en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer Cacti att försöka balansera belastningen på varje pollerprocess genom att fördela pollerobjekten jämnt mellan processerna.

en	Debug Output Width
sv	Bredd på Debug-utgång

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer Cacti att söka efter utdata som överskrider Cactis förmåga att lagra dem och utfärda en varning när den hittar dem.

en	Disable increasing OID Check
sv	Inaktivera ökande OID-kontroll

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
sv	Kontrollerar inaktivering av kontroll för att öka OID medan du går i OID-trädet.

en	Remote Agent Timeout
sv	Timeout för fjärrågenten

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
sv	SNMP Bulkwalk hämtningsstorlek

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
sv	Hur många OID:er ska returneras per snmpbulkwalk-begäran? För enheter med stora SNMP-träd kommer en ökning av denna storlek att öka omindexeringsprestandan över ett WAN.

en	SNMP Get OID Limit
sv	SNMP Hämta OID-gräns

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
sv	Standardvärdet för maximalt antal SNMP Get OID:er som ska utfärdas per snmpget-begäran. För enheter styrs den här inställningen på enhetsnivå. Du bör endast använda den här inställningen när du använder Cactis SNMP API inbyggt i dina skript eller insticksprogram.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
sv	Uppdatera poller-tabellen per cykel

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
sv	Den här inställningen är endast avsedd för system med en enda pollare för att bygga om pollerutmatningstabellen vid varje pollningscykel för att förhindra att minnestabellen byter plats på mycket stora system med stora databaser som kan använda swap.

en	Data Collector Replication
sv	Replikering av datainsamlare

en	Poller Sync Interval
sv	Intervall för synkronisering av poller

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
sv	Standardintervallet för pollingsynkronisering som ska användas när en pollare skapas. Den här inställningen påverkar hur ofta fjärrpollare kontrolleras och uppdateras.

en	Disable Resource Cache Replication
sv	Inaktivera replikering av resurscache

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
sv	Som standard kommer den huvudsakliga Cacti-datainsamlaren att cachelagra hela platsen och insticksprogrammen i en resurscache. Sedan uppdaterar de avlägsna datainsamlarna sig själva med jämna mellanrum med eventuella uppdateringar från den huvudsakliga Cacti-datainsamlaren. Denna resurscache gör det i huvudsak möjligt för fjärruppsamlare att uppgradera sig själva. Om du inte vill använda det här alternativet kan du inaktivera det med hjälp av den här inställningen.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade
sv	Inaktivera automatisk fullständig synkronisering vid uppgradering

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.
sv	När Main Cacti-systemet uppgraderas kommer det som standard att utföra en fullständig synkronisering med alla datainsamlare. Den här processen kan vara tidskrävande. Därför tillhandahåller vi detta alternativ för att göra det möjligt att slutföra uppgraderingar snabbare. Observera att om detta är inaktiverat måste Cacti-administratören tvinga fram denna process från datainsamlargränssnittet efter uppgraderingen.

en	Additional Data Collector Settings
sv	Ytterligare inställningar för datainsamlare

en	Invalid Data Logging
sv	Ogiltig dataloggning

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
sv	Hur vill du att Data Collectors utmatningsfel ska loggas? Alternativen inkluderar: "Detaljerad" som beskriver varje fel, "Sammanfattning" som anger antalet utmatningsfel per enhet och "Ingen" som inte anger några felräkningar.

en	Summary
sv	Sammanfattning

en	Detailed
sv	Detaljer

en	Number of PHP Script Servers
sv	Antal PHP Script-servrar

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
sv	Antalet samtidiga skriptserverprocesser som ska köras per spine-process. Inställningar mellan 1 och 15 accepteras. Denna parameter är till hjälp om du kör flera trådar och skriptserverskript och gäller endast för datainsamlaren för ryggraden.

en	Script and Script Server Timeout Value
sv	Timeout-värde för skript och skriptserver

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
sv	Den maximala tid som spine väntar på att ett skript ska slutföras. Detta timeout-värde är i sekunder och gäller för både cmd.php och spine-datainsamlare.

en	Poller Output Not Empty Debouncing
sv	Poller-utgång inte tom Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.
sv	Om du har problem med vissa datakällor kan din e-post översvämmas av varningar om att "Poller Output Not Empty". Om detta inträffar kan du avaktivera inställningen baserat på detta intervall.

en	Periodic All Device Re-Index
sv	Periodisk omindexering av alla enheter

en	Re-Index All Device Schedule
sv	Återinföra alla enhetsscheman

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
sv	Vid vilken frekvens vill du återindexera alla enheter. Denna återindexering kommer att ske vid midnatt på den frekvens som du väljer.

en	Weekly on Sunday
sv	Varje vecka på söndag

en	Monthly on Sunday
sv	Månadsvis på söndag

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
sv	Inställningar för timeout i bakgrunden och samtidiga processer

en	Report Generation Timeout
sv	Timeout för rapportgenerering

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som Cactis skript för generering av rapporter kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Minute
sv	%s Minut

en	Data Source Statistics Timeout
sv	Timeout för datakällans statistik

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som Cactis skript Data Source Statistics kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	RRDChecker Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som Cactis RRDfile Check-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Hour
sv	%s timme

en	Poller Commands Timeout
sv	Kommandon för poller Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
sv	Den maximala tid som Cactis skript för bakgrundskommandon kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas. Detta skript utför uppgifter som att indexera om enheter och beskära enheter från fjärrdatainsamlare.

en	Poller Command Concurrent Processes
sv	Poller Command Samtidiga processer

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
sv	Antalet samtidiga Poller Command-processer. Det kommer att finnas högst ett samtidigt kommando per värd inom Poller Command-poolen.

en	1 Process

en	%d Processes
sv	%d Processer

en	Maintenance Background Generation Timeout
sv	Timeout för generering av underhållsbakgrund

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som ett Cacti's Maintenance-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Spikekill Background Generation Timeout
sv	Timeout för generering av bakgrundsbild från Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som ett Cacti's Spikekill-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Data Collector Defaults
sv	Datainsamlarens standardinställningar

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
sv	Dessa inställningar bibehålls på datainsamlarnivå. De värden som anges här är endast standardvärden som används när en datainsamlare skapas första gången.

en	1h count warning threshold
sv	1h räknar tröskelvärde för varning

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.
sv	När det här antalet bevakade förhållanden (nedan) uppnås på en timme, skrivs en varning till loggen och ett e-postmeddelande skickas. 0 = avaktivera.

en	1 hour guarded poller ratio run/max
sv	1 timme bevakad pollerförhållande run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).
sv	Definiera pollerns kör/max-tid för bevakat förhållande (i procent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max
sv	24 timmar bevakad poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable
sv	Definiera bevakat genomsnittligt förhållande poller kör/max-tid (i procent). När det uppnås skrivs en varning till loggen och ett e-postmeddelande skickas. 0 = avaktivera

en	Data Collector Processes
sv	Processer för datainsamling

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
sv	Standardantalet samtidiga processer som ska köras per datainsamlare. OBS: Från och med Cacti 1.2 bibehålls den här inställningen i datainsamlaren. Framöver är detta värde endast en förinställning för datainsamlaren. Om du använder ett högre tal när du använder cmd.php förbättras prestandan. Prestandaförbättringar i Spine löses bäst med parametern threads. När du använder Spine rekommenderar vi ett lägre antal och att du använder trådar istället. När du använder cmd.php ska du inte använda mer än 2x antalet processorkärnor.

en	Spine Specific Execution Parameters
sv	Parametrar för ryggradsspecifika utföranden

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
sv	Hur vill du att fel i Spine-utdata ska loggas? Alternativen är: "Detaljerad" som liknar cmd.php-loggning; "Sammanfattning" som ger antalet utmatningsfel per enhet; och "Ingen", som inte ger några felräkningar.

en	Threads per Process
sv	Trådar per process

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
sv	De standardtrådar som tillåts per process. OBS: Från och med Cacti 1.2+ bibehålls den här inställningen i datainsamlaren, och detta är helt enkelt förinställningen. Om du använder ett högre tal när du använder Spine kommer prestandan att förbättras. Se dock till att du har tillräckligt med MySQL/MariaDB-anslutningar för att stödja följande ekvation: anslutningar = datasamlare * processer * (trådar + skriptservrar). Du måste också se till att du har tillräckligt med reservanslutningar för användarinloggningsanslutningar också.

en	Authentication Method
sv	Autentiseringsmetod

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
sv	<blockquote><i>Inbyggd</i> autentisering - Cacti hanterar användarautentisering, vilket gör att du kan skapa användare och ge dem rättigheter till olika områden i Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Autentisering hanteras av webbservern. Användare kan läggas till eller skapas automatiskt vid första inloggningen om Template User är definierad, annars används de definierade gästbehörigheterna.<br><br><i>LDAP Authen</i> tication - Möjliggör autentisering mot en LDAP-server. Användare kommer att skapas automatiskt vid första inloggningen om mallanvändaren är definierad, annars kommer de definierade gästbehörigheterna att användas. Om PHPs LDAP-modul inte är aktiverad kommer LDAP-autentisering inte att visas som ett valbart alternativ.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Gör det möjligt för administratörer att stödja flera olika grupper från olika LDAP/AD-kataloger för att komma åt Cacti-resurser. Precis som LDAP-autentisering krävs PHP LDAP-modulen för att använda den här metoden.</blockquote>

en	Support Authentication Cookies
sv	Stöd för autentiseringscookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
sv	Om en användare autentiserar sig och väljer "Håll mig inloggad" skapas en autentiseringscookie på användarens dator som gör att användaren kan förbli inloggad. Autentiseringscookien upphör att gälla efter 90 dagars icke-användning. Observera att klienten måste använda HTTPS för att utnyttja den här funktionen.

en	Special Users
sv	Särskilda användare

en	Primary Admin
sv	Primär administratör

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
sv	Namnet på det primära administrativa konto som automatiskt kommer att få e-postmeddelanden när Cacti-systemet har problem. För att få dessa e-postmeddelanden måste du se till att dina e-postinställningar är korrekta och att det administrativa kontot har en e-postadress som är inställd.

en	No User
sv	Ingen användare kopplad

en	Guest User
sv	Gästanvändare

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
sv	Namnet på gästanvändaren för visning av grafer; är "No User" som standard.

en	User Template
sv	Användarmall

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
sv	Namnet på den användare som Cacti kommer att använda som mall för nya Web Basic- och LDAP-användare; är "guest" som standard. Detta användarkonto kommer att inaktiveras från inloggning när det väljs.

en	Account Locking
sv	Låsning av konto

en	Lock Accounts
sv	Lås konton

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
sv	Lås ett konto efter så här många misslyckade försök på 1 timme.

en	1 Attempt
sv	Försök till brott

en	%d Attempts
sv	%d Försök

en	Auto Unlock
sv	Automatisk upplåsning

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
sv	Ett konto kommer automatiskt att låsas upp efter så många minuter. Även om rätt lösenord anges kommer kontot inte att låsas upp förrän denna tidsgräns har uppnåtts. Max 1440 minuter (1 dag)

en	1 Day
sv	1 dag

en	2FA Timeout
sv	2FA tidsgräns

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week
sv	Hur lång tid tvåfaktorsautentiseringstoken varar innan den kontrolleras på nytt, upp till max 1 vecka

en	Pwned Checks (Online)
sv	Pwned Checks (online)

en	Pwned Check

en	Check password against haveibeenpwned.com
sv	Kontrollera lösenordet mot haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
sv	Pwned Tröskel

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level
sv	Blockera användningen av ett lösenord när det når denna rapporterade användningsnivå

en	Basic Authentication Settings
sv	Inställningar för grundläggande autentisering

en	Basic Auth Login Failure Message
sv	Meddelande om misslyckad inloggning med Basic Auth

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
sv	Vid användning av grundläggande autentisering, om det finns problem med att mappa användarnamnet till ett giltigt Cacti-konto, kommer meddelandet som ingår här att visas för användarna. Det kan innehålla både text och HTML.

en	Basic Auth Mapfile
sv	Kartfil för grundläggande autentisering

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
sv	Om du använder grundläggande autentisering och det grundläggande kontot behöver översättas till ett annat inloggningskonto kan du ange en CSV-fil här för att mappa det grundläggande kontot till önskat inloggningskonto.

en	Local Account Complexity Requirements
sv	Krav på komplexitet för lokala konton

en	Minimum Length
sv	Minilängd

en	This is minimal length of allowed passwords.
sv	Detta är den minsta tillåtna längden på lösenord.

en	Require Mix Case
sv	Kräver blandning Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
sv	Detta innebär att de nya lösenorden måste innehålla både gemener och versaler.

en	Require Number
sv	Kräver nummer

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
sv	Detta innebär att nya lösenord måste innehålla minst 1 numeriskt tecken.

en	Require Special Character
sv	Kräver specialtecken

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
sv	Detta innebär att nya lösenord måste innehålla minst 1 specialtecken.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
sv	Tvinga fram komplexitet i gamla lösenord

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
sv	Detta innebär att alla gamla lösenord måste uppfylla de nya kraven på komplexitet vid inloggning. Om kraven inte uppfylls kommer lösenordet att behöva bytas ut.

en	Expire Inactive Accounts
sv	Avsluta inaktiva konton

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
sv	Detta är det maximala antalet dagar innan inaktiva konton inaktiveras. Admin-kontot är undantaget från denna policy.

en	Expire Password
sv	Lösenord upphör att gälla

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
sv	Detta är det maximala antalet dagar innan ett lösenord upphör att gälla.

en	Password History
sv	Lösenordshistorik

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
sv	Kom ihåg detta antal gamla lösenord och tillåt inte att de används igen.

en	1 Change
sv	1 Byte

en	%d Changes
sv	%d Förändringar

en	Account Email Notification
sv	E-postavisering av konto

en	Send email to new user
sv	Skicka e-post till ny användare

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.
sv	När en administratör skapar ett nytt konto och anger en e-postadress skickar du ett informationsmeddelande till den.

en	Subject of new user message
sv	Ämne för meddelande till ny användare

en	This is the Email subject that will be used for new user message.
sv	Detta är e-postämnet som kommer att användas för nya användarmeddelanden.

en	Email body for new user message
sv	E-posttext för meddelande till ny användare

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062
sv	Detta är det meddelande som kommer att skickas till det nya användarkontot. Max 1024 tecken. HTML är tillåtet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>
sv	Ny användare skapad. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Användarnamn: <USERNAME><br>För att logga in och ange ett nytt lösenord, använd <a href="<PWDRESETLINK>">följande länk</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password
sv	Skicka e-post när en administratör ändrar en användares lösenord

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.
sv	När en administratör ändrar lösenordet för ett konto och e-postadressen för det kontot anges, skickar du ett informationsmeddelande till den adressen.

en	Subject of reset password message
sv	Ämne för meddelande om återställning av lösenord

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.
sv	Det här är e-postadressen som används när administratören ändrar användarens lösenord eller när användaren använder "Glömt lösenord".

en	Cacti - password reset
sv	Cacti - återställning av lösenord

en	Email body for reset password message
sv	E-posttext för meddelande om återställning av lösenord

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062
sv	Detta är det meddelande som skickas när en användare begär en återställning av lösenordet. Max 1024 tecken. HTML är tillåtet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>
sv	Användarens lösenord har återställts. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Användarnamn: <USERNAME><br>För att ställa in ett nytt lösenord, använd <a href="<PWDRESETLINK>">följande länk</a><br><br>

en	Reset link validity
sv	Återställ länkens giltighet

en	How long the resetlink is valid in minutes
sv	Hur länge reset-länken är giltig i minuter

en	URL Linking
sv	URL-länkning

en	Server Base URL
sv	URL för serverbas

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
sv	Detta är den serverplats som kommer att användas för länkar till Cacti-platsen. Detta bör inkludera underkatalogen om Cacti inte körs från rotmappen.

en	Emailing Options
sv	Alternativ för e-post

en	Notify Primary Admin of Issues
sv	Meddela primär administratör om problem

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
sv	I de fall då Cacti-servern har problem, ska den primära administratören meddelas via e-post? Den primära administratörens Cacti-användarkonto anges under fliken Authentication på Cactis inställningssida. Standardvärdet är kontot "admin".

en	Test Email
sv	Testa e-post

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
sv	Det här är ett e-postkonto som används för att skicka ett testmeddelande för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

en	Mail Services
sv	Posttjänster

en	Which mail service to use in order to send mail
sv	Vilken e-posttjänst du ska använda för att skicka e-post

en	Ping Mail Server
sv	Ping e-postserver

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
sv	Pinga e-postservern innan du skickar testmeddelandet?

en	From Email Address
sv	Från emailadress

en	This is the Email address that the Email will appear from.
sv	Detta är den e-postadress som e-postmeddelandet kommer att skickas från.

en	From Name
sv	Från namn

en	This is the actual name that the Email will appear from.
sv	Detta är det faktiska namn som e-postmeddelandet kommer att visas från.

en	Word Wrap
sv	Radbrytning

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
sv	Här anges hur många tecken som tillåts innan en rad i e-postmeddelandet automatiskt ordbryts. (0 = Avaktiverad)

en	Sendmail Options
sv	Alternativ för Sendmail

en	Sendmail Path
sv	Sendmail sökväg

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
sv	Detta är sökvägen till sendmail på din server. (Används endast om Sendmail har valts som e-posttjänst)

en	SMTP Options
sv	SMTP-alternativ

en	SMTP Hostname
sv	Värdnamn för SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
sv	Detta är värdnamnet/IP för den SMTP-server som du ska skicka e-postmeddelandet till. För failover, separera dina värdar med hjälp av ett semikolon.

en	SMTP Port
sv	SMTP-port

en	The port on the SMTP Server to use.
sv	Den port på SMTP-servern som ska användas.

en	SMTP Username
sv	SMTP Användarnamn

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Användarnamnet som ska användas för autentisering när du skickar via SMTP. (Lämna tomt om du inte kräver autentisering.)

en	SMTP Password
sv	SMTP Lösenord

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Lösenordet som ska användas för autentisering vid sändning via SMTP. (Lämna tomt om du inte kräver autentisering.)

en	SMTP Security
sv	SMTP-säkerhet

en	The encryption method to use for the Email.
sv	Den krypteringsmetod som ska användas för e-postmeddelandet.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
sv	SMTP tidsgräns

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
sv	Ange SMTP-tidsgränsen i sekunder.

en	Reporting Presets
sv	Rapportering av förinställningar

en	Default Graph Image Format
sv	Standardformat för grafbild

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
sv	När du skapar en ny rapport, vilken bildtyp ska användas för inline-graferna.

en	Maximum E-Mail Size
sv	Maximal storlek på e-post

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
sv	Den maximala storleken på e-postmeddelandet inklusive alla bilagor.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
sv	Loggningsnivå för Poller för Cacti-rapportering

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
sv	Vilken detaljnivå vill du att loggfilen ska ha? VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan diskutrymmet snabbt förbrukas.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
sv	Aktivera Lotus Notes (R) tweak

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
sv	Aktivera kodjusteringar för specifik hantering av Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
sv	DNS-alternativ

en	Primary DNS IP Address
sv	IP-adress för primär DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den primära DNS-IP-adressen som ska användas för omvända sökningar.

en	Secondary DNS IP Address
sv	IP-adress för sekundär DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den sekundära DNS-IP-adressen som ska användas för omvända sökningar.

en	DNS Timeout
sv	DNS tidsgräns

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
sv	Ange DNS-timeout i millisekunder. Cacti använder en PHP-baserad DNS-resolver.

en	Internet Proxy Settings
sv	Inställningar för Internet-proxy

en	Internet Proxy Address
sv	Proxy-adress för Internet

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.
sv	För antingen Cacti Core Services eller Plugins som kräver internetåtkomst anger du proxyservern och porten här i följande format IP:PORT. Till exempel 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User
sv	Internet Proxy-användare

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.
sv	Om din Internet Proxy kräver ett användarnamn, ange det här.

en	Internet Proxy Password
sv	Internet Proxy Lösenord

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.
sv	Om din Internet Proxy kräver ett lösenord, ange det här.

en	On-demand RRD Update Settings
sv	Inställningar för uppdatering av RRD på begäran

en	Enable On-demand RRD Updating
sv	Aktivera uppdatering av RRD på begäran

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
sv	Bör Boost aktivera RRD-uppdatering på begäran i Cacti? Om du avaktiverar kommer denna ändring inte att börja gälla förrän efter nästa pollningscykel. Om du har fjärrdatainsamlare måste den här inställningen vara aktiverad.

en	System Level RRD Updater
sv	RRD-uppdaterare på systemnivå

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
sv	Innan RRD On-demand Update kan rensas måste en pollerkörning alltid passera

en	How Often Should Boost Update All RRDs
sv	Hur ofta ska Boost uppdatera alla RRD:er

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
sv	När du aktiverar boost uppdateras RRD-filerna endast när de begärs av en användare eller när den här tidsperioden har löpt ut.

en	Number of Boost Processes
sv	Antal Boost-processer

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
sv	Antalet samtidiga boost-processer som ska användas för att bearbeta alla RRD:er i boost-tabellen.

en	Maximum Records
sv	Maximalt antal poster

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
sv	Om boost output-tabellen överskrider denna storlek, i poster, kommer en uppdatering att ske.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
sv	Maximalt antal datakällobjekt per pass

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
sv	För att optimera prestandan måste boost RRD-uppdateraren veta hur många Data Source Items som ska hämtas i ett svep. Var försiktig så att du inte ställer in ett för högt värde eftersom det kan försämra prestandan för grafer under större uppdateringar. Om du upplever att graferingen eller pollningen går långsamt under uppdateringar ska du sänka detta tal. Standardvärdet är 50000.

en	Maximum Argument Length
sv	Maximal argumentlängd

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
sv	När boost skickar uppdateringskommandon till RRDtool får de inte överskrida operativsystemets maximala argumentlängd. Detta varierar beroende på operativsystem och kärnnivå. Exempelvis Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ obegränsad

en	Memory Limit for Boost and Poller
sv	Minnesgräns för Boost och Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
sv	Den maximala mängden minne för Cacti Poller och Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
sv	Maximal körtid för RRD Update Script

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
sv	Om boost-pollern överskrider denna körtid kommer en varning att placeras i cacti-loggen,

en	Enable Direct Population of Boost Table
sv	Aktivera direkt population av Boost-tabellen

