en	About Cacti
sv	Om Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
sv	Cacti är utformad för att vara en komplett grafisk lösning baserad på RRDtools ramverk. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla nödvändiga uppgifter som är nödvändiga för att skapa meningsfulla grafer.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
sv	Vänligen se den officiella %sCacti-webbplatsen %s för information, support och uppdateringar.

en	Active Developers
sv	Kaktusutvecklare

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
sv	Console Menysektion

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
sv	Gruppmedlem

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
sv	Tack

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
sv	Ett mycket speciellt tack till %sTobi Oetiker %s, skaparen av %sRRDtool %s och den mycket populära %sMRTG %s.

en	The users of Cacti
sv	Användarna av Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
sv	Särskilt alla som har tagit tid att skapa en problemrapport, eller på annat sätt hjälpa till att åtgärda problem med Cacti. Också till alla som har bidragit till att stödja kaktus.

en	License
sv	Licens

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
sv	Cacti är licensierat under GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
sv	Detta program är fri programvara; Du kan omfördela den och / eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation. antingen version 2 i Licensen eller (eventuellt) någon senare version.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
sv	Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

en	Delete
sv	Ta bort

en	Convert to Normal Graph
sv	Konvertera till LINE1-graf

en	Place Graphs on Report
sv	Placera grafer på rapporten

en	Migrate Aggregate to use a Template
sv	Migrera Aggregate för att använda en mall

en	Create New Aggregate from Aggregates
sv	Skapa nytt aggregat från aggregat

en	Associate with Aggregate
sv	Associera med Aggregate

en	Disassociate with Aggregate
sv	Demontera med Aggregat

en	Place on a Tree (%s)
sv	Placera på ett träd ( %s)

en	Override Values for Graph Item
sv	Överrätta värden för grafobjekt

en	Override this Value
sv	Åsidosätta detta värde

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
sv	De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
sv	För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat skapar du först en Aggregate Template för grafmallen ' %s'.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
sv	De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
sv	För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat måste de bara använda en grafmall. Vänligen tryck på 'Retur' och välj sedan endast Aggregatgraf som använder samma grafmall.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
sv	Det finns för närvarande inga aggregerade mallar definierade för de valda äldre aggregeringarna.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
sv	För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat skapar du först en Aggregate Template för grafmallen ' %s'.

en	You currently have no reports defined.
sv	Du har för närvarande inga rapporter definierade.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).

en	Delete Aggregate Graph
sv	Skapa aggregerad graf

en	Delete Aggregate Graphs
sv	Skapa aggregerad graf

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Migrate to Aggregate Graph
sv	Skapa aggregerad graf

en	Migrate to Aggregate Graphs
sv	Skapa aggregerad graf

en	Aggregate Template:
sv	Sammansatt mall:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Combine Aggregate Graphs
sv	Aggregatgrafer

en	Aggregate Name:
sv	Sammansatt namn:

en	New Aggregate
sv	Ny Aggregat

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).

en	Place Aggregate Graph on Report
sv	Placera grafer på rapporten

en	Place Aggregate Graphs on Report
sv	Placera grafer på rapporten

en	Report Name:
sv	Rapportnamn

en	Timespan:
sv	Tidsspann

en	Align:
sv	Justera

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Convert Aggregate Graph
sv	Skapa aggregerad graf

en	Convert Aggregate Graphs
sv	Skapa aggregerad graf

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera följande graf (er) med aggregatgrafen.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera följande graf (er) med aggregatgrafen.

en	Associate Graph with Aggregate
sv	Associera med Aggregate

en	Associate Graphs with Aggregate
sv	Associera med Aggregate

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande graf (er) från aggregatet.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande graf (er) från aggregatet.

en	Disassociate Graph with Aggregate
sv	Demontera med Aggregat

en	Disassociate Graphs with Aggregate
sv	Demontera med Aggregat

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att placera följande Aggregate Graph (s) under Tree Branch.

en	Place Aggregate Graph on Tree
sv	Placera grafer på Tree

en	Place Aggregate Graphs on Tree
sv	Placera grafer på Tree

en	Destination Branch:

en	[edit: %s]
sv	[redigera: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
sv	Aggregate Graph Settings

en	Details
sv	Detaljer

en	Items
sv	Artiklar

en	Preview
sv	Förhandsvisa

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
sv	Aggregate Graph Settings

en	Turn Off Graph Debug Mode
sv	Stäng av debugläge för graf

en	Turn On Graph Debug Mode
sv	Slå på graf Debug Mode

en	Show Item Details
sv	Visa artikeluppgifter

en	Aggregate Preview Does Not Exist
sv	Sammanfattning Förhandsgranskning [ %s]

en	Aggregate Preview %s
sv	Sammanfattning Förhandsgranskning [ %s]

en	RRDtool Command:

en	RRDtool Says:
sv	RRDtool säger:

en	Not Checked
sv	Inga kontroller

en	Aggregate Graph %s
sv	Sammanlagd graf %s

en	Prefix Replacement Values
sv	Ersättningsmönster

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
sv	Du kan använda dessa ersättningsvärden för prefixet i aggregerad graf

en	Total
sv	Totalt

en	All Items
sv	Alla objekt

en	Graph Configuration
sv	Grafkonfiguration

en	Show
sv	Visa

en	Hide Item Details
sv	Dölj artikeluppgifter

en	Matching Graphs
sv	Matchande grafer

en	Search
sv	Sök

en	Graphs
sv	Grafer

en	Default
sv	Standard

en	Part of Aggregate
sv	Del av aggregat

en	Go
sv	Utför

en	Set/Refresh Filters
sv	Ange / Uppdatera filter

en	Clear
sv	Rensa

en	Clear Filters
sv	Rensa filter

en	Graph Title
sv	Graftitel

en	ID

en	Included in Aggregate
sv	Ingår i Aggregate

en	Size
sv	Storlek

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	No Graphs Found
sv	Inga grafer funna

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
sv	[Anpassad graflista tillämpad - Filter FROM List]

en	Aggregate Graphs
sv	Aggregatgrafer

en	Template
sv	Mall

en	Any
sv	Vilken som helst

en	None
sv	Ingen

en	The title for the Aggregate Graphs
sv	Titeln för Aggregatgraferna

en	The internal database identifier for this object
sv	Den interna databasen identifierar för det här objektet

en	Aggregate Template
sv	Sammansatt mall

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
sv	Den aggregerade mallen som dessa Aggregatgrafer bygger på

en	No Aggregate Graphs Found
sv	Inga aggregerade grafer hittades

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Delete Aggregate Graph Template
sv	Skapa aggregat från mall

en	Delete Aggregate Graph Templates
sv	Ta bort grafmall (er)

en	Aggregate Template [edit: %s]
sv	Sammanlagd mall [redigera: %s]

en	Aggregate Template [new]
sv	Samlad mall [ny]

en	Aggregate Templates
sv	Samlade mallar

en	Templates
sv	Mallar

en	Has Graphs
sv	Har grafer

en	Template Title
sv	Mallens titel

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
sv	Samlade mallar som används kan inte raderas. Används definieras som referens av ett aggregat.

en	Deletable
sv	deletable

en	Graphs Using
sv	Grafer använder

en	Graph Template
sv	Grafmall

en	No Aggregate Templates Found
sv	Inga aggregerade mallar hittades

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
sv	Raderingskontroll

en	2nd Factor Authentication
sv	Web Basic Authentication

en	Enter your token
sv	Ange nyckelord

en	Token

en	Verify
sv	Verifiera alla

en	You cannot use a previously entered password!
sv	Du kan inte använda ett tidigare inloggat lösenord!

en	Your new passwords do not match, please retype.
sv	Dina nya lösenord matchar inte, vänligen skriv in.

en	Your current password is not correct. Please try again.
sv	Ditt nuvarande lösenord är inte korrekt. Var god försök igen.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
sv	Ditt nya lösenord kan inte vara detsamma som det gamla lösenordet. Var god försök igen.

en	Forced password change
sv	Tvingad lösenordsbyte

en	Password requirements include:
sv	Lösenordskrav inkluderar:

en	Must be at least %d characters in length
sv	Måste vara minst% d tecken i längd

en	Must include mixed case
sv	Måste vara blandat fall

en	Must include at least 1 number
sv	Måste innehålla minst ett nummer

en	Must include at least 1 special character
sv	Måste innehålla minst 1 specialtecken

en	Cannot be reused for %d password changes
sv	Kan inte återanvändas för% d lösenord ändringar

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
sv	Ange ditt nuvarande lösenord och ditt nya <br> Cacti lösenord.

en	Please enter your new Cacti password.
sv	Ange ditt nuvarande lösenord och ditt nya <br> Cacti lösenord.

en	Change Password
sv	Ändra lösenord

en	Username
sv	Användarnamn

en	Current password
sv	Nuvarande lösenord

en	New password
sv	Nytt lösenord

en	Confirm password
sv	Bekräfta nytt lösenord

en	Save
sv	Spara

en	Return
sv	Tillbaka

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
sv	Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
sv	Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
sv	Användaren autentiserades, men mallkontot är inaktiverat. Använder gästkonto

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad, kontakta din Cacti administratör.

en	Access Denied! User account disabled.
sv	Åtkomst nekad, användarkonto avstängt.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
sv	Om du känner att detta är ett fel. Vänligen kontakta din Cacti Administrator.

en	Login to Cacti
sv	Logga in på Cacti

en	User Login
sv	Logga in

en	Enter your Username and Password below
sv	Ange ditt användarnamn och lösenord nedan

en	Password
sv	Lösenord

en	Realm
sv	Område

en	Keep me signed in
sv	Håll mig inloggad

en	Login
sv	Logga in

en	Invalid User Name/Password Please Retype
sv	Ogiltigt användarnamn / lösenord skriv in igen

en	User Account Disabled
sv	Användare spärrad

en	General
sv	Allmän

en	2FA

en	User Account Details
sv	Användarkonto detaljer

en	Tree View
sv	Trädvy

en	List View
sv	Listvy

en	Preview View
sv	Förhandsgrandskning

en	User Name
sv	Användarnamn

en	The login name for this user.
sv	Inloggningsnamnet för den här användaren.

en	Full Name
sv	Fullständigt namn

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
sv	Ett mer beskrivande namn för den här användaren, som kan innehålla mellanslag eller specialtecken.

en	Email Address
sv	E-postadress

en	An Email Address you be reached at.
sv	En e-postadress som du nått på.

en	Clear User Settings
sv	Rensa användarinställningar

en	Return all User Settings to Default values.
sv	Återgå alla användarinställningar till standardvärden.

en	Clear Private Data
sv	Rensa privat data

en	Clear Private Data including Column sizing.
sv	Rensa privata data inklusive kolumnstorlek.

en	Logout Everywhere
sv	Logga ut överallt

en	Clear all your Login Session Tokens.
sv	Rensa alla dina inloggningssessionstoken.

en	User Settings
sv	Användarinställningar

en	2FA Settings
sv	Inställningar

en	2FA Enabled
sv	Aktiverad

en	Whether 2FA is enabled for this user.
sv	Inloggningsnamnet för den här användaren.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
sv	Verifiera alla

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
sv	Privat data rensad

en	Your Private Data has been cleared.
sv	Din privata data har rensats.

en	All your login sessions have been cleared.
sv	Alla dina inloggningssessioner har rensats.

en	User Sessions Cleared
sv	Användarsessioner avmarkerad

en	Reset
sv	Återställ

en	Add Device
sv	Lägg till enhet

en	Delete Device
sv	Ta bort enhet (er)

en	Down
sv	Nere

en	Up
sv	Uppe

en	Added manually through device automation interface.
sv	Tillagd manuellt via enhetens automationsgränssnitt.

en	Device %s Added to Cacti
sv	Tillagd till kaktus

en	Device %s Not Added to Cacti
sv	Ej tillagt kaktus

en	Devices Removed from Cacti Automation database
sv	Enheter borttagna från Cacti Automation -databasen

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Add Discovered Device
sv	Upptäckta enheter

en	Add Discovered Devices
sv	Upptäckta enheter

en	Poller:
sv	Poller

en	Device Template:
sv	Enhetsmall:

en	Availability Method:
sv	Tillgänglighet Metod

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Remove Discovered Device
sv	Upptäckta enheter

en	Remove Discovered Devices
sv	Upptäckta enheter

en	Devices
sv	Enheter

en	Imported Device
sv	Exportera enheter

en	Device Name
sv	Enhetsnamn

en	IP

en	Network
sv	Nätverk

en	SNMP Name
sv	SNMP-namn

en	Location
sv	Plats

en	Contact
sv	Kontakt

en	Description
sv	Beskrivning

en	OS

en	Uptime
sv	Drifttid

en	SNMP

en	Status

en	Last Check
sv	Senaste kontrollen

en	Not Detected
sv	Hittades inte

en	No Devices Found
sv	Inga enheter hittades

en	Removed from Cacti
sv	Ta bort från grupp

en	Not In Cacti
sv	Om Cacti

en	Invalid Network
sv	Nätverk

en	Discovery Filters

en	Reset fields to defaults
sv	Återställ fält till standardinställningar

en	Export
sv	Exportera

en	Export to a file
sv	Exportera till en fil

en	Purge
sv	Rensa

en	Purge Discovered Devices
sv	Rensa Upptäckta enheter

en	N/A

en	Duplicate
sv	Duplicera

en	Enable
sv	Aktivera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Import Graph Rules from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Import Graph Rules from Text
sv	Importera mall från text

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller malldata som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Import Results
sv	Importera resultat

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Graph Rules
sv	Graferegler

en	Import
sv	Importera

en	NOTE:

en	ERROR:
sv	FEL:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande regel (er).

en	Delete Graph Rule
sv	Skapa grafregeln

en	Delete Graph Rules
sv	Skapa grafregeln

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Enable Graph Rule
sv	Aktivera regel

en	Enable Graph Rules
sv	Graferegler

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).

en	Disable Graph Rule
sv	Skapa grafregeln

en	Disable Graph Rules
sv	Graferegler

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Export Graph Rule
sv	Skapa grafregeln

en	Export Graph Rules
sv	Graferegler

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Graph Rule
sv	Dubbla graf (er)

en	Duplicate Graph Rules
sv	Dubbla graf (er)

en	Title Format:
sv	Rubrikformat

en	Rule Selection [edit: %s]
sv	Regelval [redigera: %s]

en	Rule
sv	Regelnamn

en	Matching Devices
sv	Matchande enheter

en	Matching Objects
sv	Matchande objekt

en	Rule Selection [new]
sv	Regelval [ny]

en	Device Selection Criteria
sv	Enhetsvalskriterier

en	Graph Creation Criteria
sv	Grafikskapningskriterier

en	SQL Debug Output
sv	Utmatningsbredd

en	Graph Rules
sv	Graferegler

en	Data Query
sv	Dataförfrågning

en	Rule Name
sv	Regelnamn

en	The name of this rule.
sv	Namnet på denna regel.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
sv	Den interna databasen ID för denna regel. Användbar vid felsökning och automatisering.

en	Graph Type
sv	Typ av diagram

en	No Graph Rules Found
sv	Inga grafregler hittades

en	Change Network Settings
sv	Ändra inställningar

en	Discover Now
sv	Upptäck nu

en	Cancel Discovery
sv	Avbryt Discovery

en	Manual
sv	Manuell

en	Daily
sv	Dagligen

en	Weekly
sv	Veckovis

en	Monthly
sv	Månadsvis

en	Monthly on Day
sv	Månadligen på dagen

en	Import Network Discovery Rule from Local File
sv	Importera färger från lokal fil

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Import Network Discovery Rule from Text
sv	Network Discovery Range [new]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller malldata som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Cacti has imported the following items:
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Network Discovery Rule
sv	Nytt nätverksupptäckningsområde

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
sv	Kan inte starta om Discovery för Discovery pågår för nätverket ' %s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
sv	Kan inte utföra discovery för funktionshindrade nätverk " %s"

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
sv	FEL: Du måste ange veckodag. Inaktiverar Network %s !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
sv	FEL: Du måste ange både månaderna och dagarna i månaden. Inaktiverar nätverk %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
sv	FEL: Du måste ange månadar, veckor av månader och veckodagar. Inaktiverar nätverk %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
sv	FEL: Nätverket ' %s' är ogiltigt.

en	Update this Field
sv	Uppdatera det här fältet

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande nätverk.

en	Delete Network
sv	Radera färg

en	Delete Networks
sv	Nätverk

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande nätverk.

en	Disable Network
sv	Inaktivera användare (er)

en	Disable Networks
sv	Inaktivera användare (er)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande nätverk.

en	Enable Network
sv	Aktivera rapport

en	Enable Networks
sv	Aktivera rapport

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.

en	Discover Network
sv	Upptäck nu

en	Discover Networks
sv	Upptäck nu

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
sv	Aktivera insticksprogram

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta när du går till Network Discovery (s).

en	Cancel Network Discovery
sv	Avbryt Discovery

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.

en	Export Network
sv	Nätverk

en	Export Networks
sv	Exportera färger

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Network
sv	Duplicerad webbplats

en	Duplicate Networks
sv	Duplicerad webbplats

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
sv	Ändra lösenord

en	Change Networks
sv	Nätverk

en	SNMP Get

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Name
sv	Namn

en	Give this Network a meaningful name.
sv	Ge det här nätverket ett meningsfullt namn.

en	New Network Discovery Range
sv	Nytt nätverksupptäckningsområde

en	Data Collector
sv	Datainsamlare

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
sv	Välj Cacti Data Collector / Poller som används för att samla data från den här enheten.

en	Associated Site
sv	Associerad webbplats

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
sv	Välj den kaktiska webbplatsen som du vill associera upptäckta enheter med.

en	Subnet Range

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
sv	Ange giltiga nätverksfält separerade med kommatecken. Du kan använda en IP-adress, ett nätverksintervall som 192.168.1.0/24 eller 192.168.1.0/255.255.255.0, eller använda jokertecken som 192.168. *. *

en	IP Addresses to Ignore
sv	IP adress

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
sv	Totala IP-adresser

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
sv	Totala adresserbara IP-adresser i det här nätverksområdet.

en	Alternate DNS Servers
sv	Alternativa DNS-servrar

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
sv	En platsavgränsad lista över alternativa DNS-servrar som ska användas för DNS-upplösning. Om det är tomt används pollen OS för att lösa DNS-namn.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
sv	Ange IP eller FQDN för DNS-servrar

en	Discovery Threads

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
sv	Ange antal trådar som ska användas för att upptäcka detta nätverksområde.

en	%d Thread
sv	% d tråd

en	%d Threads
sv	% d trådar

en	Run Limit
sv	Kör gränsen

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
sv	Efter den valda körgränsen avslutas upptäckten.

en	%d Minute
sv	% d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	Enable this Network Range.
sv	Aktivera detta nätverksområde.

en	Enable NetBIOS
sv	Aktivera NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
sv	Använd NetBIOS för att försöka lösa upp värdens värdnamn.

en	Automatically Add to Cacti
sv	Lägg automatiskt till kaktus

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
sv	För alla nyupptäckta enheter som kan nås med SNMP och som matchar en Device Rule, lägg till dem till kaktus.

en	Allow same sysName on different hosts
sv	Tillåt samma sysName på olika värdar

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
sv	När du upptäcker enheter tillåter du att dubbla sysnames läggs till på olika värdar

en	Rerun Data Queries

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
sv	Om en enhet som tidigare lagts till Cacti hittades, omdirigeras dess datasökningar.

en	Discovery Timing

en	Schedule Type
sv	Schematyp

en	Define the collection frequency.
sv	Definiera samlingsfrekvensen.

en	Starting Date/Time
sv	Startdatum / tidpunkt

en	What time will this Network discover item start?
sv	Hur lång tid kommer det här nätverket att upptäcka objektstarten?

en	Rerun Every
sv	Rerun Varje

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
sv	Rerun-upptäckten för detta nätverksintervall varje X.

en	Days of Week
sv	Veckans dagar

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
sv	Vilken dag i veckan kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	Sunday
sv	Söndag

en	Monday
sv	Måndag

en	Tuesday
sv	Tisdag

en	Wednesday
sv	Onsdag

en	Thursday
sv	Torsdag

en	Friday
sv	Fredag

en	Saturday
sv	Lördag

en	Months of Year
sv	Månader av året

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
sv	Vilken månad (er) av året kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	January
sv	Januari

en	February
sv	Februari

en	March
sv	Mars

en	April

en	May
sv	Maj

en	June
sv	Juni

en	July
sv	Juli

en	August
sv	Augusti

en	September

en	October
sv	Oktober

en	November

en	December

en	Days of Month
sv	Månadens dagar

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
sv	Vilken dag i veckan kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	Last
sv	Sista

en	Week(s) of Month
sv	Vecka (r) i månaden

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
sv	Vilken vecka i veckan kommer det här nätverksintervallet att upptäckas.

en	First
sv	Första

en	Second
sv	Sekund

en	Third
sv	Tredje

en	Day(s) of Week
sv	Dag (er) i veckan

en	Notification Settings
sv	Inställningar för aviseringar

en	Notification Enabled
sv	Avisering aktiverad

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
sv	Om det kontrolleras, när automationsnätet skannas, skickas en rapport till meddelandepostkontot.

en	Notification Email
sv	E-mail notis

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
sv	E-postkontot som ska användas för att skicka meddelandepost till.

