en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
sv	Detta värde representerar antalet höga och låga genomsnittliga prover kommer att tas bort från provet innan beräkningen av variansmedelvärdet. Om du väljer ett utlämningsvärde på 5, tas både de övre och nedre 5 genomsnitten bort.

en	%d High/Low Samples
sv	% d Höga / Lågprover

en	Max Kills Per RRA
sv	Max Kills per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
sv	Detta värde representerar det maximala antalet spikes som ska tas bort från en Graph RRA.

en	%d Spikes
sv	% d Spikes

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
sv	Detta värde representerar det maximala antalet spikes som ska tas bort från en Graph RRA.

en	1 Thousand
sv	% d tråd

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
sv	Filtrera

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
sv	Om den här katalogen inte är tom, kommer dina ursprungliga RRD-filer att säkerhetskopieras till den här platsen.

en	Batch Spike Kill Settings
sv	Batch Spike Kill Inställningar

en	Removal Schedule
sv	Avlägsnande Schema

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
sv	Vill du periodiskt ta bort spikar från dina diagram? Om så är fallet, välj frekvensen nedan.

en	Every Other Day
sv	Varannan dag

en	Base Time
sv	Bastid

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
sv	Bastiden för Spike-borttagning ska inträffa. Om du till exempel använder '12: 00am 'och du väljer en gång per dag, börjar partiets borttagning vid ungefär midnatt varje dag.

en	Graph Templates to Spike Kill
sv	Grafmallar till Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
sv	Vid utförande av satsvisa borttagning kommer endast de mallar som valts nedan att ageras.

en	Backup Retention
sv	Datalagring

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
sv	När SpikeKill dödar spikar i diagram gör det en säkerhetskopia av RRDfile. Hur länge ska dessa reservfiler behållas?

en	Default View Mode
sv	Standardvisningsläge

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
sv	Vilket grafläge du vill visa som standard när du först besöker sidan Grafer?

en	TimeZone Support
sv	MySQL - TimeZone Support

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
sv	Cacti Server v %s - Underhåll

en	My Browsers Timezone

en	User Language
sv	Användarspråk

en	Defines the preferred GUI language.
sv	Definierar det föredragna GUI-språket.

en	Show Graph Title
sv	Visa grafitel

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
sv	Visa graftiteln på sidan så att den kan sökas med webbläsaren.

en	Hide Disabled
sv	Dölj Inaktiverad

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
sv	Döljer funktionshindrade enheter och grafer när du tittar utanför fliken Console.

en	Show Device Aggregates
sv	aggregat

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
sv	Om en enhetsdatakälla ingår i en sammanlagd graf, visa den grafen tillsammans med andra enhetsgrafer

en	Enable Horizontal Scrolling
sv	Aktivera horisontell rullning

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
sv	Aktivera horisontell rullning av tabeller, inaktivera responsiv kolumnvisibilitet.

en	The date format to use in Cacti.
sv	Datumformat som ska användas i Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
sv	Datumseparatorn som ska användas i Cacti.

en	Page Refresh
sv	Siduppdatering

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
sv	Antalet sekunder mellan automatisk sida uppdateras.

en	Preview Graphs Per Page
sv	Förhandsgranska grafer per sida

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
sv	Antalet grafer som ska visas på en sida i förhandsgranskningsläge.

en	Default Time Range
sv	Standard tidsintervall

en	The default RRA to use in rare occasions.
sv	Standard RRA för användning i sällsynta tillfällen.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Standard tidsintervall visas när du visar Grafer och annan specifik tid.

en	Default Timeshift
sv	Standard Timeshift

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Standard Timeshift visas när du tittar på Grafer och annan tidsspecifik data.

en	Allow Graph to extend to Future
sv	Tillåt graf att sträcka sig till framtiden

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
sv	När du visar Grafer tillåter du att Grafikdatum förlängs "till framtiden"

en	First Day of the Week
sv	Första dagen i veckan

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
sv	Den första veckodagen för veckovisa grafdisplayer

en	Start of Daily Shift
sv	Start av Daily Shift

en	Start Time of the Daily Shift.
sv	Starta tiden för den dagliga skiftningen.

en	End of Daily Shift
sv	Slut på daglig skift

en	End Time of the Daily Shift.
sv	Sluttid för den dagliga skiftningen.

en	Thumbnail Sections
sv	Miniatyr sektioner

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
sv	Vilka delar av kaktus som standard visar miniatyrbilder.

en	Preview Thumbnail Columns
sv	Förhandsgranska miniatyrkolumner

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas när miniatyrdiagram visas i förhandsgranskningsläge.

en	%d Columns
sv	% d kolumner

en	Tree View Thumbnail Columns
sv	Tumnagelkolumner med trädvisning

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas när du visar miniatyrdiagram i träningsläge.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Höjden av miniatyrbilderna i pixlar.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Bredden på miniatyrbilderna i pixlar.

en	Default Tree
sv	Standard Tree

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
sv	Standard graf trädet som ska användas när du visar grafer i trädläge.

en	Graphs Per Page
sv	Grafer per sida

en	Expand Devices
sv	Expand enheter

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
sv	Välj om du vill expandera grafmallar och datafrågor som används av en enhet på träd.

en	Tree History
sv	Lösenordshistorik

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
sv	Om det är aktiverat kommer Cacti att komma ihåg din trädhistorik mellan inloggningar och när du återvänder till sidan Grafer.

en	Use Custom Fonts
sv	Använd anpassade teckensnitt

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
sv	Välj om du vill använda egna anpassade teckensnitt och teckensnittstorlekar eller använda standardinställningarna för systemet.

en	Title Font File
sv	Titel Font File

en	The font file to use for Graph Titles
sv	Typsnittet som ska användas för graftitlar

en	Legend Font File

en	The font file to be used for Graph Legend items
sv	Stilsortsfilen som ska användas för Graph Legend-objekt

en	Axis Font File

en	The font file to be used for Graph Axis items
sv	Stilsortsfilen som ska användas för Graph Axis-objekt

en	Unit Font File
sv	Enhetsteckningsfil

en	The font file to be used for Graph Unit items
sv	Stilsortsfilen som ska användas för Graph Unit-objekt

en	Realtime View Mode
sv	Realtidsvisningsläge

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
sv	Hur vill du se realtidsgrafer?

en	System Setting
sv	Användarinställningar

en	1 Week
sv	% d Vecka

en	Auto Log Out Time
sv	Automatisk utloggning

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
sv	Endast för användare med konsolåtkomst, hur länge kan den här användaren vara inloggad innan han loggas ut automatiskt. Observera att om du inte har varit aktiv på mer än en timme kan du behöva uppdatera din webbläsare. Observera också att denna inställning inte påverkar när autentiseringskakor är aktiverade.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
sv	Du är nu inloggad i Cacti . Du kan följa dessa grundläggande steg för att komma igång.

en	Create devices for network
sv	Skapa enheter för nätverk

en	Create graphs for your new devices
sv	Skapa diagram för dina nya enheter

en	View your new graphs
sv	Visa dina nya grafer

en	Remote Data Collector Status:

en	Number of Offline Records:
sv	Antal offline poster:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
sv	OBS! Du är inloggad i en fjärrdatasamlare. När "online" kommer du att kunna se och kontrollera mycket av Main Cacti webbplatsen som om du var inloggad. Det är också viktigt att notera att Remote Data Collectors är skyldiga att använda Cacti's Performance Boosting Services "On Demand Update" -funktion, och vi rekommenderar alltid att använda Spine. När fjärrdatasamlaren är "offline" , innehåller webbplatsen för Remote Data Collectors mycket mindre information. Det kommer dock att cache alla uppdateringar tills Main Cacti Database och Web Server är nåbara. Då kommer det att dumpa det Boost tabellutmatning tillbaka till Main Cacti Database för uppdatering.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
sv	OBS! Ingen av Core Cacti Plugins, hittills, har omformats för att fungera med Remote Data Collectors. Därför kan plugins som MacTrack och HMIB, som kräver direkt åtkomst till enheter, inte fungera med Remote Data Collectors vid denna tidpunkt. Insticksprogram som Thold kommer dock att fungera så länge som Remote Data Collector är i "online" -läge.

en	Path for %s
sv	Vägen för %s

en	New Poller
sv	Ny Poller

en	Cacti Install Help
sv	Aktiv / Installerad

en	Cacti Server v%s - Maintenance
sv	Cacti Server v %s - Underhåll

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
sv	Cacti Server v %s - Installationsguiden

en	Refresh current page
sv	Ladda om interval

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
sv	Vänta vänta medan installationssystemet för Cacti Version %s initialiseras. Du måste ha Javascript aktiverat för att detta ska fungera.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
sv	FATAL: Vi kan inte fortsätta med den här installationen. För att installera kaktus måste PHP vara i version 5.4 eller senare.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
sv	Se PHP Manual: JavaScript Object Notation .

en	The php-json module must also be installed.
sv	Den version av RRDtool som du har installerat.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
sv	Se PHP Manual: Inaktivera funktioner .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
sv	Funktionerna shell_exec () och / eller exec () är för tillfället blockerade.

en	Display Graphs from this Aggregate
sv	Skärmgrafer från denna aggregat

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
sv	Graferna som valts för Aggregatgrafen nedan representerar Grafer från flera grafmallar. Aggregate stöder inte att skapa Aggregatgrafer från flera grafmallar.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
sv	Graferna som valts för Aggregatgrafen använder inte grafmallar. Aggregate stöder inte att skapa Aggregatgrafer från icke-templerade grafer.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
sv	Du måste välja minst en graf för att lägga till i en rapport.

en	Graph Item

en	CF Type
sv	CF-typ

en	GPrint

en	Color Template
sv	Färgmall

en	Aggregate Items are not modifiable
sv	Sammanlagda poster är inte modifierbara

en	Aggregate Items are not editable
sv	Sammanlagda objekt kan inte redigeras

en	No Matching Devices
sv	Inga matchande enheter

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
sv	En blå teckenfärg indikerar att regeln kommer att tillämpas på objekten i fråga. Andra objekt kommer inte att omfattas av regeln.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
sv	Matchande objekt [ %s]

en	There are no Objects that match this rule.
sv	Det finns inga Objekt som matchar den här regeln.

en	Error in data query
sv	Fel i datasökningen

en	Matching Items
sv	Matchande objekt

en	Resulting Branch
sv	Resulterande filial

en	No Items Found
sv	Inga föremål hittades

en	Show Matching Device SQL Query
sv	Inga matchande enheter

en	No Device Selection Criteria
sv	Inga Device Selection Criteria

en	Show Matching Objects SQL Query
sv	Matchande objekt

en	No Graph Creation Criteria
sv	Inga graf skapande kriterier

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
sv	Förökningsförändring

en	Replace Pattern
sv	Byt ut mönster

en	No Tree Creation Criteria
sv	Inga träd skapande kriterier

en	Device Match Rule
sv	Enhets matchregel

en	Create Graph Rule
sv	Skapa grafregeln

en	Graph Match Rule

en	Create Tree Rule (Device)
sv	Skapa trädregel (Enhet)

en	Create Tree Rule (Graph)
sv	Skapa trädregel (graf)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [redigera regelobjekt för %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [nytt regelobjekt för %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
sv	Tillagt av Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
sv	FEL: IP-intervall i form av område1-område2 stöds inte längre.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
sv	Ingen fil vald

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
sv	Importera

en	Updated
sv	Uppdatera

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
sv	Automatisering SNMP-alternativ

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
sv	Automatisering SNMP-alternativ

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
sv	Okänd mall

en	Automation Network Rule '%s' %s!
sv	Standard Automation Network

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
sv	Mall policy

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
sv	FEL: Enhets-id är tomt

en	ERROR: Device[
sv	FEL: Enhet [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
sv	FEL: Misslyckades att ansluta till fjärrsamlare.

en	Device is Disabled
sv	Enheten är inaktiverad

en	Device Availability Check Bypassed
sv	Enhets tillgänglighetskontroll Bypassed

en	SNMP Information

en	SNMP not in use
sv	SNMP är inte i bruk

en	SNMP error
sv	SNMP-fel

en	No session
sv	Session

en	System:
sv	System

en	Ping Results
sv	Ping Resultat

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
sv	Ingen Ping eller SNMP Tillgänglighet Incheckning Använd

en	New Branch
sv	Ny gren

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
sv	Enheten är inaktiverad

en	Graph:(%s%s)
sv	Diagram:

en	Device:(%s%s)
sv	Enhet

en	Template:(%s%s)
sv	Mallar

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
sv	Enhetsmall:

en	Device+Template:(%s%s)
sv	Enhetsmall:

en	Restricted By:
sv	Begränsat

en	Granted By:
sv	Beviljad av:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.

en	Access Denied! Login Disabled.
sv	Åtkomst nekad, användarkonto avstängt.

en	Access Denied! Login Failed.
sv	Åtkomst nekad, användarkonto avstängt.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
sv	Web Basic Authentication konfigurerad, men inget användarnamn skickades från webbservern. Se till att du har autentisering aktiverad på webbservern.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
sv	%s autentiseras av webbserver, men både mall och gästanvändare är inte definierade i kaktus.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
sv	LDAP-sökfel: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
sv	LDAP-fel: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
sv	Tillträde beviljas ej! Inget lösenord angett av användaren.

en	LDAP Search Error: %s
sv	LDAP-sökfel: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.

en	Access Denied! Login failed.
sv	Åtkomst nekad, användarkonto avstängt.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
sv	Din Cacti-administratör har tvingat komplexa lösenord för inloggningar och ditt nuvarande Cacti-lösenord matchar inte de nya kraven. Därför måste du ändra ditt lösenord nu.

en	Password must be at least %d characters!
sv	Lösenordet måste vara minst% d tecken!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 numeriskt tecken!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
sv	Ditt lösenord måste innehålla en blandning av små bokstäver och stora bokstäver!

en	Your password must contain at least 1 special character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 specialtecken!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
sv	Cacti Log Cleared

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
sv	Autentisering var tidigare inte inställd. Försökte ställa in på lokal autentisering, men inget administratörskonto hittades.

en	Unknown error
sv	Okänt Sek

en	ERROR: Unable to find user
sv	Det gick inte att hitta användare DN

en	2FA failed to be disabled
sv	Applicera filter på bordet

en	2FA is now disabled
sv	Banan är inte skrivbar

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
sv	Raderingskontroll

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
sv	% d MBytes

en	%s KBytes
sv	%s GBytes

en	%s Bytes
sv	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
sv	%s - WEBUI OBS: Cacti Log Cleared från Web Management Interface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
sv	Klicka på &quot;Fortsätt&quot; för att rensa loggfilen. <br><br><br> Obs! Om loggningen är inställd på både Cacti och Syslog, fortsätter logginformationen i Syslog.