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
sv	Möjliggör direkt inmatning av poster i pollerutgångens boost-tabell med resultat i en 25% time minskning i varje pollcykel.

en	Enable Boost Debugging
sv	Aktivera Boost-felsökning

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.
sv	Om den är inställd kommer Boost att logga felsökningsinformation direkt till Boosts loggfil. Observera att aktivering kan orsaka en hög I/O-hastighet på det lokala filsystemet.

en	Image Caching
sv	Cachelagring av bilder

en	Enable Image Caching
sv	Aktivera cachelagring av bilder

en	Should image caching be enabled?
sv	Bör cachelagring av bilder aktiveras?

en	Location for Image Files
sv	Plats för bildfiler

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
sv	Ange den plats där Boost ska placera dina bildfiler. Dessa filer kommer automatiskt att rensas bort av pollern när de löper ut.

en	Data Sources Statistics
sv	Datakällor Statistik

en	Enable Data Source Statistics Collection
sv	Aktivera datakälla Statistikinsamling

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
sv	Ska statistik över datakällor samlas in för detta Cacti-system?

en	Data Collection Method
sv	Metod för datainsamling

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.
sv	Data Source Statistics kan använda en äldre metod där topp- och genomsnittsvärden fastställs, eller ett avancerat läge där flera ytterligare statistiska värden beräknas utöver topp- och genomsnittsvärden. Om du använder alla statistiska mätvärden kan systemet belastas med ytterligare CPU- och IO-belastning.

en	Peak/Average Only
sv	Endast topp/medelvärde

en	All Statistical Metrics
sv	Alla statistiska mått

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats
sv	Beräkna toppstatistik i tillägg till genomsnittlig statistik

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.
sv	Detta alternativ fördubblar datainsamlingstiden. If kommer att använda konsolideringsfunktionen MAX och beräkna statistik från maxvärdena i vart och ett av de respektive tidsintervallen.

en	Number of DSStats Processes
sv	Antal DSStats-processer

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
sv	Antalet samtidiga DSStats-processer som ska användas för att bearbeta alla datakällor.

en	Daily Update Frequency
sv	Daglig uppdateringsfrekvens

en	How frequent should Daily Stats be updated?
sv	Hur ofta ska Daily Stats uppdateras?

en	Hourly Average Window
sv	Genomsnitt per timme Fönster

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
sv	Det antal timmar i följd som representerar timmedelvärdet. Tänk på att en för hög inställning kan resultera i mycket stora minnestabeller

en	Maintenance Time
sv	Tid för underhåll

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
sv	Vilken tid på dagen ska vecko-, månads- och årsdata uppdateras? Formatet är HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
sv	Minnesgräns för datakälla Statistik Datainsamlare

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
sv	Den maximala mängden minne för Cacti Poller och Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
sv	Inställningar för bevarande av datakälla

en	Save Historical Data in Database Tables
sv	Spara historiska data i databastabeller

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.
sv	Markera den här inställningen om du vill ha en tabell för varje dag, vecka, månad och år. De tidpunkter då dessa tabeller skapas baseras på följande formel: Daily - En partition per dag, Weekly - En partition per vecka, Monthly - En partition per månad, Yearly - En partition per år. Alla tabeller kommer att ha följande suffix efter typ Daily: ÅÅÅÅDDD, Veckovis: YYYYWW, Månadsvis: YYYYMM och Yearly: YYYY suffix.

en	Daily Partition Retention
sv	Daglig lagring av partitioner

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.
sv	Antal dagar, veckor, månader eller år som den dagliga statistiken ska sparas.

en	Weekly Partition Retention
sv	Bevarande av partitioner varje vecka

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.
sv	Antal dagar, veckor, månader eller år som veckostatistiken ska sparas.

en	Monthly Partition Retention
sv	Månatlig lagring av partitioner

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.
sv	Antal dagar, veckor, månader eller år som månadsstatistiken ska sparas.

en	Yearly Partition Retention
sv	Årlig kvarhållande av partition

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.
sv	Antal dagar, veckor, månader eller år som årsstatistiken ska sparas.

en	RRDfile Check

en	Enable RRDfile Check
sv	Aktivera kontroll av RRD-fil

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
sv	Ska RRDfile Check aktiveras för det här Cacti-systemet?

en	Number of RRDfile Check Processes
sv	Antal RRDfile-kontrollprocesser

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
sv	Antalet samtidiga RRDfile Check-processer som ska användas för att behandla alla rrd-filer.

en	Check Frequency
sv	Kontrollera frekvens

en	How frequent should RRD be checked ?
sv	Hur ofta bör RRD kontrolleras?

en	Data Storage Settings
sv	Inställningar för datalagring

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
sv	Välj om RRD:er ska lagras lokalt eller hanteras av en extern RRDtool-proxyserver.

en	Local
sv	Lokal

en	RRDtool Proxy Server
sv	RRDtool Proxyserver

en	Structure RRDfile Paths
sv	Struktur RRDfil sökvägar

en	Enable Structured Paths
sv	Möjliggör strukturerade vägar

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.
sv	Använd en separat undermapp för varje värd RRD-filer. Namngivningen av RRD-filerna kommer att vara en av följande:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>Du kan göra den här ändringen efter installationen genom att köra CLI-skriptet <b>structure_rra_paths.php</b> efter att du har gjort ändringen. OBS: Om du ändrar värdet Max Directories för att minska antalet kataloger, eller om du ändrar Directory Pattern, kommer tomma kataloger inte att beskäras när du kör skriptet <b>structure_rra_paths.php</b> igen.

en	Directory Pattern
sv	Katalogmönster

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
sv	Vilket katalogmönster vill du använda för strukturerade RRD-sökvägar? "Device ID" är standardinställningen. Inställningen 'Device ID/Data Query ID' bör användas när du har enheter med tusentals grafer. När du har ändrat katalogmönstret måste du köra CLI-skriptet Structured Path igen för att ändra RRD-filernas sökvägar till det nya mönstret.

en	Device ID
sv	Enhets ID

en	Device ID/Data Query ID
sv	Enhetens ID/Data Query ID

en	Device Hash/Device ID
sv	Enhetens hash/enhetens ID

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories
sv	Max Hash-kataloger för enheter

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
sv	Det maximala antalet enhetskataloger som ska skapas baserat på hashade enhets-ID:n.

en	Proxy Server
sv	Proxyserver

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
sv	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för RRDtool-proxyservern.

en	Proxy Port Number
sv	Portnummer för proxy

en	TCP port for encrypted communication.
sv	TCP-port för krypterad kommunikation.

en	RSA Fingerprint
sv	RSA fingeravtryck

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
sv	Fingeravtrycket för den aktuella offentliga RSA-nyckeln som proxyn använder. Detta krävs för att upprätta en betrodd anslutning.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
sv	RRDtool Proxy Server - Säkerhetskopiering

en	Load Balancing
sv	Lastbalansering

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
sv	Om både huvud- och reservproxy kan tas emot gör detta alternativ det möjligt att sprida alla förfrågningar mot RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
sv	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för RRDtool backup-proxyservern om proxy körs i MSR-läge.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
sv	TCP-port för krypterad kommunikation med backup-proxyn.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
sv	Fingeravtrycket för den aktuella offentliga RSA-nyckeln som backup-proxyn använder. Detta krävs för att upprätta en betrodd anslutning.

en	Spike Kill Settings
sv	Spike Kill-inställningar

en	Removal Method
sv	Metod för borttagning

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
sv	Det finns två borttagningsmetoder. Den första, Standardavvikelse, tar bort alla prover som ligger X antal standardavvikelser från genomsnittet av proverna. Den andra metoden, Varians, tar bort alla stickprov som är X% mer än Varians-genomsnittet. Variansmetoden tar hänsyn till ett visst antal "outliers". Det är exceptionella prover, som spiken, som måste uteslutas från beräkningen av variansgenomsnittet.

en	Standard Deviation
sv	Standardavvikelse

en	Variance Based w/Outliers Removed
sv	Variansbaserad med borttagna extremvärden

en	Replacement Method
sv	Ersättningsmetod

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
sv	Det finns tre ersättningsmetoder. Den första metoden ersätter spiken med genomsnittet för datakällan i fråga. Den andra metoden ersätter spiken med ett "NaN". Den sista metoden ersätter spiken med det senast kända goda värde som hittats.

en	Average
sv	Medel

en	NaN's
sv	NaN:s

en	Last Known Good
sv	Senast kända vara

en	Number of Standard Deviations
sv	Antal standardavvikelser

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
sv	Alla värden som ligger så här många standardavvikelser över genomsnittet kommer att uteslutas. Vilket antal som är lämpligt beror på vilken typ av data som ska bearbetas. Vi rekommenderar ett antal som inte är lägre än 5 standardavvikelser.

en	%d Standard Deviations
sv	%d Standardavvikelser

en	Variance Percentage
sv	Avvikelse Procent

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
sv	Detta värde representerar procentandelen över det justerade genomsnittet för urvalet när avvikande värden har tagits bort från urvalet. Till exempel skulle en variansprocent på 100%% på ett justerat genomsnitt på 50 ta bort alla stickprov över kvantiteten 100 från diagrammet.

en	Variance Number of Outliers
sv	Varians Antal extremvärden

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
sv	Detta värde representerar det antal prover med högt och lågt medelvärde som tas bort från provuppsättningen innan variansmedelvärdet beräknas. Om du väljer ett outlier-värde på 5 tas både de 5 högsta och de 5 lägsta medelvärdena bort.

en	%d High/Low Samples
sv	%d Hög/Låg provtagning

en	Max Kills Per RRA
sv	Max antal dödade per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
sv	Detta värde representerar det maximala antalet spikar som ska tas bort från en Graph RRA.

en	%d Spikes
sv	%d Spikar

en	Absolute Maximum Value
sv	Absolut maximalt värde

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
sv	Detta värde representerar det maximala råvärdet för varje datapunkt som ska tas bort från en Graph RRA.

en	1 Thousand
sv	1 tusen

en	10 Thousand
sv	10 tusen

en	100 Thousand
sv	100 tusen

en	1 Million
sv	1 miljon kronor

en	2.5 Million (20 Megabits)
sv	2.5 miljoner (20 megabit)

en	7.5 Million (60 Megabits)
sv	7.5 miljoner (60 megabit)

en	10 Million
sv	10 miljoner

en	12.5 Million (100 Megabits)
sv	12.5 miljoner (100 megabit)

en	31.3 Million (250 Megabits)
sv	31.3 miljoner (250 megabit)

en	75 Million (600 Megabits)
sv	75 miljoner (600 megabit)

en	100 Million
sv	100 miljoner kronor

en	125 Million (1 Gigabit)
sv	125 miljoner (1 gigabit)

en	1 Billion
sv	1 miljard

en	1.25 Billion (10 Gigabits)
sv	1.25 miljarder (10 gigabit)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)
sv	12.5 miljarder (100 gigabit)

en	DS Filter
sv	DS-filter

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".
sv	Anger de DSes inom en RRD som Spikekill kommer att arbeta med. En sträng med kommaseparerade värden som innehåller indexnummer eller namn på önskade DSes. Om den lämnas tom kommer alla DS att matchas. Ett exempel är "5,traffic_*", vilket skulle matcha DS-index 5 samt alla DS vars namn börjar med "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
sv	Om den här katalogen inte är tom kommer dina ursprungliga RRD-filer att säkerhetskopieras till den här platsen.

en	Batch Spike Kill Settings
sv	Batch Spike Kill-inställningar

en	Removal Schedule
sv	Schema för borttagning

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
sv	Vill du regelbundet ta bort spikar från dina grafer? Välj i så fall frekvens nedan.

en	Once a Day
sv	En gång om dagen

en	Every Other Day
sv	Varannan dag

en	Base Time
sv	Bastid

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
sv	Bastid för när Spike-borttagningen ska ske. Om du t.ex. använder "12:00am" och väljer en gång per dag, kommer batchborttagningen att börja vid ungefär midnatt varje dag.

en	Graph Templates to Spike Kill
sv	Grafmallar till Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
sv	Vid borttagning av spikar i en batch kommer endast de mallar som väljs nedan att behandlas.

en	Backup Retention
sv	Bevarande av säkerhetskopior

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
sv	När SpikeKill dödar spikar i grafer gör den en säkerhetskopia av RRD-filen. Hur länge ska dessa säkerhetskopieringsfiler sparas?

en	Default View Mode
sv	Standardvisningsläge

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
sv	Vilket Graph-läge vill du ska visas som standard när du först besöker Graphs-sidan?

en	TimeZone Support
sv	Stöd för tidszoner

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
sv	Hur vill du att Cacti ska presentera datum? Denna inställning kommer också att ändra hur datum i Cacti Graphs representeras.

en	Cacti Server Timezone
sv	Cacti-serverns tidszon

en	My Browsers Timezone
sv	Min webbläsares tidszon

en	User Language
sv	Användarspråk

en	Defines the preferred GUI language.
sv	Definierar det föredragna GUI-språket.

en	Show Graph Title
sv	Visa grafens titel

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
sv	Visa grafens titel på sidan så att den kan sökas med hjälp av webbläsaren.

en	Hide Disabled
sv	Dölj inaktiverad

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
sv	Döljer inaktiverade enheter och grafer när de visas utanför fliken Console.

en	Show Device Aggregates
sv	Visa enhetsaggregat

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
sv	Om en datakälla för en enhet ingår i en aggregerad graf, visas den grafen tillsammans med andra enhetsgrafer

en	Enable Horizontal Scrolling
sv	Aktivera horisontell rullning

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
sv	Aktivera horisontell rullning av tabeller, inaktivera responsiv kolumnvisibilitet.

en	The date format to use in Cacti.
sv	Det datumformat som ska användas i Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
sv	Datumseparatorn som ska användas i Cacti.

en	Page Refresh
sv	Uppdatering av sidan

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
sv	Antal sekunder mellan automatiska siduppdateringar.

en	Preview Graphs Per Page
sv	Förhandsgranska grafer per sida

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
sv	Antalet grafer som ska visas på en sida i förhandsgranskningsläget.

en	Default Time Range
sv	Standard Tidsintervall

en	The default RRA to use in rare occasions.
sv	Standard RRA som ska användas i sällsynta fall.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Den förvalda tidsrymd som visas när grafer och andra tidsspecifika data visas.

en	Default Timeshift
sv	Standard tidsförskjutning

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Den förvalda tidsförskjutningen som visas när grafer och andra tidsspecifika data visas.

en	Allow Graph to extend to Future
sv	Låt grafen sträcka sig till framtiden

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
sv	När du visar grafer ska du tillåta att grafens datum sträcker sig "till framtiden

en	First Day of the Week
sv	Första dagen i veckan

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
sv	Den första veckodagen för veckovisa grafvisningar

en	Start of Daily Shift
sv	Start av dagligt skift

en	Start Time of the Daily Shift.
sv	Starttid för det dagliga skiftet.

en	End of Daily Shift
sv	Slut på dagligt skift

en	End Time of the Daily Shift.
sv	Sluttid för det dagliga skiftet.

en	Thumbnail Sections
sv	Miniatyrbilder av sektioner

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
sv	Vilka delar av Cacti visar miniatyrbilder som standard.

en	Preview Thumbnail Columns
sv	Förhandsgranska miniatyrbildskolumner

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas vid visning av miniatyrgrafer i läget Preview.

en	1 Column
sv	1 kolumn

en	%d Columns
sv	%d Kolumner

en	Tree View Thumbnail Columns
sv	Kolumner med miniatyrbilder i trädvyn

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas vid visning av miniatyrdiagram i trädläge.

en	Thumbnail Height
sv	Miniatyr-höjd

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Höjden på miniatyrgraferna i pixlar.

en	Thumbnail Width
sv	Miniatyrbildens bredd

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Bredden på miniatyrgraferna i pixlar.

en	Default Tree
sv	Standardträd

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
sv	Standardgrafträdet som ska användas när grafer visas i trädläge.

en	Graphs Per Page
sv	Grafer per sida

en	Expand Devices
sv	Expandera enheter

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
sv	Välj om du vill expandera de grafmallar och datafrågor som används av en enhet på Tree.

en	Tree History
sv	Trädets historia

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
sv	Om den är aktiverad kommer Cacti att komma ihåg din trädhistorik mellan inloggningar och när du återvänder till sidan Graphs.

en	Use Custom Fonts
sv	Använd anpassade teckensnitt

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
sv	Välj om du vill använda dina egna anpassade teckensnitt och teckenstorlekar eller om du vill använda systemets standardinställningar.

en	Title Font File
sv	Titel Teckensnittsfil

en	The font file to use for Graph Titles
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafiska titlar

en	Legend Font File

en	The font file to be used for Graph Legend items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafförklaringens objekt

en	Axis Font File
sv	Axis teckensnittsfil

en	The font file to be used for Graph Axis items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafaxelobjekt

en	Unit Font File
sv	Enhetens teckensnittsfil

en	The font file to be used for Graph Unit items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för Graph Unit-objekt

en	Realtime View Mode
sv	Visningsläge i realtid

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
sv	Hur vill du visa grafer i realtid?

en	Inline

en	New Window
sv	Nytt fönster

en	System Setting
sv	Systeminställning

en	1 Week
sv	1 vecka

en	Auto Log Out Time
sv	Tid för automatisk utloggning

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
sv	Endast för användare med konsolåtkomst: hur länge användaren kan vara inloggad innan han eller hon automatiskt loggas ut. Observera att om du inte har varit aktiv på mer än en timme kan du behöva uppdatera webbläsaren. Observera också att den här inställningen inte har någon effekt när autentiseringscookies är aktiverade.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
sv	Du är nu inloggad på Cacti. Du kan följa dessa grundläggande steg för att komma igång.

en	Create devices for network
sv	Skapa enheter för nätverket

en	Create graphs for your new devices
sv	Skapa grafer för dina nya enheter

en	View your new graphs
sv	Visa dina nya grafer

en	Offline

en	Online

en	Recovery
sv	Återhämtning

en	Remote Data Collector Status:
sv	Fjärrstyrd datainsamlare Status:

en	Number of Offline Records:
sv	Antal offline-poster:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
sv	OBS: Du är inloggad på en fjärrdatainsamlare. När du är "online" kommer du att kunna se och styra mycket av Cactis huvudplats precis som om du vore inloggad på den. Det är också viktigt att notera att fjärrdatainsamlare måste använda funktionen "On Demand Updating " i Cactis Performance Boosting Services, och vi rekommenderar alltid att du använder Spine. När fjärrdatainsamlaren är "offline" kommer fjärrdatainsamlarens plats att innehålla mycket mindre information. Den kommer dock att cacha alla uppdateringar tills huvuddatabasen och webbservern för Cacti är nåbara. Då kommer den att dumpa sin Boost-tabellutmatning tillbaka till den huvudsakliga Cacti-databasen för uppdatering.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
sv	OBS: Inget av Core Cacti-tilläggen har hittills omarbetats för att fungera med fjärrinmatade datainsamlare. Därför fungerar inte insticksprogram som MacTrack och HMIB, som kräver direktåtkomst till enheter, med fjärrstyrda datainsamlare för närvarande. Tillägg som Thold kommer dock att fungera så länge som den fjärranslutna datainsamlaren är i "online" -läge.

en	Path for %s
sv	Sökväg för %s

en	New Poller
sv	Nya Poller

en	Cacti Install Help
sv	Hjälp med installation av Cacti

en	Cacti Server v%s - Maintenance
sv	Cacti Server v%s - Underhåll

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
sv	Cacti Server v%s - Installationsguide

en	Refresh current page
sv	Uppdatera aktuell sida

en	Initializing
sv	Initierar

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
sv	Vänligen vänta medan installationssystemet för Cacti Version %s initialiseras. Du måste ha JavaScript aktiverat för att detta ska fungera.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
sv	FATAL: Vi kan inte fortsätta med den här installationen. För att kunna installera Cacti måste PHP vara version 7.4 eller senare.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
sv	Se PHP-manualen: JavaScript objektnotation.

en	The php-json module must also be installed.
sv	Modulen php-json måste också vara installerad.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
sv	Se PHP-manualen: Inaktivera funktioner.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
sv	Funktionerna shell_exec() och/eller exec() är för närvarande blockerade.

en	Display Graphs from this Aggregate
sv	Visa grafer från detta aggregat

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
sv	De grafer som valts för den aggregerade grafen nedan representerar grafer från flera grafmallar. Aggregate stöder inte skapandet av aggregerade grafer från flera grafmallar.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
sv	De grafer som väljs för den aggregerade grafen använder inte grafmallar. Aggregate har inte stöd för att skapa aggregerade grafer från grafer som inte är mallade.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.
sv	Det uppstod något fel i MySQL/MariaDB. Kan inte fortsätta.

en	You must pass at least a single Graph to this function
sv	Du måste skicka minst en enda Graph till denna funktion

en	Graph Item
sv	Grafobjekt

en	CF Type
sv	CF-typ

en	GPrint

en	Item Color
sv	Färg på objektet

en	Color Template
sv	Färgmall

en	Skip
sv	Hoppa över

en	Aggregate Items are not modifiable
sv	Aggregerade poster är inte modifierbara

en	Aggregate Items are not editable
sv	Aggregerade objekt är inte redigerbara

en	Type
sv	Typ

en	No Matching Devices
sv	Inga matchande enheter

en	Objects
sv	Objekt

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
sv	En blå teckensnittsfärg anger att regeln kommer att tillämpas på objekten i fråga. Andra objekt kommer inte att omfattas av regeln.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
sv	Matchande objekt [ %s ]

en	Device Status
sv	Status för enhet

en	There are no Objects that match this rule.
sv	Det finns inga objekt som matchar den här regeln.

en	Error in data query
sv	Fel i datafrågan

en	Matching Items
sv	Matchande föremål

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.
sv	Försök till SQL-injektion upptäcktes i Tree Automation för fältvariabeln.

en	Resulting Branch
sv	Resulterande gren

en	No Items Found
sv	Inga föremål hittades

en	Show Matching Device SQL Query
sv	Visa matchande enhet SQL-fråga

en	Field
sv	Fält

en	Pattern
sv	Mönster

en	No Device Selection Criteria
sv	Ingen enhet Urvalskriterier

en	Show Matching Objects SQL Query
sv	Visa matchande objekt SQL-fråga

en	No Graph Creation Criteria
sv	Inga kriterier för skapande av grafer

en	Warning matching Graph Rule returned no matches
sv	Varning för matchning av Graph Rule gav inga träffar

en	Propagate Change
sv	Sprida förändring

en	Search Pattern
sv	Sök mönster

en	Replace Pattern
sv	Byt ut mönstret

en	No Tree Creation Criteria
sv	Inga kriterier för skapande av träd

en	Device Match Rule
sv	Matchningsregel för enhet

en	Create Graph Rule
sv	Skapa grafregel

en	Graph Match Rule
sv	Graf Matchningsregel

en	Create Tree Rule (Device)
sv	Skapa trädregel (enhet)

en	Create Tree Rule (Graph)
sv	Skapa trädregel (graf)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [redigera regelobjekt för %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [nytt regelobjekt för %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
sv	Tillagd av Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
sv	ERROR: IP-intervall i form av intervall1-intervall2 stöds inte längre.

en	The file is too big.
sv	Filen är för stor.

en	Incomplete file transfer.
sv	Ofullständig filöverföring.

en	No file uploaded.
sv	Ingen fil har laddats upp.

en	Temporary folder missing.
sv	Temporär mapp saknas.

en	Failed to write file to disk
sv	Misslyckades skriva filen till disken

en	File upload stopped by extension
sv	Filuppladdningen stoppades av ett tillägg

en	Invalid file extension.
sv	Ogiltig filändelse.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!
sv	Automation Nätverk SNMP Regel '%s' %s!

en	Imported
sv	Importerad

en	Updated
sv	Uppdaterad

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!
sv	Automation Network SNMP-regel '%s' %s Misslyckades!

en	Update
sv	Uppdatera

en	Automation Network SNMP Option %s!
sv	Automation Nätverk SNMP Alternativ %s!