en	Notification From Name
sv	Meddelande från namn

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
sv	E-postkontonavnet som ska användas som avsändarens namn för meddelandeposten. Om det är tomt, använder Cacti standardautomatiseringsnamn om det anges, annars kommer det att använda Cacti-systemet som standard E-postnamn

en	Notification From Email Address
sv	Meddelande från e-postadress

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
sv	E-postadressen som ska användas som avsändare E-post för meddelandeposten. Om den lämnas tomt kommer Cacti att använda standardautomatiseringsadressadressen om den anges, annars kommer den att använda den vanliga e-postadressen för Cacti-systemet

en	Reachability Settings

en	SNMP Options
sv	SNMP-alternativ

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
sv	Välj de SNMP-alternativ som ska användas för att upptäcka det här nätverksintervallet.

en	Ping Method
sv	Ping-metod

en	The type of ping packet to send.
sv	Typ av pingpaket att skicka.

en	Ping Port

en	TCP or UDP port to attempt connection.
sv	TCP eller UDP-port för att försöka ansluta.

en	Ping Timeout Value
sv	Ping Timeout-värde

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
sv	Timeout-värdet för värd ICMP och UDP-pingning. Det här värdet SNMP timeout-värdet gäller för SNMP-pingar.

en	Ping Retry Count

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
sv	Efter ett initialt misslyckande försöker antalet ping igen Cacti innan de misslyckas.

en	Select the days(s) of the week
sv	Välj veckans dagar (ar)

en	Select the month(s) of the year
sv	Välj årets månad (er)

en	Select the day(s) of the month
sv	Välj dag (er) för månaden

en	Select the week(s) of the month
sv	Välj veckans vecka (er)

en	Select the day(s) of the week
sv	Välj veckans dag (er)

en	every X Days
sv	varje X dagar

en	every X Weeks
sv	varje X veckor

en	every X Days.
sv	varje X dagar.

en	every X.
sv	varje X.

en	every X Weeks.
sv	varje X veckor.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
sv	Network Discovery Range [redigera: %s]

en	Network Discovery Range [new]

en	Network Filters
sv	Nätfilter

en	Networks
sv	Nätverk

en	Network Name
sv	NätverksnamnSMS Center number

en	Schedule
sv	Schema

en	Total IPs
sv	Totala IP-adresser

en	The Current Status of this Networks Discovery
sv	Den aktuella statusen för den här nätverksupptäckten

en	Progress
sv	Förlopp

en	Pending/Running/Done
sv	I väntan / löpning / Klar

en	Up/SNMP Hosts
sv	Upp / SNMP-värdar

en	Threads
sv	Diskussioner

en	Last Runtime
sv	Senaste Runtime

en	Next Start
sv	Nästa Start

en	Last Started
sv	Senast startad

en	Running
sv	Kör

en	Idle
sv	Sysslolös

en	Never
sv	Aldrig

en	No Networks Found
sv	Inga nätverk hittades

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	Clear Filtered
sv	Rensad filtrerad

en	Import Networks
sv	Importera färger

en	Import SNMP Options from Local File
sv	Importera färger från lokal fil

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Import SNMP Options from Text
sv	Importera mall från text

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller malldata som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import SNMP Options
sv	SNMP-alternativ

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Delete SNMP Option
sv	Ta bort SNMP Option Item

en	Delete SNMP Options
sv	Ta bort SNMP Option Item

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Duplicate SNMP Option
sv	Ta bort SNMP Option Item

en	Duplicate SNMP Options
sv	Ta bort SNMP Option Item

en	Name Format:
sv	Namnformat

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Export SNMP Option
sv	SNMP-alternativ

en	Export SNMP Options
sv	SNMP-alternativ

en	SNMP Options has been Duplicated.
sv	Automatisering SNMP-alternativ

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
sv	Automationsobjektet finns inte. Kan inte duplicera.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ.

en	SNMP Option:
sv	SNMP-alternativ:

en	SNMP Version: %s
sv	SNMP-version: %s

en	SNMP Community/Username: %s
sv	SNMP Community / Användarnamn: %s

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Remove SNMP Item
sv	Ta bort SNMP-objektet

en	SNMP Options [edit: %s]
sv	SNMP-alternativ [redigera: %s]

en	SNMP Options [new]
sv	SNMP-alternativ [ny]

en	Sequence
sv	Sekvens

en	Sequence of Item.
sv	Sekvens av föremålet.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
sv	SNMP Option Set [redigera: %s]

en	SNMP Option Set [new]
sv	SNMP Option Set [ny]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
sv	Fyll i namnet på denna SNMP-alternativsats.

en	Item
sv	Artikel

en	Version

en	Community
sv	Gemenskaphet

en	Port

en	Timeout

en	Retries
sv	Försök

en	Max OIDS

en	Auth Username
sv	Auth Användarnamn

en	Auth Password
sv	Auth-lösenord

en	Auth Protocol
sv	Auth-protokollet

en	Priv Passphrase
sv	Priv lösenordsfras

en	Priv Protocol
sv	Priv protokoll

en	Context
sv	Kontext

en	Action
sv	Åtgärd

en	Item#%d
sv	Post #% d

en	none
sv	inget

en	Move Down
sv	Flytta ner

en	Move Up
sv	Flytta upp

en	No SNMP Items
sv	Inga SNMP-objekt

en	Delete SNMP Option Item
sv	Ta bort SNMP Option Item

en	SNMP Rules
sv	SNMP-regler

en	SNMP Option Sets
sv	SNMP-alternativsatser

en	SNMP Option Set

en	Networks Using
sv	Nätverk med

en	SNMP Entries
sv	SNMP-inlägg

en	V1 Entries
sv	V1-inlägg

en	V2 Entries
sv	V2-inlägg

en	V3 Entries
sv	V3-poster

en	No SNMP Option Sets Found
sv	Inga SNMP-alternativsatser hittades

en	Import Device Rules from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Import Device Rules from Text
sv	Importera mall från text

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller malldata som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Device Rules
sv	Importera förhandsgranskningsresultat

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Delete Device Rule
sv	Ta bort enhet (er)

en	Delete Device Rules
sv	Ta bort enhet (er)

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enhet (er).

en	Export Device Rule
sv	Exportera enheter

en	Export Device Rules
sv	Exportera enheter

en	Unknown
sv	Okänd

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera den följande grafmallen avlägsnas från enhetens mall.

en	Graph Rule Name: '%s'
sv	Grafnamn: %s

en	Remove Graph Rule
sv	Skapa grafregeln

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
sv	Det totala antalet Grafer genererade från den här enheten.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande data Frågor kommer att kopplas bort från enhetsmallen.

en	Tree Rule Name: '%s'
sv	Tree Rule Items

en	Remove Tree Rule
sv	Trädregler

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
sv	Inställningar för Cacti

en	Device Template
sv	Enhetsmall

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
sv	Välj en Enhetsmall som enheter kommer att matchas med.

en	Availability Method
sv	Tillgänglighet Metod

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
sv	Välj Tillgänglighetsmetod som ska användas för Upptäckta enheter.

en	System Description Match
sv	Systembeskrivning Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en sysDescr-sträng för enheter för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	System Name Match
sv	Systemnamn Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en sysName-sträng för enheter för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	System OID Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en enhet sysOid-sträng för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	Device Creation Defaults
sv	Enhetsinställningar

en	Device Description Pattern
sv	Produktbeskrivning

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
sv	Om det kontrolleras, när automationsnätet skannas, skickas en rapport till meddelandepostkontot.

en	Device Rules [edit: %s]
sv	Enhet [redigera: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
sv	Automationsmallar för [Raderad mall]

en	Device Rules [new]
sv	Enhetsmallar [ny]

en	Associated Graph Rules
sv	Associerade grafobjekt

en	Graph Rule Name
sv	Grafnamn

en	Actions
sv	Åtgärder

en	No Associated Graph Rules
sv	Associerade grafobjekt

en	Add Graph Rule
sv	Graferegler

en	Add
sv	Lägg till

en	Add Graph Rule to Device Rule
sv	Lägg till grafmall till enhet

en	Associated Tree Rules
sv	Associerade grafobjekt

en	Tree Rule Name
sv	Regelnamn

en	Exit On Match
sv	System OID Match

en	No Associated Tree Rules
sv	Inga associerade datasökningar.

en	Add Tree Rule
sv	Trädregler

en	Add Tree Rule to Device Rule
sv	Lägg till datafråga i enhetsmall

en	Delete Item from Device Rule
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Device Rules
sv	Enhetsregler

en	Template Name
sv	Mallnamn

en	System ObjectId Match

en	Order

en	Unknown Template
sv	Okänd mall

en	No Automation Device Templates Found
sv	Inga automationsmallar hittades

en	Import Tree Rules from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Import Tree Rules from Text
sv	Importera mall från text

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller malldata som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Tree Rules
sv	Importera förhandsgranskningsresultat

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Delete Tree Rule
sv	Ta bort träd

en	Delete Tree Rules
sv	Ta bort träd

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Enable Tree Rule
sv	Aktivera regel

en	Enable Tree Rules
sv	Aktivera regel

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).

en	Disable Tree Rule
sv	Trädregler

en	Disable Tree Rules
sv	Trädregler

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Export Tree Rule
sv	Trädregler

en	Export Tree Rules
sv	Trädregler

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Tree Rule
sv	Duplicerad webbplats

en	Duplicate Tree Rules
sv	Trädregler

en	Created Trees
sv	Skapade träd

en	Don't Show
sv	Visa inte

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
sv	Tree Rule Selection [redigera: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
sv	Trädregler val [ny]

en	Object Selection Criteria
sv	Objekt urvalskriterier

en	Tree Creation Criteria
sv	Träd skapande kriterier

en	Change Leaf Type
sv	Byt lövtyp

en	WARNING:
sv	VARNING:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
sv	Du ändrar bladtypen till "Enhet" som inte stödjer grafbaserad objekt matchning / skapande.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
sv	Genom att ändra bladtypen kommer alla ogiltiga regler automatiskt att tas bort och kommer inte att återställas.

en	Are you sure you wish to continue?
sv	Är du säker på att du vill fortsätta?

en	Tree Rules
sv	Trädregler

en	Hook into Tree
sv	Haka i träd

en	At Subtree
sv	På Subtree

en	This Type
sv	Den här typen

en	Using Grouping
sv	Använda gruppering

en	ROOT
sv	ROT

en	No Tree Rules Found
sv	Inga trädregler hittades

en	Cacti System Warning

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
sv	VARNING: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
sv	Cacti Systemhjälpmedel

en	Notice: Cacti Daemon PID[
sv	Observera: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF.

en	Delete CDEF
sv	Radera CDEF

en	Delete CDEFs
sv	Radera CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate CDEF
sv	Kopiera CDEF

en	Duplicate CDEFs
sv	Kopiera CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF-objekt.

en	CDEF Name: %s
sv	CDEF-namn: %s

en	Remove CDEF Item
sv	Ta bort CDEF-objektet

en	CDEF Preview
sv	CDEF Förhandsgranskning

en	CDEF Items [edit: %s]
sv	CDEF-objekt [redigera: %s]

en	CDEF Item Type
sv	CDEF-produkttyp

en	Choose what type of CDEF item this is.
sv	Välj vilken typ av CDEF-objekt det här är.

en	CDEF Item Value
sv	CDEF-objektvärde

en	Enter a value for this CDEF item.
sv	Ange ett värde för detta CDEF-objekt.

en	CDEF [edit: %s]
sv	CDEF [redigera: %s]

en	CDEF [new]
sv	CDEF [ny]

en	CDEF Items
sv	CDEF-objekt

en	Item Value
sv	Artikelvärde

en	Item #%d
sv	Artikelnummer% d

en	Delete CDEF Item
sv	Radera CDEF-objektet

en	CDEFs

en	CDEF Name
sv	CDEF-namn

en	The name of this CDEF.
sv	Namnet på denna CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
sv	CDEF-filer som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en graf eller en grafmall.

en	The number of Graphs using this CDEF.
sv	Antalet Grafer som använder denna CDEF.

en	Templates Using
sv	Mallar med

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
sv	Antalet Grafikmallar som använder denna CDEF.

en	No CDEFs
sv	Inga CDEFs

en	Highlights

en	Full
sv	Fullständigt namn

en	Change Log [%s]
sv	ChangelogLanguage

en	Version %s

en	Unnamed Color
sv	Namnlösa Färg

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färg

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färg

en	Delete Color
sv	Radera färg

en	Delete Colors
sv	Radera färg

en	Import Colors
sv	Importera färger

en	Import Colors from Local File
sv	Importera färger från lokal fil

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
sv	Ange platsen för CSV-filen som innehåller din färginformation.

en	Select a File
sv	Välj en fil

en	Overwrite Existing Data?
sv	Skriv över befintliga data?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
sv	Skulle importprocessen tillåtas skriva över befintliga data? Observera att det här inte betyder att radera gamla rader, uppdatera bara dubbla rader.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
sv	Tillåt befintliga rader att uppdateras?

en	Required File Format Notes
sv	Obligatoriska filformat Notes

en	The file must contain a header row with the following column headings.
sv	Filen måste innehålla en rubrikrad med följande kolumnrubriker.

en	name - The Color Name
sv	namn - Färgnamnet

en	hex - The Hex Value
sv	hex - hexvärdet

en	Colors [edit: %s]
sv	Färger [redigera: %s]

en	Colors [new]
sv	Färger [ny]

en	Colors
sv	Färger

en	Named Colors
sv	Namngivna färger

en	Export Colors
sv	Exportera färger

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
sv	Hexvärdet för denna färg.

en	Color Name
sv	Färgnamn

en	The name of this Color definition.
sv	Namnet på denna färgdefinition.

en	Named Color
sv	Namngivna Färg

en	Is this color a named color which are read only.
sv	Är den här färgen en namngiven färg som endast är läsad.

en	Color
sv	Färg

en	The Color as shown on the screen.
sv	Färgen som visas på skärmen.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
sv	Färger som används kan inte raderas. Används definieras som referens antingen med en graf eller en grafmall.

en	The number of Graph using this Color.
sv	Antalet graf som använder denna färg.

en	The number of Graph Templates using this Color.
sv	Antal grafmallar med denna färg.

en	No Colors Found
sv	Inga färger hittades

en	Sync Aggregates
sv	aggregat

en	Color Item
sv	Färgartikel

en	Item # %d
sv	Artikelnummer% d

en	No Items
sv	Inga objekt

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Delete Color Template
sv	Radera färgmall

en	Delete Color Templates
sv	Radera färgmall

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Duplicate Color Template
sv	Duplicera färgmall

en	Duplicate Color Templates
sv	Duplicera färgmall

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmallfärg.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmallfärg.

en	Synchronize Color Template
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Synchronize Color Templates
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmallfärg.

en	Color Name:
sv	Färgnamn:

en	Color Hex:
sv	Färg Hex:

en	Remove Color Item
sv	Ta bort färgartikel

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
sv	Färgmallar [Redigera rapportobjekt: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
sv	Färgmallar [ny rapportartikel: %s]

en	Color Template Items [new]
sv	Färgmallar [ny]

en	Color Template Items [edit: %s]
sv	Färgmallar [redigera: %s]

en	Delete Color Item
sv	Ta bort färgartikel

en	Color Template [edit: %s]
sv	Färgmall [redigera: %s]

en	Color Template [new]
sv	Färgmall [ny]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
sv	Färgmall '%s' hade% d Aggregatmallar skjutits ut och% d Icke-mallade aggregeringar skjutits ut

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
sv	Färgmallen '%s' hade inga sammanlagda mallar eller grafer med denna färgmall.

en	Color Templates
sv	Färgmallar

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
sv	Färgmallar som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av en aggregatmall.

en	No Color Templates Found
sv	Inga färgmallar hittades

en	Run Check
sv	Kör kontroll

en	Delete Check
sv	Ta bort kontroll

en	Data Source debug started.
sv	Datakälla Felsökning

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
sv	Datakällafelsökning mottog ett ogiltigt datakälla-ID.

en	All RRDfile repairs succeeded.
sv	Alla RRDfile reparationer lyckades.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
sv	En eller flera RRD-filreparationer misslyckades. Se Cacti logga för fel.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
sv	Automatisk datakällafelsökning återställs efter reparation.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
sv	Datakälla reparation fick ett ogiltigt datakälla-ID.

en	Data Source
sv	Datakälla

en	The Data Source to Debug
sv	Datakällan till debug

en	User
sv	Användare

en	The User who requested the Debug.
sv	Användaren som begärde debuggen.

en	Started
sv	Startat

en	The Date that the Debug was Started.
sv	Datum då debug startades.

en	The Data Source internal ID.
sv	Datakällans interna ID.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
sv	Status för datakällan Debug Check.

en	Writable
sv	Skrivbar

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
sv	Bestämmer om datainsamlaren eller webbplatsen har skrivåtkomst.

en	Exists
sv	Existerar

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
sv	Bestämmer om datakällan finns i Poller Cache.

en	Active
sv	Aktiv

en	Determines if the Data Source is Enabled.
sv	Bestämmer om datakällan är aktiverad.

en	RRD Match

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
sv	Bestämmer om RRDfilen matchar datakällans mall.

en	Valid Data
sv	Giltiga data

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
sv	Bestämmer om RRDfilen har fått bra senaste data.

en	RRD Updated
sv	RRD uppdaterad

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
sv	Bestämmer om RRDfilen har skrivits till korrekt.

en	Issues
sv	Problem

en	Summary of issues found for the Data Source.
sv	Eventuella sammanfattande problem som hittats för datakällan.

en	Data Sources
sv	Datakällor

en	Not Debugging
sv	Felsökning

en	No Checks
sv	Inga kontroller

en	Not Found
sv	Hittades inte

en	Not Checked Yet
sv	Inga kontroller

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
sv	Problem som hittades! Väntar på RRDfile-uppdatering

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
sv	Inga initiala hittades! Väntar på RRDfile-uppdatering

en	Waiting on analysis and RRDfile update
sv	Var RRDfilen uppdaterad?

en	RRDfile Owner
sv	RRDfile Ägare

en	Website runs as
sv	Webbplatsen kör som

en	Poller runs as
sv	Poller går som

en	Is RRA Folder writeable by poller?
sv	Är RRA-mappen skrivbar av pollare?

en	Is RRDfile writeable by poller?
sv	Är RRDfile skrivbar av poller?

en	Does the RRDfile Exist?
sv	Finns RRDfilen?

en	Is the Data Source set as Active?
sv	Är datakällan inställd som aktiv?

en	Did the poller receive valid data?
sv	Fick pollaren giltiga data?

en	Was the RRDfile updated?
sv	Var RRDfilen uppdaterad?

en	First Check TimeStamp
sv	Först Kontrollera TimeStamp

en	Second Check TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
sv	Skulle vi kunna konvertera titeln?

en	Data Source matches the RRDfile?
sv	Datakälla blev inte pollad

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
sv	Datakälla Felsökare [ %s]

en	Refresh Now
sv	Uppdatera

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
sv	Datakälla Felsökare [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
sv	Datakälla Felsökare [ %s]

en	Rerun Analysis
sv	Kör analys igen

en	Check
sv	Kontrollera

en	Value
sv	Värde

en	Results
sv	Resultat

en	<not set>
sv	Ej inställt

en	Data Source Repair Recommendations
sv	Datakällafält

en	Issue
sv	Utlämning

en	For attribute '%s', issue found '%s'
sv	För attrbitute ' %s' har problemet hittats ' %s'

en	Apply Suggested Fixes
sv	Tillåta föreslagna namn

en	Repair Steps [ %s ]
sv	Reparationssteg [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
sv	Reparationssteg [Kör fix från kommandorad]

en	Command
sv	Kommando

en	Waiting on Data Source Check to Complete
sv	Väntar på datakälla Kontrollera för att slutföra

en	All Devices
sv	Alla enheter

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
sv	Datakälla Felsökare [ %s]

en	No Device

en	Delete All Checks
sv	Ta bort kontroll

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
sv	Profil

en	All
sv	Alla

en	Failed
sv	Misslyckad

en	Debugging
sv	Felsökning

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsmetod

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsmetod

en	Delete Data Input Method
sv	Ta bort datainmatningsmetod

en	Delete Data Input Methods
sv	Ta bort datainmatningsmetod

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsmetod

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsmetod

en	Duplicate Data Input Method
sv	Ta bort datainmatningsmetod

en	Duplicate Data Input Methods
sv	Ta bort datainmatningsmetod

en	Input Name:
sv	Inmatningsnamn:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsfält.

en	Field Name: %s
sv	Fältnamn: %s

en	Friendly Name: %s
sv	Vänligt namn: %s

en	Remove Data Input Field
sv	Ta bort datainmatningsfältet

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
sv	Detta skript verkar inte ha några inmatningsvärden, därför finns det inget att lägga till.

en	Output Fields [edit: %s]
sv	Utdatafält [redigera: %s]

en	Output Field
sv	Utmatningsfält

en	Input Fields [edit: %s]
sv	Inmatningsfält [redigera: %s]

en	Input Field
sv	Inmatningsfält

en	Data Input Method [edit: %s]
sv	Data Input Methods [redigera: %s]

en	Data Input Method [new]
sv	Data Input Methods [new]

en	SNMP Query
sv	SNMP-fråga

en	Script Query

en	Script Server Query
sv	Script Server

en	White List Verification Succeeded.
sv	Vitlistaverifiering lyckades.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
sv	Vitlistaverifiering misslyckades. Kör CLI-skriptet input_whitelist.php för att korrigera.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
sv	Input String finns inte i vitlista. Kör CLI-skriptet input_whitelist.php för att korrigera.

