en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ru	Cacti разработан как комплексное решение для построения графиков на базе RRDtool. Его цель - облегчить работу сетевого администратора, позаботившись обо всех необходимых деталях, необходимых для создания значимых графиков.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ru	Пожалуйста посетите официальный сайт %sCacti website%s, там вы найдёте необходимую информацию, поддержку, и обновления.

en	Active Developers
ru	Разработчики Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
ru	Раздел меню консоли

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
ru	Член группы

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
ru	Для того, чтобы перевести приведенные ниже агрегатные графики в агрегации на основе шаблонов, сначала создайте агрегатный шаблон для графического шаблона '%s'.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
ru	Чтобы перенести приведенные ниже агрегированные графики с использованием агрегированного шаблона, он должен уже существовать. Пожалуйста, нажмите 'Возврат', а затем сначала создайте свой агрегированный шаблон перед повторной попыткой.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Delete Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Delete Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Migrate to Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Migrate to Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Combine Aggregate Graphs
ru	Агрегированные графики

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Place Aggregate Graph on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Place Aggregate Graphs on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Report Name:
ru	Название отчета

en	Timespan:
ru	Продолжительность

en	Align:
ru	Выравнивание

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы конвертировать следующие Агрегированные графики в один нормальный график.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы конвертировать следующие Агрегированные графики в один нормальный график.

en	Convert Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Convert Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы связать следующий график с агрегированным графиком.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы связать следующий график с агрегированным графиком.

en	Associate Graph with Aggregate
ru	Ассоциировать с агрегацией

en	Associate Graphs with Aggregate
ru	Ассоциировать с агрегацией

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отделить следующий(ие) график(и) от Агрегции.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отделить следующий(ие) график(и) от Агрегции.

en	Disassociate Graph with Aggregate
ru	Отделить от агрегации

en	Disassociate Graphs with Aggregate
ru	Отделить от агрегации

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы поместить следующий график(и) агрегирования под ветвь дерева.

en	Place Aggregate Graph on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Place Aggregate Graphs on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Delete Aggregate Graph Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	Delete Aggregate Graph Templates
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
ru	Проверка удаления

en	2nd Factor Authentication
ru	Базовая аутентификация через Интернет

en	Enter your token
ru	Введите ключевое слово

en	Token

en	Verify
ru	Проверить все

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Confirm password
ru	Подтвердите новый пароль

en	User Account Disabled
ru	Учетная запись пользователя Отключена

en	2FA

en	2FA Settings
ru	Настройки

en	2FA Enabled
ru	Включенные

en	Whether 2FA is enabled for this user.
ru	Логин для этого пользователя.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
ru	Проверить все

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить следующее обнаруженное устройство (устройства).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить следующее обнаруженное устройство (устройства).

en	Add Discovered Device
ru	Открытые устройства

en	Add Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Poller:
ru	Регистратор

en	Availability Method:
ru	Доступные Методы

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы Удалить следующее Обнаруженное устройство (устройства).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы Удалить следующее Обнаруженное устройство (устройства).

en	Remove Discovered Device
ru	Открытые устройства

en	Remove Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Imported Device
ru	Экспорт устройств

en	Removed from Cacti
ru	Удалить из группы

en	Not In Cacti
ru	О Cacti

en	Invalid Network
ru	Сеть

en	Import Graph Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Graph Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Delete Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Delete Graph Rules
ru	Создать правило для графиков

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Enable Graph Rule
ru	Включить правило

en	Enable Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Disable Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Disable Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Export Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Export Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph Rule
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graph Rules
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Rule
ru	Имя правила

en	SQL Debug Output
ru	Ширина выходного сигнала отладки

en	Change Network Settings
ru	Сменить настройки

en	Import Network Discovery Rule from Local File
ru	Импорт Цветов из локального файла

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Network Discovery Rule from Text
ru	Диапазон обнаружения сети [новый]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Import Network Discovery Rule
ru	Новый диапазон обнаружения Сети

en	Update this Field
ru	Обновить данное поле

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующую сеть (сети).

en	Delete Network
ru	Удалить цвет

en	Delete Networks
ru	Сети

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующую сеть (сети).

en	Disable Network
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Disable Networks
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующую сеть (сети).

en	Enable Network
ru	Включить отчет

en	Enable Networks
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Discover Network
ru	Открыть сейчас

en	Discover Networks
ru	Открыть сейчас

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
ru	Включить плагин

en	Cancel Network Discovery
ru	Отмена Обнаружения

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Export Network
ru	Сеть

en	Export Networks
ru	Цвета экспорта

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Network
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Networks
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
ru	Изменить пароль

en	Change Networks
ru	Сети

en	IP Addresses to Ignore
ru	IP адрес

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ru	Диапазон обнаружения сети [редактирование: %s]

en	Network Filters
ru	Сетевые фильтры

en	Clear Filtered
ru	Очистить Отфильтрованные

en	Import Networks
ru	Импорт Цветов

en	Import SNMP Options from Local File
ru	Импорт Цветов из локального файла

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import SNMP Options from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Delete SNMP Option
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Delete SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Duplicate SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Export SNMP Option
ru	Параметры SNMP

en	Export SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
ru	Опции SNMP автоматизации имеют дубликаты.

en	Import Device Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Device Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Device Rules
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Delete Device Rule
ru	Удалить устройство

en	Delete Device Rules
ru	Удалить устройство

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Export Device Rule
ru	Экспорт устройств

en	Export Device Rules
ru	Экспорт устройств

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон графика, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Graph Rule Name: '%s'
ru	Имя графика: %s

en	Remove Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
ru	Общее количество графиков, сгенерированных с помощью данного устройства.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы данных, которые будут удалены из шаблона устройства.

en	Tree Rule Name: '%s'
ru	Пункты правила деревьев

en	Remove Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
ru	Настройки кактусов

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysDescr устройств, чтобы связать ее с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysName устройства для сопряжения с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	System OID Match
ru	Соответствие OID-массива системы

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysOid устройств для сопряжения с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	Device Creation Defaults
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	Device Description Pattern
ru	Описание устройства

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
ru	Если этот флажок установлен, при сканировании сети автоматизации отчет будет отправлено уведомление в учетную запись электронной почты...

en	Device Rules [edit: %s]
ru	Устройство [Редактирование: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
ru	Шаблоны автоматизации для [Удаленный шаблон]

en	Device Rules [new]
ru	Шаблоны устройства [новые]

en	Associated Graph Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Graph Rule Name
ru	Имя Графика

en	No Associated Graph Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Add Graph Rule
ru	Правила построения Графиков

en	Add Graph Rule to Device Rule
ru	Добавить шаблон графика в устройство

en	Associated Tree Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Tree Rule Name
ru	Имя правила

en	Exit On Match
ru	Соответствие OID-массива системы

en	No Associated Tree Rules
ru	Нет запросов на ассоциированные данные.

en	Add Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Add Tree Rule to Device Rule
ru	Добавить запрос данных в шаблон устройства

en	Delete Item from Device Rule
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Device Rules
ru	Правила эксплуатации устройства

en	Import Tree Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Tree Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Tree Rules
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Tree Rule
ru	Удалить дерево

en	Delete Tree Rules
ru	Удалить дерево

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Enable Tree Rule
ru	Включить правило

en	Enable Tree Rules
ru	Включить правило

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Disable Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Disable Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Export Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Export Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Tree Rule
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий CDEF.

en	Delete CDEF
ru	Удалить CDEF

en	Delete CDEFs
ru	Удалить CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate CDEF
ru	Дублировать CDEF

en	Duplicate CDEFs
ru	Дублировать CDEF

en	Highlights

en	Full
ru	Полное Имя

en	Change Log [%s]
ru	Список изменений

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет

en	Delete Color
ru	Удалить цвет

en	Delete Colors
ru	Удалить цвет

en	Is this color a named color which are read only.
ru	Этот цвет называется цветом, который можно только читать.