en	Purge Log
sv	Rengöringslogg

en	Log Filters
sv	Loggfiltrar

en	- Admin Filter active
sv	- Adminfiltret aktivt

en	- Admin Unfiltered
sv	- Adminfiltrerad

en	- Admin view
sv	- Adminvisning

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
sv	Log [Totalt antal linjer:% d %s - Aktiv filter]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
sv	Log [Totalt antal linjer:% d %s - Ej filtrerat]

en	Head Lines
sv	% d linjer

en	Tail Lines
sv	Svanslinjer

en	Warnings++
sv	Varning(ar)

en	Errors++
sv	Fel

en	SQL Calls
sv	SQL-samtal

en	AutoM8
sv	Auto

en	Non Stats
sv	Inte angivet

en	Boost
sv	Efter förstärkning

en	Device Up/Down
sv	Enheter som använder

en	Recaches
sv	träffar

en	Matches
sv	träffar

en	Does Not Match
sv	Lösenorden matchar inte

en	Automation Execution for Data Query complete
sv	Automatisering Execution for Data Query completed

en	Plugin Hooks complete
sv	Plugin Hooks komplett

en	Running Data Query [%s].
sv	Running Data Query [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
sv	Hittade Typ = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
sv	Okänd typ = ' %s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
sv	VARNING: Sort Field Association har ändrats. Ombildningsproblem kan uppstå!

en	Update Data Query Sort Cache complete
sv	Uppdatera datasökning Sortera cachen komplett

en	Found %s Local Data ID's to Verify
sv	Hittade%s tabeller att konvertera

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
sv	Indexändring upptäckt! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
sv	Hämtning av index upptäckt! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
sv	Hämtning av index upptäckt! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
sv	Indexförbundet med lokala data komplett

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
sv	Hittade ändrade%s och%s föräldralösa lokala data-ID för att mappa om.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
sv	Remapping Graphs till deras nya index

en	Done updating Data Source Title Cache
sv	Duplikera datakällaprofil

en	Done updating Graph Title Cache
sv	Klar att uppdatera grafens titelcache

en	Index Association with Local Data complete
sv	Indexförbundet med lokala data komplett

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
sv	Uppdatera Re-Index Cache komplett. Det var

en	Update Poller Cache for Query complete
sv	Uppdatera Poller Cache för Query Complete

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
sv	Inga indexändringar upptäckta, Hoppa över Reindex och Poller Cache Re-population

en	Automation Executing for Data Query complete
sv	Automatisering Executing for Data Query complete

en	Plugin hooks complete
sv	Plugin krokar komplett

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
sv	Kontrollera efter sorteringsändring. Inga ändringar upptäckts.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
sv	Upptäckt nytt sorteringsfält: ' %s' gammalt sorteringsfält ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
sv	FEL: Nytt sorteringsfält är inte lämpligt. Sorteringsfältet ändras inte.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
sv	Nytt sorteringsfält validerat. Sorteringsfältet uppdateras.

en	Could not find data query XML file at '%s'
sv	Det gick inte att hitta XML-filen för datasökningen vid " %s"

en	Found data query XML file at '%s'
sv	Funnet XML-fil för XML-sökning vid " %s"

en	Error parsing XML file into an array.
sv	Fel kunde parsa XML-filen till en array.

en	XML file parsed ok.
sv	XML-filen analyseras ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
sv	Ogiltigt fält <index_order> %s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
sv	Måste innehålla <direction> input </ direction> eller <direction> input-output </ direction> -fälten

en	Data Query returned no indexes.
sv	FEL: Datafrågan returnerade inga index.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-fil, "Index Count Changed" stöds inte

en	Executing script for num of indexes '%s'
sv	Utför skript för antal index " %s"

en	Found number of indexes: %s
sv	Hittade antal index: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-fil, "Index Count Changed" stöds inte

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-fil, "Index Count Changed" emuleras genom att räkna arg_index-poster

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
sv	FEL: Datafrågan returnerade inga index.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
sv	Utför script för lista över index ' %s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
sv	Klicka för att visa Data Query output for 'index'

en	Found index: %s
sv	Hittade index: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
sv	Klicka för att visa Data Query-utgång för fältet ' %s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
sv	Sorteringsfältet gav ingen data. Kan inte fortsätta Reindexera.

en	Executing script query '%s'
sv	Utför skriptfrågan ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
sv	Hittade objektet [ %s = ' %s'] index: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
sv	Totalt:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
sv	Ogiltig host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
sv	Auto Bulk Walk Storlek vald.

en	Failed to load SNMP session.
sv	Det gick inte att ladda SNMP-session.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
sv	Testad Bulk Walk Size %d med svaret %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
sv	Bulkpromenad som valts var %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
sv	Sparar Bulk Walk -storlek på enheten.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
sv	Bulk Walk Size är fastställd till %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Utför SNMP för antal index @ ' %s' Indexräkning: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
sv	<oid_num_indexes> saknas i XML-fil, "Index Count Changed" emulerad genom att räkna oid_index poster

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Utför SNMP-promenad för lista över index @ ' %s' Indexräkning: %s

en	No SNMP data returned
sv	Ingen SNMP-data returnerad

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Index hittat vid OID: ' %s' värde: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
sv	Filtrera lista över index @ ' %s' Indexräkning: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index som hittades vid OID: ' %s' -värde: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Filtrera lista över index @ ' %s' Indexräkning: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index som hittades vid OID: ' %s' -värde: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
sv	Fixing wrong 'metodfältet för' %s 'eftersom' rewrite_index 'eller' oid_suffix 'definieras

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
sv	Infoga indexdata för fältet ' %s' [value = ' %s']

en	Located input field '%s' [get]
sv	Ligger inmatningsfältet ' %s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
sv	Funnet OID-omskrivningsregel: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
sv	oid_rewrite vid OID: ' %s' new OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
sv	Exekvering av SNMP får för data @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
sv	Fältet ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
sv	Exekvering av SNMP får för %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
sv	Sorteringsfältet returnerade inte data. Kan inte fortsätta Reindexera för OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
sv	Hittade resultat för data @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Inställning av resultat för data @ ' %s' [nyckel = ' %s', värde = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Hoppad resultat för data @ ' %s' [nyckel = ' %s', värde = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
sv	Fick SNMP få resultat för data @ ' %s' [value = ' %s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
sv	Utför SNMP för data @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
sv	Ligger inmatningsfältet ' %s' [gå]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
sv	Utför SNMP-promenad för data @ ' %s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
sv	Hittade objektet [ %s = ' %s'] index: %s [från %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
sv	Funnet OCTET STRING ' %s' avkodat värde: ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
sv	Hittade objekt [ %s = ' %s'] index: %s [från regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
sv	Hittade objektet [ %s = ' %s'] index: %s [från regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
sv	oid_rewrite vid OID: ' %s' new OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
sv	Uppdatera datasökning Sortera cachen komplett

en	Re-Indexing Data Query complete
sv	Re-Indexing Data Query Complete

en	Unknown Index
sv	Okänt Index

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
sv	Du måste välja en kolumn för XML-utmatning för datakälla ' %s' och välj kryssrutan till höger

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
sv	Din grafmall har inte datamallar i bruk. Var god korrigera din grafmall

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att bestämma lösenordsfältlängd, kan inte fortsätta som kan korrumpera lösenord

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att ändra lösenordsfältlängd, kan inte fortsätta som kan korrumpera lösenord

en	Data Source ID %s does not exist
sv	Datakälla existerar inte

en	Debug not completed after 5 pollings
sv	Felsökning inte slutförd efter 5 omröstningar

en	Failed fields:
sv	Felaktiga fält:

en	Data Source is not set as Active
sv	Datakälla är inte inställd som Aktiv

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
sv	RRD-mapp är inte skrivbar av Poller. RRD Ägare:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
sv	RRD-fil är inte skrivbar av Poller. RRD Ägare:

en	RRDfile does not match Data Source
sv	RRD-filen matchar inte dataprofilen

en	RRDfile not updated after polling
sv	RRD-filen är inte uppdaterad efter omröstningen

en	Data Source returned Bad Results for
sv	Datakälla gav dåliga resultat för

en	Data Source was not polled
sv	Datakälla blev inte pollad

en	No issues found
sv	Inga problem hittade

en	RRDfile not created yet
sv	RRD-filen är inte uppdaterad efter omröstningen

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
sv	Inställningar spara till Data Collector% d Misslyckades.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
sv	Inställningar spara till Data Collector% d Misslyckades.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
sv	PHP Information

en	Message Not Found.
sv	Meddelandet hittades inte.

en	Error %s is not readable
sv	Fel %s kan inte läsas

en	Logged in a Guest
sv	Inloggad som

en	Login as Regular User
sv	Logga in som vanlig användare

en	User Community
sv	Användargemenskap

en	Non Query Based
sv	Icke-frågan baserad

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
sv	Mailer Error: Nej <b>TO</b> adress set !! <br> Om du använder länken <i>Test Mail</i> , ange inställning för <b>Alert e-post</b> .

en	Authentication failed: %s
sv	Autentisering misslyckades: %s

en	HELO failed: %s
sv	HELO misslyckades: %s

en	Connect failed: %s
sv	Anslutningen misslyckades: %s

en	SMTP error:
sv	SMTP-fel:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
sv	Detta är ett testmeddelande som genereras av kaktus. Det här meddelandet skickades för att testa konfigurationen av dina e-postinställningar.

en	Your email settings are currently set as follows
sv	Din e-postinställning är för närvarande inställd enligt följande

en	Checking Configuration...<br>
sv	Kontrollera konfiguration ... <br>

en	PHP's Mailer Class
sv	PHP: s Mailer-klass

en	Method: SMTP
sv	Metod: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
sv	Visas inte av säkerhetsskäl

en	Ping Results:
sv	Pingresultat:

en	Creating Message Text...
sv	Skapa meddelandetext ...

en	Cacti Test Message

en	Message Not Sent due to ping failure.
sv	Meddelandet skickades inte på grund av pingfel.

en	Since Install
sv	Installera

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
sv	Kaktusaktiverad plugin %s på grund av följande fel: %s! Se Cacti loggfilen för mer information.

en	- Dev %s
sv	(Från Enhet: %s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
sv	Synkroniseringsenheter

en	Aggregated Device
sv	Aggregerad enhet

en	Damaged Graph
sv	Datakälla, diagram

en	Remote Server
sv	Ta bort StdDev

en	Get Page Help
sv	Få hjälp

en	Templates Selected
sv	Mallar valda

en	Data Query:
sv	Dataförfrågning

en	CSV Export of Graph Data
sv	CSV-export av grafdata

en	Time Graph View

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	Kill Spikes in Graphs
sv	Döda Spikes i Grafer

en	%d to %d of %s [ %s ]
sv	% d till% d av %s [ %s]

en	All %d %s
sv	Alla% d %s

en	Current Page: %s
sv	Nuvarande värde

en	Alpha %
sv	alfaversion

en	Execute Action
sv	Utför åtgärd

en	Standard Deviations
sv	Standardavvikelser

en	Variance Outliers
sv	Variansutjämnare

en	Kills Per RRA
sv	Dödar per RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
sv	Ta bort StdDev

en	Remove Variance
sv	Ta bort variant

en	Gap Fill Range

en	Float Range

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
sv	Torrkörning StdDev

en	Dry Run Variance

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
sv	Rotera Cacti-loggen

en	Dashboards
sv	Dölj Cacti Dashboard

en	Help in Developing
sv	Hjälp med att utveckla

en	Donation & Sponsoring
sv	Donation & sponsring

en	Cacti Home
sv	Kaktus Hem

en	Keyboard
sv	Tangentbord

en	Cacti Project Page

en	RRDProxy

en	Spine
sv	Ryggrad

en	Help in Translating
sv	Hjälp med att översätta

en	Clear Current Filter
sv	Rensa nuvarande filter

en	Failed to find data to copy!
sv	Misslyckades med att hitta data för att kopiera!

en	Clipboard ID
sv	Urklipps ID

en	Copy operation is unavailable at this time
sv	Kopiering är inte tillgänglig för tillfället

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
sv	Tyvärr, ditt urklipp kunde inte uppdateras just nu

en	Clipboard has been updated
sv	Urklipp har uppdaterats

en	Compact Mode
sv	Zoomläge

en	Dark Color Mode
sv	Inga färger hittades

en	Sorry, we could not process your last action.
sv	Tyvärr, vi kunde inte behandla din senaste åtgärd.

en	Action failed
sv	Handlingen misslyckades

en	The response to the last action was unexpected.
sv	Svaret på den senaste åtgärden var oväntat.

en	Ignore System Color
sv	Objekt Färg

en	Light Color Mode
sv	List läget

en	Passphrases match
sv	Passfraser matchar

en	Passphrase matches but too short
sv	Passphrase matcher men för kort

en	Passphrases do not match
sv	Passfraser matchar inte

en	Passphrase too short and not matching
sv	Passphrase för kort och inte matchande

en	Passphrase length meets 8 character minimum
sv	Lösenordslängden uppfyller 8 tecken minimum

en	Passphrase too short
sv	Lösenordsfrasen är för kort

en	Password Validation Passes
sv	Passord Validering Pass

en	Click again to take this Graph out of Realtime
sv	Klicka igen för att ta bort denna graf i realtid

en	Click to view just this Graph in Realtime
sv	Klicka för att visa just denna graf i realtid

en	Enter a regular expression
sv	Ange ett reguljärt uttryck

en	Select to Search
sv	Välj en fil

en	The Operation was successful. Details are below.
sv	Operationen var framgångsrik. Detaljerna nedan är.

en	Operation successful
sv	Operation framgångsrik

en	Click to Show/Hide Filter
sv	Klicka för att visa / dölj filter

en	SpikeKill Results
sv	SpikeKill resultat

en	Standard Mode
sv	Skanningsläge

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
sv	Tillåt eller begränsa tabellkolumnerna så att de sträcker sig utanför de nuvarande Windows-gränserna.

en	Use System Color
sv	Objekt Färg

en	3rd Mouse Button
sv	3: e musknapp

en	Begin with
sv	Börja med

en	Copy graph
sv	Kopiera diagram

en	Copy graph link
sv	Kopiera graflänk

en	End with
sv	Slutdatum

en	Zoom Mode
sv	Zoomläge

en	Save graph
sv	Spara graf

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
sv	Zooma ut faktor

en	Zoom Out Positioning
sv	Zooma ut positionering

en	Version %s | %s
sv	Version %s %s

en	Apply filter to table
sv	Applicera filter på bordet

en	Path is a Directory and not a File
sv	Banan är en katalog och inte en fil

en	File is Not Found
sv	Filen hittades inte

en	Enter a valid file path
sv	Ange en giltig filväg

en	Directory Found
sv	Katalog hittades

en	Path is a File and not a Directory
sv	Banan är en fil och inte ett katalog

en	Directory is Not found
sv	Katalog hittades inte

en	Enter a valid directory path
sv	Ange en giltig katalogväg

en	Cacti Color (%s)
sv	Kaktusfärg ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
sv	INGEN FONTVERIFICERING MÖJLIG