en	Input Fields
sv	Inmatningsfält

en	Friendly Name
sv	Vänligt namn

en	Field Order
sv	Fältordning

en	(Not In Use)
sv	(Används inte)

en	No Input Fields
sv	Inga inmatningsfält

en	Output Fields
sv	Utmatningsfält

en	Update RRA
sv	Uppdatera RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
sv	Utmatningsfält kan inte tas bort när datakällor är närvarande

en	No Output Fields
sv	Inga utmatningsfält

en	Delete Data Input Field
sv	Radera datainmatningsfältet

en	Data Input Methods

en	Input Methods
sv	Inmatningsmetoder

en	Data Input Name
sv	Datainmatningsnamn

en	The name of this Data Input Method.
sv	Namnet på denna datainmatningsmetod.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna dataskabel. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
sv	Datainmatningar som används kan inte raderas. Används definieras som referens antingen med en datakälla eller en datamall.

en	Data Sources Using
sv	Datakällor använder

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
sv	Antalet datakällor som använder denna datainmatningsmetod.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
sv	Antalet datamallar som använder denna datainmatningsmetod.

en	Data Input Method

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
sv	Metoden som används för att samla information för denna datainmatningsmetod.

en	No Data Input Methods Found
sv	Inga datainmatningsmetoder hittades

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.

en	Delete Data Query
sv	Ta bort datafråga

en	Delete Data Queries
sv	Ta bort datafråga

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Data Query
sv	Ta bort datafråga

en	Duplicate Data Queries
sv	Duplikera datakällaprofil

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Data Query Graph Association.

en	Graph Name: %s
sv	Grafnamn: %s

en	Remove Data Query Graph Template
sv	Konvertera till grafmall

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
sv	Associerade graf / datamallar [redigera: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
sv	Associerade graf / datamallar [redigera: %s]

en	Associated Data Templates
sv	Associerade datamallar

en	Data Template - %s
sv	Dataskabel - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
sv	Om den här grafmallen kräver datalmalldatakälla till vänster markerar du rätt XML-utmatningskolumn och sedan aktiverar mappningen antingen kryssrutan eller växla här.

en	Suggested Values - Graphs
sv	Föreslagna värden - Grafer

en	Equation
sv	Ekvation

en	No Suggested Values Found
sv	Inga föreslagna värden hittades

en	Field Name
sv	Fältnamn

en	Suggested Value
sv	Föreslaget värde

en	Add Graph Title Suggested Name
sv	Lägg till diagramtitel föreslaget namn

en	Suggested Values - Data Sources
sv	Föreslagna värden - datakällor

en	Add Data Source Name Suggested Name
sv	Lägg till datakälla namn Förslag till namn

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
sv	Datafrågor [redigera: %s]

en	Data Queries [new]
sv	Datafrågor [nytt]

en	Successfully located XML file
sv	Succesfullt lokaliserad XML-fil

en	Could not locate XML file.
sv	Det gick inte att hitta XML-filen.

en	Associated Graph Templates
sv	Associerade grafmallar

en	Graph Template Name
sv	Grafmallnamn

en	Mapping ID

en	Association Read Only until XML file located
sv	Association skrivskyddad tills XML-fil finns

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
sv	Mappade grafmallar med grafer läses endast

en	No Graph Templates Defined.
sv	Inga grafmallar definierade.

en	Delete Associated Graph
sv	Ta bort associerad graf

en	Data Queries
sv	Dataförfrågningar

en	Data Query Name
sv	Datasökningsnamn

en	The name of this Data Query.
sv	Namnet på denna datasökning.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna ID-numret för denna grafmall. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
sv	Datafrågor som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av antingen en graf eller en grafmall.

en	The number of Graphs using this Data Query.
sv	Antalet Grafer som använder denna datasökning.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
sv	Antalet grafmallar som använder denna datasökning.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
sv	Datainmatningsmetoden används för att samla in data för datakällor som är associerade med denna datasökning.

en	No Data Queries Found
sv	Inga datafrågor hittades

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakällaprofil

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakällaprofil

en	Delete Data Source Profile
sv	Ta bort datakällaprofil

en	Delete Data Source Profiles
sv	Ta bort datakällaprofil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakällaprofil

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakällaprofil

en	Duplicate Data Source Profile
sv	Duplikera datakällaprofil

en	Duplicate Data Source Profiles
sv	Duplikera datakällaprofil

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
sv	En eller flera RRD-filreparationer misslyckades. Se Cacti logga för fel.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande RRA för datakällaprofil.

en	Profile Name: %s
sv	Profilnamn: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
sv	Ta bort Data Source Profile RRA

en	Each Insert is New Row
sv	Varje infoga är ny rad

en	(Some Elements Read Only)
sv	(Vissa delar endast läs)

en	RRA [edit: %s %s]
sv	RRA [redigera: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
sv	Datakällaprofil [redigera: %s]

en	Data Source Profile [new]
sv	Datakällaprofil [ny]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
sv	Data Source Profile RRAs (tryck på Spara för att uppdatera tidsintervaller)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)

en	Data Retention
sv	Datalagring

en	Graph Timespan
sv	Graf Timespan

en	Steps
sv	Steg

en	Rows
sv	Rader

en	Select Consolidation Function(s)
sv	Välj Konsolideringsfunktion (er)

en	Delete Data Source Profile Item
sv	Radera datakällaprofil

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
sv	%s KBytes per datakällor och %s Bytes för rubriken

en	%s KBytes per Data Source
sv	%s KBytes per datakälla

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
sv	% d år

en	1 Year
sv	1 år

en	%d Month
sv	% d månad

en	%d Months
sv	% d månader

en	%d Week
sv	% d Vecka

en	%d Weeks
sv	% d veckor

en	%d Day
sv	%D-dagen

en	%d Days
sv	%d Dagar

en	1 Hour
sv	1 timme

en	Data Source Profiles
sv	Datakälla Profiler

en	Profiles
sv	Profiler

en	Has Data Sources
sv	Har datakällor

en	Data Source Profile Name
sv	Datakälla Profilnamn

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
sv	Är det här standardprofilen för alla nya datamallar?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
sv	Profiler som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av en datakälla eller en datamall.

en	Read Only
sv	Skrivskyddad

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
sv	Profiler som används av datakällor blir endast skrivna för nu.

en	Poller Interval

en	The Polling Frequency for the Profile
sv	Pollningsfrekvensen för profilen

en	Heartbeat
sv	Hjärtslag

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
sv	Antalet tid, i sekunder, utan bra data före Data lagras som Okänd

en	The number of Data Sources using this Profile.
sv	Antal datakällor som använder den här profilen.

en	The number of Data Templates using this Profile.
sv	Antal datamallar som använder den här profilen.

en	No Data Source Profiles Found
sv	Inga datakällaprofiler hittades

en	Change Device
sv	Ändra enhet

en	Reapply Suggested Names
sv	Tillåta föreslagna namn

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakälla

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datakälla.

en	Delete Data Source
sv	Ta bort datakälla

en	Delete Data Sources
sv	Ta bort datakälla

en	The following Graph is using this Data Source.
sv	Följande diagram använder dessa datakällor:

en	The following Graphs are using this Data Source.
sv	Följande grafer använder dessa datakällor:

en	The following Graph is using these Data Sources.
sv	Följande diagram använder dessa datakällor:

en	The following Graphs are using these Data Sources.
sv	Följande grafer använder dessa datakällor:

en	Leave the Graph Untouched
sv	Lämna <strong>grafen</strong> orörd.

en	Leave all Graphs untouched.
sv	Lämna alla <strong>Grafer</strong> orörda.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
sv	Ta bort alla <strong>grafelement</strong> som refererar till denna datakälla.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
sv	Ta bort alla <strong>grafelement</strong> som refererar till dessa datakällor.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
sv	Ta bort alla <strong>grafer</strong> som refererar till denna datakälla.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
sv	Ta bort alla <strong>grafer</strong> som refererar till dessa datakällor.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datakälla.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datakälla.

en	Disable Data Source
sv	Inaktivera datakälla

en	Disable Data Sources
sv	Inaktivera datakälla

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datakälla.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datakälla.

en	Enable Data Source
sv	Aktivera datakälla

en	Enable Data Sources
sv	Aktivera datakälla

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakälla

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakälla

en	Change Device for Data Source
sv	Ändra datakällaprofil

en	Change Device for Data Sources
sv	Ändra enhetens inställningar

en	New Device:
sv	Ny enhet:

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa det föreslagna namnet på följande datakälla.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa det föreslagna namnet på följande datakälla.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
sv	Anmäl förslag till namngivning till datakälla

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
sv	Anmäl förslag till namngivning till datakälla

en	Custom Data [data input: %s]
sv	Anpassade data [dataingång: %s]

en	(From Device: %s)
sv	(Från Enhet: %s)

en	(From Data Template)
sv	(Från datormall)

en	Nothing Entered
sv	Ingenting ingick

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
sv	Inga Inmatningsfält för vald dataingångskälla

en	Data Template Selection [edit: %s]
sv	Val av datormall [redigera: %s]

en	Data Template Selection [new]
sv	Val av data mall [ny]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
sv	Stäng av Datakälla Felsökningsläge.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
sv	Slå på debugläge för datakälla.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
sv	Stäng av Datakälla Info Mode.

en	Turn On Data Source Info Mode.
sv	Slå på Datakälla Info Mode.

en	Edit Graph: '%s'.
sv	Redigera grafmall.

en	Edit Device.
sv	Redigera enhet.

en	Edit Data Template.
sv	Redigera datamall.

en	Disable Data Source.
sv	Inaktivera datakälla

en	Enable Data Source.
sv	Aktivera datakälla

en	Selected Data Template
sv	Vald datamallad

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
sv	Namnet ges till den här datamallen. Observera att du bara kan ändra grafmallar till en 100% $ kompatibel grafmall, vilket innebär att den innehåller identiska datakällor.

en	Device
sv	Enhet

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
sv	Välj den enhet som den här datakällan tillhör.

en	Supplemental Data Template Data
sv	Kompletterande datalmalldata

en	Data Source Fields
sv	Datakällafält

en	Data Source Item Fields
sv	Datakällafält

en	Custom Data
sv	Egen data

en	Data Source Item %s
sv	Datakälla Artikel %s

en	New
sv	Ny

en	Data Source Debug
sv	Datakälla Felsökning

en	RRDtool Tune Info

en	External
sv	Extern

en	1 Minute
sv	1 Minut

en	Data Sources [ All Devices ]
sv	Datakällor [Ingen enhet]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
sv	Datakällor [Ingen enhet]

en	Data Sources [ %s ]
sv	Datakällor [ %s]

en	Bad Indexes
sv	Index

en	Note that this query may take some time to run.
sv	Observera att denna fråga kan ta lite tid att köra.

en	Orphaned
sv	föräldralösa

en	Data Source Name
sv	Datakällrubrik

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
sv	Namnet på denna datakälla. Generellt genereras generellt från data-malldefinitionen.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna datakälla. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
sv	Antalet grafmallar som använder denna datasökning.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
sv	Frekvensen som data samlas in för denna datakälla.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
sv	Om den här datakällan inte används länge av Grafer kan den raderas.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
sv	Huruvida data kommer att samlas in för denna datakälla. Kontrolleras på datormallernivå.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
sv	Dataskalan som den här datakällan baserades på.

en	Damaged Data Source Name
sv	Datakällrubrik

en	No Data Sources Found
sv	Inga datakällor hittades

en	No Graphs
sv	Grafer

en	Aggregates
sv	Aggregationer

en	No Aggregates
sv	Aggregationer

en	Change Profile
sv	Byt profil

en	Field "%s" is missing an Output Field
sv	Fältet %s saknar ett utmatningsfält

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Delete Data Template
sv	Radera datormall (er)

en	Delete Data Templates
sv	Radera datormall (er)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Data Template
sv	Duplicate Data Template (s)

en	Duplicate Data Templates
sv	Duplicate Data Template (s)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Change Profile for Data Template
sv	Ändra grafmall

en	Change Profile for Data Templates
sv	Ändra grafmall

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
sv	OBS! Den här ändringen kommer endast att påverka framtida datakällor och ändrar inte befintliga datakällor.

en	New Data Source Profile:
sv	Ny datakällaprofil

en	Data Templates [edit: %s]
sv	Dataskärmar [redigera: %s]

en	Edit Data Input Method.
sv	Redigera datainmatningsmetod.

en	Data Templates [new]
sv	Dataskärmar [ny]

en	This field is always templated.
sv	Detta fält är alltid templerat.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att åsidosätta värdet till höger under skapandet av datakälla.

en	Data Templates in use can not be modified
sv	Dataskjablon som används kan inte ändras

en	Data Source Item [%s]
sv	Datakälla-objekt [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
sv	Det här värdet är inaktiverat på grund av att det antingen härleds från enheten eller det speciella Data Query-objektet som håller reda på kritiska data Data Query-associationer.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
sv	Detta värde är inaktiverat på grund av att det härleds från enheten och endast läsbart.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
sv	Värdet kommer att härledas från enheten om det här fältet är tomt.

en	Custom Data Warning Message
sv	Anpassade data [dataingång: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
sv	VARNING: Dataförlust kan inträffa

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
sv	När du har avmarkerat den här kryssrutan och sedan Spara datamallen kommer alla befintliga datakällor baserade på denna datamall att förlora sina anpassade data. Detta kan resultera i trasig datainsamling och grafer

en	Data Templates
sv	Dataskärmar

en	Data Template Name
sv	Datamallnamn

en	The name of this Data Template.
sv	Namnet på denna dataskabel.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna dataskabel. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
sv	Dataskjablon som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en datakälla.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
sv	Antal datakällor som använder den här datamallen.

en	Input Method
sv	Inmatningsmetod

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
sv	Metoden som används för att placera data i datakällan RRDfile.

en	Profile Name
sv	Profilnamn

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
sv	Standarddatakällaprofilen för den här datamallen.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
sv	Datakällor baserade på inaktiva dataskärmar uppdateras inte när pollen körs.

en	No Data Templates Found
sv	Inga dataskalor hittades

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera de förinställda GPRINT-förinställningarna.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera de förinställda GPRINT-förinställningarna.

en	Delete GPRINT Preset
sv	Radera GPRINT-förinställningar

en	Delete GPRINT Presets
sv	Radera GPRINT-förinställningar

en	GPRINT Presets [edit: %s]
sv	GPRINT-förinställningar [redigera: %s]

en	GPRINT Presets [new]
sv	GPRINT-förinställningar [ny]

en	GPRINT Presets
sv	GPRINT-förinställningar

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
sv	GPRINT-förinställt namn

en	The name of this GPRINT Preset.
sv	Namnet på den här GPRINT-förinställningen.

en	Format

en	The GPRINT format string.
sv	GPRINT-formatsträngen.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
sv	GPRINTs som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av antingen en graf eller en grafmall.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
sv	Antalet Grafer som använder denna GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
sv	Antalet Grafikmallar med denna GPRINT.

en	No GPRINT Presets
sv	Inga GPRINT-förinställningar

en	GRAPH DOES NOT EXIST
sv	GRAFEN FUNGERAR INTE

en	Viewing Graph
sv	Visa graf

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
sv	Grafikinformation, Zoomning och Debugging Utilities

en	CSV Export
sv	CSV-export

en	Edit Graph Template
sv	Redigera grafmall.

en	Click to view just this Graph in Real-time
sv	Klicka för att visa just denna graf i realtid

en	Utility View

en	Graph Utility View

en	Graph Source/Properties
sv	Grafkälla / Egenskaper

en	Graph Data
sv	Grafdata

en	RRDtool Graph Syntax

en	The Cacti Poller has not run yet.
sv	Cacti Poller har inte kört än.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
sv	Realtid har inaktiverats av din administratör.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
sv	Bildcache-katalogen existerar inte. Skapa det först och ange behörigheter och försök sedan öppna en annan realtidsdiagram.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
sv	Bildcache-katalogen är inte skrivbar. Ange behörigheter och försök sedan öppna en annan realtidsdiagram.

en	Cacti Real-time Graphing
sv	Kaktusgrafik i realtid

en	Thumbnails
sv	Miniatyrer

en	%d seconds left.
sv	% d sekunder kvar.

en	seconds left.
sv	sekunder kvar.

en	Change Settings
sv	Ändra inställningar

en	Full Sync Graphs
sv	Synkronisera grafer

en	Quick Sync Graphs
sv	Synkronisera grafer

en	Cur:

en	Avg:
sv	Medel.

en	Max:

en	Min:
sv	Min

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
sv	Grafmallar [redigera diagram: %s]

en	Data Template Filter
sv	Data Template Item

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
sv	Det här filtret begränsar de datakällor som är synliga i rullgardinsmenyn Datakälla.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
sv	Synkronisering av grafmallen '%s' resulterade i %s reparationer!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
sv	Synkronisering av grafmall '%s' resulterade i inga reparationer.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Delete Graph Template
sv	Ta bort grafmall (er)

en	Delete Graph Templates
sv	Ta bort grafmall (er)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Graph Template
sv	Duplikat grafmall (er)

en	Duplicate Graph Templates
sv	Duplikat grafmall (er)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Resize Graph Template
sv	Ny grafmall

en	Resize Graph Templates
sv	Grafmallar

en	Graph Height:
sv	Grafhöjd

en	Graph Width:
sv	Grafbredd

en	Image Format:
sv	Bildformat

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Graph Template Items [edit: %s]
sv	Grafmallar [redigera: %s]

en	Graph Item Inputs
sv	Grafikpostinmatningar

en	No Inputs
sv	Inga ingångar

en	Graph Template [edit: %s]
sv	Grafmall [redigera: %s]

en	Graph Template [new]
sv	Grafmall [ny]

en	Graph Template Options
sv	Grafmallalternativ

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att åsidosätta värdet till höger under Graph-skapelsen.

en	Graph Templates
sv	Grafmallar

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
sv	Namnet på den här grafmallen.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
sv	Grafmallar som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en graf.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
sv	Antalet Grafer med den här grafmallen.

en	Image Format
sv	Bildformat

en	The default image format for the resulting Graphs.
sv	Standardbildformatet för de resulterande Graferna.

en	The default size of the resulting Graphs.
sv	Standardstorleken för de resulterande Graferna.

en	Vertical Label
sv	Vertikal etikett

en	The vertical label for the resulting Graphs.
sv	Den vertikala etiketten för de resulterande Graferna.

en	No Graph Templates Found
sv	Inga grafmallar hittades

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
sv	Grafikpostinmatningar [redigera diagram: %s]

en	Associated Graph Items
sv	Associerade grafobjekt

en	Item #%s
sv	Artikelnummer %s

en	Graph Preview Filters

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
sv	[Anpassad graflista tillämpad - Filtrering från lista]

en	Graph List View Filters

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
sv	[Anpassad graflista tillämpad - Filter FROM List]

en	View
sv	Visa

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	Add to a Report
sv	Lägg till i en rapport

en	Report
sv	Rapportera

en	All Graphs & Templates
sv	Alla grafer och mallar

en	Not Templated
sv	Inte Templated

en	Graph Name
sv	Grafnamn

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
sv	Rubrikens titel. Generellt genereras generellt från grafmalldefinitionen eller föreslagna namngivningsreglerna. Titlens maximala längd styrs under Inställningar-> Visuellt.

en	The device for this Graph.
sv	Namnet på denna grupp.

en	Source Type
sv	Typ av Källa

en	The underlying source that this Graph was based upon.
sv	Den underliggande källan som denna graf baserades på.

en	Source Name
sv	Källans namn

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
sv	Grafmallen eller datafrågan som den här grafen baserades på.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
sv	Storleken på denna graf när den inte är i förhandsgranskningsläge.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
sv	Välj rapporten för att lägga till de valda graferna till.

en	Report Name
sv	Rapportnamn

en	Timespan
sv	Tidsspann

en	Align
sv	Justera

en	Preview Mode
sv	Förhandsgranskningsläge

en	Add Selected Graphs to Report
sv	Lägg till valda grafer för att rapportera

en	Ok

en	Title
sv	Titel

en	Start Date
sv	Startdatum

en	End Date
sv	Slutdatum

en	Step
sv	Steg

en	Total Rows
sv	Totalt antal rader

en	Graph ID
sv	Graf ID

en	Host ID
sv	Värd-ID

en	Nth Percentile

en	Summation
sv	Summa

en	Date
sv	Datum

en	Summary Details
sv	Sammanfattning Detaljer

en	Download
sv	Ladda ner

en	Change Graph Template
sv	Ändra grafmall

en	Convert to Graph Template
sv	Konvertera till grafmall

en	Apply Automation Rules
sv	Använd automationsregler

en	Create Aggregate Graph
sv	Skapa aggregerad graf

en	Create Aggregate from Template
sv	Skapa aggregat från mall

en	No Device -
sv	No Device

en	Created graph: %s
sv	Skapad graf: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
sv	FEL: Ingen datakälla associerad. Kontrollera mall

en	Data Sources [No Device]
sv	Datakällor [Ingen enhet]

en	Data Sources [%s]
sv	Datakällor [ %s]

en	Data Template
sv	Datamall

en	Graph Items [graph: %s]
sv	Grafikposter [graf: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
sv	Välj datakällan för att associera med det här grafelementet.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
sv	Det finns för närvarande inga aggregerade mallar definierade för de valda äldre aggregeringarna.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande sida (s).