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Delete Color Template
ru	Удалить цветовой шаблон

en	Delete Color Templates
ru	Удалить цветовой шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Duplicate Color Template
ru	Дублировать цветовой шаблон

en	Duplicate Color Templates
ru	Дублировать цветовой шаблон

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет цветового шаблона.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет цветового шаблона.

en	Synchronize Color Template
ru	Синхронизировать Цветовой Шаблон

en	Synchronize Color Templates
ru	Синхронизировать Цветовой Шаблон

en	Remove Color Item
ru	Удалить цветной элемент

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ru	Цветовой шаблон '%s' вытеснено %d агрегированных шаблонов и %d не шаблонных агрегаций

en	Summary of issues found for the Data Source.
ru	Любые краткие вопросы, выявленные в отношении Источника данных.

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
ru	Инициалы не найдены! Ожидание обновления RRD-файла

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Delete Data Input Method
ru	Удалить метод ввода данных

en	Delete Data Input Methods
ru	Удалить метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Duplicate Data Input Method
ru	Удалить метод ввода данных

en	Duplicate Data Input Methods
ru	Удалить метод ввода данных

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее поле ввода данных.

en	Data Input Method [edit: %s]
ru	Методы ввода данных [редактирование: %s]

en	Data Input Method [new]
ru	Методы ввода данных [новые]

en	Script Server Query
ru	Сервер Скриптов

en	White List Verification Succeeded.
ru	Проверка Белого списка прошла успешно.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ru	Проверка Белого списка не прошла. Запустите CLI-скрипт input_whitelist.php, чтобы исправить ошибку.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ru	Входная строка не существует в Белом списке. Запустите CLI-скрипт input_whitelist.php, чтобы исправить ошибку.

en	Input Methods
ru	Метод Ввода Данных

en	Data Input Name
ru	Имя входа данных Имя входа

en	The name of this Data Input Method.
ru	Название метода ввода данных.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
ru	Используемые входы данных не могут быть удалены. Под используемыми понимается ссылка либо на источник данных, либо на шаблон данных.

en	Data Sources Using
ru	Источники данных Использование

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
ru	Количество Источников данных, использующих данный Метод ввода данных.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
ru	Количество Шаблонов данных, в которых используется данный метод ввода данных.

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
ru	Метод, используемый для сбора информации для данного Метода ввода данных.

en	No Data Input Methods Found
ru	Методы ввода данных не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Delete Data Query
ru	Удалить запрос данных

en	Delete Data Queries
ru	Удалить запрос данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Data Query
ru	Удалить запрос данных

en	Duplicate Data Queries
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую Ассоциацию графиков запросов данных.

en	Remove Data Query Graph Template
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ru	Сопутствующий график/шаблоны данных [редактирование: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
ru	Сопутствующий график/шаблоны данных [редактирование: %s]

en	Associated Data Templates
ru	Шаблоны ассоциированных данных

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
ru	Если для этого шаблона требуется источник данных шаблона данных слева, выберите правильную колонку вывода XML, а затем включите отображение или отметьте галочкой или переключателем здесь.

en	Suggested Values - Graphs
ru	Предлагаемые значения - Графики

en	No Suggested Values Found
ru	Нет Рекомендуемых значений Найдено не было

en	Add Graph Title Suggested Name
ru	Добавить предложенное название графика Название Предлагаемое имя

en	Suggested Values - Data Sources
ru	Предлагаемые значения - Источники данных

en	Add Data Source Name Suggested Name
ru	Добавить имя источника данных Предлагаемое имя Предлагаемое имя

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [new]
ru	Запросы данных [новые]

en	Associated Graph Templates
ru	Нет ассоциированых шаблонов графиков

en	Mapping ID
ru	Картографический ID

en	Association Read Only until XML file located
ru	Ассоциация только для чтения, пока не будет найден файл XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
ru	Шаблоны отображенных графиков с графиками доступны только для чтения.

en	No Graph Templates Defined.
ru	Шаблоны графиков не определены.

en	Delete Associated Graph
ru	Удалить ассоциированный график

en	Data Queries
ru	Запросы данных

en	Data Query Name
ru	Название запроса данных

en	The name of this Data Query.
ru	Название этого запроса данных.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Внутренний идентификатор для данного шаблона графика. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ru	Использованные запросы данных удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка либо на используемый график, либо на шаблон графика.

en	The number of Graphs using this Data Query.
ru	Количество графиков с помощью данного запроса данных.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
ru	Количество графиков Шаблоны с помощью данного запроса данных.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
ru	Метод ввода данных, используемый для сбора данных для источников данных, связанных с настоящим Запросом данных.

en	No Data Queries Found
ru	Запросов данных не найдено

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Delete Data Source Profile
ru	Удалить профиль источника данных

en	Delete Data Source Profiles
ru	Удалить профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Duplicate Data Source Profile
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Duplicate Data Source Profiles
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
ru	Неудачно отремонтирован один или несколько RRD-файлов. Ошибки см. в журнале кактусов.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных RRA.

en	Remove Data Source Profile RRA
ru	Удаление профиля источника данных RRA

en	Each Insert is New Row
ru	Каждая вставка является новой строкой

en	(Some Elements Read Only)
ru	(Только для чтения некоторых элементов)

en	RRA [edit: %s %s]
ru	RRA [редактирование: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ru	Профиль источника данных [редактировать: %s]

en	Data Source Profile [new]
ru	Профиль источника данных [новый]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
ru	Профиль источника данных RRA (нажмите сохранить, чтобы обновить промежутки времени)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
ru	Профиль источника данных RRA (только для чтения)

en	Select Consolidation Function(s)
ru	Выберите функцию(ы) консолидации

en	Delete Data Source Profile Item
ru	Удалить профиль источника данных Элемент профиля источника данных

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ru	%s Кбайт на источник данных и %s Байт заголовка

en	%s KBytes per Data Source
ru	%s Кбайт на источник данных

en	Has Data Sources
ru	Имеет ли источник данных

en	Data Source Profile Name
ru	Имя профиля источника данных Имя профиля

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
ru	Используемые профили удалить нельзя. Под используемыми понимается ссылка на источник данных или шаблон данных.

