplayıcıları ile ilgili sorunlarınız varsa, bu dosya yolunu ayarlayın ve Veri Toplayıcıları standart hatası bu dosyaya yönlendirilecek

en	Rotate the Cacti Log
tr	Kaktüs Günlüğünü Döndür

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
tr	Bu seçenek Cacti Günlüğünü periyodik olarak döndürür.

en	Rotation Frequency
tr	Dönme frekansı

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
tr	Kayıtlarınızı hangi sıklıkta döndürmek istersiniz?

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
tr	Kaç tane günlük dosyasını saklamak istiyorsunuz? Günlükleri hiçbir zaman kaldırmak için 0 kullanın. (0-365)

en	Alternate Poller Path
tr	Alternatif Poller Yolu

en	Spine Binary File Location
tr	Omurga İkili Dosya Konumu

en	The path to Spine binary.
tr	Omurga ikili yolu.

en	Spine Config File Path
tr	Omurga Yapılandırma Dosyası Yolu

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
tr	Spine yapılandırma dosyasının yolu. Varsayılan olarak, Spine'da veya belirtilmemişse / etc içinde.

en	RRDfile Auto Clean
tr	RRDfile Otomatik Temizleme

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
tr	Karşılık gelen Veri Kaynakları Cacti'den kaldırıldığında RRD dosyalarını otomatik olarak arşivle veya sil

en	RRDfile Auto Clean Method
tr	RRDfile Otomatik Temizleme Yöntemi

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
tr	Veri Kaynakları silindikten sonra RRD dosyalarını Cacti'den temizlemek için kullanılan yöntem.

en	Archive directory
tr	Arşiv dizini

en	Log Destination
tr	Hedef Hedefi

en	Generic Log Level
tr	Genel Günlük Seviyesi

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
tr	Günlük dosyasına hangi düzeyde ayrıntı gönderilmesini istiyorsunuz? UYARI: NONE veya LOW dışındaki herhangi bir durumda bırakmak, disk alanınızı hızla tüketebilir.

en	Expand log details
tr	Aygıtları Genişlet

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
tr	Günlük Giriş Doğrulama Sorunları

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
tr	İstek alanlarına uygun giriş doğrulaması yapılmadan erişildiğinde kaydetme

en	Data Source Tracing
tr	Veri Kaynakları Kullanımı

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
tr	Bir geliştirici yalnızca, özellikle benzersiz olma durumundaki kontroller etrafında Veri Kaynaklarının oluşturulmasını izlemek için bir seçenek

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
tr	Seçici dosya hata ayıklama

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
tr	Genel Günlük Seviyesi ayarından bağımsız olarak, hangi dosyaları Debug modunda bırakmak istediğinizi seçin. Seçilen tüm dosyalar Hata Ayıklama modunda olduğu gibi değerlendirilir.

en	Selective Plugin Debug
tr	Seçici Eklenti Hata Ayıklama

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
tr	Genel Günlük Seviyesi ayarından bağımsız olarak, hangi Eklentileri Hata Ayıklama moduna geçirmek istediğinizi seçin. Bu eklenti tarafından kullanılan tüm dosyalar Hata Ayıklama modunda olduğu gibi değerlendirilir.

en	Selective Device Debug
tr	Seçici Aygıt Hata Ayıklama

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
tr	Veri toplama sırasında Hata Ayıklama modunda olmasını istediğiniz virgülle ayrılmış bir Aygıt Kimliği listesi. Bu hata ayıklama düzeyi, yalnızca Cacti yoklama işlemi sırasında kullanılabilir.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
tr	Syslog / Eventlog Öğe Seçimi

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
tr	Günlüğe kaydetme için Syslog / Eventlog kullanılırken, Cacti günlüğü Syslog / Eventlog öğesine iletilir.

en	Internationalization (i18n)
tr	Uluslararasılaştırma (i18n)

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
tr	Kaktüslerin yerelleştirilmesine izin vermek için 'etkin' seçeneğini seçin. Sıkı mod, istenen dilin sisteminizde kurulu olan tüm eklentiler tarafından da desteklenmesini gerektirir. Gerçek bu değilse, her şey İngilizce olarak gösterilecektir.

en	Default language for this system.
tr	Bu sistem için varsayılan dil.

en	Auto Language Detection
tr	Otomatik Dil Tespiti

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
tr	Kullanıcının 'varsayılan' dilini otomatik olarak belirlemeye izin ver ve bu dil Cacti tarafından destekleniyorsa giriş zamanında verilmesine izin ver. Devre dışı bırakılırsa, varsayılan dil, kullanıcı başka bir dil seçinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

en	Preferred Language Processor
tr	Tercih Edilen Dil İşlemcisi

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
tr	Kaktüsler, birden çok alternatif Dil Çeviri İşlemcisi için destek içerir. Varsayılan olarak yerleşik PHP desteği kullanılacaktır, ancak tüm Linux türevleri yerleşik Dil Desteğini içermez. Seçilmezse, Cacti ilk bulunanı seçecektir.

en	Client TimeZone Support
tr	MySQL - TimeZone Desteği

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
tr	Tarih görüntüleme biçimi

en	The System default date format to use in Cacti.
tr	Cacti'de kullanılacak Sistem varsayılan tarih formatı.

en	The System default date separator to be used in Cacti.
tr	Cacti'de kullanılacak Sistem varsayılan tarih ayırıcısı.

en	Show only site specific locations
tr	Grafiğe özel seçenekleri burada ayarlayın.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
tr	Kontrol Edilen Grafikler / Veri Kaynakları Var

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
tr	Grafikleri ve Veri Kaynakları Varsa Varsayılan Olarak Kontrol Edilmeli.

en	RRDtool Version
tr	RRDtool Sürümü

en	The version of RRDtool that you have installed.
tr	Yüklemiş olduğunuz RRDtool sürümü.

en	Enable Gradient Support
tr	Raporu Etkinleştir

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
tr	Grafik İzin Yöntemi

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
tr	Kullanıcının Grafik İzinlerini belirlemek için iki yöntem vardır. Birincisi 'Permissive'. 'İzin verilen' ayarında, bir Kullanıcı, kendileri için geçerli olan Grafiklere erişmek için yalnızca Grafik, Aygıt veya Grafik Şablonuna erişebilir. 'Kısıtlayıcı' altında, Kullanıcı Grafiğe erişmek için Grafiğe, Cihaza ve Grafik Şablonuna erişebilmelidir.