en	Delete Graph
sv	Radera graf (er)

en	Delete Graphs
sv	Radera graf (er)

en	The following Data Source is used by this Graph.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Sources are used by this Graph.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Source is used by these Graphs.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
sv	Ta bort all datakälla (er) som refereras av dessa graf (er) som inte används någon annanstans.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
sv	Ta bort all datakälla (er) som refereras av dessa graf (er) som inte används någon annanstans.

en	Leave the Data Source untouched.
sv	Lämna datakällan orörda.

en	Leave the Data Sources untouched
sv	Lämna datakällan orörda.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
sv	Välj en grafmall och klicka på "Fortsätt" för att ändra grafmallen för följande graf (er). Observera att endast kompatibla grafmallar kommer att visas. Kompatibel identifieras av de som har identiska datakällor.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
sv	Välj en grafmall och klicka på "Fortsätt" för att ändra grafmallen för följande graf (er). Observera att endast kompatibla grafmallar kommer att visas. Kompatibel identifieras av de som har identiska datakällor.

en	New Graph Template:
sv	Ny grafmall

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Duplicate Graph
sv	Dubbla graf (er)

en	Duplicate Graphs
sv	Dubbla graf (er)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Convert Graph to Template
sv	Konvertera till grafmall

en	Convert Graphs to Templates
sv	Konvertera till grafmall

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till de valda graferna till rapporten nedan.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till de valda graferna till rapporten nedan.

en	Change Graph to new Device
sv	Ändra graf (er) associerad enhet

en	Change Graphs to new Device
sv	Ändra graf (er) associerad enhet

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa rekommenderad namngivning på följande graf (er).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa rekommenderad namngivning på följande graf (er).

en	Reapply Suggested Names for Graph
sv	Anmäl förslag till namngivning till graf (er)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
sv	Anmäl förslag till namngivning till graf (er)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa Automatiseringsregler till följande diagram.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa Automatiseringsregler till följande diagram.

en	Apply Automation Rules to Graph
sv	Använd automationsregler

en	Apply Automation Rules to Graphs
sv	Använd automationsregler

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	The following Data Source is in use by this Graph.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Place Graph on Report
sv	Placera grafer på rapporten

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Place Graph on Tree
sv	Placera grafer på Tree

en	Place Graphs on Tree
sv	Placera grafer på Tree

en	Graph Items [new]
sv	Grafikposter [ny]

en	Graph Items [edit: %s]
sv	Grafikposter [redigera: %s]

en	Graph [edit: %s]
sv	Grafik [redigera: %s]

en	Graph [new]
sv	Grafik [ny]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
sv	Stäng av debugläge för graf.

en	Turn On Graph Debug Mode.
sv	Slå på graf Debug Mode.

en	Edit Graph Template.
sv	Redigera grafmall.

en	Edit Data Source: '%s'.
sv	Datakällor [ %s]

en	Unlock Graph.
sv	Lås upp grafen.

en	Lock Graph.
sv	Lås graf.

en	View Timespans.
sv	Tidsspann

en	Selected Graph Template
sv	Vald grafmall

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
sv	Välj en grafmall som ska tillämpas på den här grafen. Observera att du bara kan ändra grafmallar till en 100 %% kompatibel grafmall, vilket innebär att den innehåller identiska datakällor.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
sv	Välj den enhet som den här grafen tillhör.

en	Supplemental Graph Template Data
sv	Kompletterande grafmalldata

en	Graph Fields
sv	Graffält

en	Graph Item Fields
sv	Graffält

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
sv	[Anpassad graflista tillämpad - Filter FROM List]

en	Graph Management [ All Devices ]
sv	Nya grafer för [Alla enheter]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
sv	User Group Management [redigera: %s]

en	Graph Management [ %s ]
sv	Grafhantering

en	Source
sv	Ingen källa

en	Non Templated
sv	Inte Templated

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna graf. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	The image format of the Graph.
sv	Standardbildformatet för de resulterande Graferna.

en	Empty Graph
sv	Kopiera diagram

en	Default Settings Saved
sv	Standardinställningar sparade

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
sv	Nya grafer för [ %s]

en	New Graphs for [ All Devices ]
sv	Nya grafer för [Alla enheter]

en	New Graphs for None Host Type
sv	Nya grafer för ingen värdtyp

en	Filter Settings Saved
sv	Filtreringsinställningar sparade

en	Graph Types
sv	Diagramtyper

en	Graph Template Based
sv	Grafmallbaserad

en	Save Filters
sv	Spara filter

en	Edit this Device
sv	Redigera den här enheten

en	Create New Device
sv	Skapa ny enhet

en	New Graph Template
sv	Ny grafmall

en	(Select a graph type to create)
sv	(Välj en graftyp som ska skapas)

en	Create
sv	Skapa

en	Select All
sv	Markera alla

en	Select All Rows
sv	Välj alla rader

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
sv	Fel vid analys av datafrågaresurs XML-fil för datafrågan '%s' med id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
sv	Fel vid analys av datafrågaresurs XML-fil för datafrågan '%s' med id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
sv	Fel vid analys av datafrågaresurs XML-fil för datafrågan '%s' med id '%s'

en	Data Query [%s]
sv	Datafråga [ %s]

en	From there you can get more information.
sv	Därifrån kan du få mer information.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
sv	Den här datafrågan returnerade 0 rader, det gick inte att exekvera den här datafrågan.

en	You can run this Data Query in debug mode
sv	Du kan köra denna datafråga i debug-läge

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
sv	Indexet är inaktiverat på grund av att datafrågan inte har några associerade grafmallar.

en	Search Returned no Rows.
sv	Sök returnerade inga rader.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
sv	Fel i datafrågan. Detta kan bero på följande: Filbehörigheter eller en saknad eller felaktigt formaterad XML-fil för datafråga.

en	Select a Graph Type to Create
sv	Välj en graftyp som ska skapas

en	Make selection default
sv	Gör standardvalet

en	Set Default
sv	Ange som standard

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
sv	Ändra enhetens inställningar

en	Clear Statistics
sv	Tydlig statistik

en	Sync to Device Template
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Place Device on Report
sv	Placera enhet (er) på träd

en	Data Query Re-indexed.
sv	Data Query Index

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
sv	Enhetsdatafråga indexeras på nytt. En omfattande utmatning visas.

en	Device Debugging Enabled for Device.
sv	Enhetsfelsökning aktiverad för enhet.

en	Device Debugging Disabled for Device.
sv	Enheten är inaktiverad

en	Poller Cache for Device Refreshed.
sv	Vagncache för enhet uppdaterad.

en	ERROR: Invalid Device ID.
sv	FEL: Enhet [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
sv	Enhetsreindex slutfört i% 0.2f sekunder. Det%% d uppdaterades.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
sv	Det gick inte att ansluta till servern

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Delete Devices
sv	Ta bort enhet (er)

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
sv	Lämna all graf (er) och datakälla (e) orörda. Datakällor kommer dock att inaktiveras.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
sv	Ta bort all tillhörande grafik (er) och datakälla (er).

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enhet (er).

en	Enable Device
sv	Aktivera enhet (er)

en	Enable Devices
sv	Aktivera enhet (er)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enhet (er).

en	Disable Device
sv	Inaktivera enhet

en	Disable Devices
sv	Inaktivera enhet

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Change Devices
sv	Ändra enhet

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Clear Statistics for Device
sv	Rensa statistik på enhet (er)

en	Clear Statistics for Devices
sv	Rensa statistik på enhet (er)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera följande enhet (er) till deras enhetsmall.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera följande enhet (er) till deras enhetsmall.

en	Synchronize Device Template
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Synchronize Devices Templates
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enhet (er).

en	Place Devices on Report
sv	Placera enhet (er) på träd

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Place Device on Tree
sv	Placera enhet (er) på träd

en	Place Devices on Tree
sv	Placera enhet (er) på träd

en	Device [new]
sv	Enhet [ny]

en	Device [edit: %s]
sv	Enhet [redigera: %s]

en	Disable Device Debug
sv	Inaktivera enhetsfelsökning

en	Enable Device Debug
sv	Aktivera enhetens debug

en	Repopulate Poller Cache
sv	Uppgradera Poller Cache

en	View Poller Cache
sv	Visa Poller Cache

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
sv	Skapa grafer för den här enheten

en	Re-Index Device
sv	Återindexmetod

en	Data Source List
sv	Datakälla lista

en	Graph List
sv	Graflista

en	Contacting Device
sv	Kontakta enheten

en	Edit
sv	Redigera

en	Is Being Graphed
sv	Är grafad

en	Not Being Graphed
sv	Inte Graderad

en	Delete Graph Template Association
sv	Ta bort grafmallförening

en	No associated graph templates.
sv	Inga associerade grafmallar.

en	Add Graph Template
sv	Lägg till grafmall

en	Add Graph Template to Device
sv	Lägg till grafmall till enhet

en	Data Query Debug Information

en	Copy
sv	Kopiera

en	Hide
sv	Dölj

en	Associated Data Queries
sv	Associerade datasökningar

en	Re-Index Method
sv	Återindexmetod

en	[%d Items, %d Rows]
sv	[% d objekt,% d rader]

en	Fail
sv	Misslyckas

en	Success
sv	Lyckades

en	Reload Query
sv	Uppdatera fråga

en	Verbose Query

en	Remove Query
sv	Ta bort fråga

en	No Associated Data Queries.
sv	Inga associerade datasökningar.

en	Add Data Query
sv	Lägg till datasökning

en	Add Data Query to Device
sv	Lägg till datafråga till enhet

en	Undefined
sv	Odefinierat

en	Site
sv	Webbplats

en	Export Devices
sv	Exportera enheter

en	Not Up
sv	Uppe

en	Recovering
sv	Påväg upp

en	Service Check
sv	Ta bort kontroll

en	Device Description
sv	Produktbeskrivning

en	The name by which this Device will be referred to.
sv	Det namn som denna enhet kommer att hänvisas till.

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
sv	Antingen en IP-adress eller värdnamn. Om ett värdnamn måste det kunna lösas av antingen DNS eller från din värdfil.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna enhet. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
sv	Antalet samtidiga trådar som ska användas för att stämma denna enhet. Detta gäller endast Spine poller.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
sv	Det totala antalet Grafer genererade från den här enheten.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
sv	Det totala antalet datakällor som genereras från den här enheten.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
sv	Övervakningsstatus för enheten baserat på pingresultat. Om den här enheten är en speciell typ av enhet, använder du värdnamnet "localhost" eller på grund av att inställningen inte utför en tillgänglighetskontroll, fortsätter den alltid upp. När du använder cmd.php-datasamlare, pingas inte en enhet utan grafer av datainsamlaren och kommer att förbli i ett "okänt" tillstånd.

en	The site associated to this Device
sv	Staden associerad med denna webbplats.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
sv	Län

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
sv	Den tid som den här enheten har varit i sitt nuvarande tillstånd.

en	The current amount of time that the host has been up.
sv	Den nuvarande tid som värden har uppstått.

en	Poll Time
sv	Omröstningstid

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
sv	Den tid det tar att samla data från den här enheten.

en	Current (ms)
sv	Nuvarande

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
sv	Den aktuella pingtiden i millisekunder för att nå enheten.

en	Average (ms)
sv	Genomsnitt

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
sv	Den genomsnittliga pingtiden i millisekunder för att nå enheten eftersom räknarna rensades för den här enheten.

en	Availability
sv	Åtkomstbarhet

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
sv	Tillgänglighetsprocenten baserad på pingresultat sedan räknarna rensades för den här enheten.

en	Create Date
sv	Skapa

en	The Date that the Device was added to Cacti.
sv	Datum då debug startades.

en	Sync Devices
sv	Synkroniseringsenheter

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Delete Device Template
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Delete Device Templates
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Duplicate Device Template
sv	Duplicate Device Template (s)

en	Duplicate Device Templates
sv	Duplicate Device Template (s)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Sync Device Template
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Sync Device Templates
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera den följande grafmallen avlägsnas från enhetens mall.

en	Graph Template Name: %s
sv	Grafmallnamn: %s

en	Remove Graph Template
sv	Ny grafmall

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande data Frågor kommer att kopplas bort från enhetsmallen.

en	Data Query Name: %s
sv	Datasökningsnamn: %s

en	Remove Data Query
sv	Ta bort fråga

en	Device Templates [edit: %s]
sv	Enhetsmallar [redigera: %s]

en	Device Templates [new]
sv	Enhetsmallar [ny]

en	Default Submit Button
sv	Standard skicka-knapp

en	Add Graph Template to Device Template
sv	Lägg till diagrammall till enhetsmall

en	No associated data queries.
sv	Inga relaterade datasökningar.

en	Add Data Query to Device Template
sv	Lägg till datafråga i enhetsmall

en	Delete Item from Device Template
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Device Templates
sv	Enhetsmallar

en	Device Class
sv	Enhetsregler

en	Has Devices
sv	Har enheter

en	Device Template Name
sv	Enhetsnamn

en	The name of this Device Template.
sv	Namnet på denna Device Template.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Den interna databasen ID för denna Device Template. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
sv	Enhetsmallar som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en enhet.

en	Devices Using
sv	Enheter som använder

en	The number of Devices using this Device Template.
sv	Antalet enheter som använder den här enhetsmallen.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
sv	Inga enhetsmallar hittades

en	Not Logged In
sv	Inte Inloggad

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
sv	Du måste vara inloggad för att komma till detta område av kaktus.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
sv	FATAL: Du måste vara inloggad för att komma till detta område av Cacti.

en	Login Again
sv	Logga in igen

en	Permission Denied
sv	Åtkomst nekad

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
sv	Om du känner att detta är ett fel. Vänligen kontakta din Cacti Administrator.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
sv	Du har inte tillåtelse att komma åt den här delen av kaktuserna.

en	Installation In Progress
sv	Installation pågår

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
sv	Endast Cacti-administratörer med installations- / uppgraderingsbehörighet kan logga in just nu

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
sv	Det finns en installation eller uppgradering pågår.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
sv	Förra gången denna datasamlare var full synkroniserad med huvudkaktisidan.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
sv	Spara framgångsrik.

en	Save Failed.
sv	Spara misslyckades.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
sv	Spara Misslyckades på grund av fältinmatningsfel (Kontrollera röda fält).

en	Passwords do not match, please retype.
sv	Lösenorden matchar inte, vänligen skriv in nyckeln.

en	You must select at least one field.
sv	Du måste välja minst ett fält.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
sv	Du måste ha inbyggd användarautentisering aktiverad för att använda den här funktionen.

en	XML parse error.
sv	XML-parsfel.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
sv	Den katalog som är markerad finns inte. Ange en giltig katalog.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
sv	Cacti loggfilen måste ha förlängningen '.log'

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
sv	Datainmatning för metoden verkar inte vara vitlistad.

en	Data Source does not exist.
sv	Datakälla existerar inte.

en	Username already in use.
sv	Användarnamn används redan.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
sv	SNMP v3 Privacy Passfrases matchar inte

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
sv	SNMP v3-autentiseringsfraserna matchar inte

en	XML: Cacti version does not exist.
sv	XML: Cacti-version existerar inte.

en	XML: Hash version does not exist.
sv	XML: Hash-versionen existerar inte.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
sv	XML: Genererad med en nyare version av Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
sv	XML: Kan inte hitta typkod.

en	Username already exists.
sv	Användarnamnet existerar redan.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
sv	Användarnamn ändras inte för den angivna mallen eller gästanvändaren.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
sv	Användarens radering är inte tillåtet för den angivna mallen eller gästanvändaren.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
sv	Användarens radering är inte tillåten för den angivna grafexportanvändaren.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
sv	Dataskabel innehåller borttagen datakällaprofil. Vänligen skicka datamallen med en befintlig datakällaprofil.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
sv	Grafmall innehåller raderad GPrint Prefix. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera och / eller korrigera.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
sv	Grafmallen innehåller raderade CDEF-filer. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera och / eller korrigera.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
sv	Grafmall innehåller borttagen datainmatningsmetod. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Dataskabel hittades inte under Export. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Enhetsmall som inte hittades under Export. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Datafrågan hittades inte under Export. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Grafmall som inte hittades under Export. Vänligen kör databas reparationsskript för att identifiera.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
sv	Grafik hittades inte. Antingen har den tagits bort eller din databas behöver repareras.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
sv	SNMPv3 Auth Passfraser måste vara 8 tecken eller större.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
sv	Vissa grafer är inte uppdaterade. Det går inte att ändra en enhet för databasbaserade grafer.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
sv	Det går inte att ändra en enhet för databasbaserade grafer.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
sv	Vissa inställningar sparades inte. Kontrollera meddelanden nedan. Kontrollera röda fält för fel.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
sv	Filen som är markerad finns inte. Ange ett giltigt filnamn.

en	All User Settings have been returned to their default values.
sv	Alla användarinställningar har returnerats till standardvärdena.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
sv	Förslaget fältnamn har inte angetts. Ange ett fältnamn och försök igen.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
sv	Föreslaget värde har inte angetts. Ange ett rekommenderat värde och försök igen.

en	You must select at least one object from the list.
sv	Du måste välja minst ett objekt från listan.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
sv	Enhetsmall uppdaterad. Kom ihåg att synkronisera mallar för att trycka på alla ändringar i enheter som använder den här enhetsmallen.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
sv	Spara framgångsrik. Inställningar som replikerats till fjärrdatasamlare.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
sv	Spara misslyckades. Minsta värden måste vara mindre än maximalt värde.

en	Unable to change password. User account not found.
sv	Det går inte att ändra lösenord. Användarkontot hittades inte.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
sv	Datainmatning sparad. Du måste uppdatera datormallarna som refererar till denna datainmatningsmetod innan du skapar grafer eller datakällor.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
sv	Datainmatning sparad. Du måste uppdatera dataskjablonen som refererar till denna datainmatningsmetod innan datainsamlarna börjar använda några nya eller modifierade datainmatningsfält.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
sv	Datainmatningsfält sparat. Du måste uppdatera datormallarna som refererar till denna datainmatningsmetod innan du skapar grafer eller datakällor.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
sv	Datainmatningsfält sparat. Du måste uppdatera dataskjablonen som refererar till denna datainmatningsmetod innan datainsamlarna börjar använda några nya eller modifierade datainmatningsfält.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
sv	Den angivna loggfilen är inte en Cacti-logg eller arkivfil.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
sv	Den angivna loggfilen var Cacti-arkivfilen och avlägsnades.

en	Cacti log purged successfully
sv	Cacti-loggen rensades framgångsrikt

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
sv	Om du tvingar en lösenordsändring, måste du också tillåta användaren att ändra sitt lösenord.

en	You are not allowed to change your password.
sv	Du har inte tillåtelse att ändra lösenord.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
sv	Det går inte att bestämma storlek på lösenordsfältet, kolla behörigheter för db-användare

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
sv	Kan inte öka storleken på lösenordsfältet, granska behörighet för db-användare

en	LDAP/AD based password change not supported.
sv	LDAP / AD-baserad lösenordsändring stöds inte.

en	Password successfully changed.
sv	Lösenordet har ändrats.

en	Unable to clear log, no write permissions
sv	Det gick inte att rensa logg, inga skrivbehörigheter

en	Unable to clear log, file does not exist
sv	Det gick inte att rensa logg, filen finns inte

en	CSRF Timeout, refreshing page.
sv	CSRF Timeout, uppfriskande sida.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
sv	CSRF Timeout uppstod på grund av inaktivitet, uppdaterad sida.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
sv	Ogiltigt tidsstämpel. Välj tidsstämpel i framtiden.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
sv	Datasamlare (s) synkroniserad för offline drift

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
sv	Datainsamlare (er) som inte hittades när du försökte synkronisera

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
sv	Det går inte att skapa MySQL-anslutning med Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
sv	Synkroniseringen av datasamlare måste initieras från huvudkaktiservern.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
sv	Synkronisering inkluderar inte Central Cacti Database-servern.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
sv	När en Remote Data Collector sparas måste databasvärdnamnet vara unikt från alla andra.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
sv	Din fjärrdatabas värdnamn måste vara något annat än "localhost" för varje fjärrdatasamlare.

en	Path variables on this page were only saved locally.
sv	Sökvägsvariabler på den här sidan sparades bara lokalt.

en	Report Saved
sv	Rapport sparad

en	Report Save Failed
sv	Rapport Spara misslyckades

en	Report Item Saved
sv	Rapportera artikel sparad

en	Report Item Save Failed
sv	Rapportera objekt Spara misslyckades

en	Graph was not found attempting to Add to Report
sv	Grafen hittades inte och försökte lägga till i rapport

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
sv	Det gick inte att lägga till diagram. Nuvarande användare är inte ägare

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
sv	Det gick inte att lägga till alla grafer. Se felmeddelande för detaljer.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
sv	Du måste välja minst en graf för att lägga till i en rapport.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
sv	Alla grafer har lagts till i rapporten. Dubbla grafer med samma tidsperiod hoppades över.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
sv	Poller Resource Cache rensas. Main Data Collector kommer att återuppbyggas vid nästa poller start, och Remote Data Collectors synkroniseras därefter.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
sv	Åtkomst nekad. Du har inte behörighet till den begärda åtgärden.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
sv	Sidan är inte definierad. Därför kan den inte visas.