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
ru	Профили, которые используются Источниками данных, читаются только в настоящее время.

en	The Polling Frequency for the Profile
ru	Частота опроса для профиля

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
ru	Количество времени, в секундах, без хороших данных перед сохранением данных как Неизвестно.

en	The number of Data Sources using this Profile.
ru	Количество источников данных, использующих данный Профиль.

en	The number of Data Templates using this Profile.
ru	Количество Шаблонов данных, использующих этот профиль.

en	No Data Source Profiles Found
ru	Профили источников данных не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Delete Data Source
ru	Удалить источник данных

en	Delete Data Sources
ru	Удалить источник данных

en	The following Graph is using this Data Source.
ru	Следующий график составлен с использованием этих источников данных:

en	The following Graph is using these Data Sources.
ru	Следующий график составлен с использованием этих источников данных:

en	Leave the Graph Untouched
ru	Оставить График нетронутым.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
ru	Удалить все элементы графиков, которые ссылаются на этот Источник данных.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
ru	Удалить все Графики, которые ссылаются на этот Источник данных.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Источник данных.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Источник данных.

en	Disable Data Source
ru	Отключить источник данных

en	Disable Data Sources
ru	Отключить источник данных

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Enable Data Source
ru	Включить источник данных

en	Enable Data Sources
ru	Включить источник данных

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Change Device for Data Source
ru	Изменить Профиль источника данных

en	Change Device for Data Sources
ru	Изменение настроек устройства

en	New Device:
ru	Новое устройство

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему источнику данных.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему источнику данных.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
ru	Повторное использование предложенных названий для источника данных

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
ru	Повторное использование предложенных названий для источника данных

en	Custom Data [data input: %s]
ru	Пользовательские данные [Ввод данных: %s]

en	Nothing Entered
ru	Ничто не вошло

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
ru	Отсутствие полей ввода для выбранного источника входных данных

en	Data Template Selection [edit: %s]
ru	Выбор шаблона данных [редактирование: %s]

en	Data Template Selection [new]
ru	Выбор шаблона данных [New]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
ru	Выключить режим отладки источника данных.

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ru	Название, данное данному шаблону данных. Обратите внимание, что вы можете изменить шаблоны только на 100% совместимые шаблоны графиков, что означает, что они включают идентичные источники данных.

en	Supplemental Data Template Data
ru	Дополнительные данные Шаблон данных Данные шаблона

en	Data Source Fields
ru	Поля источника данных

en	Data Source Item Fields
ru	Источник данных Поля позиций

en	Data Source Item %s
ru	Источник данных Пункт %s

en	RRDtool Tune Info
ru	Информация о настройке RRDtool Tune Info

en	Data Sources [ Non Device Based ]
ru	Источники данных [Нет устройства].

en	Bad Indexes
ru	Сломанные индексы

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ru	Название этого Источника данных. Как правило, программно генерируется на основе определения Шаблона данных.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Источника данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
ru	Частота сбора данных для данного Источника данных.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
ru	Будут ли собираться данные для этого Источника данных или нет. Контролируется на уровне шаблона данных.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
ru	Шаблон данных, на котором основан этот Источник данных.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Delete Data Template
ru	Удалить шаблон(ы) данных

en	Delete Data Templates
ru	Удалить шаблон(ы) данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Data Template
ru	Дублировать шаблон(ы) данных

en	Duplicate Data Templates
ru	Дублировать шаблон(ы) данных

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Change Profile for Data Template
ru	Изменение Шаблона Графика

en	Change Profile for Data Templates
ru	Изменение Шаблона Графика

en	New Data Source Profile:
ru	Новый профиль источника данных

en	Edit Data Input Method.
ru	Редактирование метода ввода данных.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
ru	Отметьте этот флажок, если вы хотите разрешить пользователю переопределять значение справа во время создания Источника данных.

en	Data Templates in use can not be modified
ru	Используемые шаблоны данных не могут быть изменены

en	Data Source Item [%s]
ru	Источник данных Пункт [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ru	Это значение отключено, так как либо оно получено из устройства, либо из специального объекта Data Query, который отслеживает критические ассоциации Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ru	Это значение отключено, так как оно получено от устройства и доступно только для чтения.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ru	Если оставить это поле пустым, то значение будет выведено из устройства.

en	Custom Data Warning Message
ru	Пользовательские данные [Ввод данных: %s]

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ru	После того, как вы снимите этот флажок, а затем сохраните шаблон данных, любые существующие источники данных, основанные на этом шаблоне данных, потеряют свои пользовательские данные. Это может привести к нарушению сбора данных и графиков.

en	Data Templates
ru	Шаблоны данных

en	Data Template Name
ru	Имя шаблона данных Название шаблона

en	The name of this Data Template.
ru	Название данного Шаблона данных.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
ru	Используемые шаблоны данных удалить нельзя. Под используемыми понимается ссылка на источник данных.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
ru	Количество источников данных, использующих данный шаблон данных.

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
ru	Метод, используемый для помещения данных в файл источника данных RRD.

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
ru	Профиль источника данных по умолчанию для данного Шаблона данных.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
ru	Источники данных, основанные на неактивных шаблонах данных, не будут обновляться при запуске опроса.

en	No Data Templates Found
ru	Шаблоны данных не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить фоллинговые предустановки GPRINT Preset(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить фоллинговые предустановки GPRINT Preset(s).

en	Delete GPRINT Preset
ru	Удалить предустановку (предустановки) GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
ru	Удалить предустановку (предустановки) GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ru	Предустановки GPRINT [Редактирование: %s]

en	GPRINT Presets [new]
ru	GPRINT Presets [new] (новые)

en	GPRINT Presets
ru	Предустановки GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
ru	GPRINT Имя предварительной настройки

en	The name of this GPRINT Preset.
ru	Имя этой предустановки GPRINT.

en	The GPRINT format string.
ru	Строка формата GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые GPRINT не могут быть удалены. Используемый определяется как ссылка либо на используемый график, либо на шаблон графика.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
ru	Количество графиков, использующих этот GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
ru	Количество графиков Шаблоны с помощью этого GPRINT.

en	No GPRINT Presets
ru	Отсутствие предустановок GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
ru	ГРАФИК НЕ СУЩЕСТВУЕТ

en	Viewing Graph
ru	Просмотр графика

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
ru	Подробная информация о графике, Утилиты масштабирования и отладки

en	Edit Graph Template
ru	Редактирование шаблона графика.

en	Click to view just this Graph in Real-time
ru	Нажмите, чтобы просмотреть только этот график в реальном времени

en	Utility View
ru	Вид утилиты

en	Graph Utility View
ru	Графическая утилита Вид графической утилиты

en	Graph Source/Properties
ru	График Источник/Свойства Источник/Свойства

en	Graph Data
ru	Графические данные

en	RRDtool Graph Syntax
ru	Синтаксис графиков RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
ru	Какти Поллер еще не сбежал.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
ru	Режим реального времени был отключен вашим администратором.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ru	Каталога кэша изображений не существует. Пожалуйста, сначала создайте его и установите права доступа, а затем попытайтесь открыть другой график в реальном времени.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ru	Каталог кэша изображений не доступен для записи. Пожалуйста, установите разрешения, а затем попробуйте открыть еще один график в режиме реального времени.