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
sv	Varning obesvarad formulärdata

en	Unsaved Changes Detected
sv	Oförda ändringar upptäckta

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
sv	Du har olagrade ändringar i det här formuläret. Om du trycker på "Fortsätt" kommer dessa ändringar att kasseras. Tryck på "Avbryt" för att fortsätta redigera formuläret.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
sv	Data Query Data Källor måste skapas via %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
sv	Spara aktuella Grafer, Kolumner, Miniatyrbild, Förinställd och Timeshift-inställningar i din profil

en	%d Column
sv	% d kolumn

en	Start Date Selector
sv	Startdatumsväljare

en	End Date Selector
sv	Slutdatumväljare

en	Shift Time Backward
sv	Växla tiden bakåt

en	Define Shifting Interval
sv	Definiera växlingsintervall

en	Shift Time Forward
sv	Växla tiden framåt

en	Refresh selected time span
sv	Uppdatera vald tidsperiod

en	Return to the default time span
sv	Återgå till standard tid

en	Create Graph from %s
sv	Skapa graf från %s

en	Create %s Graphs from %s
sv	Skapa %s Grafer från %s

en	Graph [Template: %s]
sv	Grafik [Mall: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
sv	Grafikposter [Mall: %s]

en	Data Source [Template: %s]
sv	Datakälla [Mall: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
sv	Anpassad data [Mall: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
sv	Ge den här rapporten ett beskrivande namn

en	Enable Report
sv	Aktivera rapport

en	Check this box to enable this Report.
sv	Markera den här rutan för att aktivera den här rapporten.

en	Output Formatting
sv	Utmatningsformatering

en	Use Custom Format HTML
sv	Använd Anpassad formaterad HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
sv	Markera den här rutan om du vill använda anpassad html och CSS för rapporten.

en	Format File to Use
sv	Formatera fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade HTML-wrapper och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att paketera runt din rapport. Om det innehåller mer än bara CSS, måste du placera en speciell <REPORT> tagga inuti filen. Denna formattag kommer att ersättas med rapportinnehållet. Dessa filer finns i katalogen &quot;format&quot;.

en	Default Text Font Size
sv	Standard textstorlekstorlek

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
sv	Definierar standard teckensnittstorlek för all text i rapporten inklusive rapporttiteln.

en	Default Object Alignment
sv	Standard objektinriktning

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
sv	Definierar standardinriktningen för text och grafer.

en	Graph Linked

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
sv	Ska graferna kopplas tillbaka till Cacti-webbplatsen?

en	Graph Settings
sv	Grafikinställningar

en	Graph Columns
sv	Grafkolumner

en	The number of Graph columns.
sv	Antal grafkolumner.

en	Graph Width
sv	Grafbredd

en	The Graph width in pixels.
sv	Grafbredden i pixlar.

en	Graph Height
sv	Grafhöjd

en	The Graph height in pixels.
sv	Grafhöjden i pixlar.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
sv	Ska graferna göras som miniatyrbilder?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
sv	Nästa tidsstämpel för att skicka e-postrapport

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
sv	Starttid för [första | nästa] mail ska ske. Alla framtida utskickstider kommer att baseras på denna starttid. Ett bra exempel skulle vara 2:00. Tiden måste vara i framtiden. Om en fraktionstid används, säg klockan 2:00, antas den vara i framtiden.

en	Report Interval
sv	Rapportintervall

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
sv	Definierar en rapportfrekvens i förhållande till den angivna posttiden ovan.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
sv	t ex "Vecka (s)" representerar en veckovis rapporteringsintervall.

en	Interval Frequency
sv	Intervallfrekvens

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
sv	Baserat på tidsintervallen i rapportintervallet ovan definieras frekvensen inom den intervallet.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
sv	t.ex. Om rapportintervallet är 'Månad (s)', anger '2' varannan månad (er) från nästa posttid. ' Slutligen beräknas "Dagens vecka" och "Månadens dag" om du använder månadsintervaller (Reporting Intervals), baserat på Mailtiden du anger ovan.

en	Email Sender/Receiver Details
sv	E-post Sender / Mottagar detaljer

en	Cacti Report
sv	Cacti rapport

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
sv	Detta värde kommer att användas som standard Email-ämne. Rapportnamnet kommer att användas om det är tomt.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
sv	Detta namn kommer att användas som standard e-post avsändare

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
sv	Denna adress kommer att användas som e-postadresseradress

en	To Email Address(es)
sv	Till E-postadress (er)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Separera flera adresser med kommatecken (,)

en	BCC Address(es)
sv	BCC-adress (er)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Blind kol kopi. Separera flera adresser med kommatecken (,)

en	Image attach type
sv	Bild bifogad typ

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
sv	Välj en av de angivna typerna för bildbilagorna

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
sv	Datum / Tid flyttad till samma tid I morgon

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapport (er).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapport (er).

en	Delete Report
sv	Radera färg

en	Delete Reports
sv	Ta bort användare (er)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta del av följande rapport (er).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta del av följande rapport (er).

en	Take Report Ownership
sv	Ta äganderätt

en	Take Reports Ownership
sv	Ta äganderätt

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Report
sv	Duplicerad webbplats

en	Duplicate Reports
sv	Duplicerad webbplats

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande rapport (er).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande rapport (er).

en	Enable Reports
sv	Aktivera rapport

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Disable Report
sv	Aktivera rapport

en	Disable Reports
sv	Aktivera rapport

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande rapport (er) nu.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande rapport (er) nu.

en	Send Report Now
sv	Skicka in rapport

en	Send Reports Now
sv	Skicka in rapport

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
sv	Det gick inte att skicka rapport ' %s'. Ange önskad destinationsadress

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
sv	Det gick inte att skicka rapport ' %s'. Ange ett e-post ämne

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
sv	Det gick inte att skicka rapport ' %s'. Vänligen ange ett e-postmeddelande från namn

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
sv	Det gick inte att skicka rapport ' %s'. Vänligen ange ett e-postmeddelande från adressen

en	Item Type to be added.
sv	Artikeltyp som ska läggas till.

en	Graph Tree

en	Select a Tree to use.
sv	Välj ett träd att använda.

en	Graph Tree Branch

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
sv	Välj en trädgren att använda för grafer och enheter. Enheter kommer att betraktas som filialer.

en	Cascade to Branches
sv	Cascade till grenar

en	Should all Branch Graphs be rendered?
sv	Ska alla barn filialer Grafer ska göras?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
sv	Välj en enhet för att ange en graf

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
sv	Välj en Enhetsmall att använda.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en enhet som ska användas för att filtrera efter eller välja för grafer i fallet med en enhetstyp.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en grafmall för enheten som ska användas för att filtrera efter eller välj grafer om det är en enhetstyp.

en	Graph Name Regular Expression
sv	Grafnamn Regular Expression

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
sv	Ett Perl-kompatibelt regelbundet uttryck (REGEXP) används för att välja grafer som ska inkluderas från trädet.

en	The Graph to use for this report item.
sv	Grafen som ska användas för detta rapportobjekt.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
sv	Grafikavslutningen kommer att ställas in till den schemalagda rapportens sändningstid. Så, om du önskar sluttiden på de olika graferna för att vara midnatt, se till att du skickar rapporten vid midnatt. Grafstarttiden kommer att vara sluttid minus graftiden.

en	Alignment of the Item
sv	Justering av föremålet

en	Fixed Text
sv	Fast text

en	Enter descriptive Text
sv	Ange beskrivande text

en	Font Size of the Item
sv	Objektets teckenstorlek

en	Report Item [edit Report: %s]
sv	Rapportera objekt [redigera rapport: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
sv	Rapportera objekt [ny rapport: %s]

en	Details %s
sv	Detaljer

en	Report Items %s
sv	Inga rapportobjekt

en	Scheduled Events %s
sv	Schemalagda händelser

en	Report Preview %s
sv	Rapportförhandsgranskning

en	Graph: %s
sv	Diagram:

en	Using CSS
sv	Använder CSS

en	Device: %s
sv	(Från Enhet: %s)

en	, Graph Template: All Templates
sv	Lägg till diagrammall till enhetsmall

en	, Graph Template: %s
sv	Grafik [Mall: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
sv	, Använder RegEx: "%s"

en	Tree: %s
sv	Träd:

en	, Device: %s
sv	(Från Enhet: %s)

en	, Branch: %s
sv	Gren:

en	(All Branches)
sv	(Alla grenar)

en	(Current Branch)
sv	(Nuvarande gren)

en	No Report Items
sv	Inga rapportobjekt

en	Administrator Level
sv	Administratörsnivå

en	Reports [%s]
sv	Rapporterar [ %s]

en	Last Run
sv	Sista körningen

en	Report Disabled - No Owner
sv	Rapportera Inaktiverad - Ingen Ägare

en	No Reports Found
sv	Inga rapporter hittades

en	Graph Template:
sv	Grafmall

en	Template Based
sv	Mallbaserad

en	Leaf:
sv	Blad

en	Graph Filters
sv	Graffilter

en	Set/Refresh Filter
sv	Set / Refresh Filter

en	(Non Graph Template)
sv	(Icke grafisk mall)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
sv	Sökordet " %s" är inte giltigt. Felet är %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
sv	Det fanns ett internt fel!

en	Backtrack limit was exhausted!
sv	Backtrackgränsen var utmattad!

en	Recursion limit was exhausted!
sv	Rekursionsgränsen var uttömd!

en	Bad UTF-8 error!
sv	Fel UTF-8 fel!

en	Bad UTF-8 offset error!
sv	Fel UTF-8 förskjutningsfel!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
sv	Valideringsfel för variabel %s med ett värde på %s. Se backtrace nedan för mer information.

en	written
sv	skriven

en	could not open
sv	kunde inte öppna

en	not exists
sv	existerar inte

en	not writable
sv	Skrivbar

en	New Graph Template: %s
sv	Grafik [Mall: %s]

en	New Data Query: %s
sv	Datafråga [ %s]

en	Import Preview Results
sv	Importera förhandsgranskningsresultat

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
sv	Kaktuserna skulle göra följande ändringar om paketet importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
sv	Kaktus har importerat följande artiklar för paketet:

en	[preview]
sv	Förhandsvisa

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
sv	Cacti skulle göra följande ändringar om mallen importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
sv	Kaktus har importerat följande objekt till mallen:

en	[preview]
sv	Förhandsvisa

en	[updated]
sv	Uppdaterad

en	[unchanged]
sv	Oförändrad

en	Path was not writable
sv	Vägen var inte skrivbar

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
sv	Misslyckades med att ange specificerad %sRRDTool version: %s

en	Invalid Theme Specified
sv	Ogiltigt tema specificerat

en	Resource is not writable
sv	Resursen är inte skrivbar

en	PHP did not return expected result
sv	PHP returnerade inte förväntat resultat

en	Unexpected path parameter
sv	Oväntad sökvägsparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
sv	Misslyckades med att ange specificerad profil %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa specificerat läge: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angiven automatisk överstyrning: %s

en	Failed to apply specified cron interval
sv	Misslyckades med att tillämpa specificerat cronintervall

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
sv	Misslyckades med att tillämpa specificerat Automation Range

en	No matching snmp option exists
sv	Det finns inget matchande snmp-alternativ

en	No matching template exists
sv	Ingen matchande mall finns

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
sv	Installatören kunde inte fortsätta på grund av ett oväntat fel.

en	Please report this to the Cacti Group.
sv	Vänligen anmäla detta till kaktikoncernen.

en	Unknown Reason: %s
sv	Okänd Anledning: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
sv	Du försöker installera Cacti %s på en 0.6.x-databas. Tyvärr kan detta inte utföras.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
sv	För att kunna fortsätta måste du skapa en ny databas, importera "cacti.sql" till den:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
sv	Du måste då uppdatera "include / config.php" för att peka på den nya databasen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
sv	OBS! Din befintliga data kommer inte att ändras, och det kommer inte heller att finnas någon historik för den nya installationen

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
sv	Du har skapat en ny databas, men har ännu inte importerat filen "cacti.sql". På kommandoraden, kör följande för att fortsätta:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
sv	Detta fel kan också genereras om användaren av cacti-databasen inte har rätt behörigheter på Cacti-databasen. Se till att användaren av Cacti-databasen har möjlighet att välja, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX på Cacti-databasen.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
sv	Du måste också importera MySQL TimeZone-information till MySQL och ge Cacti-användaren SELECT-åtkomst till tabellen mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
sv	På Linux / UNIX kör följande som "root" i ett skal:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
sv	På Windows måste du följa anvisningarna här Tidszonens beskrivningstabell . När det är klart kan du utfärda följande kommando för att ge Cacti-användaren tillgång till tabellerna:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
sv	Kör sedan följande inom MySQL som administratör:

en	Cacti Version

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
sv	Den här versionen av Cacti ( %s) verkar inte ha en giltig versionskod. Vänligen kontakta Cacti Development Team för att se till att detta är korrekt. Om du ser detta fel i en släpp, rakt upp en rapport omedelbart på GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
sv	Tack för att du tog dig tid att ladda ner och installera Cacti, den fullständiga grafiklösningen för ditt nätverk. Innan du kan börja göra snygga grafer finns det några data som Cacti behöver veta.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
sv	Se till att du har läst och följt de nödvändiga stegen som behövs för att installera Cacti innan du fortsätter. Installationsinformation finns för Unix och Win32- baserade operativsystem.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
sv	Denna process leder dig genom stegen för uppgradering från versionen ' %s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
sv	Om det här är en uppgradering, se till att du läser uppgraderingsinformationsfilen .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
sv	Det rekommenderas INTE att nedgradera eftersom databasstrukturen kan vara inkonsekvent

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
sv	Cacti är licensierad enligt GNU General Public License, du måste godkänna bestämmelserna innan du fortsätter:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
sv	Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

en	Accept GPL License Agreement
sv	Godkänn GPL Licensavtal

en	Select default theme:
sv	Välj standardtema:

en	Pre-installation Checks
sv	Förinstallationskontroller

en	Location checks
sv	Plats kontroller

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
sv	Uppdatera config.php med rätt relativ URI-plats för kaktus (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
sv	Din Cacti-konfiguration har den relativa korrekta sökvägen (url_path) i config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
sv	PHP - Rekommendationer

en	PHP Recommendations (
sv	PHP-rekommendationer

en	PHP Binary
sv	PHP binär sökväg

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
sv	Den binära PHP-platsen är inte giltig och måste uppdateras.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
sv	Uppdatera path_php_binary-värdet i inställningstabellen.

en	Restart Required
sv	Obligatorisk

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
sv	PHP - Modulstöd (Obligatoriskt)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
sv	Kaktus kräver att flera PHP-moduler installeras för att fungera korrekt. Om någon av dessa inte är installerade kan du inte fortsätta installationen förrän den korrigeras. Dessutom bör Cacti för optimal systemprestanda köras med vissa MySQL-systemvariabler. Vänligen följ MySQL-rekommendationerna efter eget gottfinnande. Sök alltid MySQL-dokumentationen om du har några frågor.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
sv	Följande PHP-tillägg är obligatoriska och måste installeras innan du fortsätter din Cacti-installation.