en	Unexpected error occurred
sv	Ovänligt fel inträffade

en	Function
sv	Funktion

en	Special Data Source
sv	Särskild datakälla

en	Custom String
sv	Anpassad sträng

en	Current Graph Item Data Source
sv	Aktuell grafartikeldatakälla

en	Script/Command
sv	Script / Command

en	Script Server

en	Stream Data
sv	Grafdata

en	Index Count

en	Verify All
sv	Verifiera alla

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
sv	All re-indexing kommer att vara manuellt eller hanteras via skript eller Device Automation.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
sv	När SNMP-uppetiden för enheterna går bakåt, kommer ett omindex att utföras.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
sv	När räknaren för datakursindex ändras, utförs ett omindex.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
sv	Varje omröstningscykel, ett Re-Index, kommer att utföras. Väldigt dyr.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
sv	SNMP-fältnamn (Dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
sv	SNMP-fältvärde (från användare)

en	SNMP Output Type (Dropdown)

en	Normal

en	Light
sv	Ljus

en	Mono

en	North
sv	Nord

en	South
sv	Syd

en	West
sv	Väst

en	East
sv	Öst

en	Left
sv	Vänster

en	Right
sv	Höger

en	Justified
sv	Justerad

en	Center
sv	Centrera

en	Top -> Down

en	Bottom -> Up

en	Numeric
sv	﻿Numerisk

en	Timestamp
sv	Tidsstämpel

en	Duration
sv	Varaktighet

en	Not In Use
sv	Används inte

en	Version %d
sv	Version% d

en	[None]
sv	[Inget]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
sv	Endast loggfil

en	Logfile and Syslog/Eventlog
sv	Logfile och Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
sv	Syslog / Eventlog Only

en	Ping and SNMP Uptime
sv	Ping och SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
sv	Ping eller SNMP Uptime

en	SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping
sv	Notifiera

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
sv	INGEN - Enbart syslog om vald

en	LOW - Statistics and Errors
sv	LÅG - Statistik och fel

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
sv	MEDIUM - Statistik, fel och resultat

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
sv	HÖG - Statistik, fel, resultat och större I/O händelser

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
sv	DEBUG - Statistik, fel, resultat, I/O och programflöde

en	DEVEL - Developer DEBUG Level

en	Selected Poller Interval
sv	Valda Poller Intervall

en	Every %d Seconds
sv	Varje% d sekunder

en	Every Minute
sv	Varje minut

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Every %d Hours
sv	Varje% d timmar

en	Every %d Day
sv	Varje% 1 dag

en	%0.1f Minutes
sv	%d minuter

en	%d Year
sv	% d år

en	Disabled/Manual
sv	Disabled / Manual

en	Every day
sv	Varje dag

en	1 Thread
sv	% d tråd

en	Cacti Builtin Authentication
sv	Inbyggd autentisering

en	Web Basic Authentication

en	LDAP/AD User Domains
sv	Användardomäner

en	LDAP

en	Active Directory

en	LDAPS
sv	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
sv	Svårt

en	Demand
sv	Efterfrågan

en	Allow
sv	Tillåt

en	Try
sv	Testa

en	No Searching
sv	Ingen sökning

en	Anonymous Searching
sv	Anonym Sökning

en	Specific Searching
sv	Särskild sökning

en	Enabled (strict mode)
sv	Aktiverad (strikt läge)

en	Operator
sv	Operatör

en	Another CDEF
sv	En annan CDEF

en	Inherit Parent Sorting
sv	Inherit Föräldra Sortering

en	Manual Ordering (No Sorting)
sv	Manuell beställning (ingen sortering)

en	Alphabetic Ordering
sv	Alfabetisk beställning

en	Natural Ordering
sv	Naturlig beställning

en	Numeric Ordering
sv	Numerisk beställning

en	Header
sv	Sidhuvud

en	Graph
sv	Diagram

en	Data Query Index

en	Current Graph Item Polling Interval
sv	Nuvarande grafpunktspollingintervall

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Alla datakällor (inkludera inte dubbletter)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
sv	Alla datakällor (inkludera dubbletter)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Alla liknande datakällor (inkludera inte dubbletter)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
sv	Alla liknande datakällor (inkludera inte dubbletter) pollingintervall

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
sv	Alla liknande datakällor (inkludera dubbletter)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
sv	Aktuell datakälla Artikel: Minsta värde

en	Current Data Source Item: Maximum Value
sv	Aktuell datakälla Artikel: Maxvärde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
sv	Aktuell datakälla Artikel: Minsta värde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
sv	Aktuell datakälla Artikel: Minsta värde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
sv	Aktuell datakälla Artikel: Minsta värde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
sv	Grafik: Nedre gräns

en	Graph: Upper Limit
sv	Diagram: Övre gräns

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Räkna av alla datakällor (inkludera inte dubbletter)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
sv	Räkna av alla datakällor (inkludera dubbletter)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Räkning av alla liknande datakällor (inkludera inte duplicer)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
sv	Räkna av alla liknande datakällor (inkludera dubbletter)

en	Main Console
sv	Trösta

en	Console Page
sv	Överst på konsolsidan

en	New Graphs
sv	Nya grafer

en	New Device
sv	Ny enhet

en	Management
sv	Hantering

en	Sites
sv	Webbsidor

en	Trees
sv	Träd

en	Data Collection
sv	Datainsamling

en	Data Collectors
sv	Datainsamlare

en	Aggregate
sv	Aggregation

en	Automation

en	Discovered Devices
sv	Upptäckta enheter

en	Presets
sv	Förval

en	Data Profiles
sv	Data Profiler

en	Import/Export
sv	Importera/Exportera

en	Import Templates
sv	Importera mallar

en	Import Packages
sv	Importera mallar

en	Export Templates
sv	Exportera mallar

en	Configuration
sv	Konfiguration

en	Settings
sv	Inställningar

en	Users
sv	Användare

en	User Groups
sv	Användargrupper

en	User Domains
sv	Användardomäner

en	Utilities
sv	Tillbehör

en	System Utilities
sv	Systemtillbehör

en	RRDfile Cleaner

en	SNMP Managers
sv	SNMP-inlägg

en	External Links
sv	Externa länkar

en	User Log
sv	Logga in

en	Troubleshooting
sv	Felsökning

en	RRDfile Checker
sv	RRDfile Cleaner

en	Technical Info
sv	Teknisk support

en	Change Log
sv	ChangelogLanguage

en	Support

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
sv	Använd automationsregler

en	Cacti Related
sv	Cacti rapport

en	Database Related
sv	Databas

en	Facilities Related

en	Generic Device
sv	Generisk lognivå

en	HPC/Grid Computing
sv	Alternativ för rutnät

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
sv	Lastbalansering

en	Network Switch
sv	Nätfilter

en	Network Router
sv	Nätfilter

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
sv	Nätfilter

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
sv	Databas

en	Storage Related

en	Telco Related
sv	Välj mall

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	All Lines
sv	Alla linjer

en	%d Lines
sv	% d linjer

en	Console Access
sv	Konsolåtkomst

en	Realtime Graphs
sv	Realtidsgrafer

en	Update Profile
sv	Uppdatera profil

en	Users/Groups
sv	Användare/grupper

en	Settings/Utilities
sv	Inställningar / Användningsområden

en	Installation/Upgrades
sv	Installation / Uppgradering

en	Sites/Devices/Data
sv	Webbplatser / Enheter / Data

en	Spike Handling
sv	Spike Kill-inställningar

en	Log Administration
sv	Loghantering

en	Log Viewing
sv	Loggvisning

en	Reports Administration
sv	Loghantering

en	Reports Creation
sv	Rapporter skapande

en	Show Graph Action Icons
sv	Visa grafitel

en	Show User Help Links
sv	Visa länkar för användarhjälp

en	Plugin Administration
sv	Loghantering

en	Normal User
sv	Normal användare

en	Template Editor
sv	Mall Redigerare

en	General Administration
sv	Allmän administration u Stöd till transaktioner Jürgen MOEHRKE

en	System Administration
sv	Systemadministratör

en	CDEF

en	CDEF Item
sv	CDEF-föremålet

en	GPRINT Preset
sv	GPRINT-förinställd

en	Data Input Field
sv	Datainmatningsfält

en	Data Source Profile
sv	Datakällaprofil

en	Data Template Item

en	Graph Template Item
sv	Grafmallobjekt

en	Graph Template Input
sv	Grafmallinmatning

en	VDEF

en	VDEF Item
sv	VDEF-föremålet

en	Last Half Hour
sv	Senaste halvtimme

en	Last Hour
sv	Senaste timmen

en	Last %d Hours
sv	Senaste% d timmar

en	Last Day
sv	Sista dagen

en	Last %d Days
sv	Senaste% d dagar

en	Last Week
sv	Förra veckan

en	Last %d Weeks
sv	Senaste% d veckor

en	Last Month
sv	Föregående månad

en	Last %d Months
sv	Senaste% d månaderna

en	Last Year
sv	Föregående år

en	Last %d Years
sv	Senaste% d år

en	Day Shift
sv	Dagskift

en	This Day
sv	dag

en	This Week
sv	Denna vecka

en	This Month
sv	Denna månad

en	This Year
sv	I år

en	Previous Day
sv	Föregående dag

en	Previous Week
sv	Föregående vecka

en	Previous Month
sv	Föregående månad

en	Previous Year
sv	Föregående år

en	%d Min
sv	% d Min

en	Month Number, Day, Year
sv	Månad Antal, Dag, År

en	Month Name, Day, Year
sv	Månad Namn, Dag, År

en	Day, Month Number, Year
sv	Dag, månad nummer, år

en	Day, Month Name, Year
sv	Dag, Månad Namn, År

en	Year, Month Number, Day
sv	År, Månad Antal, Dag

en	Year, Month Name, Day
sv	År, Månad Namn, Dag

en	After Boost
sv	Efter förstärkning

en	%d MBytes
sv	% d MBytes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes
sv	% d GBytes

en	2,000 Data Source Items
sv	2.000 datakälla objekt

en	5,000 Data Source Items
sv	5.000 datakälla objekt

en	10,000 Data Source Items
sv	10 000 datakälla objekt

en	15,000 Data Source Items
sv	15 000 datakälla objekt

en	25,000 Data Source Items
sv	25 000 datakällans artiklar

en	50,000 Data Source Items (Default)
sv	50 000 datakällans artiklar (standard)

en	100,000 Data Source Items
sv	100 000 datakällor

en	200,000 Data Source Items
sv	200 000 datakälla objekt

en	400,000 Data Source Items
sv	400 000 datakälla föremål

en	2 Hours
sv	2 timmar

en	4 Hours
sv	4 timmar

en	6 Hours
sv	6 timmar

en	%s Hours
sv	%s Timmar

en	%d GByte
sv	% d GBytes

en	Unlimited
sv	Obegränsad

en	%s Minutes
sv	%s minuter

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes
sv	% d megabyte

en	Send Now
sv	Skicka nu

en	Take Ownership
sv	Ta äganderätt

en	Inline PNG Image
sv	Inline PNG-bild

en	Inline JPEG Image
sv	Inline JPEG-bild

en	Inline GIF Image

en	Attached PNG Image
sv	Bifogad PNG-bild

en	Attached JPEG Image
sv	Bifogad JPEG-bild

en	Attached GIF Image
sv	Bifogad GIF-bild

en	Inline PNG Image, LN Style
sv	Inline PNG-bild, LN-stil

en	Inline JPEG Image, LN Style

en	Inline GIF Image, LN Style

en	Text

en	Tree
sv	Träd

en	Horizontal Rule
sv	Horisontell regel

en	left
sv	vänster

en	center

en	right

en	Minute(s)
sv	Minuter

en	Hour(s)
sv	Timmar

en	Day(s)
sv	Dagar

en	Week(s)
sv	Vecka(or)

en	Month(s), Day of Month
sv	Månad (er), Dag Månad

en	Month(s), Day of Week
sv	Månad (er), Veckodag

en	Year(s)
sv	År

en	Keep Graph Types
sv	Håll graftyper

en	Keep Type and STACK
sv	Håll typ och STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
sv	Konvertera till AREA / STACK Graph

en	Convert to LINE1 Graph
sv	Konvertera till LINE1-graf

en	Convert to LINE2 Graph
sv	Konvertera till LINE2-graf

en	Convert to LINE3 Graph
sv	Konvertera till LINE3-graf

en	Convert to LINE1/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE1-graf

en	Convert to LINE2/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE2-graf

en	Convert to LINE3/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE3-graf

en	No Totals
sv	Inga Totals

en	Print All Legend Items
sv	Skriv ut alla Legend Items

en	Print Totaling Legend Items Only
sv	Skriv ut totalt endast legendariska objekt

en	Total Similar Data Sources
sv	Totalt likartade datakällor

en	Total All Data Sources
sv	Summa alla datakällor

en	No Reordering
sv	Ingen ombokning

en	Data Source, Graph
sv	Datakälla, diagram

en	Graph, Data Source
sv	Diagram, datakälla

en	Base Graph Order
sv	Har grafer

en	contains
sv	innehåller

en	does not contain
sv	innehåller inte

en	begins with
sv	börjar med

en	does not begin with
sv	börjar inte med

en	ends with
sv	slutar med

en	does not end with
sv	slutar inte med

en	matches
sv	träffar

en	is not equal to
sv	inte är lika med

en	is less than
sv	är mindre än

en	is less than or equal
sv	är mindre än eller lika med

en	is greater than
sv	är större än

en	is greater than or equal
sv	är större än eller lika med

en	is unknown
sv	Okänd

en	is not unknown
sv	Okänd

en	is empty
sv	är tom

en	is not empty
sv	är inte tom

en	matches regular expression
sv	matchar reguljärt uttryck

en	does not match regular expression
sv	matchar inte reguljärt uttryck

en	Fixed String
sv	Fast sträng

en	Every 1 Hour
sv	Var 1 timme

en	Every Day
sv	Varje dag

en	Every Week
sv	Varje vecka

en	Every %d Weeks
sv	Varje% d veckor

en	Jan

en	Feb

en	Mar
sv	Mars

en	Apr

en	May
sv	Maj

en	Jun

en	Jul

en	Aug

en	Sep

en	Oct
sv	Okt

en	Nov

en	Dec

en	Use the First Handler Found
sv	Använd PHP GetText Handler

en	Use the PHP GetText Handler
sv	Använd PHP GetText Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
sv	Använd Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
sv	Använd MonoTranslator GetText Handler

en	Sun
sv	Sön

en	Mon
sv	Mån

en	Tue
sv	Tis

en	Wed
sv	Ons

en	Thu
sv	Tor

en	Fri
sv	Fre

en	Sat
sv	Lör

en	Arabic
sv	Arabiska

en	Bulgarian
sv	Bulgarien

en	Chinese (China)
sv	Kinesiska (Kina)

en	Chinese (Taiwan)
sv	Kinesiska (Taiwan)

en	Dutch
sv	Nederländska

en	English
sv	Engelska

en	French
sv	Franska

en	German
sv	Tyska

en	Greek
sv	Grekiska

en	Hebrew
sv	Hebreiska

en	Hindi

en	Italian
sv	Italienska

en	Japanese
sv	Japanska

en	Korean
sv	Korea

en	Polish
sv	Polska

en	Portuguese
sv	Portugisiska

en	Portuguese (Brazil)
sv	Portugisiska (Brasilien)

en	Russian
sv	Ryska

en	Spanish
sv	Spanska

en	Swedish
sv	Svenska

en	Turkish
sv	Turkiska

en	Vietnamese
sv	Vietnamesisk

en	Classic
sv	Klassisk

en	Modern

en	Dark
sv	Mörk

en	Paper-plane
sv	Pappersflygplan

en	Paw
sv	Par

en	Sunrise
sv	Soluppgång

en	[Fail]
sv	[lyckades ej]

en	[Warning]
sv	[Varning]

en	[Restart]
sv	Begränsat

en	[Success]
sv	[lyckad]

en	[Skipped]
sv	[Överhoppad]

en	User Profile (Edit)
sv	Användarprofil (Redigera)

en	Tree Mode
sv	Trädläge

en	List Mode
sv	List läget

en	Console
sv	Konsol

en	Graph Management
sv	Grafhantering

en	(Edit)
sv	(Redigera)

en	Graph Items
sv	Grafikposter

en	Create New Graphs
sv	Skapa nya grafer

en	Create Graphs from Data Query
sv	Skapa Grafer från Data Query

en	(Remove)
sv	Ta bort

en	View Log
sv	Visa logg

en	Graph Trees
sv	Grafträd

en	Graph Template Items
sv	Grafmallar

en	Round Robin Archives

en	Data Input Fields

en	(Remove Item)
sv	(Ta bort sak)

en	RRD Cleaner

en	List unused Files
sv	Lista oanvända filer

en	RRD Check
sv	Kör kontroll

en	Technical Support
sv	Teknisk support

en	View User Log
sv	Visa användarlogg

en	Clear User Log
sv	Rens användarlogg

en	Purge User Log
sv	Rensa användarloggen

en	View Data Query Cache
sv	Visa Data Query Cache

en	Clear Log
sv	Rensa logg

en	Boost Status
sv	Boost status

en	View SNMP Agent Cache
sv	Visa SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
sv	Visa SNMP Agent Notification Log

en	VDEF Items
sv	VDEF-objekt

en	View SNMP Notification Receivers
sv	Visa SNMP-meddelandemottagare

en	Cacti Settings
sv	Inställningar för Cacti

en	External Link
sv	Extern länk

en	(Action)
sv	Åtgärd

en	Cacti Help
sv	Kaktus Hem

en	Export Results
sv	Exportera resultat

en	Reporting
sv	Rapportering

en	Report Add
sv	Rapportera Lägg till

en	Report Delete
sv	Rapportera radera

en	Report Edit
sv	Rapportera Redigera

en	Report Edit Item
sv	Rapportera Redigera objekt

en	Color Template Items
sv	Färgmallar

en	Aggregate Items
sv	Sammanlagda poster

en	Graph Rule Items

en	Tree Rule Items

en	days
sv	dagar

en	hrs
sv	tim

en	mins
sv	min

en	secs
sv	sek

en	hours
sv	timmar

en	minutes
sv	minuter

en	seconds
sv	sekunder

en	SNMP Version
sv	SNMP-versionen

en	Choose the SNMP version for this host.
sv	Välj SNMP-versionen för den här värden.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
sv	Fyll i SNMP-läsgemenskapen för den här enheten.

en	SNMP Security Level
sv	SNMP-säkerhetsnivå

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
sv	SNMP v3-säkerhetsnivå som ska användas när du frågar enheten.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
sv	SNMP Auth-protokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
sv	Välj godkännandeprotokollet SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
sv	SNMP Användarnamn (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
sv	SNMP v3 användarnamn för den här enheten.

en	SNMP Password (v3)
sv	SNMP-lösenord (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
sv	SNMP v3 lösenord för den här enheten.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
sv	SNMP-sekretessprotokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
sv	Välj sekretessprotokollet SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
sv	SNMP-sekretessfrasfras (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
sv	Välj SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Context (v3)
sv	SNMP-kontext (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
sv	Ange SNMP-kontexten som ska användas för den här enheten.

en	SNMP Engine ID (v3)
sv	SNMP-motor-ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
sv	Ange SNMP v3 Engine Id som ska användas för den här enheten. Lämna det här fältet tomt för att använda SNMP Engine ID som definieras per SNMPv3 Notifieringsmottagare.

en	SNMP Port
sv	SNMP-porten

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
sv	Ange UDP-portnumret som ska användas för SNMP (standard är 161).

en	SNMP Timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
sv	Det maximala antalet millisekunder Cacti väntar på ett SNMP-svar (fungerar inte med php-snmp-stöd).

en	Maximum OIDs Per Get Request
sv	Högsta OID: s per-få-förfrågan

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
sv	Anges antalet OID-filer som kan erhållas i en enda SNMP-förfrågan.

en	%d OID
sv	Max OID

en	%d OID's
sv	%d OID: er

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
sv	Bulk Walk Maximum Repititions

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
sv	För SNMPv2- och SNMPv3-enheter, storleken på SNMP Bulk Walk max-repetitioner. Standardinställningen är 'Auto Detect on Re-Index'. För mycket stora switchar, högpresterande servrar, Jumbo Frame -nätverk eller för WAT -anslutningar med hög latens kan ökning av detta värde öka pollerprestandan. Mer data packas in i ett enda SNMP -paket som kan minska dataförfrågan. Vissa enheter kan dock helt vägra att svara på paket med en maxrepetitionsstorlek som är för stor. Detta kan vara särskilt sant för enheter med lägre effekt av IoT-typ eller mindre inbäddade IT-apparater. Särskild uppmärksamhet på den övergripande nätverksvägen MTU bör också övervägas eftersom inställning av ett för högt värde kan leda till paketfragmentering.

en	Auto Detect on Re-Index
sv	Auto Detect vid återindex

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
sv	Auto Detect/Set vid första återindex

en	%d Repetition
sv	Alternativ för rutnät

en	%d Repetitions
sv	Alternativ för rutnät

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
sv	Det maximala antalet försök att nå en enhet via en SNMP-läsning innan du ger upp.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
sv	Ett användbart namn för denna datalagrings- och pollningsprofil.

en	New Profile
sv	Ny profil

en	Polling Interval
sv	Pollningsintervall

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
sv	Frekvensen som data kommer att samlas in från datakällan?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
sv	Hur länge kan data saknas innan RRDtool registrerar okända data. Öka detta värde om din datakälla är instabil och du vill vidarebefordra gamla data istället för att visa luckor i dina diagram. Detta värde multipliceras med X-Files Factor för att bestämma den faktiska tiden.

en	X-Files Factor
sv	X-filer faktor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
sv	Mängden okänd data som fortfarande kan anses vara känd.