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
sv	Automation Network SNMP Option %s Misslyckades!

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!
sv	Automation Network Rule innehåller inte några SNMP-alternativ!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema
sv	Importkolumnerna för Automation Network Rule stämmer inte överens med databasschemat

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.
sv	Den enhetsmall som är relaterad till nätverksregeln är inte laddad i detta Cacti-system. Redigera det här nätverket och ställ in enhetsmallen, eller importera enhetsmallen och importera sedan den här automatiseringsregeln igen.

en	Unknown Device Template
sv	Mall för okänd enhet

en	Automation Network Rule '%s' %s!
sv	Automation Nätverksregel '%s' %s!

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!
sv	Automation Network Rule '%s' %s Misslyckades!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.
sv	Automation Network Rule Importdata är antingen för en annan objekttyp eller inte JSON-formaterade.

en	Template column '
sv	Mallkolumn '

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
sv	Remote Poller %s är nere, du måste utföra en FullSync när den är uppe igen

en	ERROR: Device ID is Blank
sv	FEL: Enhetens ID är tomt

en	ERROR: Device[
sv	FEL: Enhet[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
sv	FEL: Misslyckades med att ansluta till fjärrinsamlaren.

en	Device is Disabled
sv	Enheten är inaktiverad

en	Device Availability Check Bypassed
sv	Kontroll av enhetens tillgänglighet förbigången

en	SNMP Information
sv	SNMP-information

en	SNMP not in use
sv	SNMP används inte

en	SNMP error
sv	SNMP-fel

en	Session

en	No session
sv	Ingen session

en	Host
sv	Värd

en	System:

en	Uptime:
sv	Drifttid:

en	Hostname:
sv	Värdnamn:

en	Location:
sv	Plats:

en	Contact:
sv	Kontakt:

en	Ping Results
sv	Ping-resultat

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
sv	Ingen Ping- eller SNMP-tillgänglighetskontroll används

en	New Branch
sv	Ny filial

en	Web Basic
sv	Webb grundläggande

en	Device:(Hide Disabled)
sv	Enhet:(Dölj inaktiverad)

en	Graph:(%s%s)
sv	Graf:(%s%s)

en	Device:(%s%s)
sv	Enhet:(%s%s)

en	Template:(%s%s)
sv	Mall:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
sv	Graf+Anordning+Mall:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
sv	Enhet+Template:(%s%s)

en	Restricted By:
sv	Begränsad av:

en	Granted By:
sv	Beviljas av:

en	Granted
sv	Beviljade

en	Restricted
sv	Begränsat

en	Branch:
sv	Filial:

en	Device:
sv	Enhet:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
sv	Ditt konto har blivit låst. Vänligen kontakta din administratör.

en	Access Denied! Login Disabled.
sv	Åtkomst nekad! Inloggning avaktiverad.

en	Access Denied! Login Failed.
sv	Åtkomst nekad! Inloggning misslyckades.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
sv	Web Basic Authentication konfigurerad, men inget användarnamn skickades från webbservern. Kontrollera att du har aktiverat autentisering på webbservern.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
sv	%s autentiserad av webbservern, men både Template och Guest Users är inte definierade i Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
sv	Åtkomst nekad! Fel vid LDAP-sökning: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
sv	Åtkomst nekad! LDAP-fel: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
sv	Åtkomst nekad! Användaren har inte angett något lösenord.

en	LDAP Search Error: %s
sv	Fel vid LDAP-sökning: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad! Mallens användar-ID %s finns inte. Vänligen kontakta din administratör.

en	Access Denied! Login failed.
sv	Åtkomst nekad! Inloggningen misslyckades.

en	Reset password
sv	Återställ lösenord

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
sv	Din Cacti-administratör har tvingat fram komplexa lösenord för inloggningar och ditt nuvarande Cacti-lösenord uppfyller inte de nya kraven. Därför måste du ändra ditt lösenord nu.

en	Password must be at least %d characters!
sv	Lösenordet måste innehålla minst %d tecken!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 numeriskt tecken!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
sv	Ditt lösenord måste innehålla en blandning av små och stora bokstäver!

en	Your password must contain at least 1 special character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 specialtecken!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one
sv	Detta lösenord verkar vara ett välkänt lösenord, vänligen använd ett annat

en	Cacti Login Failure
sv	Felaktig inloggning för Cacti

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
sv	Autentisering var tidigare inte inställd. Försökte ställa in lokal autentisering, men inget administrativt konto hittades.

en	Unknown error
sv	Okänt fel

en	ERROR: Unable to find user
sv	ERROR: Det går inte att hitta användaren

en	2FA failed to be disabled
sv	2FA kunde inte inaktiveras

en	2FA is now disabled
sv	2FA är nu inaktiverat

en	2FA secret failed to be generated/updated
sv	2FA-hemligheten kunde inte genereras/uppdateras

en	2FA secret has needs verification
sv	2FA-hemlighet har behov av verifiering

en	ERROR: Code was not verified, please try again
sv	FEL: Koden verifierades inte, vänligen försök igen

en	2FA has been enabled and verified
sv	2FA har aktiverats och verifierats

en	%s MBytes

en	%s KBytes

en	%s Bytes
sv	%s Byte

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
sv	%s - WEBUI OBS: Cacti-loggen rensades från gränssnittet för webbhantering.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att rensa loggfilen.<br><br><br>Obs: Om loggning är inställd på både Cacti och Syslog kommer logginformationen att finnas kvar i Syslog.

en	Purge Log
sv	Rensning av logg

en	Log Filters
sv	Log filtrar

en	- Admin Filter active
sv	- Admin Filter aktiv

en	- Admin Unfiltered
sv	- Admin ofiltrerad

en	- Admin view
sv	- Adminvy

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d %s - Filter aktivt]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d %s - Ofiltrerad]

en	Entries
sv	Poster

en	File
sv	Fil

en	Head Lines
sv	Huvudlinjer

en	Tail Lines
sv	Bakre linjer

en	Expand Log
sv	Expandera logg

en	Expand
sv	Expandera

en	System Default
sv	Systemstandard

en	Raw Log
sv	Rå logg

en	Stats
sv	Statistik

en	Warnings++
sv	Varningar++

en	Errors++
sv	Fel ++

en	Debug
sv	Debugg

en	SQL Calls
sv	SQL-anrop

en	AutoM8

en	Non Stats
sv	Icke statistik

en	Boost

en	Device Up/Down
sv	Enhet upp/ner

en	Recaches
sv	Återvinningar

en	Security Issues
sv	Säkerhetsfrågor

en	Threshold
sv	Tröskel

en	Display
sv	Visa

en	Newest First
sv	Nyast först

en	Oldest First
sv	Äldst först

en	Matches
sv	Matcher

en	Does Not Match
sv	Matchar inte

en	Automation Execution for Data Query complete
sv	Automation Execution för Data Query komplett

en	Plugin Hooks complete
sv	Plugin Hooks komplett

en	Running Data Query [%s].
sv	Kör datafrågeställning [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
sv	Hittad typ = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
sv	Okänd typ = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
sv	VARNING: Sort Field Association har ändrats. Problem med ommappning kan uppstå!

en	Update Data Query Sort Cache complete
sv	Uppdatera data Query Sortera Cache komplett

en	Found %s Local Data ID's to Verify
sv	Hittade %s ID:n för lokala data att verifiera

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
sv	Indexförändring upptäckt! AktuelltIndex: %s, FöregåendeIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
sv	Övergående indexborttagning upptäckt! FöregåendeIndex: %s. Ingen åtgärd vidtagen.

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
sv	Borttagning av index upptäckt! FöregåendeIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
sv	Verifiering av %s lokala data-ID:n slutförd

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
sv	Hittade ändrade %s och %s föräldralösa lokala data-ID:n för att återskapa.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
sv	Klar med omplacering av grafer till deras nya index

en	Done updating Data Source Title Cache
sv	Klar med uppdatering av datakällans titelcache

en	Done updating Graph Title Cache
sv	Klar med uppdatering av Graph Title Cache

en	Index Association with Local Data complete
sv	Index Association with Local Data komplett

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
sv	Uppdatering Re-Index Cache slutförd. Det fanns %s indexändringar och %s föräldralösa index.

en	Update Poller Cache for Query complete
sv	Uppdatera Poller Cache för fullständig fråga

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
sv	Inga indexändringar upptäckta, hoppar över återindexering och återfyllning av Poller-cache

en	Automation Executing for Data Query complete
sv	Automation Executing för Data Query komplett

en	Plugin hooks complete
sv	Plugin-hooks kompletta

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
sv	Kontrollerar för ändring av sorteringsfält. Inga ändringar upptäckta.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
sv	Detekterat Nytt sorteringsfält: '%s' Gammalt sorteringsfält '%s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
sv	ERROR: Det nya sorteringsfältet är inte lämpligt. Sorteringsfältet kommer inte att ändras.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
sv	Nytt sorteringsfält validerat. Sorteringsfältet ska uppdateras.

en	Could not find data query XML file at '%s'
sv	Kunde inte hitta XML-filen för datafrågor vid '%s'

en	Found data query XML file at '%s'
sv	XML-fil med datafråga hittades vid '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
sv	Fel vid parsning av XML-fil till en array.

en	XML file parsed ok.
sv	XML-filen tolkades ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
sv	Ogiltigt fält <index_order>%s</index_order>

en	Must contain &lt;direction&gt;input&lt;/direction&gt; or &lt;direction&gt;input-output&lt;/direction&gt; fields only
sv	Får endast innehålla fälten &lt;direction&gt;input&lt;/direction&gt; eller &lt;direction&gt;input-output&lt;/direction&gt

en	Data Query returned no indexes.
sv	Data Query returnerade inga index.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> finns i XML-filen men inga data returneras, 'Index Count Changed' stöds inte

en	Executing script for num of indexes '%s'
sv	Exekverar skript för antal index '%s'

en	Found number of indexes: %s
sv	Hittat antal index: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" stöds inte

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" emuleras genom att räkna arg_index-poster

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
sv	FEL: Data Query returnerade inga index.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
sv	Exekverar skript för lista över index '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
sv	Klicka för att visa Data Query-utdata för 'index'

en	Found index: %s
sv	Hittat index: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
sv	Klicka för att visa Data Query-utdata för fältet '%s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
sv	Sorteringsfältet returnerade inga data för fältnamn %s, hoppar över

en	Executing script query '%s'
sv	Exekvering av skriptfråga '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
sv	Hittat objekt [%s='%s'] index: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
sv	Totalt: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
sv	Ogiltigt host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
sv	Auto Bulk Walk Storlek vald.

en	Failed to load SNMP session.
sv	Misslyckades med att ladda SNMP-sessionen.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
sv	Testad Bulk Walk Size %d med ett svar på %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
sv	Bulk Walk Size som valts var %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
sv	Spara Bulk Walk Size till enheten.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
sv	Bulk Walk Size är fast inställd på %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Exekverar SNMP för att hämta antal index @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
sv	<oid_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" emuleras genom att räkna oid_index-poster

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Utför SNMP-undersökning för lista över index @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
sv	Ingen SNMP-data returneras

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Index hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
sv	Lista över index filtrerade efter värde @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index efter värde som hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Filtrering av lista över index @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
sv	Åtgärdar felaktigt "metod"-fält för "%s" eftersom "rewrite_index" eller "oid_suffix" är definierat

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
sv	Infoga indexdata för fältet '%s' [value='%s']

en	Located input field '%s' [get]
sv	Lokaliserat inmatningsfält '%s' [hämta]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
sv	Hittade OID-omskrivningsregel: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
sv	oid_rewrite vid OID: '%s' ny OID: '%s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
sv	Kör SNMP get för data @ '%s' [värde='%s']

en	Field '%s' %s
sv	Fält '%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
sv	Utför SNMP-hämtning för %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
sv	Sorteringsfältet returnerade inga data för OID[%s], hoppar över.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
sv	Hittade resultat för data @ '%s' [value='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Inställningsresultat för data @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Utelämnat resultat för data @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
sv	Fick SNMP get-resultat för data @ '%s' [värde='%s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
sv	Exekverar SNMP hämtning av data @ '%s' [value='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
sv	Lokaliserat inmatningsfält '%s' [gå]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
sv	Utför SNMP walk för data @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
sv	Inget index[%s] i value_index_parse, hoppar över.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
sv	Hittat OCTET STRING '%s' avkodat värde: '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från regexp oid värde parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
sv	Felaktigt rewrite_value-objekt hittat, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
sv	Kunde inte tolka översättningskartan (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'

en	Update graph data query cache complete
sv	Uppdatering av grafdatafrågans cache slutförd

en	Re-Indexing Data Query complete
sv	Omindexering av datafrågan komplett

en	Unknown Index
sv	Okänt index

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
sv	Du måste välja en XML-utdatakolumn för datakällan '%s' och växla kryssrutan till höger om den

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
sv	Din Graph Template har inte Data Templates i bruk. Vänligen korrigera din grafmall

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att bestämma lösenordsfältets längd, kan inte fortsätta eftersom lösenordet kan skadas

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att ändra lösenordsfältets längd, kan inte fortsätta eftersom lösenordet kan skadas

en	Data Source ID %s does not exist
sv	Datakällans ID %s finns inte

en	Debug not completed after 5 pollings
sv	Debug inte slutförd efter 5 pollningar

en	Failed fields:
sv	Misslyckade fält:

en	Data Source is not set as Active
sv	Datakällan är inte inställd som aktiv

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
sv	RRDfile Folder (rra) är inte skrivbar av Poller. Mappens ägare: %s. Poller körs som: %s

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
sv	RRDfile är inte skrivbar av Poller. RRDfilens ägare: %s. Poller körs som %s

en	RRDfile does not match Data Source
sv	RRDfilen stämmer inte överens med datakällan

en	RRDfile not updated after polling
sv	RRD-filen uppdateras inte efter polling

en	Data Source returned Bad Results for
sv	Datakällan gav dåliga resultat för

en	Data Source was not polled
sv	Datakällan har inte tillfrågats

en	No issues found
sv	Inga problem hittades

en	RRDfile not created yet
sv	RRDfile ännu inte skapad

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
sv	Inställningar sparas till datainsamlare %d hoppades över på grund av hjärtslag.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
sv	Inställningar sparas i datainsamlaren %d Misslyckades.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null
sv	Formulärvalideringen misslyckades: Variabeln '%s' tillåter inte null och variabeln är null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'
sv	Formulärvalidering misslyckades: Variabel '%s' med värde '%s' misslyckades REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation
sv	Ett eller flera fält misslyckades med valideringen

en	Error
sv	Fel

en	Information

en	Message Not Found.
sv	Meddelandet hittades inte.

en	Error %s is not readable
sv	Fel %s är inte läsbart

en	Logged in a Guest
sv	Loggade in som gäst

en	Logged in as
sv	Inloggad som

en	Login as Regular User
sv	Logga in som vanlig användare

en	guest
sv	gäst

en	User Community
sv	Användargemenskap

en	Documentation
sv	Dokumentation

en	Logged in as %s
sv	Inloggad som %s

en	Edit Profile
sv	Redigera profil

en	Logout
sv	Logga ut

en	Leaf
sv	Blad

en	Non Query Based
sv	Icke frågebaserad

en	Link %s
sv	Länk %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
sv	Fel i utskicket: Ingen mottagaradress angiven!!!<br>Om du använder <i>Test Mail</i> -länken, vänligen ställ in <b>e-postinställningen för Alert</b>.

en	Authentication failed: %s
sv	Autentiseringen misslyckades: %s

en	HELO failed: %s
sv	HELO misslyckades: %s

en	Connect failed: %s
sv	Anslutningen misslyckades: %s

en	SMTP error:
sv	SMTP-fel:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
sv	Detta är ett testmeddelande som genererats från Cacti. Det här meddelandet skickades för att testa konfigurationen av dina e-postinställningar.

en	Your email settings are currently set as follows
sv	Dina e-postinställningar är för närvarande inställda enligt följande

en	Checking Configuration...<br>
sv	Kontrollerar konfigurationen...<br>

en	PHP's Mailer Class
sv	PHP:s Mailer-klass

en	Method: SMTP
sv	Metod: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
sv	Visas inte av säkerhetsskäl

en	Security
sv	Säkerhet

en	Ping Results:
sv	Ping resultat:

en	Bypassed
sv	Förbikopplad

en	Creating Message Text...
sv	Skapa meddelandetext...

en	Sending Message...
sv	Sänder meddelande...

en	Cacti Test Message
sv	Testmeddelande för Cacti

en	Success!
sv	Klart!

en	Message Not Sent due to ping failure.
sv	Meddelande ej skickat på grund av ping-fel.

en	Since Install
sv	Sedan Install

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
sv	Cacti inaktiverade plugin %s på grund av följande fel: %s! Se Cactis loggfil för mer information.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!
sv	VARNING: PollerID:%s har ett ogiltigt värdnamn:%s. Är det inte nåbart via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.
sv	Misslyckades med att kontakta fjärragent %s Orsak: %s. Se Cacti Log för mer information.

en	- Dev %s

en	- Beta %s

en	Version %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"
sv	VARNING: Key Cacti Include-filen "%s" saknas. Leta reda på och ersätt den här filen som vi kontrollerade i "%s"

en	System Device
sv	System Enhet

en	Aggregated Device
sv	Aggregerad enhet

en	Not Applicable
sv	Ej tillämpligt

en	Damaged Graph
sv	Skadad graf

en	Remote Server
sv	Fjärrserver

en	Get Page Help
sv	Få hjälp med sidan

en	Templates Selected
sv	Valda mallar

en	Enter keyword
sv	Ange sökord

en	Data Query:
sv	Datafrågeställning:

en	CSV Export of Graph Data
sv	CSV-export av grafdata

en	Time Graph View
sv	Visa tidsgraf

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	Kill Spikes in Graphs
sv	Döda spikar i grafer

en	Previous
sv	Föregående

en	%d to %d of %s [ %s ]
sv	%d till %d av %s [ %s ]

en	Next
sv	Nästa

en	All %d %s
sv	Alla %d %s

en	Current Page: %s
sv	Aktuell sida: %s

en	No %s Found
sv	Inga %s hittades

en	Seq#

en	Consolidation
sv	Konsolidering

en	Legend
sv	Historia

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.
sv	När du exporterar eller visar värdena när du håller muspekaren över grafen, vilken teckenförklaring vill du ska visas? Om den är tom kommer den som standard att vara data_source_name (konsolideringsfunktion). Detta fungerar inte för vissa Cacti-objekt som t.ex. TOTAL_ALL_DATA_SOURCES.

en	No Source
sv	Ingen källa

en	Choose an action
sv	Välj en åtgärd

en	Execute Action
sv	Utför åtgärd

en	Logs
sv	Loggar

en	Metric
sv	Metriska

en	Select a Single Template
sv	Välj en enskild mall

en	Sort Column
sv	Sortera kolumn

en	Sort Order
sv	Sorteringsordning

en	Ascending
sv	Stigande

en	Descending
sv	Fallande

en	CF

en	Maximum
sv	Maximal

en	Measure
sv	Mätning

en	25th Percentile
sv	25:e percentilen

en	50th Percentile (Median)
sv	50:e percentilen (median)

en	75th Percentile
sv	75:e percentilen

en	90th Percentile
sv	90:e percentilen

en	95th Percentile
sv	95:e percentilen

en	Total/Sum/Bandwidth
sv	Totalt/Summa/Bandbredd

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
sv	Aktivera datakällans statistik för att sortera diagram

en	Standard Deviations
sv	Standardavvikelser

en	Variance Outliers
sv	Varians Utropstecken

en	Kills Per RRA
sv	Dödade per RRA

en	Absolute Max Value
sv	Absolut maxvärde

en	Remove StdDev
sv	Ta bort StdDev

en	Remove Variance
sv	Ta bort avvikelse

en	Gap Fill Range
sv	Gap Fyllningsområde

en	Float Range
sv	Float-område

en	Absolute Maximum
sv	Absolut Maximum

en	Dry Run StdDev
sv	Torrkörning StdDev

en	Dry Run Variance
sv	Varians i torrkörning

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range
sv	Torrkörning Flottörintervall

en	Dry Run Absolute Maximum
sv	Torrkörning Absolut Maximum

en	Charts
sv	Diagram

en	Client
sv	Kund

en	Contribute to the Cacti Project
sv	Bidra till Cacti-projektet

en	Panels
sv	Paneler

en	Help in Developing
sv	Hjälp med att utveckla

en	Donation & Sponsoring
sv	Donation och sponsring

en	Cacti Home
sv	Cacti - Hem

en	Keyboard
sv	Tangentbord

en	Miscellaneous
sv	Diverse

en	Cacti Project Page
sv	Projektsida för Cacti

en	RRDProxy

en	Shortcuts
sv	Genvägar

en	Spine
sv	Rygg

en	Help in Translating
sv	Hjälp med översättning

en	Clear Current Filter
sv	Rensa aktuellt filter

en	Clipboard
sv	Urklipp

en	Failed to find data to copy!
sv	Hittade inte data att kopiera!