en	Required PHP Modules
sv	Obligatoriska PHP-moduler

en	PHP - Module Support (Optional)
sv	PHP - Modulstöd (Valfritt)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
sv	Följande PHP-tillägg rekommenderas och bör installeras innan du fortsätter din Cacti-installation. OBS! Om du planerar att stödja SNMPv3 med IPv6, bör du inte installera php-snmp-modulen just nu.

en	MySQL - TimeZone Support

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
sv	Din MySQL TimeZone-databas är inte befolad. Vänligen fyll i denna databas innan du fortsätter.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
sv	Ditt Cacti-databasinloggningskonto har inte tillgång till MySQL TimeZone-databasen. Vänligen ge Cacti-databaskontot "välj" tillgång till tabellen "time_zone_name" i "mysql" -databasen och fyll i MySQLs TimeZone-information innan du fortsätter.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
sv	Ditt Cacti-databaskonto har tillgång till MySQL TimeZone-databasen och den databasen är befolad med global TimeZone-information.

en	MySQL - Settings
sv	MySQL - Inställningar

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
sv	Dessa MySQL-inställningar för prestandatestning hjälper din kaktisystem att fungera bättre utan problem under en längre tid.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
sv	Rekommenderade MySQL System Variable Settings

en	Installation Type
sv	Installationstyp

en	Upgrade from %s to %s
sv	Uppgradera från %s till %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
sv	I händelse av problem rekommenderas det att du rensar webbläsarens cache, stänger och öppnar din webbläsare (inte bara fliken Cacti är på) och försöker igen innan du hämtar ett problem med The Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
sv	I sällsynta fall har vi fått rapporter från användare som upplever några mindre problem på grund av förändringar i koden. Dessa problem orsakas av att webbläsaren behåller uppgraderingskoden och samtidigt som vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för detta, kan det fortfarande inträffa. Om du behöver instruktioner om hur du rensar webbläsarens cache är https://www.refreshyourcache.com/ en bra utgångspunkt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
sv	Om du fortfarande har problem efter att ha rensat cacheminnet och startat om webbläsaren, höj problemet med oss och vi kommer att försöka identifiera orsaken till det.

en	Downgrade from %s to %s
sv	Nedgradera från %s till %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
sv	Du verkar vara nedgradering till en tidigare version. Databasändringar som gjorts för den nyare versionen kommer inte att vändas och kan orsaka problem.

en	Please select the type of installation
sv	Vänligen välj typ av installation

en	Installation options:
sv	Installationsalternativ:

en	Choose this for the Primary site.
sv	Välj detta för Primär webbplats.

en	New Primary Server
sv	Ny primär server

en	New Remote Poller
sv	Ny fjärrkontroll

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
sv	Fjärrkontrollen används för att komma åt nätverk som inte är lättillgängliga för den primära webbplatsen.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
sv	Följande information har bestämts från Cacti: s konfigurationsfil. Om det inte är korrekt, redigera "include / config.php" innan du fortsätter.

en	Local Database Connection Information
sv	Information om lokal databasanslutning

en	Database: %s
sv	Databas: %s

en	Database User: %s
sv	Databasanvändare: %s

en	Database Hostname: %s
sv	Databas värdnamn: %s

en	Port: %s
sv	Hamn: %s

en	Server Operating System Type: %s
sv	Server Operativsystemtyp: %s

en	Central Database Connection Information
sv	Information om central databasanslutning

en	Configuration Readonly!
sv	Konfiguration Readonly!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
sv	Din config.php-fil måste skrivas av webbservern under installationen för att konfigurera fjärrkontrollen. När installationen är klar måste du ställa in den här filen till Endast läsning för att förhindra eventuella säkerhetsproblem.

en	Configuration of Poller
sv	Konfiguration av Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
sv	Din Remote Cacti Poller-information har inte inkluderats i din config.php-fil. Vänligen granska config.php.dist och ställ in variablerna: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username etc. Dessa variabler måste ställas in och peka tillbaka till din primära kaktis databasserver. Korrigera detta och försök igen.

en	Remote Poller Variables

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
sv	De variabler som måste ställas in i config.php-filen inkluderar följande:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
sv	Installeraren tilldelar automatiskt en $ poller_id och lägger till den i config.php-filen.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
sv	När variablerna är alla inställda i config.php-filen måste du också ge $ rdatabase_username åtkomst till huvuddatabasservern för Cacti. Följ samma procedur som du skulle med någon annan Cacti-installation. Du kan då trycka på knappen "Test Connection". Om testet är framgångsrikt kan du fortsätta och slutföra installationen.

en	Additional Steps After Installation
sv	Ytterligare steg efter installationen

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
sv	Det är viktigt att Central Cacti-servern kan kommunicera via MySQL till varje avlägsen Cacti-databaseserver. När installationen är klar måste du redigera fjärrdatasamlaren och se till att inställningarna är korrekta. Du kan verifiera att du använder 'Test Connection' när du redigerar Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
sv	Kritiska binära platser och versioner

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
sv	Se till att alla dessa värden är korrekta innan du fortsätter.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
sv	En eller flera vägar verkar vara felaktiga och kan inte fortsätta

en	Directory Permission Checks
sv	Katalogbehörighetskontroller

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
sv	Se till att katalogbehörigheterna nedan är korrekta innan du fortsätter. Under installationen måste dessa kataloger vara ägda av webbserveranvändaren. Dessa tillståndsändringar krävs för att installatören ska kunna installera enhetsmallpaket som innehåller XML- och skriptfiler som kommer att placeras i dessa kataloger. Om du väljer att inte installera paketet finns det ett "install_package.php" cli-skript som kan användas från kommandoraden efter installationen är klar.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
sv	När installationen är klar kan du göra några av dessa kataloger endast läsbara för att öka säkerheten.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
sv	Dessa kataloger kommer att krävas för att vara lässkrivbara efter installationen så att Cacti-fjärrsynkroniseringsprocessen kan uppdatera dem eftersom Main Cacti-webbplatsen ändras

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
sv	Om du installerar paket, så snart paketet är installerat, bör du ändra skriptkatalogen igen för att läsa endast eftersom det här medför viss exponering för webbplatsen.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
sv	För fjärrkontroll är det viktigt att de sökvägar du uppdaterar ofta, inklusive plugins, skript och resursvägar, har läs- / skrivåtkomst eftersom datainsamlaren måste uppdatera dessa vägar från huvudwebbserversinnehållet.

en	Required Writable at Install Time Only
sv	Obligatoriskt skrivbar endast vid installationstid

en	Not Writable
sv	Skrivbar

en	Required Writable after Install Complete
sv	Obligatoriskt skrivbar efter installationen Komplett

en	Potential permission issues
sv	Potentiella tillståndsproblem

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
sv	Se till att din webbserver har läs / skrivåtkomst till kaktimapparna som visar fel nedan.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
sv	Om SELinux är aktiverat på din server kan du antingen permanent avaktivera det här eller tillfälligt inaktivera det och sedan lägga till behöriga behörigheter med hjälp av SELinux-kommandoradsverktygen.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
sv	Användaren ' %s' ska ha MODIFY-behörighet för att aktivera läs / skriv.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
sv	Ett exempel på hur du anger mappbehörigheter visas här, men du kan behöva justera detta beroende på operativsystem, användarkonton och önskade behörigheter

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
sv	När installationen har slutförts CSRF-sökvägen, bör den vara inställd på skrivskyddad.

en	All folders are writable
sv	Alla mappar är skrivbara

en	Input Validation Whitelist Protection

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
sv	Inmatningsmetoder för kaktusdata som kallar ett skript kan utnyttjas på ett sätt som en icke-administratör kan utföra skador på endera filer som ägs av pollarkontot, och i fall där någon kör Cacti-pollaren som rot, kan kompromissa med operativsystemet så att angripare kan utnyttja din infrastruktur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
sv	Därför förbättrades Cacti för flera versioner sedan för att ge whitelistfunktioner för dessa typer av datainmatningsmetoder. Även om detta säkerställer kaktus mer noggrant ökar det mängden arbete som krävs av Cacti-administratören för att importera och hantera mallar och paket.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
sv	Så som vitlistningen fungerar är att när du först importerar en datainmatningsmetod, eller om du importerar en datainmatningsmetod igen, och skriptet och / eller arkiven ändras på något sätt kommer datainmatningsmetoden och alla motsvarande datakällor att vara direkt inaktiverad tills administratören validerar att datainmatningsmetoden är giltig.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
sv	För att identifiera datainmatningsmetoder i detta tillstånd har vi tillhandahållit ett valideringsskript i Cactis CLI-katalog som kan köras med följande alternativ:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
sv	Detta skriptalternativ söker efter alla datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna och ger information om varför.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
sv	Detta skriptalternativ avaktiverar de datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
sv	Detta skriptalternativ aktiverar alla inaktiverade datakällor igen.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
sv	Det rekommenderas starkt att du uppdaterar config.php för att aktivera den här funktionen genom att avmarkera komponenten $ input_whitelist och sedan köra de tre CLI-skriptalternativen ovan efter att den webbaserade installationen har slutförts.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
sv	Markera kryssrutan nedan för att bekräfta att du har läst och förstått detta säkerhetsproblem

en	I have read this statement
sv	Jag har läst detta uttalande

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
sv	Välj den standard datakällaprofil som ska användas för valkällor. Det här är den maximala tiden mellan skanningsenheter för information, så ju lägre pollningsintervallet desto mer arbete läggs på Cacti Server-värd. Markera också det avsedda eller konfigurerade Cron-intervallet som du vill använda för datainsamling.

en	Cron Interval
sv	Cron Intervall

en	Default Automation Network
sv	Standard Automation Network

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
sv	Cacti kan automatiskt skanna nätverket när installationen har slutförts. Detta kommer att använda nätverksintervallet nedan för att utreda intervallet av IP-adresser som kan skannas. En fördefinierad uppsättning alternativ definieras för skanning som inkluderar att använda både "offentliga" och "privata" samhällen.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
sv	Om dina enheter kräver en annan uppsättning alternativ som ska användas först kan du definiera dem nedan och de kommer att användas innan standardinställningarna

en	All options may be adjusted post installation
sv	Alla alternativ kan justeras efter installationen

en	Network Range
sv	Nätverk

en	Additional Defaults
sv	Ytterligare standardvärden

en	Additional SNMP Options
sv	Ytterligare SNMP-alternativ

en	Error Locating Profiles
sv	Fel på att hitta profiler

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
sv	Installationen kan inte fortsätta eftersom inga profiler kunde hittas.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
sv	Det här kan inträffa om du har en tom databas och inte har importerat filen cacti.sql

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
sv	Välj den Malltyp du vill exportera från Kaktus.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
sv	Det är inte tillrådligt att uppdatera mallar som du redan har gjort ändringar i. Uppgraderingen av mallarna tar INTE bort ändringar av diagram och datamallar och kan leda till oväntat beteende. Men om du inte har gjort några ändringar i någon graf, datafråga eller datamall, bör återimport av paketet inte ha någon påverkan. I så fall måste du synkronisera grafer till från mallarna efter uppdateringen.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
sv	Var god välj Enhetsmallar som du vill använda efter Installera. Om operativsystemet är Windows måste du se till att du väljer "Windows Device" -mall. Om ditt operativsystem är Linux / UNIX, se till att du väljer "Local Linux Machine" Device Template.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
sv	Enhetsmallar låter dig övervaka och gradera ett stort sortiment av data inom kaktus. När du har valt de önskade Enhetsmallarna trycker du på 'Slutför' och installationen kommer att slutföras. Var försiktig på det här steget, eftersom importen av enhetsmallarna kan ta några minuter.

en	Server Collation

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
sv	Din serverns samling verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
sv	Din serverkollning verkar INTE vara helt UTF8-kompatibel.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
sv	Under avsnittet [mysqld], leta reda på posterna "character-set-server" och "collation-server" och ange dem enligt följande:

en	Database Collation
sv	Databas Collation

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
sv	Din standardkollation för databas verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
sv	Din databas standardkollation verkar INTE vara full UTF8-kompatibel.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
sv	Alla tabeller som skapats av plugins kan ha problem kopplade till Cacti Core-tabeller om collationen inte matchas. Se till att din databas ändras till "utf8mb4_unicode_ci" genom att köra följande:

en	Table Setup
sv	Tabellinställning

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
sv	Du har fler tabeller än din PHP-konfiguration gör att vi kan visa / konvertera. Ändra inställningen max_input_vars i php.ini till ett värde över%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
sv	Omvandling av tabeller kan ta lite tid, särskilt på större tabeller. Omvandlingen av dessa tabeller kommer att ske i bakgrunden men kommer inte att förhindra att installationsprogrammet slutförs. Detta kan sakta ner vissa servrar om det inte finns tillräckligt med resurser för MySQL för att hantera konverteringen.

en	Collation
sv	Sortering

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
sv	Ett eller flera tabeller är för stora för att konvertera under installationen. Du bör använda cli / convert_tables.php-skriptet för att utföra konverteringen och uppdatera sedan den här sidan. Till exempel:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
sv	Följande tabeller ska konverteras till UTF8 och InnoDB. Välj de tabeller som du vill konvertera under installationsprocessen.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
sv	Alla dina tabeller verkar vara UTF8-kompatibla

en	Confirm Upgrade
sv	Bekräfta uppgradering

en	Confirm Downgrade
sv	Bekräfta nedgradering

en	Confirm Installation
sv	Bekräfta installationen

en	DOWNGRADE DETECTED
sv	NEDGRADE DETECTED

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
sv	DU MÅSTE MANUELLT BYTE KAKTDATABASET FÖR ATT GÖRA NÅGRA UPPGRÄNSNINGAR ÄNDRAT SOM HAR GJÄNT. INSTALLATÖREN HAR INTE METOD ATT GÖR DET AUTOMATISKT FÖR DIG

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
sv	Nedgradering bör endast utföras när det är absolut nödvändigt och det kan göra att installationen går sönder

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
sv	Din Cacti Server är nästan klar. Vänligen kontrollera att du är glad att fortsätta.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
sv	Tryck på ' %s' och klicka sedan på ' %s' för att slutföra installationsprocessen efter att du har valt din Enhetsmallar.

en	Installing Cacti Server v%s
sv	Installera Cacti Server v %s

en	Your Cacti Server is now installing
sv	Din Cacti Server installeras nu

en	Spawning background process: %s %s
sv	Lektionsbakgrundsprocess:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
sv	Din Cacti Server v %s har installerats / uppdaterats. Du kan nu börja använda programvaran.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
sv	Din Cacti Server v %s har installerats / uppdaterats med fel

en	Starting %s Process for v%s
sv	Starta%s Process för v%s

en	Finished %s Process for v%s
sv	Färdig%s Process för v%s

en	Found %s templates to install
sv	Hittade%s mallar att installera

en	About to import Package #%s '%s'.
sv	Om att importera paket #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
sv	Import av paket #%s '%s' under profil '%s' lyckades

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
sv	Import av paket #%s '%s' under profilen '%s' misslyckades