en	Restrictive
tr	kısıtlayıcı

en	Device Based
tr	Aygıt Adı

en	Graph/Data Source Creation Method
tr	Grafik / Veri Kaynağı Oluşturma Yöntemi

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
tr	Basit olarak ayarlandıysa, Grafikler ve Veri Kaynakları yalnızca Yeni Grafiklerden oluşturulabilir. Gelişmiş ise, eski Grafik ve Veri Kaynağı oluşturma desteklenir.

en	Show Form/Setting Help Inline
tr	Formu / Ayar Yardım Satırını Göster

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
tr	İşaretlendiğinde, Form ve Ayar Yardımı satır içi gösterilecektir. Aksi halde, yardım düğmesinin üzerine getirildiğinde sunulacaktır.

en	Local Page Help Only
tr	Yardım İste

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
tr	Silme Doğrulaması

en	Prompt user before item deletion.
tr	Öğe silmeden önce kullanıcıyı isteyin.

en	Data Source Preservation Preset
tr	Grafik / Veri Kaynağı Oluşturma Yöntemi

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
tr	Etkinleştirildiğinde, Cacti, Grafikleri kaldırırken Radyo Düğmesini Grafiğin İlgili Veri Kaynaklarını Sil olarak ayarlayacaktır. Not: Kaktüsler, diğer Grafiklerde kullanılıyorsa Veri Kaynaklarının kaldırılmasına izin vermez.

en	Graphs Auto Unlock
tr	Grafik Eşleştirme Kuralı

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
tr	Etkinleştirildiğinde, Kaktüsler Grafikleri kilitlemez. Bu, bir Grafikle ilgili Veri Kaynaklarının daha hızlı manuel olarak değiştirilmesine izin verir.

en	Hide Cacti Dashboard
tr	Cacti Panosunu Gizle

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
tr	Cacti'nin Harici Bağlantı Desteği ile kullanmak için. Bu ayarı kullanarak Cacti Dashboard'u gizleyebilirsiniz, böylece sadece kendi sayfanızı görüntüleyebilirsiniz.

en	Enable Drag-N-Drop
tr	Drag-N-Drop'u Etkinleştir

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
tr	Cacti'nin arabirimlerinin bazıları Drag-N-Drop özelliğini destekliyor. İşaretliyse bu seçenek etkinleştirilecektir. Not: Görme engelli kullanıcılar için bu seçenek devre dışı bırakılabilir.

en	Site Security
tr	SMTP Güvenlik

en	Force Connections over HTTPS
tr	HTTPS Üzerindeki Bağlantıları Zorla

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
tr	İşaretlendiğinde, yüksek güvenlik sağlamak için Cacti'ye erişme girişimleri HTTPS'ye yönlendirilir.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
tr	Güvenli olmayan JavaScript eval () çağrılarına izin ver

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
tr	Bazı Cacti eklentileri, güvenli olmayan JavaScript eval () çağrılarının kullanılmasını gerektirir. Bu seçeneği seçerseniz, Kaktüslerde bunlara izin verilecektir.

en	Content-Security Alternate Sources
tr	İçerik-Güvenlik Alternatif Kaynakları

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
tr	Web Sunucusunun kendisinin dışından erişilmesine izin verilecek alanla sınırlandırılmış alan adları. Bu, bir CDN veya barındırma sitesi kullanmayı seçen kullanıcılar için önemlidir. Kaynaklar joker karakterler içerebilir, örneğin: *.alanadim.com veya bir protokol, örneğin: https://*.example.com. Bu Alternatif Kaynaklar yalnızca Görüntü, CSS ve JavaScript türlerini içerir.

en	Remote Agent
tr	Uzak Ajan Zaman Aşımı

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
tr	SMTP Port

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
tr	Central Cacti web sunucusunun, isteği terk etmeden önce, Uzak Veri Toplayıcı'dan çeşitli Cihaz bilgileri alması için bir yanıt bekleyeceği saniye cinsinden süre. Merkezi Kaktüs Veri Toplayıcısı dışındaki Veri Toplayıcılarla ilişkilendirilen Aygıtlarda, Aygıt bilgilerini toplamak için Uzak Aracı kullanılmalıdır.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
tr	Otomatik Grafik Oluşturmayı Etkinleştir

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
tr	Devre dışı bırakıldığında, Cacti Automation aktif olarak herhangi bir Grafik oluşturmaz. Bu, bir nesneyi her kaydettiğinizde yeni Grafikler oluşturmamak için Aygıt ayarlarını yaparken kullanışlıdır. Otomasyon Kurallarını manuel olarak çağırmak yine de mümkün olacaktır.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
tr	Otomatik Ağaç Öğesi Oluşturmayı Etkinleştir

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
tr	Devre dışı bırakıldığında, Cacti Automation aktif olarak herhangi bir Ağaç Öğesi oluşturmaz. Bu, bir nesneyi her kaydettiğinizde yeni Ağaç Girişleri oluşturmamak için Aygıt veya Grafik ayarlarını yaparken kullanışlıdır. Kuralları manuel olarak çağırmak yine de mümkün olacaktır.

en	Automation Notification To Email
tr	E-postaya Otomasyon Bildirimi

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
tr	Otomasyon Ağı düzeyinde belirtilmemişse Otomasyon Bildirimi E-postaları gönderilecek E-posta Adresi. Bu alan veya Otomasyon Ağı değeri boş bırakılırsa, Cacti Birincil Cacti Yönetici E-posta hesabını kullanır.

en	Automation Notification From Name
tr	Adından Otomasyon Bildirimi

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
tr	Otomasyon Bildirimi için kullanılacak E-posta Adı, Otomasyon Ağı düzeyinde belirtilmemişse, e-postaları gönderir. Bu alan veya Otomasyon Ağı değeri boş bırakılırsa, Cacti sistemin varsayılan Adını kullanır.

en	Automation Notification From Email
tr	E-postadan Otomasyon Bildirimi

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
tr	Otomasyon Bildirimi için kullanılacak E-posta Adresi, Otomasyon Ağı düzeyinde belirtilmemişse, e-posta adresleri. Bu alan veya Otomasyon Ağı değeri boş bırakılırsa, Cacti sistem varsayılanını E-posta Adresinden kullanacaktır.