en	Cacti Real-time Graphing
ru	Кактусы Графическое изображение в реальном времени

en	Full Sync Graphs
ru	Синхронизация графиков

en	Quick Sync Graphs
ru	Синхронизация графиков

en	Cur:
ru	Кур:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ru	График Элементы шаблона [Редактировать график: %s]

en	Data Template Filter
ru	Элемент шаблона данных

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ru	Этот фильтр ограничит источники данных, видимые в раскрывающемся списке источников данных.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ru	Синхронизация шаблона графика "%s" привела к ремонту %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ru	Синхронизация шаблона графика "%s" не привела к восстановлению.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Delete Graph Template
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Delete Graph Templates
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph Template
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graph Templates
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Resize Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	Resize Graph Templates
ru	Шаблоны Графиков

en	Graph Height:
ru	Высота графика

en	Graph Width:
ru	Ширина графика

en	Image Format:
ru	Формат Изображения

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
ru	Синхронизация графиков с шаблонами графиков

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
ru	Синхронизация графиков с шаблонами графиков

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Graph Template Items [edit: %s]
ru	График Элементы шаблона [Редактировать: %s]

en	Graph Item Inputs
ru	Входы графических элементов

en	No Inputs
ru	Нет входов

en	Graph Template [edit: %s]
ru	График Шаблон [Редактировать: %s]

en	Graph Template [new]
ru	График Шаблон [новый]

en	Graph Template Options
ru	Параметры шаблона графика Параметры шаблона

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите разрешить пользователю переопределять значение справа во время создания графика.

en	VDEFs
ru	Десятилетние программы профессиональной подготовки

en	The name of this Graph Template.
ru	Название этого шаблона графика.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
ru	Используемые шаблоны графиков удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка на него в графике.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
ru	Количество графиков, использующих данный шаблон графика.

en	The default image format for the resulting Graphs.
ru	Формат изображения по умолчанию для результирующих графиков.

en	The default size of the resulting Graphs.
ru	Размер результирующих графиков по умолчанию.

en	The vertical label for the resulting Graphs.
ru	Вертикальная этикетка для полученных графиков.

en	No Graph Templates Found
ru	Отсутствие найденных шаблонов графиков

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ru	Графические входы элементов [Редактировать график: %s]

en	Associated Graph Items
ru	Связанные графические элементы

en	Graph Preview Filters
ru	Фильтры предварительного просмотра графиков

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - Фильтрация из списка ]

en	Graph List View Filters
ru	Фильтры просмотра списка диаграмм

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - фильтровать список FROM ]

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	Add to a Report
ru	Добавить в отчет

en	All Graphs & Templates
ru	Все графики и шаблоны

en	Not Templated
ru	Не шаблонированные

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ru	Название этого графика. Обычно программируется на основе определения Шаблона графика или Рекомендуемых правил именования. Максимальная длина заголовка регулируется в разделе Настройки->Видео.

en	The device for this Graph.
ru	Название этой группы.

en	The underlying source that this Graph was based upon.
ru	Основополагающий источник, на котором был основан этот График.

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
ru	Шаблон графика или запрос данных, на основе которого был построен этот график.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
ru	Размер этого графика, когда он не находится в режиме предварительного просмотра.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
ru	Выберите Отчет для добавления выбранных графиков.

en	Add Selected Graphs to Report
ru	Добавить выбранные графики в отчет

en	Total Rows
ru	Всего Строк

en	Graph ID
ru	Графический идентификатор

en	Nth Percentile

en	Summary Details
ru	Краткая информация

en	Apply Automation Rules
ru	Применять правила автоматизации

en	Create Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Create Aggregate from Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	Created graph: %s
ru	Созданный график: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
ru	Источник данных не указан. Проверить шаблон

en	Data Sources [No Device]
ru	Источники данных [Нет устройства].

en	Data Sources [%s]
ru	Источники данных [%s]

en	Graph Items [graph: %s]
ru	Графические элементы [график: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
ru	Выберите Источник данных для связи с этим графическим элементом.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
ru	В настоящее время для выбранных старых агрегаций не определены шаблоны агрегирования.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие страницы.

en	Delete Graph
ru	Удалить график(и)

en	Delete Graphs
ru	Удалить график(и)

en	The following Data Source is used by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Source is used by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
ru	Удалить все источники данных, на которые ссылаются эти графики, но которые не используются где-либо еще.

en	Leave the Data Source untouched.
ru	Оставьте источник(ы) данных нетронутыми.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика и нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить шаблон графика для следующего графика (графиков). Обратите внимание, что отображаются только совместимые шаблоны графиков. Совместимость определяется теми, у кого есть идентичные источники данных.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика и нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить шаблон графика для следующего графика (графиков). Обратите внимание, что отображаются только совместимые шаблоны графиков. Совместимость определяется теми, у кого есть идентичные источники данных.

en	New Graph Template:
ru	Новый шаблон графика

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graphs
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Convert Graph to Template
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Convert Graphs to Templates
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить выбранные графики в отчет ниже.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить выбранные графики в отчет ниже.

en	Change Graph to new Device
ru	Изменить график(ы) Сопутствующее устройство

en	Change Graphs to new Device
ru	Изменить график(ы) Сопутствующее устройство

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему графику (графикам).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему графику (графикам).

en	Reapply Suggested Names for Graph
ru	Повторно примените предложенные имена к графику(ам).

en	Reapply Suggested Names for Graphs
ru	Повторно примените предложенные имена к графику(ам).

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы применить правила автоматизации к следующим графикам.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы применить правила автоматизации к следующим графикам.

en	Apply Automation Rules to Graph
ru	Применять правила автоматизации

en	Apply Automation Rules to Graphs
ru	Применять правила автоматизации

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Place Graph on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Place Graph on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Place Graphs on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Graph [edit: %s]
ru	Графики [редактировать %s]

en	Graph [new]
ru	Графики [новый]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
ru	Отключить режим отладки для графиков

en	Turn On Graph Debug Mode.
ru	Включить режим отладки для графиков

en	Edit Graph Template.
ru	Редактирование шаблона графика.

en	Edit Data Source: '%s'.
ru	Источники данных [%s]

en	Unlock Graph.
ru	Разблокировать график.

en	Lock Graph.
ru	График блокировки.

en	View Timespans.
ru	Продолжительность

en	Selected Graph Template
ru	Изменить размер выбранных шаблонов

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика, который будет применяться к данному графику. Обратите внимание, что вы можете изменить шаблоны только на 100% совместимые шаблоны, что означает, что они включают в себя идентичные источники данных.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
ru	Выберите Устройство, к которому относится данный график.