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
sv	Automationsmallar för [Raderad mall]

en	No templates were selected for import
sv	Inga mallar valdes för import

en	Updating remote configuration file
sv	Väntar på konfiguration

en	Setting default data source profile to %s (%s)
sv	Standarddatakällaprofilen för den här datamallen.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
sv	Misslyckades med att ange specificerad profil %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
sv	Uppdaterar automatiseringsnätverket (%s), läge "%s" => "%s", undernät "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
sv	Det gick inte att hitta automatiseringsnätverket, inga ändringar gjordes

en	Adding extra snmp settings for automation
sv	Lägga till extra snmp-inställningar för automatisering

en	Selecting Automation Option Set %s
sv	Ta bort automationsmall (er)

en	Updating Automation Option Set %s
sv	Automatisering SNMP-alternativ

en	Successfully updated Automation Option Set %s
sv	Framgångsrikt uppdaterat automatiseringsalternativ Set%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
sv	Kör automation på enhet (er)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
sv	Misslyckades med att tillämpa specificerat Automation Range

en	Failed to find any automation option set
sv	Misslyckades med att hitta data för att kopiera!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
sv	Enhetsmallar [redigera: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
sv	Skapa grafer för den här enheten

en	Adding Device to Default Tree
sv	Enhetsinställningar

en	No templated graphs for Default Device were found
sv	Inga malldiagram för standardenheter hittades

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
sv	VARNING: Enhetsmall för ditt operativsystem hittades inte. Du måste importera enhetsmallar eller kaktipaket för att övervaka din Cacti-server.

en	Running first-time data query for local host
sv	Kör första gången dataförfrågan för lokal värd

en	Repopulating poller cache
sv	Uppgradera Poller Cache

en	Repopulating SNMP Agent cache
sv	Uppdatera SNMPAgent Cache

en	Generating RSA Key Pair
sv	Generera RSA-nyckelpar

en	Found %s tables to convert
sv	Hittade%s tabeller att konvertera

en	Converting Table #%s '%s'
sv	Konvertera tabell #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
sv	Inga tabeller var hittade eller valda för konvertering

en	Switched from %s to %s
sv	Växlade från%s till%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
sv	OBS: Använda tillfällig fil för db-cache:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
sv	Uppgradering från v%s (DB%s) till v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
sv	VARNING: Det gick inte att hitta uppgraderingsfunktionen för v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
sv	Installera avbruten på grund av inget EU-godkännande

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
sv	Bakgrunden började redan på%s, detta försök till%s hoppades över

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
sv	Undantag inträffade under installationen: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
sv	Installation startades vid %s, slutförd vid %s

en	No - %s
sv	%s Timmar

en	%s - N/A
sv	%s Timmar

en	%s - No
sv	%s Timmar

en	Setting PHP Option %s = %s
sv	Ställa in PHP-alternativ%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
sv	Det gick inte att ställa in PHP-alternativ%s, är%s (ska vara%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
sv	Datainsamlare (er) som inte hittades när du försökte synkronisera

en	Authentication Success
sv	Autentiseringsframgång

en	PHP LDAP not enabled
sv	PHP LDAP inte aktiverat

en	No username defined
sv	Inget användarnamn definierat

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Kan inte ställa in version

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Kan inte ange hänvisningsalternativ

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, kan inte starta TLS-kommunikation

en	Protocol Error, General failure (%s)
sv	Protokollfel, Allmänt misslyckande ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, kan inte bindas, LDAP-resultat: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
sv	Det gick inte att ansluta till servern

en	Connection Timeout to Server (%s)
sv	Anslutningstidsavbrott

en	Insufficient Access to Server (%s)
sv	Otillräcklig åtkomst

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
sv	Grupp DN kunde inte hittas att jämföra

en	More than one matching user found
sv	Mer än en matchande användare hittades

en	Unable to find user from DN
sv	Det gick inte att hitta användare från DN

en	Unable to find users DN
sv	Det gick inte att hitta användare DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
sv	Det gick inte att skapa LDAP-anslutningsobjekt

en	Specific DN and Password required
sv	Specifik DN och lösenord krävs

en	Invalid Password provided. Login failed.
sv	Ogiltigt lösenord har angetts. Inloggningen misslyckades.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
sv	Oväntat fel %s (Ldap Error: %s)

en	ICMP Ping timed out
sv	ICMP Ping tog slut

en	ICMP Ping Success (%s ms)
sv	ICMP Ping-framgång ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out

en	Destination address not specified
sv	Destinationsadress ej specificerad

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
sv	UDP-pingfel: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
sv	UDP Ping-framgång ( %s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
sv	TCP ping: socket_connect (), orsak: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
sv	TCP ping: socket_select () misslyckades, orsak: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
sv	TCP Ping-framgång ( %s ms)

en	TCP ping timed out
sv	TCP-ping tog slut

en	Ping not performed due to setting.
sv	Ping utförs inte på grund av inställningen.

en	%s Version %s or above is required for %s.
sv	%s Version %s eller över krävs för %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
sv	%s krävs för %s, och det är inte installerat.

en	Plugin cannot be installed.
sv	Plugin kan inte installeras.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
sv	Kräver: Cacti> = %s

en	Legacy Plugin

en	Not Stated
sv	Inte angivet

en	Device '%s' successfully added to Report.
sv	Tillagd till kaktus

en	Device not found! Unable to add to Report
sv	Grafen hittades inte och försökte lägga till i rapport

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
sv	Enheten '%s' har inte lagts till i rapporten eftersom den redan finns i rapporten.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
sv	Problem med att skicka rapport '%s' Problem med e-postundersystemets fel är '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
sv	Rapport '%s' skickades framgångsrikt

en	(No Graph Template)
sv	Grafmall

en	(Non Query Based)
sv	(Icke-frågan baserad)

en	Add to Report
sv	Lägg till i rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
sv	Välj rapporten för att associera dessa grafer med. Standardvärdena för anpassning kommer att användas för varje graf i listan nedan.

en	Report:
sv	Rapportera

en	Graph Timespan:
sv	Graf Timespan:

en	Graph Alignment:
sv	Grafjustering:

en	Created Report Graph Item '%s'
sv	Skapat rapportgrafjekt " %s "

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Misslyckades att lägga till rapportgrafjektet ' %s ' finns redan

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Hopp över rapportgränsen ' %s ' finns redan

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
sv	Nödvändig RRD-stegstorlek är ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Typ för datakälla ' %s' ska vara ' %s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Heartbeat för datakälla ' %s' ska vara ' %s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
sv	RRD-minsta för datakälla ' %s' ska vara ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
sv	DS ' %s' saknas i kakti definition

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Cacti RRA ' %s' har samma CF / steg ( %s, %s) som ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Fil RRA ' %s' har samma CF / steg ( %s, %s) som ' %s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
sv	XFF för kaktus RRA-id ' %s' ska vara ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
sv	Antal rader för kaktus RRA-id ' %s' ska vara ' %s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
sv	RRA ' %s' saknas i RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
sv	RRA ' %s' saknas i kakti definition

en	RRD File Information
sv	RRD-filinformation

en	Data Source Items
sv	Datakälla-objekt

en	Minimal Heartbeat
sv	Minimal hjärtslag

en	Last DS
sv	Senaste DS

en	Unknown Sec
sv	Okänt Sek

en	Round Robin Archive

en	Cur Row

en	PDP per Row
sv	PDP per rad

en	CDP Prep Value (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
sv	CDP Okända datapunkter (0)

en	Errors Found
sv	Inga %s hittades

en	Optional Tuning Recommendations
sv	Datakällafält

en	rename %s to %s
sv	byt namn på %s till %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
sv	Ett fel uppstod när du analyserade XML-rttool-dumpningen

en	ERROR while writing XML file: %s
sv	FEL när du skriver XML-fil: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
sv	FEL: RRDfile %s inte skrivbar

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
sv	Ett fel uppstod när du analyserade XML-filen av RRDtool-dumpning

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
sv	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) borttagen från RRD-fil

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
sv	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) lägger till RRD-fil

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
sv	Webbplatsen har inte skrivåtkomst till %s, kan inte skapa / uppdatera RRDs

en	(Custom)
sv	Anpassad

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
sv	Misslyckades med att öppna datafilen, pollen har kanske inte kört än

en	RRA Folder
sv	RRA-mapp

en	Unknown RRDtool Error
sv	Okänt RRDtool-fel

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
sv	Skapa aggregat från mall

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
sv	Försök att skapa graf från den borttagna grafmallen

en	Created: %s
sv	Skapat: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
sv	FEL: Validering av vitlistan misslyckades. Kontrollera datainmatningsmetod

en	Graph Not created for %s due to bad data
sv	Graph Creation

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
sv	MySQL 5.6+ och MariaDB 10.0 + är bra utgåvor, och är mycket bra versioner att välja. Se till att du kör den allra senaste versionen men som fixar en långvarig nätverksproblem med låg nivå som orsakade ryggraden många problem med tillförlitlighet.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
sv	Vi rekommenderar att du aktiverar InnoDB i någon %s-version som är större än 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
sv	När man använder Cacti med andra språk än engelska, är det viktigt att använda utf8mb4_unicode_ci-sorteringstypen eftersom vissa tecken tar mer än en enda byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
sv	När du använder Cacti med andra språk än engelska, är det viktigt att använda utf8mb4 teckenuppsättningen eftersom vissa tecken tar mer än en enda byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
sv	Vi rekommenderar att du aktiverar InnoDB i någon %s-version som är större än 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
sv	Beroende på antalet inloggningar och användning av ryggradsdatasamlare behöver %s många anslutningar. Beräkningen för ryggraden är: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), då måste du lämna huvudrummet för användaranslutningar, vilket kommer att ändras beroende på antalet samtidiga inloggningskonton.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
sv	Att hålla tabellen cache större innebär mindre fil öppna / stänga operationer när du använder innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
sv	Med fjärrkontrollfunktioner synkroniseras stora mängder data från huvudservern till fjärrkontrollerna. Varför behåll detta värde vid eller över 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
sv	Om du använder Cacti Performance Booster och väljer en minneslagringsmotor måste du vara försiktig med att spola din Performance Booster-buffert innan systemet går ur minnetabellutrymmet. Detta görs på två sätt, först reducerar storleken på din utmatningskolumn till rätt storlek. Denna kolumn finns i tabeller poller_output och poller_output_boost. Det andra du kan göra är att ge mer minne till minnetabeller. Vi har valfritt valt ett rekommenderat värde på 10 % %systemminne, men om du använder SSD-hårddiskar eller har ett mindre system kan du ignorera denna rekommendation eller välja en annan lagringsmotor. Du kan se den förväntade konsumtionen av Performance Booster-tabellerna under Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
sv	När du utför en undersökning med en större temporär tabellstorlek, behåll de tillfälliga tabellerna i minnet.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
sv	När du använder InnoDB-lagring är det viktigt att du håller dina bordsutrymmen separerade. Detta gör hanteringen av tabeller enklare för användare av lång tid av %s. Om du kör med det här för tillfället kan du migrera till per fillagring genom att aktivera funktionen och sedan köra ett alter-uttalande på alla InnoDB-tabeller.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
sv	När du använder innodb_file_per_table är det viktigt att ställa in innodb_file_format till Barracuda. Denna inställning tillåter längre index viktiga för vissa Cacti tabeller.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
sv	Om dina tabeller har mycket stora index måste du arbeta med Barracuda innodb_file_format och innodb_large_prefix lika med 1. Om du inte gör det kan det leda till plugins som inte kan skapa tabeller korrekt.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
sv	InnoDB kommer att hålla så mycket tabeller och index i systemminnet som möjligt. Därför borde du göra innodb_buffer_pool stor nog att hålla så mycket av tabellerna och indexera i minnet. Att kontrollera storleken på katalogen / var / lib / mysql / cacti hjälper till att bestämma detta värde. Vi rekommenderar 25 %% av systemets totala minne, men dina krav varierar beroende på din systemstorlek.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
sv	Dessa inställningar bör förbli PÅ om inte dina Cacti-instanser körs på antingen ZFS eller FusionI / O, som båda har intern journalföring för att hantera plötsliga systemkrasch. Men om du har väldigt bra ström och dina system sällan går ner och du har säkerhetskopieringar, kan du stänga av denna inställning till OFF för nästan 50% ökning av databasprestanda.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
sv	Här är metadata lagrade. Om du hade många bord skulle det vara användbart att öka detta.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
sv	Rogue-frågor borde inte för databasen gå offline till andra. Döda dessa frågor innan de dödar ditt system.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
sv	Maximal I / O-prestanda händer när du använder O_DIRECT-metoden för att spola sidor.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
sv	Om du ställer in detta värde till 2 betyder det att du kommer att spola alla transaktioner varje sekund i stället för att begå. Detta gör det möjligt för %s att skriva mindre ofta.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern SSD-typ lagring, med flera io trådar är fördelaktigt för applikationer med höga io egenskaper.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
sv	Som av %s %s kan du styra hur ofta %s spolar transaktioner till disk. Standard är 1 sekund, men i hög I / O-system inställning till ett värde större än 1 kan skiv I / O vara mer sekventiell

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern SSD-typ lagring, är det fördelaktigt att ha flera läsning io trådar för applikationer med höga io egenskaper.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern SSD-typ lagring, med flera skriv io trådar är fördelaktigt för applikationer med höga io egenskaper.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
sv	%s delar upp innodb_buffer_pool i minnesområden för att förbättra prestanda. Maxvärdet är 64. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1GB, ska du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda denna ekvation upp till max 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
sv	%s delar upp innodb_buffer_pool i minnesområden för att förbättra prestanda. Maxvärdet är 64. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1GB, ska du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda denna ekvation upp till max 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
sv	Om du har SSD-skivor, använd det här förslaget. Om du har fysiska hårddiskar, använd 200 * antalet aktiva enheter i arrayen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större antal så höga som 100000 användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
sv	Om du har SSD-skivor, använd det här förslaget. Om du har fysiska hårddiskar, använd 2000 * antalet aktiva enheter i arrayen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större antal så höga som 200000 användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
sv	Om du har SSD-skivor, använd det här förslaget. Annars ställer du inte in den här inställningen.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern SSD-typ lagring, är det fördelaktigt att ha flera läsning io trådar för applikationer med höga io egenskaper.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern SSD-typ lagring, med flera skriv io trådar är fördelaktigt för applikationer med höga io egenskaper.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare bör denna inställning vara avstängd om atomskrivning är aktiverad. Aktivera därför atomskrivningar istället för dubbelskrivningsbufferten eftersom det kommer att öka prestandan.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare kan du använda atomskrivningar över dubbelskrivningsbufferten för att öka prestanda.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
sv	Obs! Många ändringar nedan kräver en omstart av databasen

en	PHP %s is the minimum version
sv	PHP %s är den minsta versionen

en	A minimum of %s memory limit
sv	Minst %s MB minnegräns

en	A minimum of %s m execution time
sv	Minst %sm körningstid

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
sv	En giltig tidszon som matchar MySQL och systemet

en	A useful name for this VDEF.
sv	Ett användbart namn för denna VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användardomän.