en	Graph Template Defaults
tr	Grafik Şablonu Tabanlı

en	Graph Template Test Data Source
tr	Grafik, Veri Kaynağı

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
tr	Yeni ve yeni içe aktarılan Grafik Şablonları için Veri Kaynaklarını oluşturmadan önce test etmek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Test Veri Kaynakları etkinleştirildiğinde, Veri Kaynağı geçerli veriler döndürmezse Grafik oluşturulmaz. Cihazın özelliklerine bağlı olarak seçilerek uygulanabilen daha fazla Grafik Şablonu içerebilen daha genel bir Cihaz Şablonuna sahip olmak istiyorsanız bu ayar önemlidir. Not: Veri Kaynağı olarak uzun süredir çalışan bir komut dosyanız varsa, Grafik oluşturma süresi artacaktır.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Görüntü Formatı.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Grafik Genişliği.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
tr	Tüm yeni Grafik Şablonları için kullanılacak varsayılan Grafik Genişliği.

en	The default Device Template used on all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlarda kullanılan varsayılan Cihaz Şablonu.

en	The default Site for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan site.

en	The default Poller for all new Devices.
tr	Tüm yeni Aygıtlar için varsayılan Yoklayıcı.

en	Device Threads
tr	Cihaz Konuları

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
tr	Varsayılan Aygıt İpliği sayısı. Bu sadece Omurga Veri Toplayıcı kullanılırken geçerlidir.

en	%s Thread
tr	% d Konu

en	%s Threads
tr	% d Konular

en	Re-index Method for Data Queries
tr	Veri Sorguları İçin Yeniden Endeksleme Yöntemi

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
tr	Tüm Veri Sorguları için kullanılacak varsayılan Re-index Yöntemi.

en	Default Interface Speed
tr	Varsayılan Grafik Türü

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
tr	1 Gb / sn Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
tr	10 Gb / sn Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
tr	25 Gb / sn Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
tr	56 Gb / sn Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
tr	100 Gb / sn Ethernet

en	SNMP Defaults
tr	SNMP Varsayılanları

en	Default SNMP version for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMP sürümü.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
tr	Varsayılan SNMP, tüm yeni Cihazlar için topluluk okur.

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMP v3 Güvenlik Seviyesi.

en	Auth Protocol (v3)
tr	Yetkilendirme Protokolü (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMPv3 Yetkilendirme Protokolü.

en	Auth User (v3)
tr	Yetkili Kullanıcı (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMP v3 yetkilendirme kullanıcısı.

en	Auth Passphrase (v3)
tr	Yetki Parolası (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMP v3 yetkilendirme şifresi.

en	Privacy Protocol (v3)
tr	Gizlilik Protokolü (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMPv3 Gizlilik Protokolü.

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan SNMPv3 Gizlilik Şifresi.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
tr	Tüm yeni Cihazlar için SNMP v3 İçeriğini girin.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
tr	Tüm yeni Aygıtlar için varsayılan SNMP v3 Motor Kimliği. SNMPv3 Bildirim alıcısı başına tanımlanmış SNMP Motor Kimliğini kullanmak için bu alanı boş bırakın.

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan UDP bağlantı noktası. Tipik olarak 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
tr	Tüm yeni Aygıtlar için varsayılan SNMP zaman aşımını saniye cinsinden.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
tr	Varsayılan SNMP, tüm yeni Aygıtlar için yeniden dener.

en	Availability/Reachability
tr	Kullanılabilirlik / erişilebilirlik

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan uygunluk / erişilebilirlik. Cacti yöntemi, bir aygıtın yoklama için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanacaktır. <br> <i>NOT: En azından SNMP&#39;nin daima seçilmesi önerilir.</i>

en	Ping Type
tr	Ping Türü

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
tr	Tüm yeni cihazlar için varsayılan ping portu. TCP ile Cacti portu senkronize etmeye çalışacaktır. UDP ile Cacti, cihazın başarılı olup olmadığını veya bağlantı kurulup kurulmadığını belirlemek için 'bağlantıya ulaşılamıyor' hatası gerektiriyor.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
tr	Tüm yeni Aygıtlar için varsayılan Ping Zaman Aşımı değeri mili-saniye olarak. Aygıt SNMP, ICMP, UDP ve TCP ping için kullanılacak zaman aşımı değerleri. ICMP Pings, en yakın saniyeye yuvarlanır. Windows'taki TCP ve UDP bağlantı zaman aşımları işletim sistemi tarafından kontrol edilir ve bu nedenle Windows'ta önerilmez.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
tr	Cacti'nin, bir Cihazı aşağı olarak işaretlemeden önce bir cihazı pinglemeye çalışacağı sayı.

en	Up/Down Settings
tr	Yukarı / Aşağı Ayarları

en	Failure Count
tr	Başarısızlık sayısı

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
tr	Bir hata günlüğe kaydetmeden ve bir Aygıtı aşağı olarak bildirmeden önce bir Aygıtın yoklama aralığı sayısı azaltılmalıdır.

en	Recovery Count
tr	Kurtarma Sayısı

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
tr	Aygıtı çalışır duruma getirmeden ve bir bildirimde bulunmadan önce bir Aygıtın yoklama aralığı sayısı devam etmelidir.

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
tr	Lütfen Cacti'nizi ciltlemek için mevcut Temalardan birini seçin.

en	Table Settings
tr	Tablo ayarları

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
tr	Tablo için görüntülenecek varsayılan satır sayısı.

en	Autocomplete Enabled
tr	Otomatik Tamamlama Etkin

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
tr	Çok büyük sistemlerde, seçilen listeler kullanıcı arabirimini önemli ölçüde yavaşlatabilir. Bu seçenek etkinleştirilirse, Cacti, seçim listesini sistematik olarak doldurmak için otomatik tamamlama geri aramalarını kullanır. Not: Klasik tema için otomatik tamamlama zorla devre dışı bırakılır.

en	Autocomplete Rows
tr	Otomatik Tamamlama Satırları

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
tr	Otomatik tamamlama tabanlı seçme desen eşleşmesinden döndürülecek varsayılan satır sayısı.

en	Autocomplete Delay
tr	Otomatik Tamamlama Satırları

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
tr	Minimum uzunluk

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
tr	Taahhüt edilecek Ağacın Minimum genişliği.

en	Maximum Tree Width
tr	Maksimum Başlık Uzunluğu

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
tr	Genişletilecek Ağacın maksimum genişliği, bundan sonra Ağaç dalları sayfada kayar.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
tr	Cihaz Açılır Listelerinden Alanları Şeritle