en	Supplemental Graph Template Data
ru	Дополнительный график Данные шаблона шаблона данных

en	Graph Fields
ru	Графические поля

en	Graph Item Fields
ru	Поля графических элементов

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - фильтровать список FROM ]

en	Graph Management [ All Devices ]
ru	Новые графики для [ Все устройства ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
ru	Управление группами пользователей [редактировать: %s]

en	Source
ru	Нет источника

en	Non Templated
ru	Не шаблонированные

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Графа. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The image format of the Graph.
ru	Формат изображения по умолчанию для результирующих графиков.

en	Empty Graph
ru	Только График

en	Default Settings Saved
ru	Настройки по умолчанию Сохранены

en	New Graphs for [ All Devices ]
ru	Новые графики для [ Все устройства ]

en	New Graphs for None Host Type
ru	Новые графики для None Host Type (Нет типа хоста)

en	Filter Settings Saved
ru	Настройки фильтра Сохранены

en	Graph Types
ru	Сохранять типы графиков

en	Graph Template Based
ru	Графический шаблон на основе шаблона

en	Save Filters
ru	Сохранить фильтры

en	Edit this Device
ru	Редактировать устройство

en	Create New Device
ru	Создать новое устройство

en	New Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	(Select a graph type to create)
ru	(Выберите тип графика для создания)

en	Select All Rows
ru	Выберите Все строки

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ru	Ошибка синтаксического анализа XML-файла ресурса запроса данных для запроса данных "%s" с идентификатором "%s"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ru	Ошибка синтаксического анализа XML-файла ресурса запроса данных для запроса данных "%s" с идентификатором "%s"

en	Data Query [%s]
ru	Запрос данных [%s]

en	From there you can get more information.
ru	Оттуда вы можете получить дополнительную информацию.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
ru	Этот запрос данных возвращает 0 строк, возможно, возникли проблемы с выполнением этого запроса данных.

en	You can run this Data Query in debug mode
ru	Вы можете запустить этот запрос данных в режиме отладки

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ru	Индекс отключен из-за того, что запрос данных не имеет связанных шаблонов графика.

en	Search Returned no Rows.
ru	Поиск Возвращено строк нет.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ru	Ошибка в запросе данных. Это может быть связано со следующими причинами: разрешениями на доступ к файлам, отсутствующим или неправильно отформатированным XML-файлом запроса данных.

en	Select a Graph Type to Create
ru	Выберите тип графика для создания

en	Make selection default
ru	Сделать выбор по умолчанию

en	Change Device Settings
ru	Изменение настроек устройства

en	Sync to Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Place Device on Report
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Data Query Re-indexed.
ru	Индекс запросов данных

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
ru	Запрос данных устройства переиндексирован. Отображается подробный вывод.

en	Device Debugging Enabled for Device.
ru	Отладка устройства включена для устройства.

en	Device Debugging Disabled for Device.
ru	Устройство отключено

en	Poller Cache for Device Refreshed.
ru	Кэш опросчика для устройства обновлен.

en	ERROR: Invalid Device ID.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Устройство [

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Delete Devices
ru	Удалить устройство

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
ru	Оставьте все графики и источники данных нетронутыми. Источник(и) данных будет(и) заблокирован(ы).

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
ru	Удалить все связанные с ними графики и источники данных.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Enable Device
ru	Включить устройство(ы)

en	Enable Devices
ru	Включить устройство(ы)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие устройства.

en	Disable Device
ru	Отключить устройство

en	Disable Devices
ru	Отключить устройство

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Change Devices
ru	Изменить устройство

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Clear Statistics for Device
ru	Четкая статистика по устройству(ам)

en	Clear Statistics for Devices
ru	Четкая статистика по устройству(ам)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать следующие устройства с шаблоном устройства.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать следующие устройства с шаблоном устройства.

en	Synchronize Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Synchronize Devices Templates
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Place Devices on Report
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Place Device on Tree
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Place Devices on Tree
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Device [new]
ru	Устройство [новое]

en	Device [edit: %s]
ru	Устройство [Редактирование: %s]

en	Disable Device Debug
ru	Отключить отладку устройства

en	Enable Device Debug
ru	Включить отладку устройства

en	Repopulate Poller Cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	View Poller Cache
ru	Просмотр кэша Поллера

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
ru	Создание графиков для данного устройства

en	Re-Index Device
ru	Метод реиндексации данных

en	Data Source List
ru	Список источников данных

en	Graph List
ru	Список графиков

en	Contacting Device
ru	Контактное устройство

en	Is Being Graphed
ru	быть изнасилованным

en	Not Being Graphed
ru	Не быть изнасилованным

en	Delete Graph Template Association
ru	Удалить ассоциацию шаблонов графиков

en	Add Graph Template to Device
ru	Добавить шаблон графика в устройство

en	Data Query Debug Information
ru	Отладка запроса данных Информация об отладке

en	Associated Data Queries
ru	Связанные запросы данных

en	Re-Index Method
ru	Метод реиндексации данных

en	[%d Items, %d Rows]
ru	[%d Предметы, %d Строки]

en	Reload Query
ru	Перезагрузить Запрос

en	Verbose Query
ru	Сложный запрос

en	Remove Query
ru	Удалить запрос

en	No Associated Data Queries.
ru	Нет запросов на ассоциированные данные.

en	Add Data Query
ru	Добавить запрос данных

en	Add Data Query to Device
ru	Добавить запрос данных к устройству

en	Export Devices
ru	Экспорт устройств

en	Not Up
ru	Вверх

en	Service Check
ru	Убрать проверку

en	The name by which this Device will be referred to.
ru	Имя, под которым будет обозначаться данное Устройство.

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
ru	Либо IP-адрес, либо имя хоста. Если имя хоста, оно должно быть разрешимо либо с помощью DNS, либо из файла hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного устройства. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
ru	Количество параллельных потоков, используемых для опроса данного устройства. Это относится только к опросу позвоночника.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
ru	Общее количество графиков, сгенерированных с помощью данного устройства.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
ru	Общее количество Источников данных, сгенерированных с помощью данного Устройства.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
ru	Статус мониторинга Устройства по результатам пинг-контроля. Если это устройство является устройством специального типа, с использованием имени хоста "localhost", или из-за настройки не выполнять проверку доступности, оно всегда будет оставаться включенным. При использовании сборщика данных cmd.php устройство без графиков не проверяется сборщиком данных и остается в состоянии "Неизвестно".

en	The site associated to this Device
ru	Город, связанный с этим сайтом.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
ru	Область

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
ru	Количество времени, в течение которого данное Устройство находилось в своем текущем состоянии.

en	The current amount of time that the host has been up.
ru	Текущее время, в течение которого хозяин был на ногах.

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
ru	Время, необходимое для сбора данных с данного Устройства.

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
ru	Текущее время пинга в миллисекундах для достижения Устройства.

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
ru	Среднее время пингового сигнала в миллисекундах для достижения Устройства с момента сброса счетчиков для данного Устройства.