en	Delete External Link
sv	Extern länk

en	Delete External Links
sv	Externa länkar

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användardomän.

en	Disable External Link
sv	Extern länk

en	Disable External Links
sv	Externa länkar

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användardomän.

en	Enable External Link
sv	Extern länk

en	Enable External Links
sv	Externa länkar

en	Top Tab
sv	Översta fliken

en	Bottom Console
sv	Bottenkonsolen

en	Top Console
sv	Översta konsolen

en	Sort for Ordering
sv	Sortera efter beställning

en	Console Menu
sv	Konsolmeny

en	Bottom of Console Page

en	Top of Console Page
sv	Överst på konsolsidan

en	Where should this page appear?
sv	Var ska den här sidan visas?

en	Console Menu Section
sv	Console Menysektion

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
sv	Under vilken konsolrubrik ska det här objektet visas? (Alla externa länkmenyer visas mellan konfiguration och hjälpprogram)

en	New Console Section
sv	Ny konsolavdelning

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
sv	Om du inte gillar något av ovanstående val, skriv en ny titel här.

en	Tab/Menu Name
sv	Tab / Menynamn

en	The text that will appear in the tab or menu.
sv	Texten som kommer att visas i fliken eller menyn.

en	Content File/URL
sv	Innehållsfil / URL

en	Web URL Below
sv	Webbadress nedan

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
sv	Filen som innehåller innehållet för den här sidan. Den här filen måste vara i kaktusen 'include / content /' katalog.

en	Web URL Location
sv	Webadressadress

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
sv	Den giltiga webbadressen som ska användas för den här externa länken. Måste inkludera typen, till exempel http://www.cacti.net. Observera att många webbplatser inte tillåter dem att vara inbäddade i en iframe från en utländsk webbplats, och därför kan extern länkning inte fungera.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
sv	Om den är markerad kommer sidan att vara tillgänglig omedelbart för adminanvändaren.

en	Automatic Page Refresh
sv	Automatisk Siduppdatering

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
sv	Hur ofta vill du att denna sida ska uppdateras automatiskt.

en	External Links [edit: %s]
sv	Externa länkar [redigera: %s]

en	External Links [new]
sv	Externa länkar [ny]

en	a Session Timeout
sv	Timeout

en	an Account Suspension
sv	Kontoalternativ

en	a change in state of the Remote Data Collector
sv	Status för denna datasamlare.

en	Automatic Logout
sv	Automatisk utloggning

en	Logout of Cacti
sv	Utloggning av kaktusar

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
sv	Du har blivit utloggad av kaktus på grund av en session timeout.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
sv	Var god stäng din webbläsare eller %sLogin Again %s

en	Cookies have been cleared
sv	Alla dina inloggningssessioner har rensats.

en	SNMP Notification Receivers
sv	SNMP-meddelandemottagare

en	No SNMP Notification Receivers
sv	Inga SNMP-meddelandemottagare

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
sv	SNMP-meddelandemottagare [redigera: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
sv	SNMP Notifieringsmottagare [ny]

en	Max-Access

en	Monitored
sv	övervakad

en	No SNMP Notifications
sv	Inga SNMP-meddelanden

en	Purge Notification Log
sv	Rengöringslogg

en	Varbinds

en	Severity Level
sv	Allvarlighetsgrad

en	No SNMP Notification Log Entries
sv	Inga SNMP-anmälningslogguppgifter

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande meddelandemottagare

en	Delete Notification Receiver
sv	%s Meddelande mottagare

en	Delete Notification Receivers
sv	%s Meddelande mottagare

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande meddelandemottagare

en	Disable Notification Receiver
sv	Inaktivera SNMP-meddelandemottagare

en	Disable Notification Receivers
sv	Inaktivera SNMP-meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Meddelande Mottagare

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Meddelande Mottagare

en	Enable Notification Receiver
sv	Inaktivera SNMP-meddelandemottagare

en	Enable Notification Receivers
sv	%s Meddelande mottagare

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
sv	Klicka på Fortsätt för att inaktivera vidarebefordran av följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
sv	Klicka på Fortsätt för att inaktivera vidarebefordran av följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Disable Forwarding Object
sv	Inaktivera anmälningsobjekt

en	Disable Forwarding Objects
sv	Inaktivera anmälningsobjekt

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
sv	Klicka på Fortsätt för att inaktivera vidarebefordran av följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
sv	Klicka på Fortsätt för att inaktivera vidarebefordran av följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Enable Forwarding Object
sv	Inaktivera anmälningsobjekt

en	Enable Forwarding Objects
sv	Inaktivera anmälningsobjekt

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
sv	Cacti-loggen rensades framgångsrikt

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
sv	Fel i datasökningen

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
sv	Paketfiler

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
sv	Paketfiler

en	Device class
sv	Enhetsregler

en	Copyright
sv	right

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
sv	Paketfiler

en	Filename
sv	Byt namn

en	Differences

en	Unchanged
sv	Oförändrad

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
sv	Mallens titel

en	Changes/Diffferences
sv	Ändra enhet

en	Orphans
sv	föräldralösa

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
sv	Paketfiler

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
sv	Lägg automatiskt till kaktus

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
sv	Importera

en	Not Compatible
sv	Inte kompatibel

en	Awaiting Configuration
sv	Väntar på konfiguration

en	Awaiting Upgrade
sv	Väntar på uppgradering

en	Plugin Management

en	Plugin Error
sv	Pluginfel

en	Active/Installed
sv	Aktiv / Installerad

en	Configuration Issues
sv	Konfigurationsproblem

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
sv	Tillgängliga åtgärder inkluderar "Installera", "Aktivera", "Inaktivera", "Aktivera", "Avinstallera".

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
sv	Namnet på det här plugin. Namnet styrs av katalogen det finns i.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
sv	En beskrivning som plugin-författaren har gett till plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
sv	Status för detta plugin.

en	The author of this Plugin.
sv	Författaren till det här plugin.

en	Requires
sv	Kräver

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
sv	Det här pluginet kräver att följande pluggar installeras först.

en	The version of this Plugin.
sv	Versionen av denna plugin

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
sv	Plugins belastningsordning. Du kan ändra lastordern genom att först sortera efter den och sedan flytta ett Plugin antingen upp eller ner.

en	No Plugins Found
sv	Inga pluggar hittades

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
sv	Avinstallation av det här pluginet tar bort alla plugindata och inställningar. Om du verkligen vill avinstallera pluggen klickar du på "Avinstallera" nedan. Annars klickar du på "Avbryt"

en	Are you sure you want to Uninstall?
sv	Är du säker på att du vill avinstallera?

en	Not Compatible, %s
sv	Ej kompatibel, %s

en	Order Before Previous Plugin
sv	Beställ före tidigare plugin

en	Order After Next Plugin
sv	Beställ efter nästa plugin

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
sv	Det gick inte att installera plugin. Följande plugins måste installeras först: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
sv	Kan inte avinstallera. Detta plugin krävs av: %s

en	Plugin directory is missing!
sv	Plugin katalog saknas!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
sv	Plugin är inte kompatibel (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
sv	Plugin-kataloger får inte innehålla mellanslag

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
sv	Plugin-katalogen är inte korrekt. Bör vara ' %s' men är ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
sv	Plugin-katalogen ' %s' saknar setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
sv	Plugin saknar en INFO-fil

en	Plugin is integrated into Cacti core
sv	Plugin är integrerad i Cacti-kärnan

en	Plugin is not compatible
sv	Plugin är inte kompatibel

en	Enable Plugin Locally
sv	Aktivera insticksprogram

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
sv	VARNING: %s är synkroniserad med Poller Interval! Pollerintervallet är '% d' sekunder, med högst en '% d' sekunder, men% d sekunder har gått sedan senaste pollen!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
sv	VARNING: Det upptäcks "% d" som överskridande en omröstningscykel, var god undersök.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
sv	VARNING: Poller Utmatningstabell Ej Töm. Problem:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
sv	FEL: Ryggraden: %s är ogiltig. Poller kan inte fortsätta!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
sv	Maximal körtid på% d sekunder överskridits. Avsluta.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
sv	VARNING: Cacti Polling Cycle överskred Poller Intervall med

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
sv	Cacti Systemhjälpmedel

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
sv	OBS: En andra Cacti-datainsamlare har lagts till. Därför möjliggör boost automatiskt!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
sv	VARNING: Huvudkaktusdatabasen offline eller i återställning

en	Cacti Primary Admin
sv	Cacti Primär Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
sv	Cacti Automation Report kräver en html-baserad e-postklient

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
sv	VARNING: Upptäckt överkörning av Poller Boost, möjlig Boost Poller Crash

en	Full Sync
sv	Full synkronisering

en	New/Idle
sv	Ny / Idle

en	Use Cacti Log Level
sv	Generisk lognivå

en	Data Collector Information

en	The primary name for this Data Collector.
sv	Det primära namnet för denna datasamlare.

en	New Data Collector
sv	Ny data samlare

en	Data Collector Hostname
sv	Datainsamlare värdnamn

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
sv	Värdenavnet för Data Collector. Det kan behöva vara ett fullständigt kvalificerat domännamn för fjärrkontrollen att kontakta den för aktiviteter som omindexering, grafik i realtid, etc.

en	Custom Log Level
sv	Generisk lognivå

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
sv	TimeZone för Data Collector.

en	Notes for this Data Collectors Database.
sv	Anteckningar för denna datasamlare databas.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
sv	Antalet Data Collector processer som används för att gissa.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
sv	Antalet Spine Threads att använda per Data Collector-processen.

en	Sync Interval
sv	Synkintervall

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
sv	Val av synkroniseringsintervall som används. Den här inställningen påverkar hur ofta pollaren kontrolleras och uppdateras.

en	Remote Database Connection
sv	Fjärrdatabasanslutning

en	The hostname for the remote database server.
sv	Värdenavnet för fjärrdataserveren.

en	Remote Database Name
sv	Fjärrdatabasnamn

en	The name of the remote database.
sv	Namnet på fjärrdatabasen.

en	Remote Database User

en	The user name to use to connect to the remote database.
sv	Användarnamnet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Password
sv	Fjärrdatabaslösenord

en	The user password to use to connect to the remote database.
sv	Användarlösenordet för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Port
sv	Fjärrdatabasport

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
sv	TCP-porten som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Retries
sv	Remote Database User

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
sv	Användarnamnet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
sv	Om fjärrdatabasen använder SSL för att ansluta, markera kryssrutan nedan.

en	Remote Database SSL Key
sv	SSL-nyckel för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehåller SSL-tangenten för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Certificate
sv	SSL-certifikat för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehar SSL-certifikatet ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Authority

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
sv	Filen som innehåller SSL-certifikatutfärdaren för att ansluta till fjärradatabasen. Detta är en valfri parameter som kan krävas av databasleverantören om de har startat SSL med alternativet --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
sv	Remote Database SSL Authority

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
sv	Filen som innehåller SSL-certifikatutfärdaren för att ansluta till fjärradatabasen. Detta är en valfri parameter som kan krävas av databasleverantören om de har startat SSL med alternativet --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
sv	Du har redan använt detta värdnamn '%s'. Ange ett värdnamn som inte är duplicerat.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
sv	Du har redan använt den här databasen värdnamn '%s'. Vänligen ange ett databasvärdnamn som inte är duplicerat.

en	Data Collector Statistics cleared.
sv	Datakällor

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Delete Data Collector
sv	Radera datasamlare

en	Delete Data Collectors
sv	Radera datasamlare

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datasamlare.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datasamlare.

en	Disable Data Collector
sv	Inaktivera datasamlare

en	Disable Data Collectors
sv	Inaktivera datasamlare

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Enable Data Collector
sv	Aktivera datasamlare

en	Enable Data Collectors
sv	Aktivera datasamlare

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera fjärrdatasamlaren för offline-användning.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera fjärrdatasamlaren för offline-användning.

en	Resync Data Collector
sv	Ny data samlare

en	Resync Data Collectors
sv	Datainsamlare

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Site [edit: %s]
sv	Webbplats [redigera: %s]

en	Site [new]
sv	Webbplats [ny]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
sv	Remote Data Collectors måste kunna kommunicera med Main Data Collector och vice versa. Använd den här knappen för att verifiera att Main Data Collector kan kommunicera med denna fjärrdatasamlare.

en	Test Database Connection
sv	Test databasanslutning

en	Collectors
sv	samlare

en	Collector Name
sv	Samlarnamn

en	The Name of this Data Collector.
sv	Namnet på denna datasamlare.

en	The unique id associated with this Data Collector.
sv	Det unika ID som är associerat med denna datasamlare.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
sv	Värdenavnet där datainsamlaren körs.

en	The Status of this Data Collector.
sv	Status för denna datasamlare.

en	Proc/Threads
sv	Proc / Trådar

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
sv	Antal bearbetningsprocesser och trådar för denna datasamlare.

en	Polling Time
sv	Pollningstid

en	The last data collection time for this Data Collector.
sv	Den sista datainsamlingstiden för denna datasamlare.

en	Avg/Max
sv	Avg / Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
sv	Den genomsnittliga och maximala samlarens timing för denna datasamlare.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
sv	Antalet enheter som är kopplade till denna datasamlare.

en	SNMP Gets

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
sv	Antalet SNMP blir associerade med denna samlare.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptsamtal som är associerade med denna datasamlare.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptserversamtal som är associerade med denna datasamlare.

en	Last Finished
sv	Senast Avslutad

en	The last time this Data Collector completed.
sv	Den sista gången denna datasamlare slutförde.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
sv	Den sista gången denna datasamlare checkade in med huvudkaktisidan.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
sv	Förra gången denna datasamlare var full synkroniserad med huvudkaktisidan.

en	No Data Collectors Found
sv	Inga datainsamlare hittades

en	RRD check
sv	Kör kontroll

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
sv	Inga enhetsmallar hittades

en	Host Description
sv	Beskrivning

en	Local Data ID
sv	Giltiga data

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
sv	Inga enhetsmallar hittades

en	Age
sv	Aug

en	%d hours
sv	%d timmar

en	%d day

en	%d days
sv	dagar

en	Messages

en	Purge
sv	Rensa

en	RRD Files
sv	RRD-filer

en	RRD File Name
sv	RRD-filnamn

en	DS Name
sv	DS namn

en	DS ID

en	Size [KB]
sv	Storlek [KB]

en	No unused RRD Files
sv	Inga oanvända RRD-filer

en	Total Size [MB]:
sv	Total storlek [MB]:

en	Last Scan:
sv	Sista skanningen:

en	Time Since Update
sv	Tid sedan uppdatering

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
sv	Ta bort alla okända RRDfiler

en	Archive All
sv	Arkivera allt

en	Archive All Unknown RRDfiles
sv	Arkivera alla okända RRDfiles

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
sv	OBS! Sökvägsinställningar på den här fliken sparas endast lokalt!