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
tr	Cihaz adı filtresi açılır listelerini görüntülerken, bu seçeneğin işaretlenmesi ana bilgisayar adından alan adına geçer.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
tr	Grafik / Veri Kaynağı / Veri Sorgu Ayarları

en	Maximum Title Length
tr	Maksimum Başlık Uzunluğu

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
tr	İzin verilen maksimum Grafik veya Veri Kaynağı başlıkları.

en	Data Source Field Length
tr	Veri Kaynağı Alan Uzunluğu

en	The maximum Data Query field length.
tr	Maksimum Veri Sorgu alanı uzunluğu.

en	Graph Creation
tr	Grafik Oluşturma

en	Default Graph Type
tr	Varsayılan Grafik Türü

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
tr	Grafikler oluştururken, hangi Grafik Türünü önceden seçilmesini istersiniz?

en	By Template/Data Query
tr	Şablon / Veri Sorgusuna Göre

en	Log Management
tr	Günlük Yönetimi

en	Default Log Tail Lines
tr	Varsayılan Günlük Kuyruk Çizgileri

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
tr	Kuyruğa alınacak Cacti günlük dosyasının varsayılan satır sayısı.

en	Maximum number of rows per page
tr	Sayfa başına maksimum satır sayısı

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
tr	CLOG için 'Tüm satırlar' seçildiğinde kullanıcı tarafından tanımlanacak satır sayısı.

en	Log Tail Refresh
tr	Günlük Kuyruk Yenile

en	How often do you want the Cacti log display to update.
tr	Cacti günlüğü ekranının ne sıklıkla güncellenmesini istiyorsunuz?

en	Log Viewer Settings
tr	Günlük Görüntüleyici Ayarları

en	Exclusion Regex
tr	Dışlama Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
tr	Bu regex ile eşleşen dizeler kullanıcı ekranından çıkarılır. Örneğin, 'Yönetici' veya 'Giriş' kelimelerini içeren tüm günlük satırlarını hariç tutmak istiyorsanız 'yazarsınız (Yönetici || Giriş)'

en	Real-time Graphs
tr	Gerçek Zamanlı Grafikler

en	Enable Real-time Graphing
tr	Gerçek Zamanlı Grafiği Etkinleştir

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
tr	Bir seçenek işaretlendiğinde, kullanıcılar Cacti'yi Gerçek Zamanlı moda sokabilir.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
tr	Bu zaman aralığı, varsayılan grafikte görmek istersiniz.

en	Minimum Refresh Interval
tr	Yenileme aralığı

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
tr	Bu, Grafik güncellemeleri arasında desteklenen minimum süredir. Bu değer ayrıca belirli RRDfile özniteliklerini ayarlamak için kullanılır. Verileri önbelleğe alan ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlamayan bir Cihazınız varsa, boşluklu Grafikler oluşturmayı önlemek için varsayılan Minimum Yenileme Aralığını artırmanız gerekebilir.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
tr	Bu, web sunucusundaki RRDfiles ve PNG dosyalarının önbelleğe alınacağı konumdur. Bu önbellek yoklama tarafından yönetilecektir. Bu klasörde doğru okuma ve yazma izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun.

en	RRDtool Graph Options
tr	Grafik Seçenekleri

en	Custom Watermark
tr	Özel Veriler

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
tr	Her Grafiğin alt ortasına yerleştirilmiş metin.

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
tr	|tarih_saat| biçimlendirilirken kullanılacak bir grafikte

en	Disable RRDtool Watermark
tr	RRDtool Grafik Filigranı

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
tr	RRDtool sürümünüz destekliyorsa, bu seçeneği işaretleyerek Grafiklerinizde RRDtool reklamını devre dışı bırakabilirsiniz.

en	Font Selection Method
tr	Yazı Tipi Seçme Yöntemi

en	How do you wish fonts to be handled by default?
tr	Yazı tiplerinin varsayılan olarak nasıl ele alınmasını istersiniz?

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
tr	Tema tabanlı yazı tipi kontrolü kullanılmadığında, tüm Grafikler için kullanılacak Pangon yazı tipi-yapılandırma yazı tipi adı. İsteğe bağlı olarak, boş bırakabilir ve yazı tipi ayarlarını nesne bazında denetleyebilirsiniz.

en	Enter Valid Font Config Value
tr	Geçerli Yazı Tipi Yapılandırma Değerini Girin

en	The size of the font used for Graph Titles
tr	Grafik Başlıkları için kullanılan fontun boyutu

en	Title Font Setting
tr	Başlık Yazı Tipi Ayarı

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
tr	Grafik Başlıkları için kullanılacak font. Geçerli bir True Type Font dosyası veya geçerli Pango font-config değeri girin.

en	Legend Font Size
tr	Legend Yazı Tipi Boyutu

en	The size of the font used for Graph Legend items
tr	Graph Legend öğeleri için kullanılan fontun boyutu

en	Legend Font Setting
tr	Legend Yazı Tipi Ayarı

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
tr	Grafik Efsaneleri için kullanılacak font. Geçerli bir True Type Font dosyası veya geçerli Pango font-config değeri girin.

en	Axis Font Size
tr	Eksen Yazı Tipi Boyutu

en	The size of the font used for Graph Axis
tr	Graph Axis için kullanılan fontun boyutu

en	Axis Font Setting
tr	Eksen Yazı Tipi Ayarı

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
tr	Graph Axis öğeleri için kullanılacak font. Geçerli bir True Type Font dosyası veya geçerli Pango font-config değeri girin.

en	Unit Font Size
tr	Birim Yazı Tipi Boyutu

en	The size of the font used for Graph Units
tr	Grafik Birimleri için kullanılan fontun boyutu

en	Unit Font Setting
tr	Birim Yazı Tipi Ayarı

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
tr	Grafik Birimi öğeleri için kullanılacak font. Geçerli bir True Type Font dosyası veya geçerli Pango font-config değeri girin.

en	Business Hours Settings
tr	Kullanıcı Ayarları

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
tr	%d Hafta

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
tr	Sayfa başına maksimum satır sayısı

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
tr	Veri Toplama Etkin

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
tr	Oylama işlemini tamamen durdurmak istiyorsanız, bu kutunun işaretini kaldırın.