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
ru	Доступность в процентах на основе результатов ping с момента сброса счетчиков для данного устройства.

en	Create Date
ru	Создать

en	The Date that the Device was added to Cacti.
ru	Дата начала отладки.

en	Sync Devices
ru	Синхронизация Устройств

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Delete Device Template
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Delete Device Templates
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Duplicate Device Template
ru	Дублировать шаблон(ы) устройства

en	Duplicate Device Templates
ru	Дублировать шаблон(ы) устройства

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Sync Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Sync Device Templates
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон графика, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Graph Template Name: %s
ru	Имя шаблона графика Название шаблона: %s

en	Remove Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы данных, которые будут удалены из шаблона устройства.

en	Data Query Name: %s
ru	Имя запроса данных: %s

en	Remove Data Query
ru	Удалить запрос

en	Device Templates [edit: %s]
ru	Шаблоны устройства [редактирование: %s]

en	Device Templates [new]
ru	Шаблоны устройства [новые]

en	Add Graph Template to Device Template
ru	Добавить шаблон графика в шаблон устройства

en	No associated data queries.
ru	Нет соответствующих запросов данных.

en	Add Data Query to Device Template
ru	Добавить запрос данных в шаблон устройства

en	Delete Item from Device Template
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Device Class
ru	Правила эксплуатации устройства

en	Has Devices
ru	Имеет устройства

en	Device Template Name
ru	Имя шаблона устройства Имя шаблона

en	The name of this Device Template.
ru	Название этого Шаблона устройства.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона устройства. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
ru	Используемые шаблоны устройств удалить нельзя. Используемое определяется как ссылка на него со стороны Устройства.

en	Devices Using
ru	Устройства Использование

en	The number of Devices using this Device Template.
ru	Количество устройств, использующих данный шаблон устройства.

en	No Device Templates Found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
ru	Вы должны войти в систему, чтобы получить доступ к этой области кактусов.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
ru	Вы должны войти в систему, чтобы получить доступ к этой области кактусов.

en	Login Again
ru	Войти снова

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
ru	Если вы считаете, что это ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
ru	Вам не разрешается доступ к этому разделу кактусов.

en	Installation In Progress
ru	Незавершенная установка

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
ru	Только администраторы Cacti с привилегией установки/обновления могут войти в систему в это время.

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
ru	Выполняется установка или обновление.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ru	Последний раз этот Сборщик данных был полностью синхронизирован с основным сайтом Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
ru	Сохранить успех.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
ru	Сохранить Неудачно из-за ошибок ввода (Проверьте красные поля).

en	Passwords do not match, please retype.
ru	Пароли не совпадают, пожалуйста, введите заново.

en	You must select at least one field.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно поле.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
ru	Для использования этой функции необходимо было включить встроенную аутентификацию пользователя.

en	XML parse error.
ru	Ошибка разбора XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
ru	Выделенный каталог не существует. Пожалуйста, введите правильный каталог.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
ru	Файл журнала Cacti должен иметь расширение '.log''.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
ru	Ввод данных для метода не отображается в белом списке.

en	Data Source does not exist.
ru	Источника данных не существует.

en	Username already in use.
ru	Имя пользователя уже используется.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
ru	Парольные фразы конфиденциальности SNMP v3 не соответствуют паролям SNMP v3.

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
ru	Пароли аутентификации SNMP v3 не совпадают

en	XML: Cacti version does not exist.
ru	XML Кактусы версии не существует.

en	XML: Hash version does not exist.
ru	XML Хэш-версии не существует.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
ru	XML Генерируется с помощью более новой версии Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
ru	XML Невозможно найти код типа.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
ru	Изменение имени пользователя не разрешено для назначенного шаблона или гостевого пользователя.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
ru	Пользователь удаляет запрещенные шаблоны или гостевого пользователя.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
ru	Пользователь удаляет не разрешенный для указанного пользователя экспорт графиков.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
ru	Шаблон данных включает удаленный Профиль источника данных. Пожалуйста, сохраните шаблон данных с существующим профилем источника данных.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
ru	Графический шаблон включает удаленный префикс GPrint. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить и/или исправить ситуацию.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
ru	Графический шаблон включает удаленные CDEF-файлы. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить и/или исправить ситуацию.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
ru	Графический шаблон включает в себя удаленный метод ввода данных. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Шаблон данных не найден при экспорте. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Шаблон устройства не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Запрос данных не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Графический шаблон Шаблон не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
ru	График не найден. Либо она была удалена, либо ваша база данных нуждается в ремонте.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
ru	Парольные фразы SNMPv3 Auth должны состоять из 8 или более символов.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
ru	Некоторые графики не обновляются. Невозможно изменить устройство для графиков, основанных на запросе данных.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
ru	Невозможно изменить устройство для графиков, основанных на запросе данных.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
ru	Некоторые настройки не сохранены. Проверьте сообщения ниже. Проверьте красные поля на наличие ошибок.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
ru	Выделенный файл не существует. Пожалуйста, введите правильное имя файла.

en	All User Settings have been returned to their default values.
ru	Все пользовательские настройки вернулись к значениям по умолчанию.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
ru	Предлагаемое имя поля не было введено. Пожалуйста, введите имя поля и повторите попытку.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
ru	Рекомендуемое значение не вводилось. Пожалуйста, введите предложенное значение и повторите попытку.

en	You must select at least one object from the list.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один объект из списка.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
ru	Обновлен шаблон устройства. Не забудьте синхронизировать шаблоны, чтобы нажать все изменения на устройства, которые используют этот шаблон устройства.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
ru	Сохранить успех. Настройки копируются в удаленные сборщики данных.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
ru	Спасти неудачника. Минимальные значения должны быть меньше Максимального значения.

en	Unable to change password. User account not found.
ru	Невозможно изменить пароль. Аккаунт пользователя не найден.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ru	Ввод данных Сохранен. Перед созданием графиков или источников данных необходимо обновить шаблоны данных со ссылкой на данный метод ввода данных.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ru	Ввод данных Сохранен. Вы должны обновить шаблоны данных, ссылающиеся на этот метод ввода данных, прежде чем сборщики данных начнут использовать любые новые или измененные поля ввода данных.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ru	Ввод данных Сохранено поле ввода. Перед созданием графиков или источников данных необходимо обновить шаблоны данных со ссылкой на данный метод ввода данных.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ru	Ввод данных Сохранено поле ввода. Вы должны обновить шаблоны данных, ссылающиеся на этот метод ввода данных, прежде чем сборщики данных начнут использовать любые новые или измененные поля ввода данных.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
ru	Указанный файл журнала не является файлом журнала или архивом Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
ru	Указанный файл журнала - архивный файл Cacti, который был удален.

en	Cacti log purged successfully
ru	Какти журнал успешно очищен

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
ru	При принудительной смене пароля необходимо также разрешить пользователю сменить пароль.

en	You are not allowed to change your password.
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
ru	Невозможно определить размер поля пароля, пожалуйста, проверьте разрешения пользователя db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
ru	Невозможно увеличить размер поля пароля, пожалуйста, проверьте разрешение пользователя db

en	LDAP/AD based password change not supported.
ru	Смена пароля на основе LDAP/AD не поддерживается.

en	Unable to clear log, no write permissions
ru	Невозможно очистить журнал, нет прав на запись.