en	Clipboard ID
sv	ID för urklipp

en	Copy operation is unavailable at this time
sv	Kopieringsfunktionen är inte tillgänglig just nu

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
sv	Tyvärr kunde inte ditt klippbord uppdateras just nu

en	Clipboard has been updated
sv	Klippbordet har uppdaterats

en	Compact Mode
sv	Kompakt läge

en	Dark Color Mode
sv	Mörkt färgläge

en	Error:
sv	Fel:

en	Sorry, we could not process your last action.
sv	Tyvärr kunde vi inte behandla din sista åtgärd.

en	Reason:
sv	Anledning:

en	Action failed
sv	Åtgärden misslyckades

en	The response to the last action was unexpected.
sv	Responsen på den sista åtgärden var oväntad.

en	Help
sv	Hjälp

en	Ignore System Color
sv	Ignorera systemets färg

en	Cacti

en	Light Color Mode
sv	Ljusfärgsläge

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
sv	Observera att vi inte kunde behandla alla dina åtgärder. Detaljer finns nedan.

en	Some Actions failed
sv	Vissa åtgärder misslyckades

en	No file selected
sv	Ingen fil vald

en	Passphrases match
sv	Passfras matchning

en	Passphrase matches but too short
sv	Passfras stämmer men är för kort

en	Passphrases do not match
sv	Lösenorden stämmer inte överens

en	Passphrase too short and not matching
sv	För kort lösenfras som inte matchar

en	Passphrase length meets 8 character minimum
sv	Längden på lösenfrasen uppfyller kraven på minst 8 tecken

en	Passphrase too short
sv	För kort lösenfras

en	Password Validation Passes
sv	Lösenordsvalidering godkänns

en	Click again to take this Graph out of Realtime
sv	Klicka igen för att ta bort denna graf från realtid

en	Click to view just this Graph in Realtime
sv	Klicka för att se just denna graf i realtid

en	Report a bug
sv	Rapportera ett fel

en	Enter a search term
sv	Ange en sökterm

en	Enter a regular expression
sv	Ange ett reguljärt uttryck

en	Select to Search
sv	Välj att söka

en	Pause
sv	Pausa

en	The Operation was successful. Details are below.
sv	Operationen var framgångsrik. Detaljerna finns nedan.

en	Operation successful
sv	Drift framgångsrik

en	Click to Show/Hide Filter
sv	Klicka för att visa/dölja filter

en	SpikeKill Results
sv	SpikeKill Resultat

en	Standard Mode
sv	Standardläge

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
sv	Tillåt eller begränsa tabellkolumnerna så att de sträcker sig utanför de aktuella fönstergränserna.

en	Connection Failed
sv	Anslutningen misslyckades

en	Connection Successful
sv	Anslutningen lyckades

en	Use System Color
sv	Använd systemfärg

en	Utility View
sv	Utsikt över verktyg

en	3rd Mouse Button
sv	3:e musknappen

en	Auto

en	Begin with
sv	Börja med

en	Close
sv	Stäng

en	Copy graph
sv	Kopiera graf

en	Copy graph link
sv	Kopiera graflänk

en	End with
sv	Avsluta med

en	Zoom Mode
sv	Zoom-läge

en	Open in new tab
sv	Öppna i ny flik

en	Always Off
sv	Alltid av

en	Always On
sv	Alltid på

en	Quick
sv	Snabbläge: Lyckad koppling

en	Save graph
sv	Spara graf

en	Timestamps
sv	Tidsstämplar

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
sv	Zooma in

en	Zoom Out
sv	Zooma ut

en	Zoom Out Factor
sv	Faktor för utzoomning

en	Zoom Out Positioning
sv	Zooma ut Positionering

en	Zoom Window Out of Range
sv	Zoomfönster utanför räckvidd

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.
sv	Zoom Datum före den 1 januari 1993 stöds inte i Cacti! Välj ett nyare datum.

en	Version %s | %s

en	Apply filter to table
sv	Tillämpa filter på tabellen

en	Reset filter to default values
sv	Återställ filter till standardvärden

en	File Found
sv	Filen hittades

en	Path is a Directory and not a File
sv	Sökvägen är en katalog och inte en fil

en	File is Not Found
sv	Filen hittades inte

en	Enter a valid file path
sv	Ange en giltig filsökväg

en	Directory Found
sv	Katalog hittades

en	Path is a File and not a Directory
sv	Sökvägen är en fil och inte en katalog

en	Directory is Not found
sv	Katalogen hittas inte

en	Enter a valid directory path
sv	Ange en giltig katalogsökväg

en	Cacti Color (%s)
sv	Cacti-färg (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
sv	INGEN VERIFIERING AV TECKENSNITT MÖJLIG

en	Proceed with action
sv	Fortsätt med åtgärder

en	Return to previous page
sv	Gå tillbaka till föregående sida

en	Warning Unsaved Form Data
sv	Varning för osparade formulärdata

en	Unsaved Changes Detected
sv	Osparade ändringar upptäckta

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
sv	Du har osparade ändringar på det här formuläret. Om du trycker på "Fortsätt" kommer dessa ändringar att kasseras. Tryck på "Avbryt" för att fortsätta redigera formuläret.

en	Attempted SQL Injection
sv	Försök till SQL-injektion

en	There was a SQL Injection attempted on the page
sv	Det gjordes ett försök till SQL-injektion på sidan

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s
sv	En klient försökte skapa en SQL-injektion i Cacti likely från en extern värd med adressen %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
sv	Data Query Datakällor måste skapas via %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
sv	Spara de aktuella inställningarna för grafer, kolumner, miniatyrbilder, förinställningar och tidsförskjutning i din profil

en	Columns
sv	Kolumner

en	%d Column
sv	%d kolumn

en	Custom
sv	Anpassad

en	From
sv	Från

en	Start Date Selector
sv	Väljare för startdatum

en	To
sv	Till

en	End Date Selector
sv	Väljare för slutdatum

en	Shift Time Backward
sv	Flytta tiden bakåt

en	Define Shifting Interval
sv	Definiera växlingsintervall

en	Shift Time Forward
sv	Skifta tiden framåt

en	Refresh selected time span
sv	Uppdatera valt tidsintervall

en	Return to the default time span
sv	Återgå till förinställt tidsintervall

en	Window
sv	Fönster

en	Interval
sv	Intervall

en	Stop
sv	Stoppa

en	Create Graph from %s
sv	Skapa graf från %s

en	Create %s Graphs from %s
sv	Skapa %s grafer från %s

en	Graph [Template: %s]
sv	Graf [Mall: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
sv	Grafobjekt [Mall: %s]

en	Data Source [Template: %s]
sv	Datakälla [Mall: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
sv	Anpassade data [Mall: %s]

en	New Report
sv	Ny rapport

en	Give this Report a descriptive Name
sv	Ge denna rapport ett beskrivande namn

en	Enable Report
sv	Aktivera rapport

en	Check this box to enable this Report.
sv	Markera denna ruta för att aktivera denna rapport.

en	Output Formatting
sv	Formatering av utdata

en	Use Custom Format HTML
sv	Använda anpassat HTML-format

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
sv	Markera den här rutan om du vill använda anpassad html och CSS för rapporten.

en	Format File to Use
sv	Format Fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att omsluta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en särskild <REPORT> -tagg inuti filen. Denna format-tagg kommer att ersättas av rapportens innehåll. Dessa filer finns i katalogen "formats".

en	Default Text Font Size
sv	Fontstorlek för standardtext

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
sv	Definierar standardteckensnittsstorleken för all text i rapporten, inklusive rapporttiteln.

en	Default Object Alignment
sv	Standardinriktning för objekt

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
sv	Definierar standardinriktningen för text och grafer.

en	Graph Linked
sv	Graf Länkad

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
sv	Bör graferna länkas tillbaka till Cacti-platsen?

en	Graph Settings
sv	Inställningar för graf

en	Graph Columns
sv	Diagramkolumner

en	The number of Graph columns.
sv	Antalet grafkolumner.

en	The Graph width in pixels.
sv	Grafens bredd i pixlar.

en	The Graph height in pixels.
sv	Grafens höjd i pixlar.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
sv	Bör graferna återges som miniatyrbilder?

en	Email Frequency
sv	E-postfrekvens

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
sv	Nästa tidsstämpel för sändning av mailrapport

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
sv	Starttid för att [första|nästa] utskick ska äga rum. Alla framtida utskickstider kommer att baseras på denna starttid. Ett bra exempel skulle kunna vara kl. 02.00. Tiden måste ligga i framtiden. Om en bråktid används, t.ex. 2:00, antas den vara i framtiden.

en	Report Interval
sv	Rapportintervall

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
sv	Definierar en rapportfrekvens i förhållande till den angivna posttiden ovan.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
sv	t.ex. representerar "Week(s)" ett veckovis rapporteringsintervall.

en	Interval Frequency
sv	Intervall Frekvens

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
sv	Baserat på tidsspannet för rapportintervallet ovan definieras frekvensen inom det intervallet.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
sv	om t.ex. rapportintervallet är "Månad(er)", anger "2" varje "2 månad(ar) från nästa posttidpunkt" Slutligen, om du använder rapportintervallen Month(s), beräknas både "Veckodag" och "Månadsdag" utifrån den posttid som du anger ovan.

en	Email Sender/Receiver Details
sv	Detaljer om avsändare/mottagare av e-post

en	Subject
sv	Ämne

en	Cacti Report
sv	Cacti-rapport

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
sv	Detta värde kommer att användas som standardämne för e-postmeddelandet. Rapportens namn kommer att användas om det lämnas tomt.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
sv	Detta namn kommer att användas som standardavsändare för e-post

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
sv	Denna adress kommer att användas som avsändaradress för e-post

en	To Email Address(es)
sv	Till E-postadress(er)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Vänligen separera flera adresser med kommatecken (,)

en	BCC Address(es)
sv	BCC-adress(er)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Blind karbonkopia. Vänligen separera flera adresser med kommatecken (,)

en	Image attach type
sv	Typ av bifogad bild

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
sv	Välj en av de angivna typerna för bildbilagorna

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
sv	Datum/Tid flyttad till samma tid i morgon

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande rapport.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande rapporter.

en	Delete Report
sv	Radera Rapport

en	Delete Reports
sv	Radera rapporter

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta över ägandet av följande rapport.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta över ägandet av följande rapporter.

en	Take Report Ownership
sv	Ta ägandeskap för rapporten

en	Take Reports Ownership
sv	Ta ansvar för rapporter

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapport.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapporter.

en	Duplicate Report
sv	Duplikatrapport

en	Duplicate Reports
sv	Dubbla rapporter

en	Name Format:
sv	Namnformat:

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande rapport.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande rapporter.

en	Enable Reports
sv	Aktivera rapporter

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapport.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Disable Report
sv	Inaktivera rapport

en	Disable Reports
sv	Inaktivera rapporter

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande rapport nu.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande rapporter nu.

en	Send Report Now
sv	Skicka rapport nu

en	Send Reports Now
sv	Skicka rapporter nu

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Vänligen ange e-postadresser för destinationen

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
sv	Det gick inte att skicka rapporten '%s'. Ange ett ämne för e-postmeddelandet

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Vänligen ange ett e-postmeddelande Från namn

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Ange ett e-postmeddelande från adressen

en	Item Type to be added.
sv	Artikeltyp som ska läggas till.

en	Graph Tree
sv	Grafträd

en	Select a Tree to use.
sv	Välj ett träd att använda.

en	Graph Tree Branch
sv	Graf Träd Gren

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
sv	Välj en trädgren som ska användas för grafer och enheter. Enheter kommer att betraktas som grenar.

en	Cascade to Branches
sv	Kaskad till grenar

en	Should all Branch Graphs be rendered?
sv	Bör alla grengrafer återges?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
sv	Välj en Site för att filtrera efter enheter och grafer.

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
sv	Välj en enhetsmall som ska användas för att filtrera efter enheter eller grafer.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en enhet som ska användas för att filtrera för eller välja för grafer när det gäller en enhetstyp.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en grafmall för den enhet som ska användas för att filtrera efter eller välja grafer när det gäller en enhetstyp.

en	Graph Name Regular Expression
sv	Reguljärt uttryck för grafnamn

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
sv	Ett Perl-kompatibelt reguljärt uttryck (REGEXP) som används för att välja grafer som ska inkluderas från trädet eller enheten.

en	The Graph to use for this report item.
sv	Den graf som ska användas för detta rapportobjekt.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
sv	Grafens sluttid kommer att ställas in på den schemalagda sändningstiden för rapporten. Så om du vill att sluttiden för de olika graferna ska vara midnatt måste du se till att skicka rapporten vid midnatt. Grafens starttid kommer att vara sluttiden minus grafens tidsintervall.

en	Alignment
sv	Justering

en	Alignment of the Item
sv	Inriktning av objektet

en	Fixed Text
sv	Fast text

en	Enter descriptive Text
sv	Ange beskrivande text

en	Font Size
sv	Textstorlek

en	Font Size of the Item
sv	Fontstorlek för objektet

en	Report Item [edit Report: %s]
sv	Rapportobjekt [redigera Rapport: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
sv	Rapportobjekt [ny rapport: %s]

en	Events
sv	Evenemang

en	Send Report
sv	Skicka in rapport

en	[new]
sv	[ny]

en	Details %s
sv	Detaljer %s

en	Report Items %s
sv	Rapportera objekt %s

en	Scheduled Events %s
sv	Planerade händelser %s

en	Report Preview %s
sv	Förhandsgranskning av rapport %s

en	Item Details
sv	Objektsdetaljer

en	Graph: %s
sv	Graf: %s

en	Using CSS
sv	Använda CSS

en	Device: %s
sv	Enhet: %s

en	, Graph Template: All Templates
sv	, Grafmall: Alla mallar

en	, Graph Template: %s
sv	, Grafmall: %s

en	, Using RegEx: "%s"
sv	, Använder RegEx: "%s"

en	Tree: %s
sv	Träd: %s

en	, Device: %s
sv	, Enhet: %s

en	, Branch: %s

en	(All Branches)
sv	(Alla grenar)

en	(Current Branch)
sv	(Aktuell gren)

en	No Report Items
sv	Inga rapportpunkter

en	Administrator Level
sv	Administratörsnivå

en	Reports [%s]
sv	Rapporter [%s]

en	User Level
sv	Användarnivå

en	Reports
sv	Rapporter

en	Owner
sv	Ägare

en	Frequency
sv	Frekvens

en	Last Run
sv	Sista körningen

en	Next Run
sv	Nästa körning

en	Report Title
sv	Rapportens titel

en	Report Disabled - No Owner
sv	Rapport avaktiverad - Ingen ägare

en	Every
sv	Varje

en	Multiple
sv	Flera

en	Invalid
sv	Ogiltig

en	No Reports Found
sv	Inga rapporter hittades

en	Graph Template:
sv	Grafmall:

en	Template Based
sv	Mallbaserad

en	Tree:
sv	Träd:

en	Site:
sv	Plats:

en	Leaf:
sv	Blad:

en	Device Template:
sv	Enhetsmall:

en	Applied
sv	Tillämpad

en	Filter
sv	Filtrera

en	Graph Filters
sv	Grafiska filter

en	Set/Refresh Filter
sv	Ställ in/uppdatera filter

en	(Non Graph Template)
sv	(Icke-grafisk mall)

en	Selected
sv	Vald

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
sv	Det reguljära uttrycket "%s" är inte giltigt. Felet är %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
sv	Cactis reguljära uttryck är av säkerhetsskäl begränsade till 50 tecken.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
sv	Cacti reguljära uttryck kan inte innehålla halvfärgstecknet.

en	There was an internal error!
sv	Det uppstod ett internt fel!

en	Backtrack limit was exhausted!
sv	Backtrack-gränsen var utmattad!

en	Recursion limit was exhausted!
sv	Rekursionsgränsen var uttömd!

en	Bad UTF-8 error!
sv	Dåligt UTF-8-fel!

en	Bad UTF-8 offset error!
sv	Felaktig UTF-8-offset!

en	Down (Thold)
sv	Ner (Thold)

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
sv	Valideringsfel för variabeln %s med värdet %s. Se backtrace nedan för mer information.

en	Validation Error
sv	Valideringsfel

en	written
sv	skrivna

en	could not open
sv	kunde inte öppna

en	not exists
sv	existerar inte

en	not writable
sv	inte skrivbar

en	New Graph Template: %s
sv	Ny grafmall: %s

en	New Data Query: %s
sv	Ny datafråga: %s

en	Unknown Field
sv	Okänt fält

en	Import Preview Results
sv	Importera förhandsgranskningsresultat

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
sv	Cacti skulle göra följande ändringar om paketet importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
sv	Cacti har importerat följande varor för paketet:

en	Package Files
sv	Paketfiler

en	[preview]
sv	[förhandsvisa]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
sv	Cacti skulle göra följande ändringar om mallen importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
sv	Cacti har importerat följande artiklar för mallen:

en	[success]
sv	[framgång]

en	[fail]
sv	[misslyckas]

en	[preview]
sv	[förhandsgranskning]

en	[updated]
sv	[uppdaterad]

en	[unchanged]
sv	[oförändrad]

en	Found Dependency:
sv	Hittad Beroende:

en	Unmet Dependency:
sv	Ouppfyllt beroende:

en	Path was not writable
sv	Sökvägen var inte skrivbar

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
sv	Misslyckades med att ställa in angiven %sRRDTool-version: %s

en	Invalid Theme Specified
sv	Ogiltigt tema specificerat

en	Resource is not writable
sv	Resursen är inte skrivbar

en	File not found
sv	Filen hittades inte

en	PHP did not return expected result
sv	PHP gav inte förväntat resultat

en	Unexpected path parameter
sv	Oväntad sökvägsparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angiven profil %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angivet läge: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angiven automatiseringsöverstyrning: %s

en	Failed to apply specified cron interval
sv	Misslyckades med att tillämpa angivet cron-intervall

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
sv	Misslyckades med att använda '%s' som Automation Range

en	No matching snmp option exists
sv	Inget matchande snmp-alternativ finns

en	No matching template exists
sv	Ingen matchande mall finns

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
sv	Installationsprogrammet kunde inte fortsätta på grund av ett oväntat fel.

en	Please report this to the Cacti Group.
sv	Vänligen rapportera detta till Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
sv	Okänd Anledning: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
sv	Du försöker installera Cacti %s på en 0.6.x-databas. Tyvärr kan detta inte utföras.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
sv	För att kunna fortsätta MÅSTE du skapa en ny databas och importera "cacti.sql" till den:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
sv	Du MÅSTE sedan uppdatera "include/config.php" så att den pekar på den nya databasen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
sv	OBS: Dina befintliga data kommer inte att ändras, och de eller någon historik kommer inte heller att vara tillgängliga för den nya installationen

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
sv	Du har skapat en ny databas, men har ännu inte importerat filen "cacti.sql". På kommandoraden kör du följande för att fortsätta:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
sv	Detta fel kan också genereras om användaren av Cacti-databasen inte har korrekt behörighet till Cacti-databasen. Se till att användaren av Cacti-databasen har möjlighet att SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX på Cacti-databasen.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
sv	Du MÅSTE också importera MySQL TimeZone-information till MySQL och ge Cacti-användaren SELECT-åtkomst till tabellen mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
sv	På Linux/UNIX kör du följande som "root" i ett skal:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
sv	I Windows måste du följa instruktionerna här Time zone description table. När detta är klart kan du ge följande kommando för att ge Cacti-användaren tillgång till tabellerna:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
sv	Kör sedan följande inom MySQL som administratör:

en	Test Connection
sv	Testa anslutning

en	Begin
sv	Starta

en	Upgrade
sv	Uppgradera

en	Downgrade
sv	Nedgradera

en	Cacti Version
sv	Cacti-version

en	License Agreement
sv	Licensavtal

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
sv	Denna version av Cacti (%s) verkar inte ha en giltig versionskod, vänligen kontakta Cacti Development Team för att se till att detta korrigeras. Om du ser detta fel i en release, vänligen rapportera omedelbart på GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
sv	Tack för att du tog dig tid att ladda ner och installera Cacti, den kompletta graflösningen för ditt nätverk. Innan du kan börja skapa häftiga grafer finns det några uppgifter som Cacti behöver känna till.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
sv	Kontrollera att du har läst och följt de steg som krävs för att installera Cacti innan du fortsätter. Installationsinformation finns för Unix- och Win32-baserade operativsystem.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
sv	Den här processen guidar dig genom stegen för att uppgradera från version '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
sv	Om detta är en uppgradering ska du också läsa informationsfilen för uppgradering.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
sv	Det är INTE rekommenderat att nedgradera eftersom databasstrukturen kan vara inkonsekvent

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
sv	Cacti är licensierad under GNU General Public License, du måste godkänna dess bestämmelser innan du fortsätter:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
sv	Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; inte ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

en	Accept GPL License Agreement
sv	Acceptera GPL-licensavtal

en	Select default theme:
sv	Välj standardtema:

en	Pre-installation Checks
sv	Kontroller före installation

en	Location checks
sv	Kontroll av plats

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
sv	Uppdatera config.php med den korrekta relativa URI-platsen för Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
sv	Din Cacti-konfiguration har den relativa korrekta sökvägen (url_path) i config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
sv	PHP - Rekommendationer (%s)

en	PHP Recommendations (
sv	PHP-rekommendationer (

en	Current
sv	Nuvarande

en	Recommended
sv	Rekommenderad

en	PHP Binary
sv	PHP Binär

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
sv	Den binära PHP-platsen är inte giltig och måste uppdateras.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
sv	Uppdatera värdet path_php_binary i inställningstabellen.

en	Passed
sv	Godkänd

en	Warning
sv	Varning

en	Restart Required
sv	Omstart krävs

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.
sv	Det angivna värdet verkar vara annorlunda i running config jämfört med INI-filen.