en	Consolidation Functions
sv	Konsolideringsfunktioner

en	How data is to be entered in RRAs.
sv	Hur data ska anges i RRA.

en	Is this the default storage profile?
sv	Är detta standardlagringsprofilen?

en	RRDfile Size (in Bytes)
sv	RRDfile Storlek (i Bytes)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
sv	Baserat på antalet rader i alla RRA och antalet konsolideringsfunktioner som valts, storleken på hela detta i RRDfilen.

en	New Profile RRA
sv	Ny profil RRA

en	Aggregation Level
sv	Aggregationsnivå

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
sv	Antalet prov som krävs före fyllning av en rad i RRA-specifikationen. Den första RRA bör alltid ha ett värde av 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
sv	Hur många generationsdata hålls i RRA.

en	Default Timespan
sv	Standard Timespan

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
sv	När du tittar på en graf baserad på den aktuella RRA-enheten, visas standard tidsintervall för den grafen.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
sv	Baserat på aggregeringsnivån, raderna och pollningsintervallet mängden data som kommer att behållas i RRA

en	RRA Size (in Bytes)
sv	RRA-storlek (i byte)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
sv	Baserat på antalet rader och antalet konsolideringsfunktioner som valts, storleken på denna RRA i RRDfilen.

en	A useful name for this CDEF.
sv	Ett användbart namn för denna CDEF.

en	The name of this Color.
sv	Namnet på den här färgen.

en	Hex Value
sv	Hexadeximalt värde

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
sv	Hexvärdet för denna färg; Giltigt intervall: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
sv	Alla namngivna färger borde läsas.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
sv	Ange ett meningsfullt namn för denna datainmatningsmetod.

en	Input Type
sv	Typ

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
sv	Välj den metod du vill använda för att samla in data för denna datainmatningsmetod.

en	Input String

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
sv	De data som skickas till skriptet, som inkluderar den fullständiga sökvägen till skriptet och inmatningskällorna i <> parentes.

en	White List Check
sv	Vitlista kontroll

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
sv	Resultatet av Whitespace-verifieringskontrollen för den specifika Inmatningsmetoden. Om Inmatningssträngen ändras och Whitelistfilen inte uppdateras får inte Grafer skapas.

en	Field [%s]
sv	Fält [ %s]

en	Choose the associated field from the %s field.
sv	Välj det tillhörande fältet i fältet %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
sv	Ange ett namn för detta %s-fält. Obs! Om du använder namnvärdespar i ditt skript, till exempel: NAME: VALUE, är det viktigt att namnet matchar ditt utdatafältnamn identiskt med skriptutgångsnamnet eller namnen.

en	Update RRDfile
sv	Uppdatera RRDfile

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
sv	Om data från detta utmatningsfält ska matas in i RRDfilen.

en	Regular Expression Match

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
sv	Om du vill kräva att ett visst regelbundet uttryck matchas mot inmatningsdata, skriv det här (preg_match format).

en	Allow Empty Input
sv	Tillåt tom inmatning

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
sv	Kolla här om du vill tillåta NULL-inmatning i detta fält från användaren.

en	Special Type Code
sv	Särskild typkod

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
sv	Om detta fält ska behandlas speciellt av värdmallar, ange så här. Giltiga nyckelord för detta fält är %s

en	The name given to this data template.
sv	Namnet ges till den här datamallen.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
sv	Välj ett namn för denna datakälla. Det kan innehålla ersättningsvariabler som | host_description | eller | query_fieldName |. För en fullständig lista över stödda ersättningsetiketter, se dokumentationen för Cacti.

en	Data Source Path
sv	Datakällaväg

en	The full path to the RRDfile.
sv	Den fullständiga sökvägen till RRDfilen.

en	The script/source used to gather data for this data source.
sv	Skriptet / källan brukade samla data för denna datakälla.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
sv	Välj datakällaprofilen. Datakällprofilen styr pollningsintervall, datagruppering och lagringspolicy för de resulterande datakällorna.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
sv	Mängden tid i sekunder mellan förväntade uppdateringar.

en	Data Source Active
sv	Datakälla Aktiv

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
sv	Oavsett om kaktuserna ska samla in data för den här datakällan eller inte.

en	Internal Data Source Name
sv	Internt datakälla namn

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
sv	Välj ett unikt namn för att representera denna del av data inuti RRDfilen.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
sv	Minsta värde ("U" för inget minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
sv	Minsta värdet på data som får samlas in.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
sv	Maximalt värde ("U" för inget maximalt)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
sv	Det maximala värdet av data som får samlas in.

en	Data Source Type
sv	Datakälla typ

en	How data is represented in the RRA.
sv	Hur data representeras i RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
sv	Den maximala tiden som kan passera före data anges som "okänd". (Vanligen 2x300 = 600)

en	Not Selected
sv	Inte valt

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
sv	När data samlas in kommer data för detta fält att sättas in i denna datakälla.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
sv	Ange ett namn för den här GPRINT-förinställningen, se till att det är något du känner igen.

en	GPRINT Text
sv	GPRINT-text

en	Enter the custom GPRINT string here.
sv	Ange den anpassade GPRINT-strängen här.

en	Common Options
sv	Vanliga inställningar

en	Title (--title)
sv	Titel (- titel)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
sv	Namnet som skrivs ut på grafen. Det kan innehålla ersättningsvariabler som | host_description | eller | query_fieldName |. För en fullständig lista över stödda ersättningsetiketter, se dokumentationen för Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
sv	Vertikal etikett (- vertikal etikett)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
sv	Märkningen är vertikalt tryckt till vänster om diagrammet.

en	Image Format (--imgformat)
sv	Bildformat (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
sv	Typ av graf som genereras PNG, GIF eller SVG. Valet av grafbildstyp är mycket RRDtool-beroende.

en	Height (--height)
sv	Höjd (höjd)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
sv	Höjden (i pixlar) av grafområdet i grafen. Det här området innehåller inte legenden, axellegenden eller titeln.

en	Width (--width)
sv	Bredd (- bredd)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
sv	Bredden (i pixlar) i grafområdet i grafen. Det här området innehåller inte legenden, axellegenden eller titeln.

en	Base Value (--base)
sv	Basvärde (-bas)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
sv	Bör ställas till 1024 för minne och 1000 för trafikmätningar.

en	Slope Mode (--slope-mode)
sv	Lutningsläge (-slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
sv	Användning av sluttläge utgår från grafernas form på bekostnad av viss skärmupplösning.

en	Scaling Options
sv	Markera med kurvor

en	Auto Scale
sv	Automatisk skala

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
sv	Auto skala y-axeln istället för att definiera en övre och nedre gräns. Obs! Om detta är kryssat kommer både övre och nedre gränsen att ignoreras.

en	Auto Scale Options
sv	Auto Skala Alternativ

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
sv	Använda sig av <br> --alt-autoskala att skala till absolut minimum och maximalt <br> --alt-autoskala-max att skala till maximivärdet, med en given nedre gräns <br> --alt-autoskala-min att skala till minimivärdet, med en given övre gräns <br> --alt-autoskala (med gränser) till skalan med både lägre och övre gränser (RRDtool-standard) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
sv	Använd - all-autoscale (ignorerar givna gränser)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
sv	Använd --alt-autoscale-max (acceptera en lägre gräns)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
sv	Använd - all-autoscale-min (accepterar en övre gräns)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
sv	Använd - all-autoscale (acceptera båda gränserna, RRDtool-standard)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
sv	Logaritmisk skalning (- logaritmisk)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
sv	Använd logaritmisk y-axels skalning

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
sv	SI-enheter för logaritmisk skalning (- enheter = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
sv	Använd SI-enheter för logaritmisk skalning istället för att använda exponentiell notering. <br> Obs! Linjära grafer använder som standard SI-notering.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
sv	Stigande gränser läge (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
sv	Utöka inte den undre och övre gränsen om grafen innehåller ett värde utanför det giltiga intervallet.

en	Upper Limit (--upper-limit)
sv	Övre gräns (- uppe-limit)

en	The maximum vertical value for the graph.
sv	Det högsta vertikala värdet för grafen.

en	Lower Limit (--lower-limit)
sv	Nedre gräns (- gränsgräns)

en	The minimum vertical value for the graph.
sv	Minsta vertikala värdet för grafen.

en	Grid Options
sv	Alternativ för rutnät

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
sv	Enhetsgridvärde (- enhet / - y-rutnät)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
sv	Ställer in exponentvärdet på Y-axeln för siffror. Obs! Det här alternativet är utvalt och ersatt av alternativet --y-grid. I det här alternativet visas linjer för Y-axeln vid varje nätintervall. Etiketter placeras på varje etikettfaktorlinje.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
sv	Enhetsexponentvärde (-enheter-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
sv	Vilken enhet Cacti ska använda på Y-axeln. Använd 3 för att visa allt i "k" eller -6 för att visa allt i "u" (mikro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
sv	Enhetslängd (--enhetens längd <längd>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
sv	Hur många siffror ska RRDtool anta att y-axeliketterna ska vara? Du kan behöva använda det här alternativet för att göra tillräckligt med utrymme när du börjar fiska med y-axeln.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
sv	Ingen Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
sv	För att undvika anti-aliasing-blurningseffekter pekar RRDtool-snaps till bildupplösningspixlar, vilket resulterar i ett skarpare utseende. Om det inte passar dig kan du använda den här knappen för att stänga av det här problemet. <br> <strong>Obs!</strong> Gridfitting är avstängt för PDF, EPS, SVG-utgång som standard.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
sv	Alternativt Y-nät (--alt-y-rutnät)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
sv	Algoritmen säkerställer att du alltid har ett rutnät, att det finns tillräckligt men inte för många nätlinjer och att nätet är metriskt. Denna parameter garanterar också att du får tillräckligt många decimaler, även om grafen går från 69.998 till 70.001. <br> <strong>Obs! Den</strong> här parametern kan störa alternativet -alt-autoskala.

en	Axis Options
sv	Axelalternativ

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
sv	Högeraxel (- rättaxel <skala: skift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
sv	En andra axel dras till höger om diagrammet. Den är bunden till vänsteraxeln via skalans och skiftparametrarna.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
sv	Högeraxelabel (- högeraxel <string>)

en	The label for the right axis.
sv	Märken för höger axel.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
sv	Right Axis Format (- right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
sv	Som standard bestäms axelmärkningens format automatiskt. Om du vill göra det själv använder du det här alternativet med samma% lf argument som du vet från PRINT och GPRINT-kommandona.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
sv	Right Axis Formatter (- right-axis-formatterare <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
sv	När du ställer in rätt axelmärkning, tillämpa en regel på dataformatet. Understödda format inkluderar "numerisk" där data behandlas som numerisk, "tidsstämpel" där värden tolkas som UNIX-tidsstämplar (antal sekunder sedan januari 1970) och uttryckt med strtimeformat (standard är% Y-% m-% d% H :%FRÖKEN"). Se också - enhetens längd och - rätt axelformat. Slutligen "duration" där värden tolkas som varaktighet i millisekunder. Formatering följer reglerna för valstrfduration kvalificerad PRINT / GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
sv	Vänsteraxelformaterare (--axelaxelformat <formatnamn>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
sv	Vänsteraxelformaterare (--axelaxelformat <formatnamn>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
sv	När du ställer in vänsteraxelmärkning, tillämpa en regel på dataformatet. Understödda format inkluderar "numerisk" där data behandlas som numerisk, "tidsstämpel" där värden tolkas som UNIX-tidsstämplar (antal sekunder sedan januari 1970) och uttryckt med strtimeformat (standard är% Y-% m-% d% H :%FRÖKEN"). Se också - enhetens längd. Slutligen "duration" där värden tolkas som varaktighet i millisekunder. Formatering följer reglerna för valstrfduration kvalificerad PRINT / GPRINT.

en	Legend Options

en	Auto Padding

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
sv	Padtext så att legend och grafdata alltid stämmer överens. Obs! Det kan leda till att grafer tar längre tid att göra på grund av större omkostnader. Också Auto Padding kanske inte är korrekt på alla typer av grafer, och det hjälper vanligtvis med konsekvent märkning.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
sv	Dynamiska etiketter (- dynamiska etiketter)

en	Draw line markers as a line.
sv	Rita linjemarkörer som en linje.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
sv	Force Rules Legend (- force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
sv	Tvinga generationen av HRULE och VRULE-legender.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
sv	Tabellbredden är som standard 40 pixlar, använd det här alternativet för att ändra det.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
sv	Legend Position (--legend-position = <position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
sv	Placera legenden på den givna sidan av diagrammet.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
sv	Legendriktning (--legend-direction = <direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
sv	Placera legendens objekt i den angivna vertikala ordningen.

en	Graph Item Type
sv	Grafpunktstyp

en	How data for this item is represented visually on the graph.
sv	Hur data för detta objekt representeras visuellt i diagrammet.

en	The data source to use for this graph item.
sv	Datakällan som ska användas för denna grafartikel.

en	The color to use for the legend.
sv	Färgen som ska användas för legenden.

en	Opacity/Alpha Channel
sv	Opacitet / Alfa kanal

en	The opacity/alpha channel of the color.
sv	Färgens opacitet / alfakanal.

en	Consolidation Function
sv	Konsolideringsfunktion

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
sv	Hur data för detta objekt representeras statistiskt i diagrammet.

en	CDEF Function
sv	CDEF-funktionen

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
sv	En CDEF-matematikfunktion som gäller för detta objekt i diagrammet eller legenden.

en	VDEF Function
sv	VDEF-funktion

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
sv	En VDEF (matte) -funktion som gäller för detta objekt på graflegenden.

en	Shift Data
sv	Skiftdata

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
sv	Offset din data på tidsaxeln (x-axeln) med det belopp som anges i fältet "värde".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
sv	[HRULE | VRULE]: Värdet på grafobjektet. [TICK]: Fraktionen för ticklinjen. [SHIFT]: Tidsförskjutningen i sekunder.

en	GPRINT Type
sv	GPRINT-typ

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
sv	Om denna grafpunkt är en GPRINT kan du valfritt välja ett annat format här. Du kan definiera ytterligare typer under "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
sv	Textjustering (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
sv	Alla efterföljande legendlinje (r) kommer att anpassas enligt vad som anges här. Du kan använda det här kommandot flera gånger i en enda graf. Det här kommandot producerar inte tabellformat. Obs! Du kanske vill infoga en <HR> på föregående grafobjekt. Obs! En <HR> på denna legendlinje kommer att föråldra denna inställning!

en	Text Format
sv	Textformat

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
sv	Text som kommer att visas på legenden för den här grafen.

en	Insert Hard Return
sv	Sätt in hård retur

en	Forces the legend to the next line after this item.
sv	Tvingar legenden till nästa rad efter det här objektet.

en	Line Width (decimal)
sv	Linjebredd (decimal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
sv	Om LINE valdes anger du bredden på rad här. Du måste inkludera en decimal precision, till exempel 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
sv	Streck (streck [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
sv	Streckmodifieraren möjliggör strypformad stil.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
sv	Dash Offset (dash-offset = offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
sv	Dash-offset-parametern anger en förskjutning i mönstret där stroken börjar.

en	The name given to this graph template.
sv	Namnet på denna grafmall.

en	Multiple Instances
sv	Flera instanser

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
sv	Markera kryssrutan om det finns mer än en graf av denna typ per enhet.

en	Test Data Sources
sv	Har datakällor

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill testa datakällorna innan de skapas. Med testdatakällor aktiverad, om datakällan inte returnerar giltiga data, skapas inte grafen. Den här inställningen är viktig om du vill ha en mer generisk enhetsmall som kan innehålla fler diagrammallar som kan användas selektivt beroende på egenskaperna hos själva enheten. Obs! Om du har ett långsiktigt manus som datakälla kommer tiden för att skapa grafer att förlängas.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
sv	Ange ett namn för den här inmatningsgraden, se till att det är något du känner igen.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
sv	Ange en beskrivning för den här rubrikinsatsen för att beskriva vad den här inmatningen används för.

en	Field Type
sv	Fälttyp

en	How data is to be represented on the graph.
sv	Hur data ska representeras i diagrammet.

en	General Device Options
sv	Allmänna Enhetsalternativ

en	Give this host a meaningful description.
sv	Ge den här värden en meningsfull beskrivning.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
sv	Fullständigt kvalificerat värdnamn eller IP-adress för den här enheten.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
sv	Den fysiska platsen för enheten. Denna fria formulärtext kan vara ett rum, en rackplats etc.

en	Poller Association

en	Device Site Association

en	What Site is this Device associated with.
sv	Vilken webbplats är den här enheten associerad med.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
sv	Välj enhetsmall som ska användas för att definiera standard grafmallar och datakurser som är kopplade till den här enheten.

en	Number of Collection Threads
sv	Antal samlingstrådar

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
sv	Antalet samtidiga trådar som ska användas för att stämma denna enhet. Detta gäller endast Spine poller.

en	Check this box to disable all checks for this host.
sv	Markera den här rutan för att inaktivera alla kontroller för den här värden.

en	Availability/Reachability Options
sv	Tillgänglighet / Reachability Options

en	Downed Device Detection

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
sv	Metoden Cacti kommer att använda för att avgöra om en värd är tillgänglig för polling. <br> <i>OBS! Det rekommenderas att SNMP alltid väljs.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
sv	Den typ av pingpaket som ska skickas. <br> <i>OBS! ICMP på Linux / UNIX kräver root privilegier.</i>

en	Additional Options
sv	Ytterligare alternativ

en	Created
sv	Skapa

en	Date/time the device was added

en	Notes
sv	Anteckningar

en	Enter notes to this host.
sv	Ange anteckningar till den här värden.

en	External ID
sv	Extern ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
sv	Externt ID för koppling av Cacti-data till externa övervakningssystem.

en	A useful name for this host template.
sv	Ett användbart namn för den här värdmallen.

en	Class
sv	Klassisk

en	A suitable Class for the Device Template.
sv	Ett användbart namn för den här mallen.

en	A name for this data query.
sv	Ett namn för denna datafråga.

en	A description for this data query.
sv	En beskrivning för denna datasökning.

en	XML Path
sv	XML-sökväg

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
sv	Den fullständiga sökvägen till XML-filen innehåller definitioner för denna datasökning.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
sv	Välj inmatningsmetod för denna datasökning. Denna inmatningsmetod definierar hur data samlas in för varje enhet som är associerad med datasökningen.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
sv	Välj den grafmall som ska användas för det här Data Query Graph Template-objektet.

en	A name for this associated graph.
sv	Ett namn för den här associerade grafen.

en	A useful name for this graph tree.
sv	Ett användbart namn för det här grafträdet.

en	Sorting Type
sv	Sorteringstyp

en	Choose how items in this tree will be sorted.
sv	Välj hur objekt i det här trädet sorteras.

en	Publish
sv	Publicera

en	Should this Tree be published for users to access?
sv	Bör detta träd publiceras för användarna att komma åt?

en	An Email Address where the User can be reached.
sv	En e-postadress där användaren kan nås.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
sv	Ange lösenordet för den här användaren två gånger. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga!

en	Determines if user is able to login.
sv	Bestämmer om användaren kan logga in.

en	Locked
sv	Låst

en	Determines if the user account is locked.
sv	Bestämmer om användarkontot är låst.

en	Account Options
sv	Kontoalternativ

en	Set any user account specific options here.
sv	Ange några användarkonto specifika alternativ här.

en	Must Change Password at Next Login
sv	Måste byta lösenord vid nästa inloggning

en	Maintain Custom Graph and User Settings
sv	Håll anpassade graf och användarinställningar

en	Graph Options
sv	Grafikalternativ

en	Set any graph specific options here.
sv	Ange några grafspecifika alternativ här.

en	User Has Rights to Tree View
sv	Användaren har rättigheter till trädvy

en	User Has Rights to List View
sv	Användaren har rättigheter till listvy

en	User Has Rights to Preview View
sv	Användaren har rättigheter till förhandsvisning

en	Login Options
sv	Val vid inloggning

en	What to do when this user logs in.
sv	Vad ska man göra när den här användaren loggar in.

en	Show the page that user pointed their browser to.
sv	Visa den sida som användaren pekade på deras webbläsare till.

en	Show the default console screen.
sv	Visa skärmen för standardkonsolen.

en	Show the default graph screen.
sv	Visa standardgrafskärmen.

en	Authentication Realm
sv	Autentiseringsområde

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
sv	Används endast om du har LDAP eller Web Basic Authentication aktiverad. Om du ändrar detta till ett icke-aktiverat område kommer användaren att inaktiveras effektivt.

en	Import Template from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller mallen finns på din lokala maskin, välj den här.

en	Data Source Overrides
sv	Datakälla Profiler

en	Create New from Template
sv	Skapa ny från mall

en	Graph/Data Template Overrides
sv	Grafmallalternativ

en	Remove Orphaned Graph Items
sv	Ta bort Orphaned Graph Items

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
sv	Om den är markerad kommer Cacti att radera några Graph-objekt från både grafmallen och tillhörande grafer som inte ingår i den importerade grafmallen.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
sv	Grafmallbildsformat

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Standardbildformatet som ska användas för alla nya grafmallar.

en	Graph Template Height
sv	Grafmallhöjd

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Standard grafbredd som ska användas för alla nya grafmallar.

en	Graph Template Width
sv	Grafmallbredd

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Standard grafbredd som ska användas för alla nya grafmallar.

en	General SNMP Entity Options

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
sv	Ge denna SNMP-enhet en meningsfull beskrivning.