en	SNMP Agent Support Enabled
tr	SNMP Agent Desteği Etkin

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
tr	Bu seçenek işaretliyse, Cacti, SNMP Agent tablolarını Cacti cihazı ve sistem bilgileriyle birlikte doldurur. SNMP Aracısının kendisini etkinleştirmez.

en	Poller Type
tr	Poller Tipi

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
tr	Kullanılacak poller tipi. Bu ayar bir sonraki yoklama aralığında etkili olacaktır.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
tr	Kullanılan yoklama aralığı. Bu ayar RRD dosyalarının ne sıklıkla kontrol edildiğini ve güncellendiğini etkiler. NOT: Bu değeri değiştirirseniz, yoklama önbelleğini yeniden doldurmalısınız. Bunu yapmamak, veri kaybına neden olabilir.

en	Cron/Daemon Interval
tr	Tekrar (Cron) aralığı

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
tr	Cacti veri toplayıcının başlatılacağı frekans. Cacti veri toplayıcının başlatılmasını kontrol etmek için crontab, zamanlanmış bir görev (Windows için) veya cactid systemd hizmetini kullanabilirsiniz. Kaktüs arka plan programının kullanımına ilişkin talimatlar için hizmet dizinindeki README.md dosyasını inceleyin.

en	Balance Process Load
tr	İşlem Yükü Dengesi

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
tr	Bu seçeneği tercih ederseniz, Cacti her yoklama işleminin yükünü işlem başına yoklama öğelerini eşit olarak dağıtarak dengelemeye çalışır.

en	Debug Output Width
tr	Hata Ayıklama Çıkışı Genişliği

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
tr	Bu seçeneği tercih ederseniz, Cacti, Cacti'nin saklama kapasitesini aşan çıktıyı kontrol eder ve bulduğu zaman bir uyarı verir.

en	Disable increasing OID Check
tr	Artan OID Kontrolünü devre dışı bırak

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
tr	OID ağacını yürürken OID artışını devre dışı bırakma kontrolünü kontrol eder.

en	Remote Agent Timeout
tr	Uzak Ajan Zaman Aşımı

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
tr	SNMP Bulkwalk Getirme Boyutu

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
tr	Snmpbulkwalk isteği başına kaç OID iade edilmelidir? Büyük SNMP ağaçlarına sahip Aygıtlar için bu boyutun artırılması, bir WAN üzerinden yeniden endeksleme performansını arttıracaktır.

en	SNMP Get OID Limit
tr	SNMP Al

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
tr	snmpget isteği başına verilecek varsayılan maksimum SNMP Get OID sayısı. Cihazlar için bu ayar Cihaz düzeyinde kontrol edilir. Bu ayarı yalnızca Cacti'nin SNMP API'sini komut dosyalarınızda veya eklentilerinizde yerel olarak kullanırken kullanmalısınız.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
tr	Veri Toplayıcı Bilgisi

en	Poller Sync Interval
tr	Poller Sync Aralığı

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
tr	Bir yoklayıcı oluştururken kullanılacak varsayılan yoklama senkronizasyon aralığı. Bu ayar, uzak oylayıcıların ne sıklıkla kontrol edildiğini ve güncellendiğini etkiler.

en	Disable Resource Cache Replication
tr	Kaynak Önbelleğini Yeniden Oluştur

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
tr	Varsayılan olarak, ana Kaktüs Veri Toplayıcı tüm web sitesini ve eklentileri bir Kaynak Önbelleği'nde önbelleğe alır. Ardından, Uzak Veri Toplayıcıları periyodik olarak kendilerini ana Kaktüs Veri Toplayıcısından gelen güncellemelerle güncelleyecektir. Bu Kaynak Önbellek, esasen Uzak Veri Toplayıcıların kendi kendini yükseltmelerine izin verir. Bu seçeneği kullanmak istemiyorsanız, bu ayarı kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
tr	Uzaktan Veri Toplayıcı Durumu:

en	Invalid Data Logging
tr	Geçersiz Veri Günlüğü

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
tr	Spine çıkış hatalarının kaydedilmesini nasıl istersiniz? Seçenekler şunlardır: cmd.php günlüğüne benzer 'Ayrıntılı'; Aygıt başına çıktı hatalarının sayısını sağlayan 'Özet'; ve hata sayımı sağlamayan 'Yok'.

en	Number of PHP Script Servers
tr	PHP Komut Dosyası Sunucusu Sayısı

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
tr	Eşzamanlı komut dosyası sunucusu sayısı, Spine işlemi başına çalıştırılacak işlemlerin sayısı. 1 ile 10 arasındaki ayarlar kabul edilir. Birden fazla iş parçacığı ve komut dosyası sunucusu komut dosyaları çalıştırıyorsanız, bu parametre yardımcı olacaktır.

en	Script and Script Server Timeout Value
tr	Komut Dosyası ve Komut Dosyası Sunucusu Zaman Aşımı Değeri

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
tr	Cacti'nin bir betiğin tamamlanması için bekleyeceği maksimum süre. Bu zaman aşımı değeri saniye cinsindendir.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
tr	Yeniden Dizin Yöntemi

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
tr	Her Gün Aylık

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
tr	Legend Yazı Tipi Ayarı

en	Report Generation Timeout
tr	Uzak Ajan Zaman Aşımı

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
tr	Cacti'nin Rapor Oluşturma komut dosyasının bir zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	%s Minute
tr	%s Dakika

en	Data Source Statistics Timeout
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
tr	Cacti'nin Veri Kaynağı İstatistikleri komut dosyasının zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	RRDChecker Timeout
tr	DNS Zaman Aşımı

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
tr	Bir Cacti'nin Spikekill betiğinin zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	%s Hour
tr	%s Saat

en	Poller Commands Timeout
tr	Arka Plan Komutları Zaman Aşımı

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
tr	Cacti'nin Arka Plan Komutları komut dosyasının zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	Poller Command Concurrent Processes
tr	Eşzamanlı İşlemler

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
tr	1 İşlem

en	%d Processes
tr	% d İşlemler

en	Maintenance Background Generation Timeout
tr	Bakım Arka Planı Oluşturma Zaman Aşımı

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
tr	Bir Cacti'nin Bakım betiğinin zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	Spikekill Background Generation Timeout
tr	Spikekill Arkaplan Üretimi Zaman Aşımı

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
tr	Bir Cacti'nin Spikekill betiğinin zaman aşımı hatası oluşturmadan ve öldürülmeden çalışabileceği maksimum süre.