en	PHP - Module Support (Required)
sv	PHP - Modulstöd (krävs)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
sv	Cacti kräver att flera PHP-moduler installeras för att fungera korrekt. Om någon av dessa inte är installerade kommer du inte att kunna fortsätta installationen förrän den har korrigerats. För optimal systemprestanda bör Cacti dessutom köras med vissa MySQL-systemvariabler inställda. Följ MySQL:s rekommendationer efter eget gottfinnande. Sök alltid i MySQL-dokumentationen om du har några frågor.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
sv	Följande PHP-tillägg är obligatoriska och MÅSTE installeras innan du fortsätter din Cacti-installation.

en	Required PHP Modules
sv	Nödvändiga PHP-moduler

en	Installed
sv	Installerad

en	Required
sv	Obligatorisk

en	PHP - Module Support (Optional)
sv	PHP - Modulstöd (valfritt)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
sv	Följande PHP-tillägg rekommenderas och bör installeras innan du fortsätter med din Cacti-installation. OBS: Om du planerar att stödja SNMPv3 med IPv6, bör du inte installera php-snmp-modulen vid denna tidpunkt.

en	Optional Modules
sv	Valfria moduler

en	Optional
sv	Valfritt

en	MySQL - TimeZone Support
sv	MySQL - Stöd för tidszoner

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
sv	Din MySQL TimeZone-databas är inte ifylld. Fyll i den här databasen innan du fortsätter.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
sv	Ditt inloggningskonto i Cacti-databasen har inte åtkomst till MySQL TimeZone-databasen. Ge Cacti-databasens konto "select" åtkomst till tabellen "time_zone_name" i databasen "mysql" och fyll i MySQL:s TimeZone-information innan du fortsätter.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
sv	Ditt Cacti-databas-konto har tillgång till MySQL TimeZone-databasen och den databasen fylls på med global TimeZone-information.

en	MySQL - Settings
sv	MySQL - Inställningar

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
sv	Dessa inställningar för MySQL-prestandatuning kommer att hjälpa ditt Cacti-system att fungera bättre utan problem under en längre tid.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
sv	Rekommenderade inställningar för MySQL-systemvariabler

en	Installation Type
sv	Typ av installation

en	Upgrade from %s to %s
sv	Uppgradera från %s till %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
sv	I händelse av problem rekommenderas starkt att du rensar webbläsarens cache, stänger och öppnar webbläsaren igen (inte bara fliken Cacti är på) och försöker igen innan du tar upp ett problem med The Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
sv	I sällsynta fall har vi fått rapporter från användare som upplever några mindre problem på grund av ändringar i koden. Dessa problem orsakas av att webbläsaren behåller kod från före uppgraderingen och även om vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för detta, kan det fortfarande inträffa. Om du behöver instruktioner om hur du rensar webbläsarens cache är https://www.refreshyourcache.com/ en bra startpunkt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
sv	Om du fortfarande upplever problem efter att ha rensat din cache och startat om din webbläsare, vänligen ta upp problemet med oss så försöker vi identifiera orsaken till det.

en	Downgrade from %s to %s
sv	Nedgradering från %s till %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
sv	Det verkar som om du håller på att nedgradera till en tidigare version. Databasändringar som gjorts för den nyare versionen kommer inte att återställas och kan orsaka problem.

en	Please select the type of installation
sv	Vänligen välj typ av installation

en	Installation options:
sv	Alternativ för installation:

en	Choose this for the Primary site.
sv	Välj detta för den primära platsen.

en	New Primary Server
sv	Ny primär server

en	New Remote Poller
sv	Ny fjärrstyrd poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
sv	Remote Pollers används för att få tillgång till nätverk som inte är lättillgängliga för den primära platsen.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
sv	Följande information har hämtats från Cactis konfigurationsfil. Om den inte är korrekt, redigera "include/config.php" innan du fortsätter.

en	Local Database Connection Information
sv	Information om anslutning till lokal databas

en	Database: %s
sv	Databas: %s

en	Database User: %s
sv	Databasanvändare: %s

en	Database Hostname: %s
sv	Databasens värdnamn: %s

en	Port: %s

en	Server Operating System Type: %s
sv	Server Operativsystemstyp: %s

en	Central Database Connection Information
sv	Information om anslutning till central databas

en	Configuration Readonly!
sv	Konfiguration skrivskyddad!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
sv	Din config.php-fil måste vara skrivbar av webbservern under installationen för att fjärrpollern ska kunna konfigureras. När installationen är klar måste du ställa in den här filen till skrivskyddad för att förhindra eventuella säkerhetsproblem.

en	Configuration of Poller
sv	Konfiguration av Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
sv	Din Remote Cacti Poller-information har inte inkluderats i din config.php-fil. Granska config.php.dist och ställ in variablerna: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. Dessa variabler måste ställas in och peka tillbaka till din primära Cacti-databasserver. Korrigera detta och försök igen.

en	Remote Poller Variables
sv	Variabler för fjärrstyrd poller

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
sv	De variabler som måste ställas in i filen config.php är bland annat följande:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
sv	Installeraren tilldelar automatiskt ett $poller_id och lägger till det i filen config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
sv	När alla variabler har ställts in i filen config.php måste du också ge $rdatabase_username åtkomst till Cactis huvuddatabasserver. Följ samma procedur som du skulle göra med alla andra Cacti-installationer. Du kan sedan trycka på knappen "Test Connection". Om testet är framgångsrikt kommer du att kunna fortsätta och slutföra installationen.

en	Additional Steps After Installation
sv	Ytterligare steg efter installationen

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
sv	Det är viktigt att den centrala Cacti-servern kan kommunicera via MySQL till varje fjärransluten Cacti-databasserver. När installationen är klar måste du redigera Remote Data Collector och se till att inställningarna är korrekta. Du kan verifiera med hjälp av "Test Connection" när du redigerar Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
sv	Kritiska binära platser och versioner

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
sv	Kontrollera att alla dessa värden är korrekta innan du fortsätter.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
sv	En eller flera sökvägar verkar vara felaktiga, går inte att fortsätta

en	Directory Permission Checks
sv	Kontroll av katalogbehörighet

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
sv	Kontrollera att katalogbehörigheterna nedan är korrekta innan du fortsätter. Under installationen måste dessa kataloger ägas av webbserveranvändaren. Dessa behörighetsändringar krävs för att installationsprogrammet ska kunna installera Device Template-paket som innehåller XML- och skriptfiler som kommer att placeras i dessa kataloger. Om du väljer att inte installera paketen finns det ett cli-skript "install_package.php" som kan användas från kommandoraden efter att installationen har slutförts.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
sv	När installationen är klar kan du göra några av dessa kataloger skrivskyddade för att öka säkerheten.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
sv	Dessa kataloger måste vara skrivbara efter installationen så att Cactis fjärrsynkroniseringsprocess kan uppdatera dem när Cactis huvudplats ändras

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
sv	Om du installerar paket bör du, när paketen är installerade, ändra tillbaka skriptkatalogen till skrivskyddad eftersom detta innebär en viss exponering för platsen.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
sv	För fjärravläsare är det viktigt att de sökvägar som du kommer att uppdatera ofta, inklusive sökvägarna för plugins, skript och resurser, har läs- och skrivåtkomst eftersom datainsamlaren måste uppdatera dessa sökvägar från huvudwebbserverns innehåll.

en	Required Writable at Install Time Only
sv	Obligatorisk skrivbar endast vid installationstillfället

en	Not Writable
sv	Ej skrivbar

en	Required Writable after Install Complete
sv	Obligatorisk skrivbar efter slutförd installation

en	Potential permission issues
sv	Potentiella frågor om tillstånd

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
sv	Se till att din webbserver har läs- och skrivåtkomst till de cacti-mappar som visar fel nedan.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
sv	Om SELinux är aktiverat på din server kan du antingen inaktivera detta permanent eller inaktivera det tillfälligt och sedan lägga till lämpliga behörigheter med hjälp av SELinux kommandoradsverktyg.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
sv	Användaren '%s' bör ha MODIFY-behörighet för att möjliggöra läsning/skrivning.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
sv	Här visas ett exempel på hur du ställer in mappbehörigheter, men du kan behöva justera detta beroende på operativsystem, användarkonton och önskade behörigheter.

en	EXAMPLE:
sv	EXEMPEL:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
sv	När installationen har slutförts bör CSRF-sökvägen ställas in på skrivskyddad.

en	All folders are writable
sv	Alla mappar är skrivbara

en	Input Validation Whitelist Protection
sv	Validering av indata Skydd av vitlista

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
sv	Cacti Data Input-metoder som anropar ett skript kan utnyttjas på ett sätt som gör att en icke-administratör kan skada antingen filer som ägs av poller-kontot, och i de fall någon kör Cacti-pollern som root, kan operativsystemet äventyras så att angripare kan utnyttja din infrastruktur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
sv	Därför förbättrades Cacti för flera versioner sedan för att tillhandahålla vitlistfunktioner för dessa typer av datainmatningsmetoder. Även om detta gör Cacti säkrare ökar det mängden arbete som krävs av Cacti-administratören för att importera och hantera mallar och paket.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
sv	Vitlistningen fungerar så att när du först importerar en metod för datainmatning, eller när du återimporterar en metod för datainmatning och skriptet eller argumenten ändras på något sätt, inaktiveras metoden för datainmatning och alla motsvarande datakällor omedelbart tills administratören validerar att metoden för datainmatning är giltig.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
sv	För att kunna identifiera datainmatningsmetoder i detta tillstånd har vi tillhandahållit ett valideringsskript i Cactis CLI-katalog som kan köras med följande alternativ:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
sv	Detta skriptalternativ söker efter alla datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna och ger information om varför.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
sv	Detta skriptalternativ upphäver förbudet mot de datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
sv	Detta skriptalternativ återaktiverar alla inaktiverade datakällor.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
sv	Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar din config.php för att aktivera den här funktionen genom att avkommentera variabeln $input_whitelist och sedan köra de tre CLI script-alternativen ovan efter att den webbaserade installationen har slutförts.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
sv	Markera kryssrutan nedan för att bekräfta att du har läst och förstått denna säkerhetsfråga

en	I have read this statement
sv	Jag har läst detta uttalande

en	Default Profile
sv	Standardprofil

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
sv	Välj den standardprofil för datakälla som ska användas för pollning av källor. Detta är den maximala tiden mellan skanning av enheter efter information, så ju lägre pollningsintervallet är, desto mer arbete läggs på Cacti Server-värden. Välj också det avsedda eller konfigurerade Cron-intervallet som du vill använda för datainsamling.

en	Cron Interval
sv	Cron-intervall

en	Default Automation Network
sv	Standard Automation Network

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
sv	Cacti kan automatiskt skanna nätverket när installationen har slutförts. Detta kommer att använda nätverksintervallet nedan för att räkna ut intervallet för IP-adresser som kan skannas. En fördefinierad uppsättning alternativ har definierats för skanning, vilket inkluderar användning av både "offentliga" och "privata" communities.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
sv	Om dina enheter kräver en annan uppsättning alternativ som ska användas först, kan du definiera dem nedan så kommer de att användas före standardinställningarna

en	All options may be adjusted post installation
sv	Alla alternativ kan justeras efter installationen

en	Default Options
sv	Standard Alternativ

en	Scan Mode
sv	Skanningsläge

en	Network Range
sv	Nätverkets räckvidd

en	Additional Defaults
sv	Ytterligare standardvärden

en	Additional SNMP Options
sv	Ytterligare SNMP-alternativ

en	Error Locating Profiles
sv	Fel vid lokalisering av profiler

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
sv	Installationen kan inte fortsätta eftersom inga profiler kunde hittas.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
sv	Detta kan inträffa om du har en tom databas och ännu inte har importerat filen cacti.sql

en	Template Setup
sv	Inställning av mall

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
sv	Välj de Device Templates som du vill uppdatera under uppgraderingen.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
sv	Det är inte tillrådligt att uppdatera mallar som du redan har gjort ändringar i. Uppgraderingen av mallarna tar INTE bort ändringar i Graph- och Data Templates, och kan leda till oväntat beteende. Om du inte har gjort några ändringar i någon Graph, Data Query eller Data Template bör det dock inte ha någon effekt att återimportera paketet. I så fall måste du "Sync Graphs" för att ta bort mallarna efter uppdateringen.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
sv	Välj de enhetsmallar som du vill använda efter installationen. Om du har Windows som operativsystem måste du se till att du väljer mallen "Windows Device". Om ditt operativsystem är Linux/UNIX ska du se till att du väljer enhetsmallen "Local Linux Machine".

en	Homepage
sv	Startsida

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
sv	Med hjälp av Device Templates kan du övervaka och skapa diagram över en mängd olika data i Cacti. När du har valt önskade Device Templates trycker du på "Next" och installationen kommer att slutföras. Ha tålamod med detta steg, eftersom importen av Device Templates kan ta några minuter.

en	Server Collation
sv	Kollationering av server

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
sv	Din servers kollationering verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
sv	Din servers kollationering verkar INTE vara helt UTF8-kompatibel.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
sv	I avsnittet [mysqld] letar du upp posterna "character-set-server" och "collation-server" och ställer in dem enligt följande:

en	Database Collation
sv	Databassammanställning

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
sv	Databasens standardkollation verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
sv	Databasens standardkollation verkar INTE vara helt UTF8-kompatibel.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
sv	Alla tabeller som skapas av tillägg kan ha problem med att länkas mot Cacti Core-tabeller om kollationen inte matchas. Se till att din databas ändras till 'utf8mb4_unicode_ci' genom att köra följande:

en	Table Setup
sv	Tabelluppsättning

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
sv	Du har fler tabeller än vad din PHP-konfiguration tillåter oss att visa/konvertera. Ändra inställningen max_input_vars i php.ini till ett värde över %s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
sv	Konvertering av tabeller kan ta lite tid, särskilt på större tabeller. Konverteringen av dessa tabeller kommer att ske i bakgrunden men kommer inte att hindra installationsprogrammet från att slutföras. Detta kan göra vissa servrar långsammare om det inte finns tillräckligt med resurser för att MySQL ska kunna hantera konverteringen.

en	Tables
sv	Tabeller

en	Collation
sv	Kollation

en	Engine
sv	Motor

en	Row Format
sv	Radformat

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
sv	En eller flera tabeller är för stora för att konverteras under installationen. Du bör använda skriptet cli/convert_tables.php för att utföra konverteringen och sedan uppdatera den här sidan. Ett exempel:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
sv	Följande tabeller bör konverteras till UTF8 och InnoDB med ett dynamiskt radformat. Välj de tabeller som du vill konvertera under installationsprocessen.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
sv	Alla dina tabeller verkar vara UTF8 och Dynamic Row Format-kompatibla

en	Confirm Upgrade
sv	Bekräfta uppgradering

en	Confirm Downgrade
sv	Bekräfta Nedgradering

en	Confirm Installation
sv	Bekräfta installationen

en	Install
sv	Installera

en	DOWNGRADE DETECTED
sv	NEDGRADERING UPPTÄCKT

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
sv	DU MÅSTE MANUELLT ÄNDRA CACTI-DATABASEN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA ALLA UPPGRADERINGSÄNDRINGAR SOM HAR GJORTS.INSTALLATIONSPROGRAMMET HAR INGEN METOD FÖR ATT GÖRA DETTA AUTOMATISKT ÅT DIG

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
sv	Nedgradering bör endast utföras när det är absolut nödvändigt och om du gör det kan din installation gå sönder

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
sv	Din Cacti-server är nästan klar. Vänligen kontrollera att du är nöjd med att fortsätta.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
sv	Tryck på '%s' och klicka sedan på '%s' för att slutföra installationen efter att du har valt dina Device Templates.

en	The following General Install Options will be applied.
sv	Följande allmänna installationsalternativ kommer att tillämpas.

en	EULA

en	GPL License Accepted
sv	GPL-licens accepterad

en	Install Type
sv	Typ av installation

en	New Install
sv	Ny installation

en	Default Theme
sv	Standardtema

en	Install Language
sv	Installera språk

en	Default Poller Interval
sv	Standardintervall för poller

en	%d Device Packages to be Installed
sv	%d Enhetspaket som ska installeras

en	Device Packages
sv	Enhetsförpackningar

en	No Device Packages to be Installed
sv	Inga enhetspaket behöver installeras

en	%d Tables to be Upgraded
sv	%d Tabeller som ska uppgraderas

en	Table Upgrades
sv	Uppgraderingar av bord

en	No Tables to be Upgraded
sv	Inga bord som ska uppgraderas

en	Device/Graph Automation
sv	Automatisering av enheter/grafer

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.
sv	Följande regler för Device and Graph Automation kommer att tillämpas. Med dessa regler kan du snabbt konfigurera övervakning av ditt nätverk eller dina nätverk.

en	Automation Is Enabled
sv	Automatisering är aktiverad

en	Automation Mode
sv	Automatiseringsläge

en	Automation Is Disabled
sv	Automatisering är inaktiverad

en	IP Address Range
sv	IP-adressområde

en	Using a Custom SNMP Options
sv	Använda ett anpassat SNMP-alternativ

en	Using the Default SNMP Options
sv	Använda standard SNMP-alternativ

en	Device Package
sv	Enhetspaket

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded
sv	Följande enhetspaket kommer att installeras eller uppgraderas

en	Package:
sv	Paket:

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.
sv	Följande tabeller kommer att uppgraderas till InnoDB och konverteras till utf8mb4 för prestanda och internationalisering.

en	Table:
sv	Bord:

en	Installing Cacti Server v%s
sv	Installera Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
sv	Din Cacti-server installeras nu

en	Spawning background process: %s %s
sv	Skapar bakgrundsprocess: %s %s

en	Complete
sv	Genomförd

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
sv	Din Cacti Server v%s har installerats/uppdaterats. Du kan nu börja använda programvaran.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
sv	Din Cacti Server v%s har installerats/uppdaterats med fel

en	Get Help
sv	Skaffa hjälp

en	Report Issue
sv	Rapportera utgåva

en	Get Started
sv	Kom igång

en	Starting %s Process for v%s
sv	Startar %s process för v%s

en	Finished %s Process for v%s
sv	Avslutad %s Process för v%s

en	Found %s templates to install
sv	Hittade %s mallar att installera

en	About to import Package #%s '%s'.
sv	På väg att importera paket #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
sv	Import av paket #%s '%s' under profil '%s' lyckades

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
sv	Import av paket #%s '%s' under profil '%s' misslyckades

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
sv	Mappning av automationsmall för enhetsmall '%s'

en	No templates were selected for import
sv	Inga mallar valdes ut för import

en	Updating remote configuration file
sv	Uppdatering av fjärrkonfigurationsfil

en	Setting default data source profile to %s (%s)
sv	Inställning av standardprofil för datakälla till %s (%s)

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
sv	Hittade inte vald profil (%s), inga ändringar gjordes

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
sv	Uppdatering av automationsnätverk (%s), läge "%s" => "%s", subnät "%s" => %s"

en	Failed to find automation network, no changes were made
sv	Automatiseringsnätverket kunde inte hittas, inga ändringar gjordes

en	Adding extra snmp settings for automation
sv	Lägga till extra snmp-inställningar för automatisering

en	Selecting Automation Option Set %s
sv	Välja alternativ för automationsuppsättning %s

en	Updating Automation Option Set %s
sv	Uppdatering av automationsalternativ %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
sv	Framgångsrikt uppdaterad Automation Option Set %s

en	Resequencing Automation Option Set %s
sv	Alternativ för automatisk omsekvensering inställt %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
sv	Misslyckades med att uppdatera Automation Option Set %s

en	Failed to find any automation option set
sv	Hittade inte någon uppsättning automatiseringsalternativ

en	Device Template for First Cacti Device is %s
sv	Enhetsmall för första Cacti-enheten är %s

en	The Add Default Device Command is: '%s'
sv	Kommandot Add Default Device är: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.
sv	VARNING: Felet Default Device Failed to be Added kommer att följa.

en	Default Device Added to Cacti.
sv	Standardenhet tillagd till Cacti.

en	Output: %s.
sv	Utgång: %s.

en	Creating Graphs for Default Device
sv	Skapa grafer för standardenhet

en	Adding Device to Default Tree
sv	Lägga till enhet i standardträd

en	No templated graphs for Default Device were found
sv	Inga mallade grafer för Default Device hittades

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
sv	VARNING: Enhetsmall för ditt operativsystem hittades inte. Du måste importera Device Templates eller Cacti Packages för att övervaka din Cacti-server.

en	Running first-time data query for local host
sv	Kör för första gången en datafråga för en lokal host

en	Repopulating poller cache
sv	Återfyller cache för poller

en	Repopulating SNMP Agent cache
sv	Fyller på SNMP-agentens cache igen

en	Generating RSA Key Pair
sv	Generera RSA-nyckelpar

en	Found %s tables to convert
sv	Hittade %s tabeller att konvertera

en	Converting Table #%s '%s'
sv	Konvertering av tabell #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
sv	Inga tabeller hittades eller valdes ut för konvertering

en	Switched from %s to %s
sv	Omkopplad från %s till %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
sv	OBS: Använder temporär fil för db-cache: %s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
sv	Uppgradering från v%s (DB %s) till v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
sv	WARNING: Hittade inte uppgraderingsfunktionen för v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
sv	Installationen avbröts på grund av att EULA inte accepterades

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
sv	Bakgrund startades redan vid %s, detta försök vid %s hoppades över