en	Disable SNMP Notification Receiver
sv	Inaktivera SNMP-meddelandemottagare

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
sv	Markera den här rutan om du tillfälligt inte vill skicka SNMP-meddelanden till den här värden.

en	Maximum Log Size
sv	Maximal loggstorlek

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
sv	Maximalt antal dagars anmälningsloggposter för denna mottagare måste lagras.

en	SNMP Message Type
sv	SNMP-meddelande typ

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
sv	SNMP fällor är alltid okända. För att skicka ut godkända SNMP-meddelanden, formellt kallade "INFORMS", krävs SNMPv2 eller högre.

en	The new Title of the aggregated Graph.
sv	Den nya titeln på den aggregerade grafen.

en	Prefix
sv	Före

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
sv	Ett prefix för alla GPRINT-linjer för att skilja t.ex. olika värdar.

en	Include Prefix Text
sv	Inkludera index

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
sv	Inkludera källdiagrammen GPRINT-titeltexten med de sammanlagda graferna.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
sv	Använd den här alternativen för att skapa t.ex. STACKed-grafer. <br> AREA / STACK: 1: a grafen håller AREA / STACK-poster, andra konverterar till STACK <br> LINE1: Alla objekt konverterar till LINE1-objekt <br> LINE2: Alla objekt konverterar till LINE2-objekt <br> LINE3: Alla objekt konverterar till LINE3-objekt

en	Totaling
sv	totalt

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
sv	Kontrollera de objekt som ska summeras i kolumnen "Total" när du väljer ett totalt alternativ här.

en	Total Type
sv	Summa Typ

en	Which type of totaling shall be performed.
sv	Vilken typ av summa ska utföras.

en	Prefix for GPRINT Totals
sv	Prefix för GPRINT Totals

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
sv	Ett prefix för alla totalt GPRINT-linjer.

en	Reorder Type
sv	Omordna typ

en	Reordering of Graphs.
sv	Omordning av grafer.

en	Please name this Aggregate Graph.
sv	Var vänlig ange denna aggregerade graf.

en	Propagation Enabled
sv	Förökning aktiverad

en	Is this to carry the template?
sv	Är det här att bära mallen?

en	Aggregate Graph Settings

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
sv	Ett prefix för alla GPRINT-linjer för att skilja t.ex. olika värdar. Du kan använda både värd- och datasökningsbytesvariabler i detta prefix.

en	Aggregate Template Name
sv	Sammansatt mallnamn

en	Please name this Aggregate Template.
sv	Var vänlig ange denna sammanlagda mall.

en	Source Graph Template
sv	Källa grafmall

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
sv	Den grafmall som den här aggregerade mallen är baserad på.

en	Aggregate Template Settings
sv	Sammanställda mallinställningar

en	The name of this Color Template.
sv	Namnet på denna färgmall.

en	A nice Color
sv	En fin färg

en	A useful name for this Template.
sv	Ett användbart namn för den här mallen.

en	Operation
sv	Drift

en	Logical operation to combine rules.
sv	Logisk operation för att kombinera regler.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
sv	Fältnamnet som ska användas för detta regelobjekt.

en	Operator.
sv	Operatör

en	Matching Pattern
sv	Matchande mönster

en	The Pattern to be matched against.
sv	Mönstret ska matchas mot.

en	Sequence.
sv	Sekvens

en	A useful name for this Rule.
sv	Ett användbart namn för denna regel.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
sv	Välj en datafråga som ska tillämpas på den här regeln.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
sv	Välj någon av de tillgängliga graftyperna som ska tillämpas på den här regeln.

en	Enable Rule
sv	Aktivera regel

en	Check this box to enable this rule.
sv	Markera den här rutan för att aktivera den här regeln.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
sv	Välj ett träd för de nya trädämnena.

en	Leaf Item Type

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
sv	Artikeltypen som ska läggas dynamiskt till trädet.

en	Graph Grouping Style
sv	Grafikgruppsstil

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
sv	Välj hur grafer grupperas när de dras för den här värden på trädet.

en	Optional: Sub-Tree Item
sv	Valfritt: Delträdet

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
sv	Välj ett underträdet för att haka in. <br> Se till att det fortfarande finns när denna regel körs!

en	Header Type
sv	Sidhuvud

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
sv	Välj ett objekt för att skapa en ny underrubrik.

en	Propagate Changes
sv	Förökningsförändringar

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
sv	Föröka alla alternativ på denna blankett (förutom "Titel") till alla barns rubrikrubriker.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
sv	Stringmönstret (Regular Expression) för att matcha mot. <br> Inklämning &#39;/&#39; får <strong>INTE</strong> tillhandahållas!

en	Replacement Pattern
sv	Ersättningsmönster

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
sv	Utskriftssträngmönstret för användning som trädhuvud. <br> Se en match av t.ex. <strong>\ $ {1}</strong> för den första matchen!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
sv	Sökvägar

en	Device Defaults
sv	Enhetsinställningar

en	Poller

en	Data

en	Visual
sv	Visuell

en	Authentication
sv	Autentisering

en	Performance
sv	Prestanda

en	Spikes

en	Mail/Reporting/DNS
sv	Post / Rapportering / DNS

en	Time Spanning/Shifting
sv	Tidspänning / Skiftning

en	Graph Thumbnail Settings
sv	Inställningar för miniatyrbilder

en	Tree Settings
sv	Trädinställningar

en	Graph Fonts
sv	Graffonter

en	PHP Mail() Function
sv	PHP Mail () Funktion

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
sv	Erforderliga verktygsbanor

en	snmpwalk Binary Path
sv	snmpwalk binär sökväg

en	The path to your snmpwalk binary.
sv	Stigen till din snmpwalk binära.

en	snmpget Binary Path
sv	snmpget binär sökväg

en	The path to your snmpget binary.
sv	Vägen till din snmpget binära.

en	snmpbulkwalk Binary Path
sv	snmpbulkwalk binär sökväg

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
sv	Vägen till din snmpbulkwalk binära.

en	snmpgetnext Binary Path
sv	snmpgetnext binär sökväg

en	The path to your snmpgetnext binary.
sv	Vägen till din snmpgetnext binära.

en	snmptrap Binary Path
sv	snmptrap binär sökväg

en	The path to your snmptrap binary.
sv	Stigen till din snmptrap binära.

en	RRDtool Binary Path
sv	RRDtool binär sökväg

en	The path to the rrdtool binary.
sv	Vägen till rrdtool binär.

en	PHP Binary Path
sv	PHP binär sökväg

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
sv	Vägen till din binära PHP-fil (kan kräva en php-kompilering för att få den här filen).

en	FPing Binary Path
sv	PHP binär sökväg

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Logging
sv	Loggning

en	Cacti Log Path
sv	Cacti loggväg

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
sv	Vägen till din Cacti-loggfil (om den är tom, som standard till <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
sv	Om du har problem med Cacti Data Collectors, ställ in den här filvägen och standarddatafelet Data Collectors kommer att omdirigeras till den här filen

en	Rotate the Cacti Log
sv	Rotera Cacti-loggen

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
sv	Detta alternativ kommer att rotera Cacti logg regelbundet.

en	Rotation Frequency
sv	Rotationsfrekvens

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
sv	Vid vilken frekvens vill du rotera dina stockar?

en	Log Retention

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
sv	Hur många loggfiler vill du behålla? Använd 0 för att aldrig ta bort några loggar. (0-365)

en	Alternate Poller Path
sv	Alternativ Poller Path

en	Spine Binary File Location
sv	Binär fil för ryggraden

en	The path to Spine binary.
sv	Vägen till Spine binär.

en	Spine Config File Path
sv	Spine Config filväg

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
sv	Vägen till Spine-konfigurationsfilen. Som standard, i cpd i ryggraden, eller / etc om det inte anges.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
sv	Arkivera eller radera RRDfiles automatiskt när motsvarande datakällor tas bort från kaktus

en	RRDfile Auto Clean Method

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
sv	Metoden som används för att rengöra RRDfiles från kaktus efter datakällor raderas.

en	Archive
sv	Arkiv

en	Archive directory
sv	Arkivkatalog

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
sv	Det här är katalogen där RRDfiler flyttas för arkivering

en	Log Settings
sv	Logginställningar

en	Log Destination

en	How will Cacti handle event logging.
sv	Hur Cacti hanterar eventloggning.

en	Generic Log Level
sv	Generisk lognivå

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
sv	Vilken detaljnivå vill du ha skickat till loggfilen. VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan du snabbt utnyttja ditt diskutrymme.

en	Expand log details
sv	Expand enheter

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
sv	Inloggningsvalideringsproblem

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
sv	Spela in när begäranfält är tillgängliga utan att gå igenom korrekt inmatningsvalidering

en	Data Source Tracing
sv	Datakällor använder

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
sv	Enbart ett utvecklingsalternativ för att spåra skapandet av datakällor, huvudsakligen kring kontroller av unikhet

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
sv	Selektiv filfelsökning

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
sv	Välj vilka filer du vill placera i Felsökningsläge, oavsett inställningen Generic Log Level. Alla filer som valts kommer att behandlas som de är i debug-läge.

en	Selective Plugin Debug
sv	Selektiv Plugin Debug

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
sv	Välj vilka plugin du vill placera i felsökningsläge, oavsett inställningen Generic Log Level. Alla filer som används av detta plugin behandlas som de är i debug-läge.

en	Selective Device Debug

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
sv	En komma-avgränsad lista över Enhets-ID-er som du vill vara i felsökningsläge under datainsamling. Den här debugnivån är bara på plats under Cacti-omröstningsprocessen.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
sv	Syslog / Eventlog Item Selection

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
sv	När du använder Syslog / Eventlog for logging, kommer Cacti-loggmeddelandena att vidarebefordras till Syslog / Eventlog.

en	Statistics
sv	Statistik

en	Warnings
sv	Varning(ar)

en	Errors
sv	Fel

en	Internationalization (i18n)
sv	Internationalisering (i18n)

en	Language Support
sv	Språkstöd

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
sv	Välj "aktiverat" för att tillåta lokalisering av kaktus. Strikt läge kräver att det begärda språket också stöds av alla plugins som installeras på ditt system. Om det inte är så kommer allt att visas på engelska.

en	Language
sv	Språk

en	Default language for this system.
sv	Standard språk för det här systemet.

en	Auto Language Detection
sv	Automatisk språkdetektering

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
sv	Tillåt att automatiskt bestämma användarens "standard" språk och tillhandahålla det vid inloggningstid om detta språk stöds av Cacti. Om den är inaktiverad kommer standardspråket att vara i kraft tills användaren väljer ett annat språk.

en	Preferred Language Processor
sv	Föredragen språkprocessor

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
sv	Cacti inkluderar stöd för flera alternativa språköversättningsprocessorer. Det kommer att vara standard med det inbyggda PHP-stödet, men inte alla Linux-varianter inkluderar inbyggt språkstöd. Om det inte är valt kommer Cacti att välja den första som hittas.

en	Client TimeZone Support
sv	MySQL - TimeZone Support

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
sv	Datum Displayformat

en	The System default date format to use in Cacti.
sv	Systemets standarddatumformat som ska användas i Cacti.

en	Date Separator
sv	DatumavGränsare

en	The System default date separator to be used in Cacti.
sv	Systemets standarddatumsavskiljare som ska användas i Cacti.

en	Other Settings
sv	Andra inställningar

en	Show only site specific locations
sv	Ange några grafspecifika alternativ här.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
sv	Har grafer / datakällor kontrolleras

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
sv	Ska har grafen och har datakällor kontrolleras som standard.

en	RRDtool Version

en	The version of RRDtool that you have installed.
sv	Den version av RRDtool som du har installerat.

en	Enable Gradient Support
sv	Aktivera rapport

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
sv	Graftillståndsmetod

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
sv	Det finns två metoder för att bestämma användarens graftillstånd. Den första är "tillåtet". Under inställningen "Tillåten" behöver en användare bara tillgång till grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till de grafer som gäller dem. Under "Restriktiv" måste användaren ha tillgång till grafen, enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen.

en	Permissive
sv	Tolerant

en	Restrictive
sv	Restriktiv

en	Device Based
sv	Enhetsnamn

en	Graph/Data Source Creation Method
sv	Graf / Data Source Creation Method

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
sv	Om den är inställd på Enkel, Grafer och datakällor kan du bara skapa från nya grafer. Om uppbyggnad av avancerad, äldre graf och datakälla stöds.

en	Simple
sv	Enkel

en	Advanced
sv	Avancerat

en	Show Form/Setting Help Inline
sv	Visa formulär / Inställnings Hjälp Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
sv	När den är markerad visas formulär och inställningshjälp inline. Annars kommer det att presenteras när du svävar över hjälpknappen.

en	Local Page Help Only
sv	Få hjälp

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
sv	Raderingskontroll

en	Prompt user before item deletion.
sv	Fråga användare innan borttagning av något i Cacti.

en	Data Source Preservation Preset
sv	Graf / Data Source Creation Method

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
sv	När det är aktiverat kommer Cacti att ställa in radioknappen för att ta bort relaterade datakällor för en graf när du tar bort diagram. Obs! Kaktus tillåter inte borttagning av datakällor om de används i andra diagram.

en	Graphs Auto Unlock
sv	Graph Match Rule

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
sv	När det är aktiverat låser inte kaktus grafer. Detta möjliggör en snabbare manuell modifiering av datakällor relaterade till en graf.

en	Hide Cacti Dashboard
sv	Dölj Cacti Dashboard

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
sv	För användning med Cacti's External Link Support. Med den här inställningen kan du dölja Cacti Dashboard, så du kan bara visa din egen sida.

en	Enable Drag-N-Drop
sv	Aktivera Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
sv	Några av Cacti-gränssnitten stöder Drag-N-Drop. Om markerat aktiveras detta alternativ. Obs! För synskadad användare kan det här alternativet vara inaktiverat.

en	Site Security
sv	SMTP-säkerhet

en	Force Connections over HTTPS
sv	Tvinga anslutningar över HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
sv	När de är markerade försöker alla försök att komma åt Cacti till HTTPS för att säkerställa hög säkerhet.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
sv	Tillåt osäkra JavaScript-eval () -samtal

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
sv	Vissa Cacti-plugins kräver användning av osäkra JavaScript eval () -samtal. Om du väljer det här alternativet tillåts de i kaktusar.

en	Content-Security Alternate Sources
sv	Alternativa källor för innehållssäkerhet

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
sv	Utrymme avgränsade domännamn som kommer att få åtkomst utanför själva webbservern. Detta är viktigt för användare som väljer att använda ett CDN eller en webbsajt. Källor kan innehålla jokertecken till exempel: *.mydomain.com eller ett protokoll, till exempel: https: //*.example.com. Dessa alternativa källor inkluderar endast bild-, CSS- och JavaScript -typer.

en	Remote Agent
sv	Time-out för fjärrmäklare

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
sv	SMTP-port

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
sv	Mängden tid, i sekunder, att Central Cacti-webbservern väntar på ett svar från fjärrdatasamlaren för att erhålla enhetsinformation innan den lämnar begäran. På enheter som är förknippade med andra datainsamlare än Central Cacti Data Collector, måste fjärragenten användas för att samla Device Information.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
sv	Aktivera automatisk grafbildning

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
sv	När Cacti Automation inte är inaktiverat, skapar ingen aktivt graf. Det här är användbart när du justerar Enhetsinställningar för att undvika att skapa nya Grafer varje gång du sparar ett objekt. Det går fortfarande att aktivera automatiseringsregler manuellt.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
sv	Aktivera automatisk trädartikelskapande

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
sv	När Cacti Automation inte är inaktiverat kommer det inte att aktivt skapa något trädobjekt. Det här är användbart när du justerar Enhet eller Grafik inställningar för att undvika att skapa nya Tree Entries varje gång du sparar ett objekt. Inloggning av regler manuellt är fortfarande möjligt.

en	Automation Notification To Email
sv	Automatisering Meddelande Till E-post

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
sv	E-postadressen för att skicka meddelanden om automatiseringsmeddelanden till om det inte anges på Automations Network-nivån. Om antingen detta fält eller värdet Automations Network lämnas tomt använder Cacti Primär Cacti Admins Email-kontot.

en	Automation Notification From Name
sv	Automatisering Meddelande Från Namn

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
sv	E-postnamnet som ska användas för Automation Notification-e-post till om det inte anges på Automation Network-nivån. Om antingen detta fält eller värdet Automations Network lämnas tomt, kommer Cacti att använda systemstandarden Från Namn.

en	Automation Notification From Email
sv	Automatiseringsmeddelande från e-post

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
sv	E-postadressen som ska användas för Automation Notification-e-postmeddelanden till om det inte anges på Automation Network-nivån. Om antingen detta fält eller värdet Automations Network lämnas tomt, kommer Cacti att använda systemstandarden från e-postadress.

en	Graph Template Defaults
sv	Grafmallbaserad

en	Graph Template Test Data Source
sv	Diagram, datakälla

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill testa datakällorna före skapandet av nya och nyimporterade grafmallar. Med testdatakällor aktiverad, om datakällan inte returnerar giltiga data, skapas inte grafen. Den här inställningen är viktig om du vill ha en mer generisk enhetsmall som kan innehålla fler diagrammallar som kan användas selektivt beroende på egenskaperna hos själva enheten. Obs! Om du har ett långsiktigt manus som datakälla kommer tiden för att skapa grafer att förlängas.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
sv	Standardbildformatet som ska användas för alla nya grafmallar.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
sv	Standard grafbredd som ska användas för alla nya grafmallar.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
sv	Standard grafbredd som ska användas för alla nya grafmallar.

en	General Defaults
sv	Allmänna standardinställningar

en	The default Device Template used on all new Devices.
sv	Standard Device Template som används för alla nya enheter.

en	The default Site for all new Devices.
sv	Standardwebbplatsen för alla nya enheter.

en	The default Poller for all new Devices.
sv	Standard Poller för alla nya enheter.

en	Device Threads
sv	Enhets trådar

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
sv	Standardnumret för Device Threads. Detta gäller endast när Spine Data Collector används.

en	%s Thread
sv	% d tråd

en	%s Threads
sv	% d trådar

en	Re-index Method for Data Queries
sv	Reindexera Metod för datasökningar

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
sv	Den vanliga Reindex-metoden som ska användas för alla datasökningar.

en	Default Interface Speed
sv	Standard graftyp

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
sv	Om Cacti inte kan bestämma gränssnittshastigheten på grund av antingen ifSpeed eller ifHighSpeed inte är inställd eller noll, vilket maximivärde önskar du på de resulterande RRD-filerna.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
sv	SNMP-standardvärden

en	Default SNMP version for all new Devices.
sv	Standard SNMP-version för alla nya enheter.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
sv	Standard SNMP-läsgemenskap för alla nya enheter.

en	Security Level
sv	Skyddsnivå

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
sv	Standard SNMP v3 säkerhetsnivå för alla nya enheter.

en	Auth Protocol (v3)
sv	Auth-protokollet (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
sv	Standard SNMPv3-auktorisationsprotokoll för alla nya enheter.

en	Auth User (v3)
sv	Auth-användare (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
sv	Standard SNMP v3-auktoriseringsanvändare för alla nya enheter.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
sv	Standard SNMP v3 Authorization Passphrase för alla nya enheter.

en	Privacy Protocol (v3)
sv	Sekretessprotokoll (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
sv	Standard SNMPv3 Privacy Protocol för alla nya enheter.

en	Privacy Passphrase (v3)
sv	Sekretess lösenordsfras (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
sv	Standard SNMPv3 Sekretess lösenordsfras för alla nya enheter.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
sv	Ange SNMP v3-kontexten för alla nya enheter.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
sv	Standard SNMP v3 Engine Id för alla nya enheter. Lämna det här fältet tomt för att använda SNMP Engine ID som definieras per SNMPv3 Notifieringsmottagare.

en	Port Number
sv	Portnummer

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
sv	Standard UDP-port för alla nya enheter. Typiskt 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
sv	Standard SNMP-timeout i millisekunder för alla nya enheter.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
sv	Standard SNMP försöker igen för alla nya enheter.

en	Availability/Reachability
sv	Tillgänglighet / Nåbarhet

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
sv	Standard tillgänglighet / Reachability för alla nya enheter. Metoden Cacti kommer att använda för att avgöra om en enhet är tillgänglig för polling. <br> <i>OBS! Det rekommenderas att SNMP alltid väljs.</i>

en	Ping Type
sv	Ping-typ

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
sv	Standard Ping-typ för alla nya enheter.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
sv	Standard Pingport för alla nya enheter. Med TCP försöker Cacti att synka porten. Med UDP kräver Cacti antingen en lyckad anslutning eller ett "port ej tillgängligt" fel för att avgöra om enheten är uppe eller inte.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
sv	Standard Ping Timeout-värde i millisekunder för alla nya enheter. De tidsgränsvärden som ska användas för enhet SNMP, ICMP, UDP och TCP pinging. ICMP Pings rundas upp till närmaste sekund. TCP- och UDP-anslutningstider på Windows styrs av operativsystemet, och rekommenderas därför inte på Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
sv	Antalet gånger Cacti kommer att försöka pinga en enhet innan du markerar den som nere.

en	Up/Down Settings
sv	Upp / Ned-inställningar

en	Failure Count
sv	Felräkning

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
sv	Antalet avvalsintervaller En enhet måste vara nere innan du loggar ett fel och rapporterar enheten som nere.

en	Recovery Count

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
sv	Antalet avvalsintervaller En enhet måste förbli uppe innan enheten återgår till uppehållstillstånd och utfärdar ett meddelande.