en	Data Collector Defaults
tr	Veri Toplayıcıları

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
tr	Bu ayarlar, Veri Toplayıcı düzeyinde korunur. Buradaki değerler, yalnızca Veri Toplayıcı ilk oluşturulurken kullanılan varsayılan değerlerdir.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
tr	Varsayılan Veri Toplayıcı İşlemleri

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
tr	Veri Toplayıcıya göre yürütülecek varsayılan eşzamanlı işlem sayısı. NOT: Cacti 1.2'den başlayarak, bu ayar Veri Toplayıcı'da tutulur. İlerlerken, bu değer yalnızca Veri Toplayıcı için bir ön ayardır. Cmd.php kullanırken daha yüksek bir sayı kullanmak performansı artıracaktır. Spine'deki performans iyileştirmeleri, dizi parametresiyle en iyi şekilde çözümlenir. Spine kullanırken, daha düşük bir sayı ve bunun yerine diş kaldıraçları öneririz. Cmd.php kullanırken, en fazla 2 kat CPU çekirdeği kullanın.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
tr	Spine çıkış hatalarının kaydedilmesini nasıl istersiniz? Seçenekler şunlardır: cmd.php günlüğüne benzer 'Ayrıntılı'; Aygıt başına çıktı hatalarının sayısını sağlayan 'Özet'; ve hata sayımı sağlamayan 'Yok'.

en	Threads per Process
tr	İşlem Başına Varsayılan Konular

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
tr	Her işlem için varsayılan konulara izin verilir. NOT: Cacti 1.2+ ile başlayarak, bu ayar Veri Toplayıcı'da tutulur ve bu sadece Ön Ayar'tır. Spine kullanırken daha yüksek bir sayı kullanmak performansı artıracaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki denklemi desteklemek için yeterli MySQL / MariaDB bağlantınız olduğundan emin olun: links = data collectors * process * (thread + script server). Ayrıca kullanıcı girişi bağlantıları için de yeterli yedek bağlantınızın olduğundan emin olmalısınız.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
tr	<blockquote> <i>Yerleşik Kimlik Doğrulama</i> - Cacti, kullanıcı oluşturmanıza ve onlara Cacti içindeki farklı alanlarda haklar vermenize olanak sağlayan kullanıcı kimlik doğrulamasını yönetir. <br><br> <i>Web Temel Doğrulama</i> - Doğrulama, web sunucusu tarafından gerçekleştirilir. Şablon Kullanıcısı tanımlanırsa kullanıcılar ilk giriş sırasında otomatik olarak eklenebilir veya oluşturulabilir, aksi takdirde tanımlanmış misafir izinleri kullanılır. <br><br> <i>LDAP Kimlik Doğrulama</i> - Bir LDAP sunucusuna karşı kimlik doğrulamasına izin verir. Şablon Kullanıcısı tanımlanırsa, kullanıcılar ilk giriş sırasında otomatik olarak oluşturulacak, aksi takdirde tanımlanmış misafir izinleri kullanılacaktır. PHP’lerin LDAP modülü etkin değilse, LDAP Kimlik Doğrulama seçilebilir bir seçenek olarak görünmeyecektir. <br><br> <i>Çoklu LDAP / AD Etki Alanı Kimlik Doğrulaması</i> - Yöneticilerin Cacti kaynaklarına erişmek için farklı LDAP / AD dizinlerinden birden fazla ayrı grubu desteklemesini sağlar. LDAP Kimlik Doğrulaması gibi, PHP LDAP modülü de bu yöntemi kullanmak için gereklidir. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
tr	Kimlik Doğrulama Çerezlerini Destekleyin

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
tr	Bir kullanıcı "Beni oturumumu açık tut" seçeneğini onaylarsa ve seçerse, kullanıcının bilgisayarında oturumun kalmasına izin veren bir kimlik doğrulama çerezi oluşturulur. Kimlik doğrulama çerezi, kullanımdan 90 gün sonra sona erer.

en	Special Users
tr	Özel Kullanıcılar

en	Primary Admin
tr	Birincil Yönetici

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
tr	Cacti sisteminde sorun yaşandığında otomatik olarak E-posta alacak olan birincil yönetim hesabının adı. Bu E-postaları almak için posta ayarlarınızın doğru olduğundan ve yönetim hesabının ayarlanmış bir E-posta adresine sahip olduğundan emin olun.

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
tr	Grafikleri görüntülemek için konuk kullanıcının adı; varsayılan olarak 'Kullanıcı Yok' şeklindedir.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
tr	Cacti'nin yeni Web Basic ve LDAP kullanıcıları için şablon olarak kullanacağı kullanıcının adı; varsayılan olarak 'konuk' şeklindedir. Bu kullanıcı hesabı seçildikten sonra giriş yapamaz.

en	Account Locking
tr	Hesap Kilitleme

en	Lock Accounts
tr	Hesapları Kilitle

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
tr	Bir bu kadar başarısız denemeden sonra bir saat içinde bir hesabı kilitleyin.

en	1 Attempt
tr	1 Girişimi

en	%d Attempts
tr	% d Denemeler

en	Auto Unlock
tr	Otomatik kilidini

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
tr	Bir kaç dakika sonra bir hesap otomatik olarak açılır. Doğru şifre girilse bile, bu süre geçinceye kadar hesap kilidini açmaz. Maksimum 1440 dakika (1 Gün)

en	2FA Timeout
tr	Zaman Aşımı

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
tr	Denetimi Çalıştır

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
tr	Eşik

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
tr	Web Temel Kimlik Doğrulama

en	Basic Auth Login Failure Message
tr	Temel Kimlik Doğrulama Harita Dosyası

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
tr	Temel kimlik doğrulamayı kullanırken, kullanıcı adını geçerli bir Cacti hesabıyla eşleştirme sorunları varsa, burada yer alan mesaj kullanıcılara gösterilecektir. Hem metin hem de HTML içerebilir.

en	Basic Auth Mapfile
tr	Temel Kimlik Doğrulama Harita Dosyası

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
tr	Temel kimlik doğrulamayı kullanırken, temel hesabın farklı bir giriş hesabına çevrilmesi gerekiyorsa, temel hesabı istediğiniz giriş hesabıyla eşleştirmek için burada bir CSV dosyası belirtebilirsiniz.