en	Cacti Settings (%s)%s
sv	Kaktusinställningar ( %s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
sv	Pollerintervallet måste vara mindre än Cron Interval

en	Select Plugin(s)
sv	Välj Plugin (s)

en	Plugins Selected
sv	Plugins selected

en	Files Selected
sv	Filer som valts

en	Select Template(s)
sv	Välj mall (er)

en	All Templates Selected
sv	Alla mallar som valts

en	Test Email Results

en	The primary name for the Site.
sv	Det primära namnet på webbplatsen.

en	New Site
sv	Ny webbplats

en	Disable Site
sv	Inaktivera enhet

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
sv	Markera den här rutan för att inaktivera alla kontroller för den här värden.

en	The primary address for the Site.
sv	Den primära adressen till webbplatsen.

en	Enter the Site Address
sv	Ange webbplatsadressen

en	Additional address information for the Site.
sv	Ytterligare adressuppgifter för webbplatsen.

en	Additional Site Address information
sv	Ytterligare webbplatsadressinformation

en	The city or locality for the Site.
sv	Staden eller platsen för webbplatsen.

en	Enter the City or Locality
sv	Ange stad eller ort

en	The state for the Site.
sv	Webbplatsen.

en	Enter the state
sv	Ange staten

en	The postal or zip code for the Site.
sv	Postadressen eller postnumret för webbplatsen.

en	The country for the Site.
sv	Landet för webbplatsen.

en	Enter the country
sv	Ange landet

en	The TimeZone for the Site.
sv	Tidszonen för webbplatsen.

en	Geolocation Information

en	The Latitude for this Site.
sv	Latitude för denna webbplats.

en	example 38.889488
sv	exempel 38.889488

en	The Longitude for this Site.
sv	Längden för denna webbplats.

en	example -77.0374678
sv	exempel -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
sv	Standard Map Zoom för denna webbplats. Värden kan vara från 0 till 23. Observera att vissa regioner i planeten har en maximal zoom på 15.

en	0 - 23
sv	0-23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
sv	Ytterligare arealanvändning för slumpmässiga anteckningar relaterade till denna webbplats.

en	Enter some useful information about the Site.
sv	Ange lite användbar information om webbplatsen.

en	Alternate Name
sv	Alternativt namn

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
sv	Används för fall där en webbplats har ett alternativt namn som används för att beskriva det

en	If the Site is known by another name enter it here.
sv	Om webbplatsen är känd av ett annat namn anger du det här.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
sv	Mallsidan hittades inte! Det gick inte att kopiera.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Delete Site
sv	Ta bort webbplats

en	Delete Sites
sv	Ta bort webbplats

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Site
sv	Duplicerad webbplats

en	Duplicate Sites
sv	Duplicerad webbplats

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande sida (s).

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande sida (s).

en	Enable Site
sv	Aktivera regel

en	Enable Sites
sv	Tillgängliga platser

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande sida (s).

en	Disable Sites
sv	Tillgängliga platser

en	The name of this Site.
sv	Namnet på denna webbplats.

en	The unique id associated with this Site.
sv	Det unika id som är associerat med denna webbplats.

en	Monitoring State
sv	övervakad

en	The state of this Site.
sv	Namnet på denna webbplats.

en	The number of Devices associated with this Site.
sv	Antalet enheter som är kopplade till den här webbplatsen.

en	The City associated with this Site.
sv	Staden associerad med denna webbplats.

en	The State associated with this Site.
sv	Den stat som är associerad med denna webbplats.

en	The Country associated with this Site.
sv	Landet som är associerat med denna webbplats.

en	No Sites Found
sv	Inga webbplatser hittades

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
sv	FATAL: Spike Kill-metoden ' %s' är ogiltig

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
sv	FATAL: Spike Kill inte tillåtet

en	Database Status
sv	Databas

en	Database Permissions
sv	Användare behörigheter

en	Technical Support [%s]
sv	Teknisk support [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
sv	NET-SNMP Ej installerad eller dess vägar är inte inställda. Vänligen installera om du vill övervaka SNMP-aktiverade enheter.

en	Configuration Settings
sv	Konfigurationsinställningar

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
sv	FEL: Den installerade RRDtool-versionen överskrider inte den konfigurerade versionen. <br> Besök %s och välj rätt RRDtool Utility Version.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
sv	FEL: RRDtool 1.2.x + stöder inte GIF-bildformatet, men% d "graf (er) och / eller mallar har GIF som bildformat.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
sv	NET-SNMP-versionen

en	Poller Information

en	Different version of Cacti and Spine!
sv	Olika version av kaktus och ryggrad!

en	Action[%s]
sv	Åtgärder]

en	No items to poll
sv	Inga föremål att avgöra

en	Procs:
sv	1 Process

en	Threads:
sv	Diskussioner

en	Concurrent Processes
sv	Samtidiga processer

en	Max Threads
sv	Max trådar

en	PHP Servers
sv	PHP-servrar

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
sv	Nuvarande: %s, Min krävs: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
sv	Nuvarande: %s, Min krävs: %s

en	Minimum Connections:
sv	Testa anslutning

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
sv	Antar 100 reservanslutningar för användare av webbsidor och andra olika anslutningar.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
sv	Minimikravet kan variera kraftigt om det finns stor användargraf -visningsaktivitet.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
sv	Varje webbläsarflik kan använda upp till 10 anslutningar beroende på webbläsaren.

en	Script Timeout

en	Max OID

en	Last Run Statistics
sv	Senaste körstatistik

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
sv	Max Poller minne tillåtet:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
sv	Max Poller minne tillåtet:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
sv	PHP Version 5.5.0+ rekommenderas på grund av starkt lösenordshash support.

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
sv	Installerad. Obs: Om du planerar att använda SNMPv3 måste du ta bort php-snmp och använda verktyget Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
sv	Du har ställt in minnesgränsen till "obegränsat".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
sv	Det rekommenderas starkt att du ändrar dig php.ini memory_limit till %s eller högre.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
sv	Detta föreslagna minnesvärde beräknas baserat på antalet datakällor som är närvarande och kan endast användas som ett förslag. De faktiska värdena kan variera från system till system baserat på krav.

en	Permission Name
sv	Behörigheter

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
sv	MySQL-tabellinformation - Storlekar i KBytes

en	Avg Row Length
sv	Genomsnittlig radlängd

en	Data Length
sv	Data Längd

en	Index Length
sv	Index längd

en	Unable to retrieve table status
sv	Det gick inte att hämta tabellstatus

en	Worst 20 polling time hosts
sv	Pollningstid

en	Avg Polling Time
sv	Pollningstid

en	Actual polling time
sv	Pollningstid

en	No host found
sv	Inga %s hittades

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
sv	PHP-modulinformation

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
sv	VARNING: Exportfel uppstod. Uppdatera webbläsarfönstret för detaljer!

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
sv	Välj den Malltyp du vill exportera från Kaktus.

en	Device Template to Export
sv	Enhetsmall för export

en	Choose the Template to export to XML.
sv	Välj mall som ska exporteras till XML.

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
sv	Vissa mallar är beroende av andra objekt i kaktusen för att fungera korrekt. Det rekommenderas starkt att du markerar den här rutan eller att den resulterande importen misslyckas.

en	Available Templates [%s]
sv	Tillgängliga mallar [ %s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
sv	Exportera mallar

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
sv	Fältnamn

en	Not Readable
sv	Skrivbar

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
sv	Inkludera beroenden

en	Damaged
sv	Datakälla, diagram

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
sv	Importera mall från lokal fil

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
sv	Misslyckades med att komma åt tillfällig mapp, importfunktionalitet är inaktiverad

en	Un-Lock
sv	Låst

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Delete Tree
sv	Ta bort träd

en	Delete Trees
sv	Ta bort träd

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Publish Tree
sv	Publicera träd

en	Publish Trees
sv	Publicera träd

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Un-Publish Tree
sv	Un-publicera Tree

en	Un-Publish Trees
sv	Un-publicera Tree

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Un-Lock Tree
sv	Un-publicera Tree

en	Un-Lock Trees
sv	Un-publicera Tree

en	Trees [edit: %s]
sv	Träd [redigera: %s]

en	Trees [new]
sv	Träd [ny]

en	Edit Tree
sv	Redigera träd

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
sv	För att redigera det här trädet måste du först låsa det genom att trycka på knappen Redigera träd.

en	Add Root Branch
sv	Lägg till Root Branch

en	Finish Editing Tree
sv	Avsluta redigeringsträdet

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
sv	Detta träd har blivit låst för redigering på%1$s av%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
sv	För att redigera trädet måste du först låsa upp det och låsa det som dig själv

en	Tree Items
sv	Träd objekt

en	Available Sites
sv	Tillgängliga platser

en	Available Graphs
sv	Tillgängliga grafer

en	New Node
sv	Ny nod

en	Branch Sorting
sv	Sortering av grenar

en	Add Tree
sv	Lägg till träd

en	Sort Trees Ascending
sv	Sortera Trees Stigande

en	Sort Trees Descending
sv	Sortera träd nedåtgående

en	Tree Name
sv	Trädnamn

en	The name by which this Tree will be referred to as.
sv	Det namn med vilket detta träd kommer att kallas som.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för detta träd. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
sv	Ej publicerade träd kan inte ses från fliken Grafik

en	A Tree must be locked in order to be edited.
sv	Ett träd måste vara låst för att kunna redigeras.

en	The original author of this Tree.
sv	Den ursprungliga författaren till detta träd.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
sv	För att ändra trädens ordning, först sortera med den här kolumnen, tryck uppåt- eller nedåtpilarna när de visas.

en	The date that this Tree was last edited.
sv	Det datum då detta träd senast redigerades.

en	The last user to have modified this Tree.
sv	Den sista användaren har ändrat detta träd.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
sv	Det totala antalet webbplatsgrenar i detta träd.

en	The total number of Branches in this Tree.
sv	Det totala antalet grenar i detta träd.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
sv	Det totala antalet enskilda enheter i detta träd.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
sv	Totalt antal individuella Grafer i det här trädet.

en	No Trees Found
sv	Inga träd hittades

en	Batch Copy

en	You are not allowed to delete the current login account
sv	Du har inte tillåtelse att ändra lösenord.

en	You are not allowed to disable the current login account
sv	Du har inte tillåtelse att ändra lösenord.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande sida (s).

en	Delete User
sv	Ta bort användare (er)

en	Delete Users
sv	Ta bort användare (er)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Copy User
sv	Kopiera användare

en	Template Username:
sv	Mall Användarnamn:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande sida (s).

en	Enable User
sv	Aktivera användare (er)

en	Enable Users
sv	Aktivera användare (er)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användargrupp.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande sida (s).

en	Disable User
sv	Inaktivera användare (er)

en	Disable Users
sv	Inaktivera användare (er)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skriva över användarinställningarna med den valda mallen Användarinställningar och behörigheter. Den ursprungliga användaren Fullständigt namn, Lösenord, Rikta och Aktivera status sparas, alla andra fält skrivs över från Mallanvändare.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skriva över användarinställningarna med den valda mallen Användarinställningar och behörigheter. Den ursprungliga användaren Fullständigt namn, Lösenord, Rikta och Aktivera status sparas, alla andra fält skrivs över från Mallanvändare.

en	Replace User Settings for User
sv	Återställ Användare (s) Inställningar

en	Replace User Settings for Users
sv	Återställ Användare (s) Inställningar

en	Template User:
sv	Mallanvändare:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
sv	Obs! Systemgrafiken är "tillåten" vilket betyder att användaren måste ha åtkomst till minst en av grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
sv	Obs! Systemgrafiken är "Restriktiv", vilket betyder att användaren måste ha tillgång till antingen grafen eller enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
sv	Obs! Systemgrafiken är "Restriktiv", vilket betyder att användaren måste ha tillgång till antingen grafen eller enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
sv	Obs! Systemgrafiken är "tillåten" vilket betyder att användaren måste ha åtkomst till minst en av grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Default Graph Policy
sv	Standardgrafikpolicy

en	Default Graph Policy for this User
sv	Standardgrafikpolicy för den här användaren

en	Effective Policy
sv	Effektiv politik

en	No Matching Graphs Found
sv	Inga matchande grafer hittades

en	Policies (Graph/Device/Template)
sv	Policy (graf / enhet / mall)

en	Non Member
sv	Inte medlem

en	ALLOW
sv	Tillåt

en	No Matching User Groups Found
sv	Inga matchande användargrupper hittades

en	Remove Membership
sv	Ta bort medlemskap

en	Default Device Policy
sv	Standard Device Policy

en	Default Device Policy for this User
sv	Standard Device Policy för den här användaren

en	Access Granted
sv	Tillgång beviljad

en	Access Restricted
sv	begränsad åtkomst

en	No Matching Devices Found
sv	Inga matchande enheter hittades

en	Default Graph Template Policy
sv	Standardgrafikmallpolicy

en	Default Graph Template Policy for this User
sv	Default Graph Template Policy för den här användaren

en	Total Graphs
sv	Totala grafer

en	No Matching Graph Templates Found
sv	Inga matchande grafmallar hittades

en	Default Tree Policy
sv	Standard Tree Policy

en	Default Tree Policy for this User
sv	Standard Tree Policy för den här användaren

en	No Matching Trees Found
sv	Inga matchande träd hittades

en	External Link Permissions
sv	Externa länkbehörigheter

en	Plugin Permissions
sv	Pluginbehörigheter

en	Legacy Permissions
sv	Användare behörigheter

en	User Settings %s
sv	Användarinställningar %s

en	Graph Perms
sv	Graf Perms

en	Device Perms

en	Template Perms
sv	Mall Perms

en	Tree Perms
sv	Träd perm

en	User Management %s
sv	Användarhantering %s

en	LDAP/AD
sv	LDAP

en	Graph Policy
sv	Grafpolicy

en	Device Policy
sv	Enhetspolicy

en	Template Policy
sv	Mall policy

en	Graph Permissions %s
sv	Grafbehörigheter %s

en	Group Membership %s
sv	Gruppmedlemskap %s

en	Devices Permission %s
sv	Enhetsbehörighet %s

en	Only Show Exceptions
sv	Visa undantag

en	Template Permission %s
sv	Malltillstånd %s

en	Tree Permission %s
sv	Trädtillstånd %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användardomän.

en	Delete User Domain
sv	Ta bort användardomän

en	Delete User Domains
sv	Ta bort användardomän

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användardomän.

en	Disable User Domain
sv	Inaktivera användardomän

en	Disable User Domains
sv	Inaktivera användardomän

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användardomän.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användardomän.

en	Enable User Domain
sv	Aktiverad användardomän

en	Enable User Domains
sv	Aktiverad användardomän

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att göra följande följande användardomän som standard.

en	Make Selected Domain Default
sv	Gör vald domän standard

en	User Domain [edit: %s]
sv	Användardomän [redigera: %s]

en	User Domain [new]
sv	Användardomän [ny]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
sv	Ange ett meningsfullt namn för den här domänen. Detta kommer att vara det namn som visas i inloggnings-realm under inloggningen.