en	Unable to clear log, file does not exist
ru	Невозможно очистить журнал, файл не существует.

en	CSRF Timeout, refreshing page.
ru	Тайм-аут CSRF, обновляющая страница.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
ru	CSRF Таймаут наступил из-за неактивности, страница обновилась.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
ru	Недействительная отметка времени. Выберите метку времени в будущем.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
ru	Синхронизация коллектора(ов) данных для автономной работы

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
ru	Сборщик(и) данных не найден(ы) при попытке синхронизации

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
ru	Невозможно установить MySQL соединение с удаленным сборщиком данных.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
ru	Синхронизация сборщика данных должна быть инициирована с главного сервера Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
ru	Синхронизация не включает центральный сервер базы данных Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
ru	При сохранении удаленного сборщика данных имя хоста базы данных должно быть уникальным для всех остальных.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
ru	Ваше имя хоста удаленной базы данных должно быть чем-то отличным от 'localhost' для каждого удаленного сборщика данных.

en	Path variables on this page were only saved locally.
ru	Переменные пути на этой странице были сохранены только локально.

en	Report Saved
ru	Отчет сохранен

en	Report Save Failed
ru	Отчет Сохранить не удалось

en	Report Item Saved
ru	Отчет Пункт Сохраненный

en	Report Item Save Failed
ru	Отчетный элемент Сохранить не удалось

en	Graph was not found attempting to Add to Report
ru	График не был найден при попытке добавить в отчет

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
ru	Невозможно добавить графики. Текущий пользователь не является владельцем

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
ru	Невозможно добавить все графики. Подробнее см. в сообщении об ошибке.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один график для добавления в Отчет.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
ru	Все графики добавлены в отчет. Дублирование графиков с тем же периодом времени было пропущено.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
ru	Кэш ресурсов Поллера очищен. Главный сборщик данных будет перестроен при следующем запуске опроса, а удаленные сборщики данных будут синхронизироваться после него.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
ru	В доступе отказано. У вас нет разрешения на запрошенное действие.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
ru	Страница не определена. Поэтому это не может быть отображено.

en	Unexpected error occurred
ru	Произошла непредвиденная ошибка

en	Special Data Source
ru	Специальный источник данных

en	Custom String
ru	Пользовательские строки

en	Current Graph Item Data Source
ru	Источник данных по текущим элементам диаграммы

en	Script/Command
ru	Сценарий / Команда

en	Stream Data
ru	Графические данные

en	Index Count
ru	Подсчёт индекса

en	Verify All
ru	Проверить все

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
ru	Все операции реиндексирования будут выполняться вручную или управляться с помощью сценариев или автоматизации устройства.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
ru	Когда время безотказной работы SNMP-устройств возвращается назад, будет выполнен повторный индекс.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
ru	При изменении значения индекса запроса данных будет выполнен повторный анализ.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
ru	Каждый цикл голосования будет проводиться повторный опрос. Очень дорого.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
ru	Имя поля SNMP (выпадающее меню)

en	SNMP Field Value (From User)
ru	Значение поля SNMP (от пользователя)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
ru	Тип выхода SNMP (выпадающий список)

en	Ping and SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы Ping и SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы Ping или SNMP

en	SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы SNMP

en	SNMP Desc

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
ru	DEVEL - уровень разработчика DEBUG

en	%0.1f Minutes
ru	%d Минут

en	Cacti Builtin Authentication
ru	Встроенная аутентификация

en	LDAP/AD User Domains
ru	Домены пользователей

en	Specific Searching
ru	Специфический поиск

en	Another CDEF
ru	Еще один CDEF

en	Inherit Parent Sorting
ru	Наследственный сортировщик Сортировка по родительскому признаку

en	Manual Ordering (No Sorting)
ru	Ручной заказ (без сортировки)

en	Alphabetic Ordering
ru	Буквенное упорядочение

en	Natural Ordering
ru	Естественный заказ

en	Numeric Ordering
ru	Цифровой заказ

en	Data Query Index
ru	Индекс запросов данных

en	Current Graph Item Polling Interval
ru	Интервал опроса текущих графических объектов

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Все источники данных (не включают дубликаты)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
ru	Все источники данных (включая дублирование)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Все одинаковые источники данных (не включают дубликаты)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
ru	Все подобные источники данных (не включающие дубликаты) Интервал опроса

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ru	Все одинаковые источники данных (включая дублирование)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Maximum Value
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Максимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
ru	График Нижний предел

en	Graph: Upper Limit
ru	График Верхний предел

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Подсчет всех источников данных (не включает дубликаты)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
ru	Подсчет всех источников данных (включая дубликаты)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Подсчет всех аналогичных источников данных (не включать дубликаты)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ru	Подсчет всех аналогичных источников данных (включая дубликаты)

en	Main Console
ru	Консоль

en	Console Page
ru	Верхняя часть страницы консоли

en	Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Data Profiles
ru	Профили данных

en	Import Packages
ru	Импорт Шаблонов

en	User Domains
ru	Домены пользователей

en	SNMP Managers
ru	SNMP-записи

en	User Log
ru	Аутентификация

en	Technical Info
ru	Техническая Поддержка

en	Change Log
ru	Список изменений

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
ru	Применять правила автоматизации

en	Cacti Related
ru	Какти Репортаж

en	Database Related
ru	База Данных

en	Generic Device
ru	Общий логический уровень

en	HPC/Grid Computing
ru	Параметры сетки

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Load Balancer
ru	Выравнивание нагрузки

en	Network Switch
ru	Сетевые фильтры

en	Network Router
ru	Сетевые фильтры

en	NAS/SAN Related
ru	ИБП (UPS)