en	Local Account Complexity Requirements
tr	Yerel Hesap Karmaşıklığı Gereksinimleri

en	This is minimal length of allowed passwords.
tr	Bu, izin verilen şifrelerin minimum uzunluğu.

en	Require Mix Case
tr	Mix Case gerektir

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
tr	Bunun için hem küçük hem de büyük harf içeren yeni şifreler gerekir.

en	Require Number
tr	Numara gerektir

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
tr	Bu, en az 1 sayısal karakter içermesi için yeni şifreler gerektirir.

en	Require Special Character
tr	Özel Karakter İste

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
tr	Bu, en az 1 özel karakter içermesi için yeni şifreler gerektirecektir.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
tr	Eski Şifreler Üzerindeki Karmaşıklığı Zorla

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
tr	Bu, tüm eski şifrelerin oturum açtıktan sonra yeni karmaşıklık gereksinimlerini karşılamasını gerektirir. Eğer karşılanmazsa, şifre değişikliğini zorlar.

en	Expire Inactive Accounts
tr	Etkin Olmayan Hesapların Sona Ermesi

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
tr	Bu, etkin olmayan hesapların devre dışı bırakılmasından önceki maksimum gün sayısıdır. Yönetici hesabı bu politikadan hariç tutuldu.

en	Expire Password
tr	Şifre Sona Erme

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
tr	Bu, bir şifrenin kullanım süresinin dolmasından önce maksimum gün sayısıdır.

en	Password History
tr	Şifre Geçmişi

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
tr	Bu eski şifreleri hatırlayın ve tekrar kullanmanıza izin vermeyin.

en	1 Change
tr	1 Değişim

en	%d Changes
tr	% d Değişiklikler

en	URL Linking
tr	URL Bağlantısı

en	Server Base URL
tr	Sunucu Tabanı URL'si

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
tr	Bu, Cacti sitesine bağlantılar için kullanılacak bir sunucu konumudur.

en	Emailing Options
tr	E-posta Seçenekleri

en	Notify Primary Admin of Issues
tr	Birincil Sorunları Yönetici Olarak Bildir

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
tr	Cacti sunucusunun sorun yaşadığı durumlarda, Birincil Yöneticiye E-posta ile bildirilmeli mi? Birincil Yöneticinin Cacti kullanıcı hesabı, Cacti'nin ayarlar sayfasındaki Kimlik Doğrulama sekmesi altında belirtilmiştir. Varsayılan olarak 'admin' hesabına.

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
tr	Bu, her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için bir test mesajı göndermek için kullanılan bir E-posta hesabıdır.

en	Mail Services
tr	Mail Servisleri

en	Which mail service to use in order to send mail
tr	Posta göndermek için hangi posta servisini kullanmak

en	Ping Mail Server
tr	Ping Posta Sunucusu

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
tr	Test E-postasını göndermeden önce Posta Sunucusuna ping atmak ister misiniz?

en	This is the Email address that the Email will appear from.
tr	Bu, E-postanın görüneceği E-posta adresidir.

en	This is the actual name that the Email will appear from.
tr	Bu, E-postanın görüneceği asıl addır.

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
tr	E-postadaki bir satır otomatik olarak sözcük sarılmadan önce kaç karaktere izin verileceğidir. (0 = Devre dışı)

en	Sendmail Options
tr	Sendmail Seçenekleri

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
tr	Bu, sunucunuzda sendmail'in yoludur. (Yalnızca Posta Hizmeti olarak Sendmail seçilmişse kullanılır)

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
tr	Bu, E-postayı göndereceğiniz SMTP Sunucusunun ana bilgisayar adı / IP adresidir. Yük devretme için, ana bilgisayarlarınızı noktalı virgül kullanarak ayırın.

en	The port on the SMTP Server to use.
tr	Kullanılacak SMTP Sunucusundaki bağlantı noktası.

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
tr	SMTP ile gönderirken kimlik doğrulaması yapacak kullanıcı adı. (Kimlik doğrulaması istemiyorsanız boş bırakın.)

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
tr	SMTP ile gönderirken kimlik doğrulaması yapılacak şifre. (Kimlik doğrulaması istemiyorsanız boş bırakın.)

en	The encryption method to use for the Email.
tr	E-posta için kullanılacak şifreleme yöntemi.

en	SMTP Timeout
tr	SMTP Zaman Aşımı

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
tr	Lütfen SMTP zaman aşımını saniye cinsinden girin.

en	Reporting Presets
tr	Rapor Hazır Ayarları

en	Default Graph Image Format
tr	Varsayılan Grafik Resim Biçimi

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
tr	Yeni bir rapor oluştururken, satır içi grafikler için hangi resim türünün kullanılması gerektiği

en	Maximum E-Mail Size
tr	Maksimum E-Posta Boyutu

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
tr	Tüm ekleri içeren e-posta mesajının maksimum boyutu.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
tr	Kaktüs Raporlaması için Poller Günlük Seviyesi

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
tr	Günlük dosyasına hangi düzeyde ayrıntı gönderilmesini istiyorsunuz? UYARI: NONE veya LOW dışındaki herhangi bir durumda bırakmak, disk alanınızı hızla tüketebilir.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
tr	Lotus Notes (R) ayarını etkinleştirme

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
tr	Lotus Notes Posta İstemcileri'nin özel kullanımı için kod ayarını etkinleştirin.

en	DNS Options
tr	DNS Seçenekleri

en	Primary DNS IP Address
tr	Birincil DNS IP Adresi

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
tr	Geriye doğru aramalarda kullanılacak birincil DNS IP Adresini girin.

en	Secondary DNS IP Address
tr	İkincil DNS IP Adresi

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
tr	Geriye doğru aramalarda kullanılacak ikincil DNS IP Adresini girin.

en	DNS Timeout
tr	DNS Zaman Aşımı

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
tr	Lütfen DNS zaman aşımını milisaniye cinsinden girin. Cacti, PHP tabanlı bir DNS çözücü kullanıyor.

en	On-demand RRD Update Settings
tr	İsteğe bağlı RRD Güncelleme Ayarları

en	Enable On-demand RRD Updating
tr	İsteğe Bağlı RRD Güncellemesini Etkinleştir

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
tr	Boost, talep üzerine RRD güncellemesinin Cacti'de yapılmasına izin vermeli mi? Devre dışı bırakırsanız, bu değişiklik bir sonraki yoklama döngüsüne kadar geçerli olmaz. Uzak Veri Toplayıcılarınız olduğunda, bu ayarların açık olması gerekir.

en	System Level RRD Updater
tr	Sistem Seviyesi RRD Güncelleyici

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
tr	RRD Talep Üzerine Güncelleme Silinebilmeden Önce, bir yoklama çalıştırması daima geçmelidir

en	How Often Should Boost Update All RRDs
tr	Tüm RRD Güncellemelerini Ne Kadar Hızlandırmalıdır?