en	Theme Settings
sv	Temainställningar

en	Theme
sv	Tema

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
sv	Var god välj ett av de tillgängliga teman för att skära din kaktus med.

en	Table Settings
sv	Tabellinställningar

en	Rows Per Page
sv	Rader per sida

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
sv	Standardnumret för rader som ska visas för en tabell.

en	Autocomplete Enabled
sv	Autofullständig aktiverad

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
sv	I mycket stora system kan valda listor sakta ner användargränssnittet betydligt. Om det här alternativet är aktiverat kommer Cacti använda autokomplettera återuppringningar för att fylla väljlistan systematiskt. Obs! Autokomplettering är med våld inaktiverad i klassiskt tema.

en	Autocomplete Rows
sv	Autofullständiga rader

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
sv	Standardnumret för rader som ska återvända från en autofullständig baserad väljmönstermatch.

en	Autocomplete Delay
sv	Autofullständiga rader

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
sv	Minilängd

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
sv	Trädets lägsta bredd att samarbeta med.

en	Maximum Tree Width
sv	Maximal titellängd

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
sv	Trädets maximala bredd att expandera till, efter vilken tidpunkt trädgrenar kommer att bläddra på sidan.

en	Filter Settings
sv	Filterinställningar

en	Strip Domains from Device Dropdowns
sv	Remsa domäner från dropdowns för enheter

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
sv	När du visar rullgardinsmenyerna för enhetsnamnsfilter raderas till domän från värdnamnet genom att kontrollera detta alternativ.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
sv	Graf / Datakälla / Datasökningsinställningar

en	Maximum Title Length
sv	Maximal titellängd

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
sv	De maximala tillåtna graferna eller datakällans titlar.

en	Data Source Field Length
sv	Datakälla Fältlängd

en	The maximum Data Query field length.
sv	Fältlängden för maximal dataförfrågan.

en	Graph Creation

en	Default Graph Type
sv	Standard graftyp

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
sv	När du skapar grafer, vilken grafyp vill du ha förvalts?

en	All Types
sv	Alla typer

en	By Template/Data Query
sv	Med mall / datasökning

en	Log Management
sv	Loghantering

en	Default Log Tail Lines
sv	Standard Log Tail Lines

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
sv	Standard antal linjer i Cacti loggfilen till svans.

en	Maximum number of rows per page
sv	Maximalt antal rader per sida

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
sv	Användardefinierat antal linjer för CLOG till svans när du väljer "Alla linjer".

en	Log Tail Refresh
sv	Log Hail Refresh

en	How often do you want the Cacti log display to update.
sv	Hur ofta vill du att Cacti-loggdisplayen ska uppdateras.

en	Log Viewer Settings
sv	Log Viewer Inställningar

en	Exclusion Regex
sv	Uteslutning Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
sv	Alla strängar som matchar denna regex kommer att uteslutas från användardisplayen. Om du till exempel vill utesluta alla logglinjer som innehåller orden "Admin" eller "Logga in" skulle du skriva "(Admin | Login)"

en	Real-time Graphs
sv	Realtidsgrafer

en	Enable Real-time Graphing
sv	Aktivera grafik i realtid

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
sv	När ett alternativ är markerat kan användarna lägga kaktus i realtidsläge.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
sv	Den här tidsintervallet du vill se på standardgrafen.

en	Minimum Refresh Interval
sv	Ladda om interval

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
sv	Detta är den minimala tiden som stöds mellan grafuppdateringar. Detta värde används också för att ställa in vissa RRDfile -attribut. Om du har en enhet som cachar data och inte tillhandahåller uppdateringar i realtid kan du behöva höja standardminimum för uppdateringsintervall för att förhindra att du skapar grafer med luckor.

en	Cache Directory

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
sv	Detta är platsen, på webbservern där RRDfilerna och PNG-filerna ska cachas. Denna cache kommer att hanteras av pollaren. Se till att du har rätt läs- och skrivbehörigheter i den här mappen

en	RRDtool Graph Options
sv	Grafikalternativ

en	Custom Watermark
sv	Egen data

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
sv	Text placerad längst ned i varje graf.

en	Custom Date Format
sv	Anpassat datumformat

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
sv	Används vid formatering | date_time | på en graf

en	Disable RRDtool Watermark
sv	RRDtool Graph Watermark

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
sv	Förutsatt att din RRDtool -version stöder det kan du inaktivera RRDtool -annons på dina grafer genom att markera det här alternativet.

en	Font Selection Method

en	How do you wish fonts to be handled by default?
sv	Hur vill du att teckensnitt ska hanteras som standard?

en	System

en	Default Font
sv	Förvalt typsnitt

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
sv	När du inte använder temafaserad typsnittskontroll, ska fontnamnet Pangon font-config användas för alla Grafer. Eventuellt kan du lämna tomma och kontrollfonts inställningar per objekt.

en	Enter Valid Font Config Value
sv	Ange Valid Font Config Value

en	Title Font Size
sv	Rubrikstorlek

en	The size of the font used for Graph Titles
sv	Storleken på teckensnittet som används för graftitlar

en	Title Font Setting
sv	Inställning av teckensnitt

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Teckensnittet som ska användas för graftitlar. Ange antingen en giltig True Type-fontfil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Legend Font Size

en	The size of the font used for Graph Legend items
sv	Storleken på teckensnittet som används för Graph Legend-objekt

en	Legend Font Setting

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Teckensnittet som ska användas för Graph Legends. Ange antingen en giltig True Type-fontfil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Axis Font Size
sv	Axelstorlekstorlek

en	The size of the font used for Graph Axis
sv	Storleken på teckensnittet som används för Graph Axis

en	Axis Font Setting
sv	Axelfonts inställning

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Teckensnittet som ska användas för Graph Axis-objekt. Ange antingen en giltig True Type-fontfil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Unit Font Size
sv	Enhetstextstorlek

en	The size of the font used for Graph Units
sv	Storleken på teckensnittet som används för grafenheter

en	Unit Font Setting
sv	Enhetsfonts inställning

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Teckensnittet som ska användas för Graph Unit-objekt. Ange antingen en giltig True Type-fontfil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Business Hours Settings
sv	Användarinställningar

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
sv	% d veckor

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
sv	Maximalt antal rader per sida

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
sv	Datainsamling aktiverad

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
sv	Om du vill stoppa valprocessen helt, avmarkera den här rutan.

en	SNMP Agent Support Enabled
sv	SNMP Agent Support aktiverat

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
sv	Om det här alternativet är markerat, kommer Cacti att fylla i SNMP Agent-tabeller med Cacti-enhet och systeminformation. Det aktiverar inte SNMP-agenten själv.

en	Poller Type
sv	Poller Typ

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
sv	Den poller typ som ska användas. Den här inställningen träder i kraft vid nästa valperiod.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
sv	Det avfrågningsintervall som används. Denna inställning påverkar hur ofta RRD-filer kontrolleras och uppdateras. OBS! Om du ändrar det här värdet måste du fylla i pollarens cache igen. Underlåtenhet att göra det kan leda till förlorade data.

en	Cron/Daemon Interval
sv	Cron Intervall

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
sv	Frekvensen som Cacti -datainsamlaren startas. Du kan använda antingen crontab, en schemalagd uppgift (för Windows) eller cactid systemd -tjänsten för att styra lanseringen av Cacti -datainsamlaren. Om du vill ha instruktioner om hur du använder kaktiddemonen läser du filen README.md i servicekatalogen.

en	Balance Process Load
sv	Balansprocessbelastning

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer Cacti att försöka balansera belastningen för varje pollerprocess genom att lika fördela pollerposter per process.

en	Debug Output Width
sv	Utmatningsbredd

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer kaktuserna att kontrollera efter utdata som överstiger kaktis förmåga att lagra den och utfärda en varning när den hittar den.

en	Disable increasing OID Check
sv	Inaktivera ökad OID-kontroll

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
sv	Kontrollerar att du avaktiverar kontrollen för att öka OID medan du går på OID-trädet.

en	Remote Agent Timeout
sv	Time-out för fjärrmäklare

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
sv	SNMP Bulkwalk Hämta storlek

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
sv	Hur många OID ska returneras per snmpbulkwalk-förfrågan? För enheter med stora SNMP-träd, ökar denna storlek ökar återindex prestanda över en WAN.

en	SNMP Get OID Limit
sv	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
sv	Standardvärdet för maximalt antal SNMP Get OID: er per snmpget -begäran. För enheter styrs denna inställning på enhetsnivå. Du bör bara använda den här inställningen när du använder Cactis SNMP API inbyggt i dina skript eller plugins.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
sv	Data Collector Information

en	Poller Sync Interval

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
sv	Det standardavvalsintervallintervall som ska användas när en pollare skapas. Denna inställning påverkar hur ofta fjärrkontrollerna kontrolleras och uppdateras.

en	Disable Resource Cache Replication
sv	Återuppbygga resurscache

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
sv	Som standard kommer huvudsakliga Cacti Data Collector att cache hela webbplatsen och plugins till en resurscache. Därefter uppdaterar regelbundet fjärrdatasamlarna teman med eventuella uppdateringar från huvudsakliga Cacti Data Collector. Denna resurscache gör det möjligt för fjärrdatasamlare att själv uppgradera. Om du inte vill använda det här alternativet kan du inaktivera det med den här inställningen.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
sv	Remote Data Collector Status:

en	Invalid Data Logging
sv	Ogiltig dataloggning

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
sv	Hur vill du att Spine outputfel loggades? Alternativen är: "Detaljerade" som liknar cmd.php-loggning; 'Sammanfattning' som ger antalet utmatningsfel per enhet; och 'None', vilket inte ger felanmälningar.

en	Summary
sv	Sammanfattning

en	Detailed
sv	Detaljinformation

en	Number of PHP Script Servers
sv	Antal PHP Script-servrar

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
sv	Antalet samtidiga skrivarserver processer för att köra per Spine-processen. Inställningar mellan 1 och 10 accepteras. Den här parametern hjälper dig om du kör flera trådar och scriptserverns skript.

en	Script and Script Server Timeout Value
sv	Script och Script Server Timeout Value

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
sv	Den maximala tiden som Cacti väntar på ett manus för att slutföra. Detta timeout-värde är i sekunder

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
sv	Återindexmetod

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
sv	Månadligen på dagen

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
sv	Legend Font Setting

en	Report Generation Timeout
sv	Time-out för fjärrmäklare

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden Cactis Reports Generation-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Minute
sv	%s minuter

en	Data Source Statistics Timeout
sv	Datakällor

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden Cactis datakällstatistikskript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	RRDChecker Timeout
sv	DNS Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden ett Cactis Spikekill-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Hour
sv	%s timmar

en	Poller Commands Timeout
sv	Bakgrundsstyrning Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
sv	Den maximala tiden Cactis skript för bakgrundskommandon kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Poller Command Concurrent Processes
sv	Samtidiga processer

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process

en	%d Processes
sv	% d Processer

en	Maintenance Background Generation Timeout
sv	Underhåll Bakgrundsgenerering Timeout

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden ett Cactis underhållsskript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Spikekill Background Generation Timeout
sv	Spikekill Bakgrundsgenerering Timeout

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden ett Cactis Spikekill-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Data Collector Defaults
sv	Datainsamlare

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
sv	Dessa inställningar bibehålls på datainsamlingsnivå. Värdena här är bara standardvärden som används när du först skapar en datainsamlare.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
sv	Standard Data Collector Processer

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
sv	Standardnumret för samtidiga processer som ska utföras per Data Collector. OBS! Med utgångspunkt från Cacti 1.2 behålls denna inställning i Data Collector. Förflyttning framåt är det här värdet endast en förinställning för datainsamlaren. Om du använder ett högre nummer när du använder cmd.php förbättras prestanda. Prestandaförbättringar i ryggrad löses bäst med trådparametern. Vid användning av Spine rekommenderar vi ett lägre antal och hävdar tråden istället. När du använder cmd.php, använd inte mer än 2 gånger antalet CPU-kärnor.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
sv	Hur vill du att Spine outputfel loggades? Alternativen är: "Detaljerade" som liknar cmd.php-loggning; 'Sammanfattning' som ger antalet utmatningsfel per enhet; och 'None', vilket inte ger felanmälningar.

en	Threads per Process
sv	Standardtrådar per process

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
sv	Standard trådar tillåtna per process. OBS! Börjar i Cacti 1.2+, den här inställningen bibehålls i Data Collector, och detta är helt enkelt förinställd. Att använda ett högre antal när du använder Spine förbättrar prestanda. Se dock till att du har tillräckligt med MySQL / MariaDB-anslutningar för att stödja följande ekvation: anslutningar = datasamlare * processer * (trådar + skriptservrar). Du måste också se till att du har tillräckligt med extra förbindelser för användarinloggningsanslutningar.

en	Authentication Method
sv	Autentiseringsmetod

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
sv	<blockquote> <i>Inbyggd autentisering</i> - Cacti hanterar användarautentisering, som låter dig skapa användare och ge dem rättigheter till olika områden inom kaktus. <br><br> <i>Web Basic Authentication</i> - Autentisering hanteras av webbservern. Användare kan läggas till eller skapas automatiskt vid första inloggningen om Mallanvändaren är definierad, annars kommer de definierade gästbehörigheterna att användas. <br><br> <i>LDAP-autentisering</i> - Tillåter autentisering mot en LDAP-server. Användare kommer att skapas automatiskt vid första inloggningen om Mallanvändaren är definierad, annars kommer de definierade gästbehörigheterna att användas. Om PHPs LDAP-modul inte är aktiverad visas LDAP-autentisering inte som ett valbart alternativ. <br><br> <i>Multipla LDAP / AD Domain Authentication</i> - Tillåter administratörer att stödja flera olika grupper från olika LDAP / AD-kataloger för att få tillgång till Cacti-resurser. Precis som LDAP-autentisering krävs PHP LDAP-modulen för att använda denna metod. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
sv	Om en användare autentiserar och väljer "Håll mig inloggad" kommer en autentiseringskaka att skapas på användarens dator, så att användaren kan vara inloggad. Autentiseringskakan löper ut efter 90 dagar efter användning.

en	Special Users
sv	Speciella användare

en	Primary Admin
sv	Primäradministratör

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
sv	Namnet på det primära administrativa kontot som automatiskt mottar e-postmeddelanden när kaktisystemet upplever problem. För att ta emot dessa e-postmeddelanden, se till att dina e-postinställningar är korrekta och det administrativa kontot har en e-postadress som är inställd.

en	No User
sv	Ingen användare kopplad

en	Guest User
sv	Gästanvändare

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
sv	Namn på gästanvändaren för visning av grafer; är "Ingen användare" som standard.

en	User Template
sv	Användarmall

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
sv	Namnet på användaren som Cacti kommer att använda som en mall för nya Web Basic och LDAP-användare. är som gäst "som standard". Detta användarkonto kommer att inaktiveras från att logga in efter att ha valts.

en	Account Locking
sv	Konto låsning

en	Lock Accounts
sv	Lås konton

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
sv	Låsa ett konto efter detta många misslyckade försök på 1 timme.

en	1 Attempt
sv	Försök till brott

en	%d Attempts
sv	%d Försök

en	Auto Unlock
sv	Automatisk låsning

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
sv	Ett konto öppnas automatiskt efter det här många minuter. Även om det korrekta lösenordet är inmatat kommer inte kontot att låsa upp förrän denna tidsgräns är uppfylld. Max 1440 minuter (1 dag)

en	1 Day
sv	1 dag

en	2FA Timeout
sv	Timeout

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
sv	Kör kontroll

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
sv	tröskel

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
sv	Web Basic Authentication

en	Basic Auth Login Failure Message
sv	Grundläggande autentisk kartfil

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
sv	När du använder grundläggande autentisering, om det finns problem med att mappa användarnamnet till ett giltigt Cacti-konto, kommer meddelandet som ingår här att visas för användarna. Det kan innehålla både text och HTML.

en	Basic Auth Mapfile
sv	Grundläggande autentisk kartfil

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
sv	När du använder grundläggande autentisering, om baskontot måste översättas till ett annat inloggningskonto, kan du ange en CSV-fil här för att kartlägga baskontot till önskat inloggningskonto.

en	Local Account Complexity Requirements
sv	Lokala kontokomplexitetskrav

en	Minimum Length
sv	Minilängd

en	This is minimal length of allowed passwords.
sv	Detta är minimal längd för tillåtna lösenord.

en	Require Mix Case
sv	Kräver Mix Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
sv	Detta kommer att kräva nya lösenord som innehåller både små och stora bokstäver.

en	Require Number
sv	Kräver nummer

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
sv	Detta kräver nya lösenord för att innehålla minst 1 numeriskt tecken.

en	Require Special Character
sv	Kräver speciell karaktär

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
sv	Detta kräver nya lösenord för att innehålla minst 1 specialtecken.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
sv	Tvinga komplexitet vid gamla lösenord

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
sv	Detta kräver att alla gamla lösenord också uppfyller de nya komplexitetskraven vid inloggning. Om det inte uppfylls, kommer det att tvinga en lösenordsändring.

en	Expire Inactive Accounts
sv	Förfallna inaktiva konton

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
sv	Det här är det maximala antalet dagar innan inaktiva konton är inaktiverade. Adminkontot är uteslutet från denna policy.

en	Expire Password
sv	Förfall lösenordet

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
sv	Det här är det maximala antalet dagar innan ett lösenord är inställt att löpa ut.

en	Password History
sv	Lösenordshistorik

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
sv	Kom ihåg det här antalet gamla lösenord och förneka att använda dem igen.

en	1 Change
sv	1 Ändra

en	%d Changes
sv	% d ändringar

en	URL Linking
sv	URL-länkning

en	Server Base URL
sv	Serverbasadress

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
sv	Detta är en serverplats som ska användas för länkar till Cacti-webbplatsen.

en	Emailing Options

en	Notify Primary Admin of Issues
sv	Meddela primäradministratör av problem

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
sv	Om Cacti-servern upplever problem, ska den primära administratören meddelas via e-post? Den primära administratörens Cacti-användarkonto anges under fliken Autentisering på Cacti-inställningssidan. Det är standard för "admin" -kontot.

en	Test Email
sv	Testa e-post

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
sv	Det här är ett e-postkonto som används för att skicka ett testmeddelande för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

en	Mail Services
sv	Posttjänster

en	Which mail service to use in order to send mail
sv	Vilken posttjänst som ska användas för att skicka mail

en	Ping Mail Server

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
sv	Ping Mail Server innan du skickar test Email?

en	From Email Address
sv	Från E-post

en	This is the Email address that the Email will appear from.
sv	Det här är den e-postadress som e-postmeddelandet kommer att visas från.

en	From Name
sv	Från namn

en	This is the actual name that the Email will appear from.
sv	Detta är det faktiska namnet som e-postmeddelandet kommer att visas från.

en	Word Wrap
sv	Bryt rader mellan ord

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
sv	Det här är hur många tecken kommer att tillåtas innan en rad i e-posten är automatiskt ordförpackad. (0 = Inaktiverad)

en	Sendmail Options
sv	Sendmail Alternativ

en	Sendmail Path
sv	Sendmail-sökvägen

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
sv	Detta är sökvägen till sendmail på din server. (Används endast om Sendmail är valt som posttjänst)

en	SMTP Options
sv	SMTP-alternativ

en	SMTP Hostname
sv	SMTP-värdnamn

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
sv	Det här är värdnamnet / IP för SMTP-servern som du skickar E-post till. För failover, separera dina värdar med en halvkolon.

en	SMTP Port
sv	SMTP-port

en	The port on the SMTP Server to use.
sv	Porten på SMTP-servern som ska användas.

en	SMTP Username
sv	Utgående SMTP-server

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Användarnamnet att verifiera med när du skickar via SMTP. (Lämna tomma om du inte behöver autentisering.)

en	SMTP Password
sv	SMTP Lösenord

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Lösenordet för att autentisera med när du skickar via SMTP. (Lämna tomma om du inte behöver autentisering.)

en	SMTP Security
sv	SMTP-säkerhet

en	The encryption method to use for the Email.
sv	Krypteringsmetoden som ska användas för e-post.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
sv	Vänligen ange SMTP-timeout på några sekunder.

en	Reporting Presets
sv	Rapportering förinställningar

en	Default Graph Image Format
sv	Standard grafbildsformat

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
sv	När du skapar en ny rapport, vilken bildtyp ska användas för inline-graferna.

en	Maximum E-Mail Size
sv	Maximal e-poststorlek

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
sv	Maximal storlek på E-postmeddelandet inklusive alla bilagor.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
sv	Poller Logging Level för Cacti Reporting

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
sv	Vilken detaljnivå vill du ha skickat till loggfilen. VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan du snabbt utnyttja ditt diskutrymme.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
sv	Aktivera Lotus Notes (R) tweak

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
sv	Aktivera kod tweak för specifik hantering av Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
sv	DNS-alternativ

en	Primary DNS IP Address
sv	Primär DNS IP-adress

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den primära DNS-IP-adressen för att använda för omvända sökningar.

en	Secondary DNS IP Address
sv	Sekundär DNS IP-adress

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den sekundära DNS-IP-adressen för att använda för omvända sökningar.

en	DNS Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
sv	Ange DNS-timeout i millisekunder. Cacti använder en PHP-baserad DNS-resolver.

en	On-demand RRD Update Settings
sv	På begäran RRD-uppdateringsinställningar

en	Enable On-demand RRD Updating
sv	Aktivera RRD-uppdatering på begäran