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
sv	Ett undantag inträffade under installationen: #%s - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
sv	Installationen påbörjades vid %s och slutfördes vid %s

en	Both
sv	Båda

en	No - %s
sv	Nej - %s

en	%s - N/A

en	Web
sv	Webb

en	%s - No
sv	%s - Nej

en	Cli

en	Setting PHP Option %s = %s
sv	Inställning av PHP-alternativ %s = %s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
sv	Misslyckades med att ställa in PHP-alternativet %s, är %s (ska vara %s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
sv	Inga fjärrdatainsamlare hittades för fullständig synkronisering

en	Authentication Success
sv	Godkänd autentisering

en	Authentication Failure
sv	Felaktig autentisering

en	PHP LDAP not enabled
sv	PHP LDAP är inte aktiverat

en	No username defined
sv	Inget användarnamn definierat

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Det går inte att ställa in version (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Det går inte att ställa in referensalternativ (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, det går inte att starta TLS-kommunikation (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, General failure (%s)
sv	Protokollfel, allmänt fel (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, går inte att binda, LDAP-resultat: (%s) på server (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
sv	Det går inte att ansluta till servern (%s)

en	Connection Timeout to Server (%s)
sv	Timeout för anslutning till server (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
sv	Otillräcklig tillgång till server (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
sv	Grupp DN kunde inte hittas för att jämföra på servern (%s)

en	More than one matching user found
sv	Mer än en matchande användare hittades

en	Unable to find user from DN
sv	Det går inte att hitta användaren från DN

en	Unable to find users DN
sv	Det går inte att hitta användare DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
sv	Det gick inte att skapa ett LDAP-anslutningsobjekt till servern (%s)

en	Specific DN and Password required
sv	Specifikt DN och lösenord krävs

en	Invalid Password provided. Login failed.
sv	Ogiltigt lösenord har angetts. Inloggningen misslyckades.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
sv	Oväntat fel %s (Ldap-fel: %s) på server (%s)

en	ICMP Ping timed out
sv	ICMP Ping tidsbegränsad ut

en	ICMP Ping Success (%s ms)
sv	ICMP Ping lyckad (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
sv	ICMP-ping Tidsgräns överskriden

en	Destination address not specified
sv	Destinationsadressen är inte specificerad

en	default
sv	standard

en	IPv6 support seems to be missing!
sv	IPv6-stöd verkar saknas!

en	UDP ping error: %s
sv	UDP ping fel: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
sv	UDP Ping lyckad (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!
sv	IPv6-stöd verkar saknas!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
sv	TCP Ping misslyckades: socket_connect(), orsak: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
sv	TCP Ping misslyckades: socket_select() misslyckades, anledning: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
sv	TCP Ping lyckad (%s ms)

en	TCP ping timed out
sv	TCP ping tidsbegränsad

en	Ping not performed due to setting.
sv	Ping utfördes inte på grund av inställningen.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
sv	'%s' versioner '%s' ovanför eller inom intervallet krävs för att installera '%s'.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
sv	'%s' måste först installeras innan '%s' installeras.

en	Plugin cannot be installed.
sv	Plugin kan inte installeras.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
sv	Plugin-katalogen '%s' måste döpas om så att "plugin_" tas bort från namnet innan den kan installeras.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
sv	Pluginet i katalogen '%s' innehåller inte en versionsfunktion '%s()'. Denna funktion måste finnas för att insticksprogrammet ska kunna installeras.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
sv	Plugin-programmet i katalogen '%s' innehåller inte installationsfunktionen '%s()'. Denna funktion måste finnas för att insticksprogrammet ska kunna installeras.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.
sv	Data för Plugin %s inklusive Tabeller och inställningar har tagits bort.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.
sv	Data för Plugin %s inklusive Tabeller och inställningar har inte tagits bort på grund av att borttagningsfunktionen saknas.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.
sv	Arkivet för Plugin '%s' har tagits bort.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.
sv	Återställningen misslyckades! Plugin '%s' arkiv Återställning misslyckades. Det gick inte att skapa katalogen '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.
sv	Återställningen misslyckades! Den tillgängliga Plugin '%s'-laddningen misslyckades. Det gick inte att skapa katalogen '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s
sv	Återställningen misslyckades! Det arkiverade pluginet '%s' Återställningen misslyckades. Det gick inte att skapa en katalog %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s
sv	Laddningen misslyckades! Det tillgängliga pluginet '%s' Laddning misslyckades. Det gick inte att skapa en katalog %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.
sv	Återställningen lyckades! Det arkiverade pluginet '%s' Återställningen lyckades.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.
sv	Laddning lyckades! Det tillgängliga pluginet '%s' Load lyckades.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.
sv	Återställningen misslyckades! Återställningen av det arkiverade pluginet '%s' misslyckades. Kontrollera cacti.log för varningar.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.
sv	Laddningen misslyckades! Laddningen av det tillgängliga pluginet '%s' misslyckades. Kontrollera cacti.log för varningar.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.
sv	Återställningen misslyckades! Det gick inte att hitta arkivposten för Plugin '%s' i databasen.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.
sv	Laddningen misslyckades! Det gick inte att hitta den tillgängliga posten för Plugin '%s' i databasen.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
sv	Plugin '%s' har arkiverats framgångsrikt.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
sv	Arkiveringsprocessen för pluginet '%s' har misslyckats. Kontrollera Cacti-loggen för fel.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.
sv	Arkiveringsprocessen för plugin '%s' har misslyckats på grund av att plugin-katalogen saknas.

en	Plugins
sv	Tillägg

en	Requires: Cacti >= %s
sv	Kräver: Cacti >= %s

en	Legacy Plugin

en	Not Stated
sv	Ej angiven

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.
sv	Det går inte att hämta Cacti Plugins på grund av att URL:en för Base API Repository eller användaren inte har angetts i Konfiguration > Inställningar > Allmänt > GitHub/GitLab API-inställningar.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.
sv	Inga plugins hittades på GitHub/GitLab-platsen.

en	The Cacti plugin %s has not releases
sv	Cacti-plugin %s har inte släppts

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.
sv	Det går inte att hämta arkiv från GitHub/GitLab-platsen.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.
sv	Det går inte att hämta %s från GitHub/GitLab-platsen.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.
sv	Det går inte att hämta data om utvecklingsrepo för plugin %s från GitHub/GitLab-platsen.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.
sv	Det fanns '%s' Plugins på The Cacti Groups GitHub-plats och '%s' Plugins Taggar/Releaser hämtades och uppdaterades på %0.2f sekunder.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.
sv	Det går inte att nå The Cacti Groups GitHub-plats. Ingen plugin-data hämtad på %0.2f sekunder.

en	Device '%s' successfully added to Report.
sv	Enhet '%s' har lagts till i rapporten.

en	Device not found! Unable to add to Report
sv	Enheten hittades inte! Går inte att lägga till i rapporten

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
sv	Enhet '%s' läggs inte till i rapporten eftersom den redan finns i rapporten.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
sv	Problem med att skicka rapport '%s' Problem med e-post Subsystem Fel är '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
sv	Rapport '%s' skickad framgångsrikt

en	(No Graph Template)
sv	(Ingen grafmall)

en	(Non Query Based)
sv	(Icke frågebaserad)

en	Add to Report
sv	Lägg till i rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
sv	Välj den rapport som du vill associera dessa grafer med. Standardinställningarna för justering kommer att användas för varje graf i listan nedan.

en	Report:
sv	Rapport:

en	Graph Timespan:
sv	Grafens tidsintervall:

en	Graph Alignment:

en	Created Report Graph Item '%s'
sv	Skapad rapport Graf Objekt '%s'

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Misslyckades med att lägga till rapportgrafobjekt '%s' existerar redan

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Överhoppad rapport graf objekt '%s' Existerar redan

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s
sv	VARNING: RRDtool kraschade vid körning av följande kommandorad %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
sv	RRDtool-kommandot kraschade

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
sv	Den erforderliga RRDfile-stegstorleken är '%s' men observerat steg är '%s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Typ för datakälla '%s' ska vara '%s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Heartbeat för datakälla '%s' ska vara '%s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
sv	RRD-minimum för datakälla '%s' bör vara '%s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
sv	DS '%s' saknas i Cacti-definitionen

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Cacti RRA '%s' har samma CF/steg (%s, %s) som '%s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Fil RRA '%s' har samma CF/steg (%s, %s) som '%s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.
sv	Pdp_per_row för '%s' är ogiltig för RRA '%s' ska vara '%s'. Överväg att radera och låta Cacti återskapa RRD-filen.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
sv	XFF för Cacti RRA id är '%s' men borde vara '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
sv	Antalet rader för Cacti RRA id '%s' är felaktigt. Antalet rader är '%s' men borde vara '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
sv	RRA '%s' saknas i den befintliga RRD-filen för Cacti

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
sv	RRA '%s' saknas i definitionen av Cacti

en	RRD File Information
sv	RRD Filinformation

en	Data Source Items
sv	Objekt för datakälla

en	Minimal Heartbeat
sv	Minimal hjärtrytm

en	Min

en	Max

en	Last DS
sv	Sista DS

en	Unknown Sec
sv	Okänd sektion

en	Round Robin Archive
sv	Round Robin arkiv

en	Cur Row

en	PDP per Row
sv	PDP per rad

en	CDP Prep Value (0)
sv	CDP Prep Värde (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
sv	CDP Okänd Datapunkter (0)

en	Errors Found
sv	Fel hittades

en	Optional Tuning Recommendations
sv	Rekommendationer för valfri inställning

en	rename %s to %s
sv	byt namn på %s till %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
sv	Fel vid analys av XML för rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
sv	FEL vid skrivning av XML-fil: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
sv	FEL: RRDfile %s inte skrivbar

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
sv	Fel vid parsning av XML för RRDtool-dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
sv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) borttagen från filen RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
sv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) läggs till i RRD-filen

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
sv	Webbplatsen har inte skrivåtkomst till %s, kanske inte kan skapa/uppdatera RRD:er

en	(Custom)
sv	(Anpassad)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
sv	Misslyckades med att öppna datafilen, pollern kanske inte har körts ännu

en	RRA Folder
sv	RRA-mapp

en	Root
sv	Rot

en	Unknown RRDtool Error
sv	Okänt RRDtool-fel

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
sv	Försök att skapa en graf från en icke-mall

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
sv	Försök att skapa en graf från en borttagen grafmall

en	Created: %s
sv	Skapad: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
sv	ERROR: Validering av vitlista misslyckades. Kontrollera metod för datainmatning

en	Graph Not created for %s due to bad data
sv	Graf skapades inte för %s på grund av dåliga data

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
sv	OBS: Graf läggs inte till för Data Query %s och index %s på grund av fel i verifieringen av datakällan

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.
sv	Ditt startdatum '%s' är före januari 1993. Vänligen välj ett nyare startdatum.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.
sv	Ditt slutdatum '%s' är före januari 1993. Vänligen välj ett nyare slutdatum.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
sv	MySQL 5.6+ och MariaDB 10.0+ är fantastiska releaser och är mycket bra versioner att välja. Se dock till att du kör den allra senaste versionen som åtgärdar ett långvarigt nätverksproblem på låg nivå som orsakade många problem med tillförlitligheten.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
sv	Det rekommenderas starkt att du aktiverar InnoDB i alla %s-versioner som är större än 5.5.3.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
sv	När du använder Cacti med andra språk än engelska är det viktigt att använda kollationeringstypen utf8mb4_unicode_ci eftersom vissa tecken tar mer än en enda byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
sv	När du använder Cacti med andra språk än engelska är det viktigt att använda teckenuppsättningen utf8mb4 eftersom vissa tecken tar mer än en byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
sv	Vi rekommenderar att du aktiverar InnoDB i alla %s-versioner som är större än 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
sv	Beroende på antalet inloggningar och användningen av spine-datainsamlaren kommer %s att behöva många anslutningar. Beräkningen för spine är: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), sedan måste du lämna utrymme för användaranslutningar, vilket kommer att ändras beroende på antalet samtidiga inloggningskonton.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
sv	Om tabellcachen hålls större innebär det färre filöppningar/stängningar när innodb_file_per_table används.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
sv	Med Remote polling-funktioner kommer stora mängder data att synkroniseras från huvudservern till Remote pollers. Håll därför detta värde på eller över 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
sv	Om du använder Cacti Performance Booster och väljer en minneslagringsmotor måste du vara noga med att tömma Performance Booster-bufferten innan systemet får slut på utrymme i minnestabellen. Detta görs på två sätt, först genom att minska storleken på din utdatakolumn till precis rätt storlek. Den här kolumnen finns i tabellerna poller_output och poller_output_boost. Det andra du kan göra är att allokera mer minne till minnestabellerna. Vi har godtyckligt valt ett rekommenderat värde på 10%% av systemminnet, men om du använder SSD-diskar eller har ett mindre system kan du ignorera denna rekommendation eller välja en annan lagringsmotor. Du kan se den förväntade förbrukningen av Performance Booster-tabellerna under Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
sv	När du kör underfrågor, som har en större storlek på temporära tabeller, behåller du dessa temporära tabeller i minnet.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.
sv	Om detta tal är negativt, minska innodb_buffer_pool_size tills join_buffer_size blir positivt, men allokera ungefär mellan 25%-50% minne till innodb_buffer_pool_size om databasen är hostad på Cacti-servern, eller upp till 80% o f systemminnet om databasen är separat från Cacti-webbservern. Försök dock att inte gå under standardvärdet på 262 144. När du utför sammankopplingar, om de är mindre än denna storlek, kommer de att hållas i minnet och aldrig skrivas till en tillfällig fil. Eftersom detta är en minnesallokering per anslutning måste man se till att inte öka den för mycket. Summan av join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB-minne bör vara under 80% i om databasen är värd på Cacti-webbservern och mindre om du tänker ha mycket stora RRD-filer eller hundratusentals till miljoner på lång sikt.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.
sv	Om detta tal är negativt, minska innodb_buffer_pool_size tills sort_buffer_size blir positivt, men allokera ungefär mellan 25%-50% minne till innodb_buffer_pool_size om databasen är hostad på Cacti-servern, eller upp till 80% o f systemminnet om databasen är separat från Cacti-webbservern. Försök dock att inte gå under standardinställningen på 2 097 152. En sorteringsbuffert utför sorteringar för vissa frågor som använder ORDER BY eller GROUP BY. Genom att konfigurera sort_buffer_size avgörs hur mycket minne som ska allokeras för sorteringsfrågor. Sort_buffer_size kan behöva justeras från standardvärdet om arbetsbelastningen kräver ett stort antal sorteringsfrågor. Sort_buffer_size definieras som en variabel per session. Använd samma ekvation som för join_buffer_size för att bestämma det möjliga minnet per anslutning.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
sv	När du använder InnoDB-lagring är det viktigt att hålla dina tabellutrymmen separata. Detta gör hanteringen av tabellerna enklare för långvariga användare av %s. Om du kör med detta för närvarande avstängt kan du migrera till lagring per fil genom att aktivera funktionen och sedan köra en alter-sats på alla InnoDB-tabeller.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
sv	När du använder innodb_file_per_table är det viktigt att ställa in innodb_file_format till Barracuda. Denna inställning tillåter längre index som är viktiga för vissa Cacti-tabeller.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
sv	Om dina tabeller har mycket stora index måste du använda Barracuda innodb_file_format och innodb_large_prefix som är lika med 1. Om du inte gör det kan det leda till att insticksprogram inte kan skapa tabeller på rätt sätt.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
sv	InnoDB kommer att hålla så många tabeller och index i systemminnet som möjligt. Därför bör du göra innodb_buffer_pool tillräckligt stor för att hålla så mycket av tabellerna och indexen i minnet. Att kontrollera storleken på katalogen /var/lib/mysql/cacti hjälper till att bestämma detta värde. Vi rekommenderar 25%% av ditt systems totala minne, men dina krav varierar beroende på systemets storlek. Om din databas är mycket stor eller ligger på distans kan du överväga att öka denna storlek. Om den är fjärrstyrd kan den vara så stor som 80% o av systemets minne. Man måste dock vara försiktig så att man minskar systemets swappiness eller tar bort swap för att förhindra att systemet swappar.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
sv	Den här inställningen bör förbli PÅ om inte dina Cacti-instanser körs på antingen ZFS eller FusionI/O, som båda har intern journalföring för att hantera plötsliga systemkrascher. Men om du har mycket bra strömförsörjning och dina system sällan går ner och du har säkerhetskopior kan du genom att stänga av den här inställningen nästan öka databasens prestanda med 50 %.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
sv	Det är här som metadata lagras. Om du har många tabeller skulle det vara bra att öka detta.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
sv	Oseriösa frågor bör inte leda till att databasen går offline för andra. Döda dessa frågor innan de dödar ditt system.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
sv	Maximal I/O-prestanda uppnås när du använder metoden O_DIRECT för att spola sidor.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
sv	Om du ställer in värdet på 2 innebär det att du rensar alla transaktioner varje sekund i stället för vid commit. Detta gör att %s kan utföra skrivningar mindre ofta.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera io-trådar för applikationer med höga io-egenskaper.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
sv	Från och med %s %s kan du styra hur ofta %s rensar transaktioner till disk. Standardvärdet är 1 sekund, men i system med hög I/O-frekvens kan ett värde större än 1 göra att disk-I/O kan vara mer sekventiellt

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera läs-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper. Beroende på dina MariaDB / MySQL-versioner kan detta värde gå så högt som 64. Men försök att hålla antalet mindre än dina totala SMT-trådar på databasservern.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera skriv-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper. Beroende på dina MariaDB / MySQL-versioner kan detta värde gå så högt som 64. Men försök att hålla antalet mindre än dina totala SMT-trådar på databasservern.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
sv	%s delar upp innodb_buffer_pool i minnesregioner för att förbättra prestandan för versioner av MariaDB mindre än 10.5. Maxvärdet är 64, men bör inte överstiga mer än antalet processorkärnor/trådar. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1 GB bör du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda den här ekvationen upp till maxantalet processorkärnor eller 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
sv	%s kommer att dela upp innodb_buffer_pool i minnesregioner för att förbättra prestandan för versioner av MySQL till och med MySQL 8.0. Maxvärdet är 64, men bör inte överstiga mer än antalet CPU-kärnor/trådar. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1 GB bör du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda den här ekvationen upp till maxvärdet för antalet processorkärnor eller 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
sv	Om du har SSD-diskar använder du detta förslag. Om du har fysiska hårddiskar använder du 200 * antalet aktiva enheter i matrisen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större tal, så höga som 100000, användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
sv	Om du har SSD-diskar använder du detta förslag. Om du har fysiska hårddiskar använder du 2000 * antalet aktiva enheter i matrisen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större tal, så höga som 200000, användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
sv	Om du har SSD-diskar kan du använda detta förslag. Annars ska du inte göra den här inställningen.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera read io-trådar för applikationer med höga io-egenskaper.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera skriv-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare ska den här inställningen vara av om atomiska skrivningar är aktiverade. Aktivera därför atomiska skrivningar istället för den dubbla skrivbufferten eftersom det kommer att öka prestandan.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare kan du använda atomic writes över doublewrite-bufferten för att öka prestandan.

en	%s Tuning
sv	%s Inställning

en	Note: Many changes below require a database restart
sv	Obs: Många ändringar nedan kräver en omstart av databasen

en	Variable
sv	Variabel

en	Current Value
sv	Nuvarande värde

en	Recommended Value
sv	Rekommenderat värde

en	Comments
sv	Kommentarer

en	PHP %s is the minimum version
sv	PHP %s är den lägsta versionen

en	A minimum of %s memory limit
sv	Ett minimum av %s minnesgräns

en	A minimum of %s m execution time
sv	Minst %s m körtid

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
sv	En giltig tidszon som matchar MySQL och systemet

en	A useful name for this VDEF.
sv	Ett användbart namn för denna VDEF.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!
sv	Extern länk ID '%s' med titel '%s' försökte injicera en ogiltig URL och blockerades!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL
sv	Din innehållsfil är inte en giltig URL. Ange en URL med värde

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande externa länk.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande externa länkar.

en	Delete External Link
sv	Ta bort extern länk

en	Delete External Links
sv	Ta bort externa länkar

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande externa länk.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande externa länkar.

en	Disable External Link
sv	Inaktivera extern länk

en	Disable External Links
sv	Inaktivera externa länkar

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande externa länk.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande externa länkar.

en	Enable External Link
sv	Aktivera extern länk

en	Enable External Links
sv	Aktivera externa länkar

en	Links
sv	Länkar

en	Apply Filter
sv	Använd filter

en	Reset filters
sv	Återställ filter

en	Top Tab
sv	Toppflik

en	Bottom Console
sv	Bottenkonsol

en	Top Console
sv	Toppkonsol

en	Page
sv	Sida

en	Style
sv	Stil

en	Edit Page
sv	Redigera sida

en	View Page
sv	Visa sida

en	Sort for Ordering
sv	Sortera för beställning

en	No Pages Found
sv	Inga sidor hittades

en	Console Menu
sv	Meny för konsol

en	Bottom of Console Page
sv	Längst ner på konsolens sida

en	Top of Console Page
sv	Överst på konsolens sida

en	Where should this page appear?
sv	Var ska den här sidan visas?

en	Console Menu Section
sv	Avsnitt i konsolmenyn

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
sv	Under vilken konsolrubrik ska detta objekt visas? (Alla menyer med externa länkar visas mellan Konfiguration och Verktyg)

en	New Console Section
sv	Ny konsolsektion

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
sv	Om du inte gillar något av alternativen ovan kan du skriva in en ny titel här.

en	Tab/Menu Name
sv	Namn på flik/meny

en	The text that will appear in the tab or menu.
sv	Den text som ska visas i fliken eller menyn.

en	Content File/URL
sv	Innehåll Fil/URL

en	Web URL Below
sv	Webbadress nedan

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
sv	Den fil som innehåller innehållet för den här sidan. Den här filen måste finnas i Cacti-katalogen "include/content/".

en	Web URL Location
sv	Webbadressens plats

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
sv	Den giltiga URL som ska användas för denna externa länk. Måste innehålla typen, t.ex. http://www.cacti.net. Observera att många platser inte tillåter att de bäddas in i en iframe från en utländsk plats, och därför kan det hända att extern länkning inte fungerar.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
sv	Om den är markerad kommer sidan att vara tillgänglig omedelbart för adminanvändaren.

en	Automatic Page Refresh
sv	Automatisk uppdatering av sidan

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
sv	Hur ofta du vill att den här sidan ska uppdateras automatiskt.

en	External Links [edit: %s]
sv	Externa länkar [redigera: %s]

en	External Links [new]
sv	Externa länkar [ny]

en	a Session Timeout
sv	a Timeout för session

en	an Account Suspension
sv	en avstängning av ett konto

en	a change in state of the Remote Data Collector
sv	en ändring av statusen för fjärrdatainsamlaren

en	Automatic Logout
sv	Automatisk utloggning

en	Logout of Cacti
sv	Logga ut från Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
sv	Du har blivit utloggad från Cacti på grund av %s.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
sv	Stäng din webbläsare eller %sLogga in igen%s

en	Cookies have been cleared
sv	Cookies har rensats bort

en	Notifications
sv	Aviseringar

en	SNMP Notification Receivers
sv	SNMP-meddelandemottagare

en	Receivers
sv	Mottagare

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
sv	Inga SNMP-meddelandemottagare

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
sv	SNMP-meddelandemottagare [redigera: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
sv	SNMP-meddelandemottagare [ny]

en	MIB

en	OID

en	Kind
sv	Typ

en	Max-Access
sv	Max-åtkomst

en	Monitored
sv	Övervakad

en	No SNMP Notifications
sv	Inga SNMP-meddelanden

en	Severity
sv	Allvarlighetsgrad

en	Purge Notification Log
sv	Rensning av meddelandelogg

en	Time
sv	Tid

en	Notification
sv	Notifikation

en	Varbinds

en	Severity Level
sv	Allvarlighetsgrad

en	No SNMP Notification Log Entries
sv	Inga loggposter för SNMP-meddelanden

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande meddelandemottagare.