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
tr	Yükseltmeyi etkinleştirdiğinizde, RDR dosyalarınız yalnızca bir kullanıcı tarafından talep edildiğinde veya bu süre geçtiğinde güncellenir.

en	Number of Boost Processes
tr	Takviye İşlem Sayısı

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
tr	Takviye tablosundaki tüm RRD'leri işlemek için kullanılacak eşzamanlı artırma işlemlerinin sayısı.

en	Maximum Records
tr	Maksimum Kayıtlar

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
tr	Takviye çıktı tablosu bu boyutu aşarsa, kayıtlarda bir güncelleme gerçekleşir.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
tr	Geçiş Başına Maksimum Veri Kaynağı Öğesi

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
tr	Performansı iyileştirmek için, artırıcı RRD güncelleyicisinin bir seferde kaç Veri Kaynağı Öğesi alınması gerektiğini bilmesi gerekir. Lütfen büyük güncellemeler sırasındaki grafik performansı tehlikeye girebileceğinden çok yüksek ayarlarda bulunmamaya dikkat edin. Güncellemeler sırasında grafik çizme veya yoklama yavaşlığıyla karşılaşırsanız, bu sayıyı azaltın. Varsayılan değer 50000'dür.

en	Maximum Argument Length
tr	Maksimum Bağımsız Değişken Uzunluğu

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
tr	Yükseltme, RRDtool&#39;a güncelleme komutları gönderdiğinde, işletim sistemleri Maksimum Bağımsız Değişken Uzunluğunu geçmemelidir. Bu işletim sistemi ve çekirdek seviyesine göre değişir. Örneğin: Windows 2000 &lt;= 2048, FreeBSD &lt;= 65535, Linux 2.6.22 - &lt;= 131072, Linux 2.6.23 ++ sınırsız

en	Memory Limit for Boost and Poller
tr	Boost ve Poller için Bellek Sınırı

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
tr	Cacti Poller ve Boosts Poller için azami bellek miktarı

en	Maximum RRD Update Script Run Time
tr	Maksimum RRD Güncelleme Komut Dosyası Çalışma Süresi

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
tr	Destekleyici yoklayıcı bu çalışma zamanını hariç tutarsa, kaktüsler günlüğüne bir uyarı verilir,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
tr	Poller_output_boost tablosunun doğrudan popülasyonunu etkinleştir

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
tr	Her yoklama döngüsünde% 25 zaman azalmasıyla sonuçlanan yoklama çıkış artışına doğrudan kayıt eklenmesini sağlar.

en	Boost Debug Log
tr	Hata ayıklama günlüğünü artır

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
tr	Bu alan boş değilse, Yükseltme, yükseltme yoklama işleminden RRDupdate çıktısını kaydeder.

en	Image Caching
tr	Görüntü Önbelleğe Alma

en	Enable Image Caching
tr	Görüntü Önbelleğe Almayı Etkinleştir

en	Should image caching be enabled?
tr	Görüntü önbelleğe alma etkinleştirilmeli mi?

en	Location for Image Files
tr	Görüntü Dosyalarının Konumu

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
tr	Boost'un görüntü dosyalarınızı yerleştireceği yeri belirtin. Bu dosyalar zaman aşımına uğradığında yoklayıcı tarafından otomatik olarak temizlenir.

en	Data Sources Statistics
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	Enable Data Source Statistics Collection
tr	Veri Kaynağı İstatistikleri Koleksiyonunu Etkinleştir

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
tr	Bu Cacti sistemi için Veri Kaynağı İstatistikleri toplanmalı mı?

en	Data Collection Method
tr	Veri Koleksiyonu

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
tr	İstatistikleri Temizle

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
tr	Takviye İşlem Sayısı

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
tr	Takviye tablosundaki tüm RRD'leri işlemek için kullanılacak eşzamanlı artırma işlemlerinin sayısı.

en	Daily Update Frequency
tr	Günlük Güncelleme Frekansı

en	How frequent should Daily Stats be updated?
tr	Günlük İstatistikler ne sıklıkla güncellenmelidir?

en	Hourly Average Window
tr	Saatlik Ortalama Pencere

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
tr	Saatlik ortalamayı temsil eden ardışık saat sayısı. Çok yüksek bir ayarın çok büyük bellek tablolarına neden olabileceğini unutmayın.

en	Maintenance Time
tr	Bakım zamanı

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
tr	Haftalık, Aylık ve Yıllık Veriler hangi saatlerde güncellenmelidir? Biçim HH: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
tr	Veri Kaynağı İstatistikleri Veri Toplayıcı için Bellek Sınırı

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
tr	Cacti Poller ve Data Source Statistics Poller için maksimum hafıza miktarı

en	Data Source Retention Settings
tr	Veri Depolama Ayarları

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
tr	Verilerin Saklanması

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
tr	Verilerin Saklanması

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
tr	Verilerin Saklanması

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
tr	RRDfile Temizleyici

en	Enable RRDfile Check
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
tr	Bu Cacti sistemi için Veri Kaynağı İstatistikleri toplanmalı mı?

en	Number of RRDfile Check Processes
tr	Takviye İşlem Sayısı

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
tr	Takviye tablosundaki tüm RRD'leri işlemek için kullanılacak eşzamanlı artırma işlemlerinin sayısı.

en	Check Frequency
tr	Sıklık

en	How frequent should RRD be checked ?
tr	Günlük İstatistikler ne sıklıkla güncellenmelidir?

en	Data Storage Settings
tr	Veri Depolama Ayarları

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
tr	RRD'lerin yerel olarak mı depolanacağını veya harici bir RRDtool proxy sunucusu tarafından mı işleneceğini seçin.

en	RRDtool Proxy Server
tr	RRDtool Proxy Sunucusu

en	Structure RRDfile Paths
tr	Yapılandırılmış RRD Yolları

en	Enable Structured Paths
tr	Yapılandırılmış RRD Yolları

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
tr	Dizin bulundu