en	Domains Type
sv	Domäner Typ

en	Choose what type of domain this is.
sv	Välj vilken typ av domän det här är.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
sv	Namnet på den användare som Cacti kommer att använda som en mall för nya användarkonton.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
sv	Om den här kryssrutan är markerad kan användarna logga in med den här domänen.

en	Server(s)
sv	Servrar

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
sv	En rymdavgränsad lista med DNS -värdnamn eller IP -adress för giltiga LDAP -servrar. Cacti kommer att försöka använda LDAP -servrarna från vänster till höger för att autentisera en användare.

en	Port Standard
sv	Portstandard

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
sv	TCP / UDP-port för icke-SSL-kommunikation.

en	Port SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
sv	TCP / UDP-port för SSL-kommunikation.

en	Protocol Version
sv	Protokollversion

en	Protocol Version that the server supports.
sv	Protokollversion som servern stöder.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
sv	Kryptering som servern stöder. TLS stöds endast av protokollversion 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
sv	Aktivera eller inaktivera LDAP-hänvisningar. Om det är avaktiverat kan det öka sökhastigheten.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
sv	Läge vilken kaktus försöker autentisera mot LDAP-servern. <blockquote> <i>Ingen sökning</i> - <i>Sökning utan</i> Distinguished Name (DN) sker, försök bara binda med det angivna Distinguished Name-formatet (DN). <br><br> <i>Anonym Sökning</i> - Försök att söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via anonym bindning för att hitta användarna Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Särskild</i> sökning - Försök söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via Specifikt Distinguished Name (DN) och Specifikt lösenord för bindning för att hitta användarnas Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
sv	Kräver gruppmedlemskap

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
sv	Kräv användaren att vara medlem i gruppen för att verifiera. Gruppinställningar måste ställas in för att detta ska fungera, om du inte kan göra rätt gruppinställningar kommer det att orsaka autentiseringsfel.

en	LDAP Group Settings
sv	LDAP-gruppinställningar

en	Group Distinguished Name (DN)
sv	Grupp Distinguished Name (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
sv	Distinguished Namn på gruppen som användaren måste ha medlemskap.

en	Group Member Attribute
sv	Gruppmedlem Attribut

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
sv	Gruppmedlemstyp

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
sv	Definierar om användarna använder fullständigt Distinguished Name eller bara Användarnamn i den definierade gruppmedlemsattributen.

en	LDAP Specific Search Settings
sv	LDAP-specifika sökinställningar

en	Search Base
sv	Sökbas

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
sv	Sök bas för att söka i LDAP-katalogen, till exempel "dc = win2kdomain, dc = local" eller "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
sv	Sökfilter som ska användas för att lokalisera användaren i LDAP-katalogen, till exempel för Windows: <i>&quot;(&amp; (objectclass = user) (objektkategori = användare) (userPrincipalName = &lt;användarnamn&gt; *))&quot;</i> eller för OpenLDAP: <i>&quot; = konto) (uid = &lt;användarnamn&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;användarnamn&gt;&quot; ersätts med användarnamnet som levererades vid inloggningsprompten.

en	Search Distinguished Name (DN)
sv	Sök Distinguished Name (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
sv	Distinguished Name for Specific Searching bindande till LDAP-katalogen.

en	Search Password
sv	Sök lösenord

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
sv	Lösenord för specifik sökning med bindning till LDAP-katalogen.

en	LDAP CN Settings
sv	LDAP CN-inställningar

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
sv	Fält som ersätter det fullständiga namnet när du skapar en ny användare, taget från LDAP. (på windows: displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
sv	Fält som ersätter e-post som tas från LDAP. (på windows: mail)

en	Domain Properties
sv	Domänegenskaper

en	Domain Type
sv	Domän typ

en	Effective User
sv	Effektiv användare

en	CN FullName

en	CN eMail
sv	CN e-post

en	No User Domains Found
sv	Inga användardomäner hittades

en	Defer to the Users Setting
sv	Fördröjning till användarens inställning

en	Show the Page that the User pointed their browser to
sv	Visa sidan som användaren pekade webbläsaren till

en	Show the Console
sv	Visa konsolen

en	Show the default Graph Screen
sv	Visa standard grafskärm

en	The name of this Group.
sv	Namnet på denna grupp.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
sv	Ett mer beskrivande namn för den här gruppen, som kan innehålla mellanslag eller specialtecken.

en	General Group Options

en	Set any user account-specific options here.
sv	Ange några användarkonto specifika alternativ här.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
sv	Tillåt användare av den här gruppen att behålla anpassade användarinställningar

en	Tree Rights
sv	Trädrättigheter

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
sv	Ska användare av denna grupp ha tillgång till trädet?

en	Graph List Rights
sv	Graflista rättigheter

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
sv	Ska användare av den här gruppen ha tillgång till graflistan?

en	Graph Preview Rights
sv	Förhandsgranska bilder

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
sv	Ska användare av den här gruppen ha tillgång till grafförhandsgranskningen?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
sv	Vad gör man när en användare från den här användargruppen loggar in.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användargrupp

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Delete User Group
sv	Ta bort användargrupp

en	Delete User Groups
sv	Ta bort användargrupp

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Copy User Group
sv	Kopiera användargrupp

en	Copy User Groups
sv	Kopiera användargrupp

en	Group Prefix:
sv	Gruppprefix:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Enable User Group
sv	Aktivera användargrupp

en	Enable User Groups
sv	Aktivera användargrupp

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användargrupp.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användargrupp.

en	Disable User Group
sv	Inaktivera användargrupp

en	Disable User Groups
sv	Inaktivera användargrupp

en	Group Member
sv	Gruppmedlem

en	No Matching Group Members Found
sv	Inga matchande gruppmedlemmar hittades

en	Default Graph Policy for this User Group
sv	Standardgrafikpolicy för den här användargruppen

en	Default Graph Template Policy for this User Group
sv	Standardgrafikmallpolicy för denna användargrupp

en	Default Tree Policy for this User Group
sv	Standard Tree Policy för den här användargruppen

en	User Group Management [edit: %s]
sv	User Group Management [redigera: %s]

en	User Group Management [new]

en	User Group Management

en	No User Groups Found
sv	Inga användargrupper hittades

en	User Log Purged.
sv	Användarspråk

en	User Login History
sv	Användarlogghistorik

en	Deleted/Invalid
sv	Utgår / Ogiltig

en	Success - Password
sv	Framgång - Pswd

en	Success - Token
sv	Framgång - Token

en	Success - Password Change
sv	Framgång - Pswd

en	User Logins
sv	Användarinloggningar

en	(User Removed)
sv	(Borttagen användare)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
sv	Klicka på &quot;Fortsätt&quot; för att rensa loggfilen. <br><br><br> Obs! Om loggningen är inställd på både Cacti och Syslog, fortsätter logginformationen i Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
sv	Datakällor

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
sv	Log [Totalt antal linjer:% d - Felaktiga objekt dolda]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
sv	Log [Totalt antal linjer:% d - alla objekt visas]

en	Clear Cacti Log

en	Cacti Log Cleared

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
sv	Fel: Det går inte att rensa logg, inga skrivbehörigheter.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
sv	Fel: Det gick inte att rensa logg, filen finns inte.

en	Data Query Cache Items
sv	Data Query Cache-objekt

en	Query Name
sv	Fråga namn

en	Allow the search term to include the index column
sv	Tillåt söktermen att inkludera indexkolumnen

en	Include Index
sv	Inkludera index

en	Poller Cache Items
sv	Poller Cache-objekt

en	SNMP Version:
sv	SNMP-version:

en	OID:
sv	objekt-ID, OID

en	Script Server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
sv	Cacti teknisk support sida. Används av utvecklare och teknisk supportpersoner för att hjälpa till med problem i kaktus. Inkluderar kontroller för vanliga konfigurationsproblem.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
sv	Cacti-loggen lagrar statistik, fel och annat meddelande beroende på systeminställningarna. Denna information kan användas för att identifiera problem med pollen och applikationen.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
sv	Tillåter administratörer att bläddra i användarloggen. Administratörer kan filtrera och exportera loggen också.

en	Poller Cache Administration

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
sv	Detta är de data som skickas till pollen varje gång den körs. Dessa data utförs i sin tur / tolkas och resultaten matas in i RRD-filerna för grafning eller databasen för visning.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
sv	Data Query Cache lagrar information som samlats in från Data Query-ingångstyper. Värdena från dessa fält kan användas i textområdet Grafer för legender, vertikala etiketter och GPRINTER samt i CDEF: s.

en	Rebuild Poller Cache
sv	Uppgradera Poller Cache

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
sv	Poller Cache kommer att genereras om du väljer det här alternativet. Använd det här alternativet endast om en databaskrasch uppstår om du upplever problem efter kraschen och redan har kört reparationsverktygen för databasen. Alternativt, om du har problem med en viss enhet, lagrar du bara den enheten för att återuppbygga dess Poller Cache. Det finns också ett kommandoradsgränssnitt som motsvarar det här kommandot som rekommenderas för stora system. OBS! I stora system kan det här kommandot ta flera minuter till timmar för att slutföra och bör därför inte köras från Cacti-gränssnittet. Du kan helt enkelt köra 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' på kommandoraden för mer information.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
sv	Återuppbygga resurscache

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
sv	När du använder flera datainsamlare i kaktus, försöker Cacti att behålla tillståndet för nyckelfiler på alla datainsamlare. Detta inkluderar alla kärna, icke-installerade relaterade webbplatser och plugin-filer. När du tvingar om en Resource Cache-ombyggnad, kommer Cacti att rensa den lokala resurscachen och sedan bygga om den vid nästa planerade pollerstart. Detta kommer att utlösa alla fjärrdatasamlare att kontrollera deras hemsida och plugga in filer för konsekvens.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
sv	Visa Boost Status

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
sv	Med den här menyvalet kan du se olika inställningar för höjning och statistik som är associerad med den aktuella löpande Boost-konfigurationen.

en	Data Source Statistics Utilities
sv	Datakällor

en	Purge Data Source Statistics
sv	Datakällor

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
sv	Denna menyval rensar all befintlig datakällstatistik från databasen. Om datakällstatistik är aktiverad, kommer datakällstatistiken att börja samlas igen vid nästa Data Collector-pass.

en	SNMP Agent Utilities
sv	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
sv	Detta visar att alla objekt hanteras av SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
sv	Uppdatera SNMPAgent Cache

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
sv	SNMP-cachen raderas och genereras om du väljer det här alternativet. Observera att det tar en annan pollare att återställa SNMP-cachen helt.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
sv	Med denna menyval kan du se de senaste händelserna som SNMPAgent har hanterat i förhållande till de registrerade anmälningsmottagarna.

en	Cacti System Utilities
sv	Cacti Systemhjälpmedel

en	Overrun Warning
sv	Överskridande varning

en	Cannot open directory
sv	Kan inte öppna katalogen

en	Directory Does NOT Exist!!
sv	Directory existerar inte !!

en	Current Boost Status
sv	Nuvarande Boost Status

en	Boost On-demand Updating:
sv	Förbättra uppdatering efter behov:

en	Running Processes:
sv	Samtidiga processer

en	Total Poller Items:
sv	Poller Cache-objekt

en	Total Data Sources:
sv	Totala datakällor:

en	Remaining Data Sources:
sv	Felsökning av datakälla

en	Queued Boost Records:
sv	Väntar på Boost Records:

en	Approximate in Process:
sv	Ungefärligt i processen:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics

en	Database Engine:
sv	Databas Engine:

en	Current Boost Table(s) Size:
sv	Nuvarande Boostbord (ar) Storlek:

en	Avg Bytes/Record:
sv	Gem Bytes / Record:

en	%d Bytes
sv	% d Bytes

en	Max Record Length:
sv	Max inspelningslängd:

en	Max Allowed Boost Table Size:
sv	Max tillåten Boost tabell storlek:

en	Estimated Maximum Records:
sv	Uppskattade maximala poster:

en	Previous Runtime Statistics
sv	Runtime Statistik

en	Last Start Time:
sv	Sista starttid:

en	Last End Time:
sv	Sista starttid:

en	Never Run
sv	Kör aldrig

en	Last Run Duration:
sv	Sista körningstid:

en	%0.2f percent of update frequency)
sv	% 0,2f procent av uppdateringsfrekvensen)

en	RRD Updates:
sv	RRD-uppdateringar:

en	MBytes
sv	MB

en	Peak Poller Memory:

en	Max Poller Memory Allowed:
sv	Max Poller minne tillåtet:

en	Detailed Runtime Statistics
sv	Runtime Statistik

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
sv	Detaljerad Runtime Timers:

en	Process: %d
sv	1 Process

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
sv	Körtidskonfiguration

en	Update Frequency:
sv	Uppdateringsfrekvens:

en	Concurrent Processes:
sv	Samtidiga processer

en	Next Start Time:
sv	Nästa Starttid:

en	Maximum Records:
sv	Maximala poster:

en	Maximum Allowed Runtime:
sv	Max tillåten körtid:

en	Image Caching Status:
sv	Bild Caching Status:

en	Cache Directory:

en	Cached Files:
sv	Cachade filer:

en	Cached Files Size:
sv	Cachade filer Storlek:

en	SNMP Agent Cache
sv	SNMPAgent Cache

en	OIDs
sv	OID

en	Column Data
sv	Kolumndata

en	Scalar
sv	Skalär

en	SNMP Agent Notification Log
sv	SNMPAgent Notifieringslogg

en	Severity Level: %s
sv	Allvarighetsnivå: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande VDEF: er.

en	Delete VDEF
sv	Ta bort VDEF

en	Delete VDEFs
sv	Ta bort VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate VDEF
sv	Duplicera VDEF

en	Duplicate VDEFs
sv	Duplicera VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande VDEF: er.

en	VDEF Name: %s
sv	VDEF Namn: %s

en	Remove VDEF Item
sv	Ta bort VDEF-objektet

en	VDEF Preview
sv	VDEF Förhandsgranskning

en	VDEF Items [edit: %s]
sv	VDEF-objekt [redigera: %s]

en	VDEF Items [new]
sv	VDEF-objekt [ny]

en	VDEF Item Type
sv	VDEF Produkttyp

en	Choose what type of VDEF item this is.
sv	Välj vilken typ av VDEF-objekt det här är.

en	VDEF Item Value
sv	VDEF-värde

en	Enter a value for this VDEF item.
sv	Ange ett värde för detta VDEF-objekt.

en	VDEFs [edit: %s]
sv	VDEFs [redigera: %s]

en	VDEFs [new]
sv	VDEFs [ny]

en	Delete VDEF Item
sv	Ta bort VDEF-objektet

en	VDEF Name
sv	VDEF Namn

en	The name of this VDEF.
sv	Namnet på denna VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
sv	VDEFs som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en graf eller en grafmall.

en	The number of Graphs using this VDEF.
sv	Antalet Grafer som använder denna VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
sv	Antalet grafmallar med denna VDEF.

en	No VDEFs
sv	Inga VDEFs