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande meddelandemottagare.

en	Delete Notification Receiver
sv	Ta bort meddelandemottagare

en	Delete Notification Receivers
sv	Ta bort meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande meddelandemottagare.

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande meddelandemottagare.

en	Disable Notification Receiver
sv	Inaktivera meddelandemottagare

en	Disable Notification Receivers
sv	Inaktivera meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande meddelandemottagare.

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande meddelandemottagare.

en	Enable Notification Receiver
sv	Aktivera meddelandemottagare

en	Enable Notification Receivers
sv	Aktivera meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avaktivera vidarebefordran av följande meddelandeobjekt till följande meddelandemottagare.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avaktivera vidarebefordran av följande meddelandeobjekt till följande meddelandemottagare.

en	Disable Forwarding Object
sv	Inaktivera vidarebefordringsobjekt

en	Disable Forwarding Objects
sv	Inaktivera objekt för vidarebefordran

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera vidarebefordran av följande meddelandeobjekt till denna meddelandemottagare.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera vidarebefordran av följande Notification Objects Notification Receivers.

en	Enable Forwarding Object
sv	Aktivera objekt för vidarebefordran

en	Enable Forwarding Objects
sv	Aktivera vidarebefordran av objekt

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
sv	VARNING: Exportfel har uppstått. Uppdatera webbläsarfönstret för detaljer!

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.
sv	Det fanns fel i förpackningen av dina mallar. Felen följer.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging
sv	En kritisk mallfil '%s' saknas. Leta reda på den här filen innan du paketerar

en	Package Templates
sv	Mallar för paket

en	What would you like to Package?
sv	Vad skulle du vilja ha i paketet?

en	%s Device Package
sv	%s Enhetspaket

en	%s Graph Template Package
sv	%s Grafmallspaket

en	%s Data Query Package
sv	%s Data Query-paket

en	Available Templates [%s]
sv	Tillgängliga mallar [%s]

en	Available Templates
sv	Tillgängliga mallar

en	%s to Export
sv	%s till Export

en	Choose the exact items to export in the Package.
sv	Välj exakt vilka artiklar som ska exporteras i paketet.

en	Include Dependencies
sv	Inkludera beroenden

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
sv	Vissa mallar är beroende av andra objekt i Cacti för att fungera korrekt. Det rekommenderas starkt att du markerar den här rutan, annars kan importen misslyckas.

en	Package Information
sv	Information om paketet

en	The Package Description.
sv	Paketet Beskrivning.

en	The license type for this package.
sv	Licenstypen för detta paket.

en	The version number to publish for this Package.
sv	Det versionsnummer som ska publiceras för detta paket.

en	The Classification of the Package.
sv	Klassificering av paketet.

en	Assign various searchable attributes to the Package.
sv	Tilldela olika sökbara attribut till paketet.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..
sv	Vissa paket kräver ytterligare ändringar utanför Cactis räckvidd, t.ex. att konfigurera ett SNMP-agenttillägg på de enheter som ska övervakas. Du bör lägga till dessa instruktioner här...

en	Author Information
sv	Författarinformation

en	The Registered Authors Name.
sv	De registrerade författarna Namn.

en	The Registered Authors Home Page.
sv	Hemsidan för registrerade författare.

en	The Registered Authors Email Address.
sv	De registrerade författarnas e-postadress.

en	Package
sv	Paket

en	Package Contents Include
sv	Paketets innehåll Inkluderar

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file
sv	Skript- eller resursfilen '%s' finns inte. Packa om efter att du har hittat och installerat den här filen

en	Key Generation Required to Use Tool
sv	Nyckelgenerering krävs för att använda verktyget

en	Packaging Key Information Not Found
sv	Information om förpackningsnyckel hittades inte

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
sv	För att kunna använda det här paketeringsverktyget måste du först köra skriptet genkey.php skriptet i cli-katalogen. När det är klart kommer du att ha en offentlig och en privat nyckel som används för att signera dina paket.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory
sv	Webbservern måste ha skrivåtkomst till katalogen '%s'

en	Unable to initialize SQLite3
sv	SQLite3 kan inte initieras

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.
sv	Cacti-mallen har fel. Det gick inte att tolka hela mallen.

en	Data Query Graph Templates
sv	Data Query Graph Mallar

en	Resource Files
sv	Resursfiler

en	Script Files
sv	Skriptfiler

en	Unable to create package temporary directory %s.
sv	Det gick inte att skapa en tillfällig katalog för paketet %s.

en	The Package %s Imported Successfully
sv	Paketet %s Importerades framgångsrikt

en	The Package %s Import Failed
sv	Importen av paketet %s misslyckades

en	Package %s
sv	Paket %s

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att importera följande paket.

en	Click 'Continue' to Import all following Packages.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att importera alla följande paket.

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.
sv	Följande Selected Package kommer att hoppas över eftersom inga filer eller Template Items valdes.

en	The following selected Packages will be skipped as no Files or Template Items were selected.
sv	Följande valda paket kommer att hoppas över eftersom inga filer eller mallobjekt valdes.

en	Files to be Imported
sv	Filer som ska importeras

en	The Files in the list below will be imported.
sv	Filerna i listan nedan kommer att importeras.

en	Template Items to be Imported
sv	Mallobjekt som ska importeras

en	The Template Items in the list below will be imported.
sv	De mallobjekt som finns i listan nedan kommer att importeras.

en	Import Package
sv	Importpaket

en	Import Packages
sv	Importera paket

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding
sv	Du måste välja antingen en fil eller ett mallobjekt som ska importeras innan du fortsätter

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.
sv	Det går inte att få den publika nyckeln för detta paket. Kontakta paketets upphovsman för att få ett nytt paket.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.
sv	Du har inte litat på den här paketförfattaren '%s'. Om du vill importera markerar du kryssrutan Automatically Trust Author. Annars är du välkommen att kontakta författaren på följande e-postadress '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged
sv	Repofilen saknas eller är skadad

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.
sv	Repot '%s' är INTE nåbart på URL-platsen i package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository
sv	Något är fel med din Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>
sv	Signaturen för ett eller flera paket är inte tillförlitlig.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>
sv	<b>Författare:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
sv	Paket %s

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.
sv	Tryck på "Ok" för att starta Trusting the Signer, eller escape för att avbryta.

en	Some Packages Not Trusted
sv	Vissa paket inte betrodda

en	All Packages Trusted
sv	Alla paket betrodda

en	All Package Signatures Validated
sv	Alla paketsignaturer validerade

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.
sv	Repot '%s' är INTE nåbart på URL-platsen eller så saknas filen package.manifest.

en	Error in Package
sv	Fel i paketet

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
sv	Se cacti.log för mer information. Det kan vara så att du antingen hade ett API-nyckelfel eller att paketet var förvirrat eller att platsen inte är tillgänglig.

en	The package "%s" download or validation failed
sv	Nedladdningen eller valideringen av paketet "%s" misslyckades

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
sv	Se cacti.log för mer information. Det kan vara så att du hade antingen ett API-nyckelfel eller att paketet var förvirrat eller att platsen inte är tillgänglig

en	The package download or validation failed
sv	Nedladdningen eller valideringen av paketet misslyckades

en	Package XML File Damaged.

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.
sv	XML-filerna verkar vara ogiltiga och innehåller inte en publik nyckel. Vänligen kontakta paketets författare för att få ett reviderat paket.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
sv	Kontrollera om det finns filer i paketarkivet som borde finnas och hitta den som saknas

en	The XML files for the package does not exist
sv	XML-filerna för paketet finns inte

en	Packages Details
sv	Detaljer om paket

en	Email
sv	E-post

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
sv	Import Package Filenames [ None selected importerar alla, Check för att importera selektivt ]

en	Filename
sv	Filnamn

en	Differences
sv	Differenser

en	Unchanged
sv	Oförändrad

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
sv	Import Package Templates [ None selected importerar alla, Check för att importera selektivt ]

en	Packages
sv	Paket

en	Template Type
sv	Malltyp

en	Changes/Diffferences
sv	Förändringar/skillnader

en	Orphans
sv	Föräldralösa

en	File Differences for:
sv	Filskillnader för:

en	Local Package Import File
sv	Fil för import av lokalt paket

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
sv	Filen *.xml.gz som finns på din lokala maskin för att ladda upp och importera.

en	Package Signature
sv	Paketets signatur

en	Automatically Trust Signer
sv	Lita automatiskt på undertecknaren

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
sv	Om det markeras kommer Cacti automatiskt att lita på undertecknaren för detta och alla framtida paket från den författaren.

en	Replace Suggested Value Patterns
sv	Byt ut föreslagna värdemönster

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
sv	Ersätt poster med föreslagna värden för datakällor och grafmallar. Grafer och datakällor får nya namn efter antingen en omindexering av datafrågor eller genom att använda den påtvingade processen Ersätt föreslagna värden.

en	Local Package File
sv	Lokal paketfil

en	Package Location
sv	Plats

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
sv	Välj plats för de paket som du vill importera.

en	Package Import
sv	Paket Import

en	Local Package Import
sv	Lokal paketimport

en	Package Import Preferences
sv	Inställningar för paketimport

en	Repository Based Package Import
sv	Repository-baserad import av paket

en	Not Set
sv	Ej inställt

en	No Packages Found
sv	Inga paket funna

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.
sv	Repot '%s' är INTE nåbart på GitHub eller filen '%s' saknas eller så kan det vara en ogiltig gren. Giltiga paketplatser är normalt: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.
sv	Repot '%s' är nåbart på den lokala Cacti-servern. Men inte data som returneras från manifestfilen.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.
sv	Repot '%s' är INTE nåbart på den lokala Cacti-servern eller så saknas filen package.manifest.

en	Click 'Continue' to delete the following .
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande .

en	Click 'Continue' to delete following Package Repositories.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Package Repositories.

en	Delete Public Key
sv	Ta bort offentlig nyckel

en	Delete Public Keys
sv	Ta bort offentliga nycklar

en	Go
sv	Start

en	Home Page
sv	Startsida

en	Support EMail Address
sv	Support EMail-adress

en	Key Type
sv	Typ av nyckel

en	No Package Public Keys Found
sv	Inga offentliga nycklar för paketet hittades

en	GitHub Based
sv	GitHub-baserad

en	File Based
sv	Filbaserad

en	Direct URL
sv	Direkt URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.
sv	Repot '%s' är nåbart på GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.
sv	Repot '%s' är INTE nåbart på GitHub eller så saknas filen package.manifest eller så kan det vara en ogiltig gren. Giltiga paketplatser är normalt: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.
sv	Repot '%s' är nåbart på URL-platsen.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.
sv	Repot '%s' är nåbart på den lokala Cacti-servern.

en	Delete Package Repository
sv	Ta bort paketförvar

en	Delete Package Repositories
sv	Ta bort paketförvar

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Package Repository.

en	Click 'Continue' to disable following Package Repositories.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Package Repositories.

en	Disable Package Repository
sv	Inaktivera Package Repository

en	Disable Package Repositories
sv	Inaktivera paketförvarare

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Package Repository.

en	Enabled Package Repository
sv	Aktiverad paketförvarare

en	Enable Package Repositories
sv	Aktivera paketförvarare

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att göra följande Package Repository till standard.

en	Make Selected Repository Default
sv	Gör vald lagringsplats till standard

en	Package Repository [edit: %s]
sv	Paketförvar [redigera: %s]

en	Package Repository [new]
sv	Paketförvar [ny]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
sv	Ange ett meningsfullt namn för denna Package Repository.

en	Repository Type
sv	Typ av förvaringsplats

en	Choose what Package Repository type this is.
sv	Välj vilken typ av Package Repository detta är.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/
sv	Antingen den fullständiga sökvägen på Cacti Web Server till Repository eller en URL till Repository. Till exempel: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
sv	Avdelning

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.
sv	För GitHub-baserade arkiv, den gren som ska inkluderas, t.ex. "develop", "master" osv.

en	API Key (optional)
sv	API-nyckel (valfritt)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.
sv	För GitHub-baserade repositories, den valfria API-nyckel som krävs för att få åtkomst till repositoriet.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
sv	Om den här kryssrutan är markerad kan du importera paket från detta Repository.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
sv	Om denna kryssruta är markerad kommer detta att vara det första Repository som visas för användaren.

en	No Package Repositories Found
sv	Inga paketförvarare hittades

en	Loaded Plugins
sv	Laddade plugins

en	Available Plugins
sv	Tillgängliga plugins

en	Uninstall
sv	Avinstallera

en	Check Configuration
sv	Kontrollera konfigurationen

en	Install Prompt Confirmation
sv	Bekräftelse av installationsprompt

en	Remove Plugin Data
sv	Ta bort Plugin-data

en	Archive Restore
sv	Återställning av arkiv

en	Archive Delete
sv	Arkivborttagning

en	Install from Downloaded Plugins
sv	Installera från nedladdade plugins

en	View the Plugins Readme File
sv	Visa Plugins Readme-filen

en	View the Plugins ChangeLog File
sv	Visa Plugins ChangeLog-filen

en	Fetch Latest Plugin Archives
sv	Hämta senaste plugin-arkiv

en	Remote Enable
sv	Fjärrstyrd aktivering

en	Remote Disable
sv	Avaktivera fjärrkontroll

en	Drag and Drop
sv	Dra och släpp

en	Not Compatible
sv	Ej kompatibel

en	Disabled Naming Errors
sv	Inaktiverad Fel i namngivning

en	Disabled Invalid Directory
sv	Inaktiverad Ogiltig katalog

en	Disabled No INFO File
sv	Inaktiverad Ingen INFO-fil

en	Disabled Directory Missing
sv	Inaktiverad katalog saknas

en	Loaded, Not Installed
sv	Laddad, ej installerad

en	Installed/Active
sv	Installerad/Aktiv

en	Configuration Issues
sv	Konfigurationsproblem

en	Awaiting Upgrade
sv	Väntar på uppgradering

en	Installed/Inactive
sv	Installerad/Inaktiv

en	Installed or Active
sv	Installerad eller aktiv

en	Installable
sv	Installerbar

en	Disabled by Error
sv	Avaktiverad genom fel

en	Archived
sv	Arkiverade

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.
sv	Åtgärden '%s' på tillägget '%s' kan inte utföras på grund av tillägget i dess nuvarande tillstånd.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.
sv	Åtgärden '%s' '%s' på Plugin '%s' kan inte vidtas eftersom Plugin är integrerat.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.
sv	Processen för att hämta de senaste insticksprogrammen har startats i bakgrunden.

en	The fetch latest plugins process has already been started.
sv	Processen för att hämta de senaste insticksprogrammen har redan påbörjats.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed
sv	Plugin '%s' har klarat testet för konfigurationskontroll och kan inte installeras

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.
sv	Plugin '%s' Check Configuration-funktionen returnerade ett null-svar som är ogiltigt. Kontrollera med plugin-utvecklaren för en uppdatering.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
sv	Avinstallation av detta Plugin kan ta bort alla Plugin-data och inställningar. Om du verkligen vill avinstallera pluginet klickar du på "Avinstallera" nedan. Annars klickar du på "Avbryt".

en	Are you sure you want to Uninstall?
sv	Är du säker på att du vill avinstallera?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
sv	Om du tar bort Plugin-data och inställningar för kommer alla Plugin-data och inställningar att tas bort. Om du verkligen vill ta bort data och inställningar för det här pluginet klickar du på "Ta bort data" nedan. Annars klickar du på "Avbryt".

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
sv	Är du säker på att du vill ta bort alla Plugin-data och inställningar?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
sv	Om du återställer detta tilläggsarkiv skrivs den aktuella tilläggskatalogen över. Om du verkligen vill återställa detta tilläggsarkiv klickar du på "Återställ" nedan. Annars klickar du på "Avbryt".

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
sv	Är du säker på att du vill återställa det här arkivet?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
sv	Radering av detta plugin-arkiv är inte reversibelt utan en tabellåterställning. Om du verkligen vill radera plugin-arkivet klickar du på "Radera" nedan. Annars klickar du på "Avbryt".

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
sv	Är du säker på att du vill radera det här arkivet?

en	Plugin Management
sv	Plugin-hantering

en	Loaded on Disk
sv	Laddad på diskett

en	Loaded and Not Installed
sv	Laddad och inte installerad

en	Installed and Active
sv	Installerad och aktiv

en	Installed and Inactive
sv	Installerad och inaktiv

en	Plugin Errors
sv	Fel i insticksprogram

en	Available for Install
sv	Tillgänglig för installation

en	Tag Type
sv	Typ av tagg

en	Non Develop
sv	Ej utveckling

en	Develop
sv	Utveckla

en	Newer Than Installed
sv	Nyare än installerad

en	Check Latest
sv	Kontrollera senaste

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins
sv	Hämta listan över de senaste Cacti-plugin-programmen

en	Restore Archive
sv	Återställ arkiv

en	Delete Archive
sv	Radera arkiv

en	Remove Data
sv	Ta bort data

en	Plugin Reame File
sv	Plugin Reame-fil

en	Plugin ChangeLog File
sv	Plugin ChangeLog-fil

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
sv	Tillgängliga åtgärder är "Återställ", "Radera".

en	Plugin Name
sv	Tilläggets namn

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
sv	Namnet på detta Plugin. Namnet styrs av den katalog som det finns i.

en	Plugin Description
sv	Tilläggets beskrivning

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
sv	En beskrivning som Plugins författare har gett till Plugin.

en	Main / Remote Status
sv	Huvud- / fjärrstatus

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.
sv	Status för detta tillgängliga plugin. Laddbar innebär att det för närvarande inte är installerat och kan laddas.

en	The author of this Plugin.
sv	Författaren till detta Plugin.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
sv	Cacti-versionerna krävs för att använda detta plugin.

en	Installed Version
sv	Installerad version

en	The version of this Plugin.
sv	Versionen av detta Plugin.

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
sv	Den komprimerade storleken för detta plugin i bytes.

en	Requires
sv	Kräver

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
sv	Detta Plugin kräver att följande Plugins installeras först.

en	Archive Date
sv	Arkivdatum

en	The date that this Plugin was Archived.
sv	Det datum då detta plugin arkiverades.

en	Installed/Upgraded
sv	Installerad/Uppgraderad

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
sv	Det datum då detta plugin senast installerades eller uppgraderades.

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
sv	Tillgängliga åtgärder är "Installera", "Aktivera", "Inaktivera", "Aktivera", "Avinstallera".

en	The status of this Plugin.
sv	Status för detta plugin.

en	Cacti Releases
sv	Cacti-utgåvor

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.
sv	De Cacti-versioner som är berättigade att använda detta insticksprogram. Formatet för de tillåtna versionerna följer vanlig namngivning.

en	The currently installed version of this Plugin.
sv	Den aktuella installerade versionen av detta Plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
sv	Den tillgängliga versionen för installation för detta plugin.

en	Last Published
sv	Senast publicerad

en	The date the release was published or develop was last pushed.
sv	Datum då releasen publicerades eller då den senaste utvecklingen gjordes.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
sv	Det datum då detta plugin senast installerades eller uppgraderades.

en	Plugin Requires
sv	Plugin kräver

en	Load Order
sv	Ladda order

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
sv	Pluginets laddningsordning. Du kan ändra laddningsordningen genom att först sortera efter den och sedan flytta ett Plugin antingen uppåt eller nedåt.

en	No Plugins Found
sv	Inga plugins hittades

en	Not Compatible, '%s'
sv	Inte kompatibel, '%s'

en	Plugin Error
sv	Fel i plugin

en	New Version
sv	Ny version

en	Order Before Previous Plugin
sv	Plugin för beställning före tidigare

en	Order After Next Plugin
sv	Plugin för beställning efter nästa

en	Cacti Upgrade Required
sv	Uppgradering av Cacti krävs

en	Compatible
sv	Kompatibel

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins
sv	Ladda detta plugin från tillgängliga Cacti-plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins
sv	Ladda detta plugin från de tillgängliga Cacti-pluginsen

en	Compatible, Loadable
sv	Kompatibel, laddningsbar

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins
sv	Uppgradera detta plugin från de tillgängliga Cacti-pluginsen

en	Compatible, Upgrade
sv	Kompatibel, Uppgradering

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins
sv	Nedgradera detta plugin från de tillgängliga Cacti-pluginsen

en	Compatible, Downgrade
sv	Kompatibel, nedgradering

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins
sv	Ersätt plugin från de tillgängliga Cacti-pluginsen

en	Compatible, Same Version
sv	Kompatibel, samma version

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins
sv	Uppgradera plugin från de tillgängliga Cacti-pluginsen

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.
sv	Det går inte att återställa arkivet på grund av att plugin-beroenden inte uppfylls.

en	Not Compatible, Dependencies
sv	Inte kompatibel, Beroenden

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.
sv	Kan inte laddas på grund av en dålig Cacti-version.

en	Not Compatible, Cacti Version
sv	Ej kompatibel, version Cacti

en	View the Plugins ChangeLog
sv	Visa Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
sv	Ej laddad

en	Load this Plugin from the archive
sv	Ladda denna Plugin från arkivet

en	Downgrade this Plugin from the archive
sv	Nedgradera detta Plugin från arkivet

en	Restore Plugin from the archive
sv	Återställ Plugin från arkivet

en	Upgrade Plugin from the archive
sv	Uppgradera plugin från arkivet

en	Compatible, Upgradable
sv	Kompatibel, uppgraderingsbar

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.
sv	Det går inte att återställa arkivet på grund av att plugin-beroenden inte uppfylls.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.
sv	Det går inte att återställa arkivet på grund av en dålig Cacti-version.

en	Delete this Plugin archive
sv	Ta bort detta Plugin-arkiv

en	Not Installed
sv	Inte installerad

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
sv	Plugin-katalogen '%s' saknar setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
sv	Plugin saknar en INFO-fil

en	Unable to Install Plugin! %s
sv	Det går inte att installera plugin! %s

en	Install Plugin
sv	Installera tillägg

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
sv	Plugin '%s' kan inte arkiveras innan det har installerats.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings
sv	Ta bort Plugin-datatabeller och inställningar

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
sv	Går inte att avinstallera. Detta Plugin krävs av: '%s'

en	Uninstall Plugin
sv	Avinstallera plugin

en	Disable Plugin
sv	Inaktivera plugin

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.
sv	Plugin har redan arkiverats och är oförändrat i arkivet.

en	archive the Plugin in its current state.
sv	arkivera tillägget i dess nuvarande tillstånd.

en	Check Plugins Configuration
sv	Kontrollera Plugins-konfigurationen

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.
sv	Ett insticksprogram kan inte arkiveras om det har konfigurationsproblem.

en	Enable Plugin
sv	Aktivera tillägg

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.
sv	Plugin redan arkiverat och oförändrat i arkivet.

en	Archive the Plugin in its current state.
sv	Arkivera tillägget i dess nuvarande tillstånd.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.
sv	Pluginet inaktiverades på grund av ett fel i pluginet. Klicka för att återaktivera insticksprogrammet. Sök efter "DISABLING" i Cacti-loggen för att hitta orsaken.

en	Plugin directory is missing!
sv	Plugin-katalogen saknas!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
sv	Plugin är inte kompatibelt (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
sv	Plugin-kataloger får inte innehålla mellanslag

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
sv	Plugin-katalogen är inte korrekt. Borde vara '%s' men är '%s'

en	Plugin is integrated into Cacti core
sv	Plugin är integrerat i Cacti-kärnan

en	Plugin is not compatible
sv	Plugin är inte kompatibelt

en	Enable Plugin Locally
sv	Aktivera tillägget lokalt

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
sv	VARNING: %s är inte synkroniserad med pollerintervallet för Poller[%d]! Pollerintervallet är %d sekunder, med ett maximum på %d sekunder, men det har gått %d sekunder sedan den senaste pollningen!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
sv	VARNING: Det finns %d processer som har upptäckts överskrida en pollningscykel för Poller[%d], undersök detta.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
sv	VARNING: Poller-utmatningstabellen är inte tom för Poller[%d]. Problem: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
sv	FEL: Ryggradsvägen: %s är ogiltig för Poller[%d]. Poller kan inte fortsätta!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
sv	Maximal körtid på %d sekunder har överskridits för Poller[%d]. Avslutar.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
sv	VARNING: Cacti Polling Cycle överskred pollningsintervall med

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status
sv	WARNING: PollerID:%s med namn:%s är i Heartbeat-status

en	Poller in Heartbeat Mode
sv	Poller i Heartbeat-läge

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)
sv	VARNING: 24 timmar Poller[%d] genomsnittlig körtid är %f sekunder (mer än %d % av tidsgränsen)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit
sv	VARNING: Under den senaste timmen har Poller[%d]-körtiden %d gånger nått mer än %d % av tidsgränsen

en	Cacti System Notification
sv	Avisering för Cacti-system

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
sv	OBS: En andra Cacti-datainsamlare har lagts till. Därför aktiveras boost automatiskt!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
sv	VARNING: Huvuddatabasen för Cacti %s offline eller under återställning

en	Cacti Primary Admin
sv	Cacti primär admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
sv	Cacti Automation Report kräver en html-baserad e-postklient

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
sv	VARNING: Detekterad Poller Boost-överskridning, möjlig krasch av Poller Boost

en	Full Sync
sv	Full synkronisering

en	New/Idle
sv	Ny/Idle

en	Use Cacti Log Level
sv	Använda Cacti Log Level

en	Data Collector Information
sv	Information om datainsamlaren

en	The primary name for this Data Collector.
sv	Det primära namnet för denna datainsamlare.

en	New Data Collector
sv	Ny datainsamlare

en	Data Collector Hostname
sv	Datainsamlarens värdnamn

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
sv	Värdnamnet för datainsamlaren. Det kan behöva vara ett fullständigt kvalificerat domännamn för att fjärravläsarna ska kunna kontakta den för aktiviteter som omindexering, realtidsgrafik osv.

en	Custom Log Level
sv	Anpassad loggnivå

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.
sv	Om du behöver utföra felsökning för en enda datainsamlare kan du ändra dess loggnivå här.

en	TimeZone
sv	Tidszon

en	The TimeZone for the Data Collector.
sv	Tidszon för datainsamlaren.

en	Notes for this Data Collectors Database.
sv	Anteckningar för denna datainsamlares databas.

en	Collection Settings
sv	Inställningar för insamling

en	Processes
sv	Processer

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
sv	Antalet Data Collector-processer som ska användas för att starta.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
sv	Antalet ryggtrådar som ska användas per datainsamlingsprocess.

en	Sync Interval
sv	Synkroniseringsintervall

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
sv	Det synkroniseringsintervall för pollning som används. Den här inställningen påverkar hur ofta den här pollern kontrolleras och uppdateras.

en	Remote Database Connection
sv	Fjärranslutning till databas

en	The hostname for the remote database server.
sv	Värdnamnet för fjärrdatabasens server.

en	Remote Database Name
sv	Namn på fjärrdatabas

en	The name of the remote database.
sv	Namnet på fjärrdatabasen.

en	Remote Database User
sv	Användare av fjärrdatabas

en	The user name to use to connect to the remote database.
sv	Det användarnamn som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Password
sv	Lösenord för fjärrdatabas

en	The user password to use to connect to the remote database.
sv	Användarlösenordet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Port
sv	Port för fjärrdatabas

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
sv	Den TCP-port som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Retries
sv	Fjärrdatabasen försöker igen

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
sv	Antalet gånger som man ska försöka ansluta till fjärrdatabasen igen.

en	Remote Database SSL Information
sv	SSL-information om fjärrdatabas

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required
sv	Från och med MariaDB 11.4 och senare förhandlas SSL automatiskt mellan klienten och servern. Så det här alternativet kanske inte krävs

en	Remote Database SSL
sv	Fjärrdatabas SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
sv	Om fjärrdatabasen använder SSL för att ansluta och det är tidigare än MariaDB 11.4, markera kryssrutan nedan för att ange detaljerna.

en	Remote Database SSL Key
sv	SSL-nyckel för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehåller den SSL-nyckel som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Certificate
sv	SSL-certifikat för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehåller SSL-certifikatet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Authority
sv	SSL-auktoritet för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
sv	Filen som innehåller den SSL-certifikatutfärdare som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen. Detta är en valfri parameter som kan krävas av databasleverantören om de har startat SSL med alternativet --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
sv	Katalog för SSL-auktoriteter för fjärrdatabas

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
sv	Filsökvägen till den katalog som innehåller de betrodda SSL-certifikatutfärdarcertifikaten. Detta är en valfri parameter som kan användas i stället för att ange sökvägen till en enskild certifikatutfärdarfil. Den här parametern kan krävas av databasleverantören om de har startat SSL med alternativet --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.
sv	Gör det möjligt att inaktivera verifiering av serverns SSL-certifikat Common Name mot serverns värdnamn vid anslutning. Denna verifiering är aktiverad som standard.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
sv	Du har redan använt det här värdnamnet '%s'. Ange ett icke-duplikat värdnamn.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
sv	Du har redan använt det här databasvärdnamnet '%s'. Ange ett icke-duplicerat värdnamn för databasen.

en	Data Collector Statistics cleared.
sv	Datainsamlarens statistik rensad.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande datainsamlare.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande datainsamlare.

en	Delete Data Collector
sv	Ta bort datainsamlare

en	Delete Data Collectors
sv	Ta bort datainsamlare

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datainsamlare.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datainsamlare.

en	Disable Data Collector
sv	Inaktivera datainsamlare

en	Disable Data Collectors
sv	Inaktivera datainsamlare

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datainsamlare.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datainsamlare.

en	Enable Data Collector
sv	Aktivera datainsamlare

en	Enable Data Collectors
sv	Aktivera datainsamlare

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera den fjärranslutna datainsamlaren för offlinedrift.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera de fjärranslutna datainsamlarna för offlinedrift.

en	Resync Data Collector
sv	Resync datainsamlare

en	Resync Data Collectors
sv	Resync-datainsamlare

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att rensa statistik för följande datainsamlare.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att rensa statistik för följande datainsamlare.

en	Site [edit: %s]
sv	Webbplats [redigera: %s]

en	Site [new]
sv	Webbplats [ny]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
sv	Fjärrdatainsamlare måste kunna kommunicera med huvuddatainsamlaren och vice versa. Använd den här knappen för att verifiera att huvuddatainsamlaren kan kommunicera med den här fjärrdatainsamlaren.

en	Test Database Connection
sv	Testa databasanslutning

en	Collectors
sv	Samlare

en	Pollers
sv	Opinionsundersökare

en	Collector Name
sv	Namn på insamlare

en	The Name of this Data Collector.
sv	Namnet på denna datainsamlare.

en	The unique id associated with this Data Collector.
sv	Det unika id som är kopplat till denna datainsamlare.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
sv	Det värdnamn där datainsamlaren körs.

en	The Status of this Data Collector.
sv	Status för denna datainsamlare.

en	Proc/Threads
sv	Proc/Trådar

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
sv	Antal pollerprocesser och -trådar för denna datainsamlare.

en	Polling Time
sv	Pollningstid

en	The last data collection time for this Data Collector.
sv	Den senaste datainsamlingstiden för denna datainsamlare.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
sv	Genomsnittlig och maximal tid för datainsamlaren för denna datainsamlare.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
sv	Antal enheter som är associerade med denna datainsamlare.

en	SNMP Gets
sv	SNMP hämtar

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
sv	Antalet SNMP-meddelanden som är associerade med denna Collector.

en	Scripts
sv	Script

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptanrop som är kopplade till denna datainsamlare.

en	Servers
sv	Servrar

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptserveranrop som är kopplade till denna datainsamlare.

en	Last Finished
sv	Senast avslutade

en	The last time this Data Collector completed.
sv	Den senaste gången denna datainsamlare slutfördes.

en	Last Update
sv	Senast uppdaterad

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
sv	Förra gången denna datainsamlare checkade in på huvudsidan för Cacti.

en	Last Sync
sv	Senaste synkronisering

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
sv	Förra gången var denna datainsamlare helt synkroniserad med den huvudsakliga Cacti-platsen.

en	No Data Collectors Found
sv	Inga datainsamlare hittades

en	RRD check
sv	RRD-kontroll

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
sv	RRD-kontrollen är inaktiverad, aktivera den i Konfiguration -> Inställningar -> Data

en	RRDcheck Problems
sv	RRDcheck Problem

en	Host Description
sv	Värd Beskrivning

en	Local Data ID
sv	ID för lokala data

en	Message
sv	Meddelande

en	Deleted
sv	Raderad

en	No RRDcheck Problems Found
sv	Inga RRDcheck-problem hittades

en	Age
sv	Ålder

en	%d hours
sv	%d timmar

en	%d day
sv	%d dag

en	%d days
sv	%d dagar

en	Messages
sv	Meddelanden

en	Clear
sv	Rensa

en	Purge
sv	Rensa

en	Delete
sv	Ta bort

en	Archive
sv	Arkiv

en	RRD Files
sv	RRD-filer

en	RRD File Name
sv	RRD Filnamn

en	DS Name
sv	DS Namn

en	DS ID

en	Template ID
sv	Mall ID

en	Last Modified
sv	Senast ändrad

en	Size [KB]
sv	Storlek [KB]

en	No unused RRD Files
sv	Inga oanvända RRD-filer

en	Total Size [MB]:
sv	Total storlek [MB]:

en	Last Scan:
sv	Senaste skanningen:

en	Time Since Update
sv	Tid sedan uppdatering

en	RRDfiles

en	Rescan

en	Delete All
sv	Radera alla

en	Delete All Unknown RRDfiles
sv	Ta bort alla okända RRD-filer

en	Archive All
sv	Arkivera allt

en	Archive All Unknown RRDfiles
sv	Arkivera alla okända RRD-filer

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
sv	OBS: Inställningar för sökväg på denna flik sparas endast lokalt!

en	Cacti Settings (%s)%s
sv	Inställningar för Cacti (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning
sv	Ändra behörighetsmodell Varning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.
sv	Om du ändrar behörighetsmodell ändras en användares effektiva Graph-behörigheter.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.
sv	När du har ändrat Graph Permission Model bör du granska dina användares och användargruppers effektiva Graph-behörighet för att säkerställa att du fortfarande har tillräcklig kontroll över dina Graphs. OBS: Om du vill begränsa alla grafer i enhetens eller grafmallens grafbehörighetsmodell ska standardprincipen för grafer vara inställd på "Deny".

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
sv	Poller Interval måste vara mindre än Cron Interval

en	Select Plugin(s)
sv	Välj Plugin(s)

en	Plugins Selected
sv	Plugins valda

en	Select File(s)
sv	Välj fil(er)

en	Files Selected
sv	Valda filer

en	Select Template(s)
sv	Välj mall(ar)

en	All Templates Selected
sv	Alla mallar valda

en	Send a Test Email
sv	Skicka ett testmeddelande

en	Test Email Results
sv	Test av e-postresultat

en	Site Information
sv	Sidinformation

en	The primary name for the Site.
sv	Det primära namnet för platsen.

en	New Site
sv	Ny plats

en	Disable Site
sv	Inaktivera plats

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
sv	Markera den här rutan om du vill inaktivera alla kontroller för värdar på den här platsen.

en	Address Information
sv	Adressinformation

en	Address1
sv	Adress 1

en	The primary address for the Site.
sv	Den primära adressen för platsen.

en	Enter the Site Address
sv	Ange platsens adress

en	Address2
sv	Adress 2

en	Additional address information for the Site.
sv	Ytterligare adressinformation för platsen.

en	Additional Site Address information
sv	Ytterligare information om platsens adress

en	City
sv	Stad

en	The city or locality for the Site.
sv	Staden eller orten för platsen.

en	Enter the City or Locality
sv	Ange stad eller ort

en	State
sv	Län

en	The state for the Site.
sv	Staten för platsen.

en	Enter the state
sv	Ange tillstånd

en	Postal/Zip Code
sv	Postnummer

en	The postal or zip code for the Site.
sv	Postnummer eller postnummer för platsen.

en	Enter the postal code
sv	Ange postnummer

en	Country
sv	Land

en	The country for the Site.
sv	Landet för platsen.

en	Enter the country
sv	Ange land

en	The TimeZone for the Site.
sv	Tidszon för platsen.

en	Geolocation Information
sv	Geolokaliseringsinformation

en	Latitude
sv	Latitud

en	The Latitude for this Site.
sv	Latitud för denna plats.

en	example 38.889488
sv	exempel 38,889488

en	Longitude
sv	Longitud

en	The Longitude for this Site.
sv	Longitud för denna plats.

en	example -77.0374678
sv	exempel -77.0374678

en	Zoom
sv	Zooma

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
sv	Standardzoom för kartan för den här platsen. Värdena kan vara från 0 till 23. Observera att vissa regioner på planeten har en maxzoom på 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
sv	Ytterligare information

en	Additional area use for random notes related to this Site.
sv	Ytterligare område för slumpmässiga anteckningar relaterade till denna plats.

en	Enter some useful information about the Site.
sv	Ange lite användbar information om platsen.

en	Alternate Name
sv	Alternativt namn

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
sv	Används för fall där en plats har ett alternativt namn som används för att beskriva den

en	If the Site is known by another name enter it here.
sv	Om platsen är känd under ett annat namn, ange det här.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
sv	Mallens plats hittades inte! Det går inte att duplicera.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande plats.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande platser.

en	Delete Site
sv	Ta bort plats

en	Delete Sites
sv	Ta bort platser

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande plats.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande platser.

en	Duplicate Site
sv	Duplicerad plats

en	Duplicate Sites
sv	Duplicerade platser

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande plats.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande platser.

en	Enable Site
sv	Aktivera plats

en	Enable Sites
sv	Aktivera platser

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande plats.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande platser.

en	Disable Sites
sv	Inaktivera platser

en	The name of this Site.
sv	Namnet på denna plats.

en	The unique id associated with this Site.
sv	Det unika id som är kopplat till denna plats.

en	Monitoring State
sv	Övervakning av tillstånd

en	The state of this Site.
sv	Tillståndet för denna plats.

en	The number of Devices associated with this Site.
sv	Antalet enheter som är kopplade till denna plats.

en	The City associated with this Site.
sv	Den stad som är förknippad med denna plats.

en	The State associated with this Site.
sv	Den stat som är kopplad till denna plats.

en	The Country associated with this Site.
sv	Det land som är förknippat med denna plats.

en	No Sites Found
sv	Inga platser hittades

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
sv	FATAL: Spike Kill-metoden '%s' är ogiltig

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
sv	FATAL: Spike Kill inte tillåtet

en	Database Tables
sv	Databastabeller

en	Database Settings
sv	Databas-inställningar

en	Database Status
sv	Databasens status

en	Database Permissions
sv	Databasbehörigheter

en	Database Queries
sv	Databasfrågor

en	Background Processes
sv	Bakgrundsprocesser

en	Poller Stats
sv	Poller Statistik

en	PHP Info
sv	PHP-info

en	ChangeLog

en	Technical Support [%s]
sv	Teknisk support [%s]

en	Include Poller
sv	Inkludera Poller

en	Info Length
sv	Info Längd

en	%d Chars
sv	%d tecken

en	Queries
sv	Databasfrågor

en	Refresh Values
sv	Uppdatera värden

en	Reset Refresh
sv	Återställ Uppdatera

en	Process ID
sv	Process-ID

en	The Connection ID of the running process.
sv	Anslutnings-ID för den process som körs.

en	Query ID
sv	Fråge-ID

en	The Query ID of the currently running Query.
sv	Fråge-ID för den fråga som körs för närvarande.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.
sv	MariaDB/MySQL-användaren som för närvarande kör frågan.

en	Run Time
sv	Körtid

en	The Runtime of the current query in seconds.
sv	Körtiden för den aktuella frågan i sekunder.

en	Query Length
sv	Frågans längd

en	The total string length of the Query.
sv	Den totala stränglängden för frågan.

en	Query State
sv	Förfrågningsstatus

en	The MariaDB/MySQL process state.
sv	MariaDB/MySQL-processens tillstånd.

en	Query Details
sv	Fråga detaljer

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.
sv	Förfrågningsdetaljer för den aktuella frågan upp till en maximal stränglängd.

en	No Database Queries Found
sv	Inga databasfrågor hittades

en	Cacti Poller

en	Cacti Process
sv	Cacti-process

en	RTM Process
sv	RTM-processen

en	Automation Process
sv	Automatiseringsprocess

en	HMIB Process
sv	HMIB-processen

en	MikroTik Process
sv	MikroTik-process

en	WebSeer Process
sv	WebSeer-processen

en	Service Check Process

en	MacTrack Process
sv	MacTrack-processen

en	Task Type
sv	Uppgiftstyp

en	Poller:

en	Collector
sv	Samlare

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.
sv	Typ av uppgift. Representerar generellt pluginet och uppgiften inom pluginet.

en	Task Name
sv	Uppgiftens namn

en	The name of the Task.
sv	Namnet på uppgiften.

en	Task ID
sv	ID för arbetsuppgift

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.
sv	Uppgiftens ID, som ofta är LSF clusterid eller License Service ID, men som även kan vara andra mätvärden.

en	Run/Update Time
sv	Tid för körning/uppdatering

en	The Process runtime or times since last heartbeat.
sv	Processens körtid eller tider sedan senaste hjärtslag.

en	The Process ID for the task.
sv	Process-ID för uppgiften.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.
sv	Timeout för bakgrundsprocessen i sekunder när en Cacti-process. Styrs i övrigt av de enskilda insticksprogrammen.

en	Start Time
sv	Starttid

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.
sv	Tidpunkt då bakgrundsprocessen startade för en Cacti-process. Starttiden kan stödjas eller inte stödjas för olika insticksprogram.

en	Last Updated
sv	Senast uppdaterad

en	Time the process last registered its status to the status tables.
sv	Tidpunkt då processen senast registrerade sin status i statustabellerna.

en	> 1 Year
sv	> 1 år

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found
sv	Inga bakgrundsprocesser för Cacti eller Plugin hittades

en	PHP Module Information
sv	Information om PHP-modulen

en	Worst 20 Polling Time Devices
sv	20 sämsta Polling Time-enheter

en	Avg Polling Time
sv	Genomsnittlig pollningstid

en	Actual Polling Time
sv	Faktisk pollningstid

en	No host found
sv	Ingen värd hittades

en	Worst 20 failed/total polls ratio
sv	Förhållandet 20 sämsta misslyckade/totala omröstningar

en	Failed/Total polls
sv	Misslyckade/Totala undersökningar

en	Avg Row Length
sv	Genomsnittlig radlängd

en	Data Length
sv	Datalängd

en	Index Length
sv	Index Längd

en	Comment
sv	Kommentar

en	Unable to retrieve table status
sv	Det går inte att hämta tabellstatus

en	Variable Name
sv	Variabelnamn

en	Database
sv	Databas

en	Permission Name
sv	Namn på behörigheten

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
sv	NET-SNMP är inte installerat eller dess sökvägar är inte inställda. Installera om du vill övervaka SNMP-aktiverade enheter.

en	Configuration Settings
sv	Konfigurationsinställningar

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
sv	ERROR: Installerad RRDtool-version överstiger inte konfigurerad version.<br>Besök %s och välj rätt RRDtool Utility-version.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
sv	FEL: RRDtool 1.2.x+ stöder inte GIF-bildformatet, men %d" graf(er) och/eller mallar har GIF inställt som bildformat.