en	Network Firewalls
ru	Сетевые фильтры

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
ru	Линукс

en	Telco Related
ru	Выбрать шаблон

en	All Lines
ru	Все линии

en	Console Access
ru	Доступ к консоли

en	Realtime Graphs
ru	Графики в реальном времени

en	Users/Groups
ru	Группы пользователей

en	Settings/Utilities
ru	Настройки/Утилиты

en	Installation/Upgrades
ru	Установка/модернизация

en	Sites/Devices/Data
ru	Сайты/Устройства/Данные

en	Spike Handling
ru	Настройки убийства Спайк Килл

en	Log Administration
ru	Администрирование журналов

en	Log Viewing
ru	Просмотр журнала

en	Reports Administration
ru	Администрирование журналов

en	Reports Creation
ru	Создание отчетов

en	Show Graph Action Icons
ru	Показать название графика

en	Show User Help Links
ru	Показать ссылки на справку для пользователей

en	Plugin Administration
ru	Администрирование журналов

en	CDEF

en	CDEF Item
ru	Пункт CDEF

en	GPRINT Preset
ru	GPRINT Предустановка

en	Data Input Field
ru	Поле ввода данных

en	Data Source Profile
ru	Профиль источника данных

en	Data Template Item
ru	Элемент шаблона данных

en	Graph Template Item
ru	Графический элемент шаблона

en	Graph Template Input
ru	Ввод шаблона графика Ввод шаблона

en	VDEF
ru	ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

en	VDEF Item
ru	Пункт VDEF

en	This Day
ru	%d День

en	%d Min
ru	d Разум

en	Month Number, Day, Year
ru	Месяц Количество, день, год

en	Month Name, Day, Year
ru	Имя месяца, день, год, год

en	Day, Month Number, Year
ru	День, месяц Номер телефона, год

en	Day, Month Name, Year
ru	День, месяц Название, год

en	Year, Month Number, Day
ru	Год, месяц Номер, день

en	Year, Month Name, Day
ru	Год, месяц Название, день

en	After Boost
ru	После Буста

en	%d MBytes
ru	%d Мбайт

en	%d GByte
ru	%d Гбайт

en	Inline PNG Image
ru	Встроенное изображение Папуа-Новой Гвинеи

en	Inline JPEG Image
ru	Встроенное JPEG Изображение в формате JPEG

en	Inline GIF Image
ru	Встроенный GIF-изображение

en	Attached PNG Image
ru	Прикрепленное изображение PNG

en	Attached JPEG Image
ru	Присоединенное изображение в формате JPEG

en	Attached GIF Image
ru	Вложенное изображение GIF Image

en	Inline PNG Image, LN Style
ru	Встроенное изображение PNG, стиль LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
ru	Встроенное изображение в формате JPEG, стиль LN

en	Inline GIF Image, LN Style
ru	Встроенный GIF-изображение, стиль LN

en	Month(s), Day of Month
ru	Месяц(ы), день(ы) месяца

en	Month(s), Day of Week
ru	Месяц(ы), день(ы) недели

en	Keep Type and STACK
ru	Сохранить тип и STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
ru	Преобразование в AREA/STACK График

en	Convert to LINE1 Graph
ru	Преобразование в LINE1 График

en	Convert to LINE2 Graph
ru	Преобразование в LINE2 График

en	Convert to LINE3 Graph
ru	Преобразование в LINE3 График

en	Convert to LINE1/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE1 График

en	Convert to LINE2/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE2 График

en	Convert to LINE3/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE3 График

en	No Totals
ru	Всего нет

en	Print All Legend Items
ru	Распечатать все легендарные предметы

en	Print Totaling Legend Items Only
ru	Печать итога Только легендарных предметов

en	Total Similar Data Sources
ru	Итого аналогичные источники данных

en	Total All Data Sources
ru	Всего Всего Все источники данных

en	No Reordering
ru	Нет Изменения порядка

en	Data Source, Graph
ru	Источник данных, график

en	Graph, Data Source
ru	График, источник данных

en	Base Graph Order
ru	Имеет графики

en	is less than or equal
ru	меньше или равна

en	is greater than or equal
ru	больше или равна

en	is unknown
ru	Неизвестно

en	is not unknown
ru	Неизвестно

en	matches regular expression
ru	соответствует регулярному выражению

en	does not match regular expression
ru	не соответствует регулярному выражению

en	Fixed String
ru	Фиксированная струна

en	Every 1 Hour
ru	Каждые 1 час

en	Every %d Weeks
ru	Каждую %d Неделю

en	Use the First Handler Found
ru	Используйте обработчик PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
ru	Используйте обработчик PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ru	Используйте обработчик GetText Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ru	Используйте обработчик GetText MonoTranslator

en	Paper-plane
ru	Бумажный самолет

en	[Fail]
ru	Неудача

en	[Warning]
ru	ВНИМАНИЕ:

en	[Restart]
ru	Ограниченный

en	[Success]
ru	Выполненно

en	[Skipped]

en	User Profile (Edit)
ru	Профиль пользователя (Изменить)

en	Graph Items
ru	Графики [новый]

en	Create New Graphs
ru	Создать новые графики

en	Create Graphs from Data Query
ru	Создание графиков на основе запроса данных

en	(Remove)
ru	Удалить

en	Graph Trees
ru	Графические деревья

en	Graph Template Items
ru	График Элементы шаблона Элементы шаблона

en	Round Robin Archives
ru	Круглый Робин архивы архивов

en	Data Input Fields
ru	Поля ввода данных

en	(Remove Item)
ru	(Удалить элемент)

en	RRD Cleaner

en	List unused Files
ru	Список неиспользуемых файлов

en	RRD Check
ru	Проверить

en	View User Log
ru	Просмотр журнала пользователя

en	Clear User Log
ru	Очистить журнал пользователя

en	Purge User Log
ru	Журнал пользователя очистки

en	View Data Query Cache
ru	Просмотр кэша запросов данных

en	Boost Status
ru	Ускорение статуса

en	View SNMP Agent Cache
ru	Просмотр кэша агента SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
ru	Просмотр журнала уведомлений агента SNMP

en	VDEF Items
ru	Пункты Десятилетней программы профессиональной подготовки и переподготовки

en	View SNMP Notification Receivers
ru	Просмотр приемников уведомлений SNMP

en	Cacti Settings
ru	Настройки кактусов

en	Cacti Help
ru	Кактусы дома

en	Report Edit Item
ru	Отчет Редактировать Пункт

en	Color Template Items
ru	Элементы цветового шаблона

en	Aggregate Items
ru	Агрегированные позиции

en	Graph Rule Items
ru	Элементы правил графов

en	Tree Rule Items
ru	Пункты правила деревьев

en	Choose the SNMP version for this host.
ru	Выберите версию SNMP для этого хоста.

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ru	Заполните сообщество чтения SNMP для данного устройства.

en	SNMP Security Level
ru	Уровень безопасности SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
ru	Уровень безопасности SNMP v3, используемый при запросе устройства.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ru	Автоматический протокол SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ru	Выберите Протокол авторизации SNMPv3.

en	SNMP v3 username for this device.
ru	Имя пользователя SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP v3 password for this device.
ru	Пароль SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ru	Протокол конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ru	Выберите протокол конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ru	Выберите Парольную фразу конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
ru	Контекст SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
ru	Введите контекст SNMP, который будет использоваться для данного устройства.

en	SNMP Engine ID (v3)
ru	ID двигателя SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ru	Введите идентификатор SNMP v3 Engine Id, который будет использоваться для данного устройства. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать идентификатор SNMP Engine ID, определяемый для каждого приемника уведомления SNMPv3.

en	SNMP Port
ru	Порт SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
ru	Введите номер порта UDP для использования в SNMP (по умолчанию 161).

en	SNMP Timeout
ru	Таймаут SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ru	Максимальное количество миллисекунд Cacti будет ждать ответа SNMP (не работает с поддержкой php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
ru	Максимальное количество OID на каждый полученный запрос

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
ru	Указано количество OID, которые можно получить в одном запросе на получение SNMP Get.

en	%d OID
ru	Максимальный OID

en	%d OID's
ru	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ru	Массовая ходьба: максимальное количество повторений

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
ru	Для устройств SNMPv2 и SNMPv3 максимальный размер повторений SNMP Bulk Walk. По умолчанию установлено «Автоопределение при повторном индексировании». Для очень больших коммутаторов, высокопроизводительных серверов, сетей Jumbo Frame или для соединений WAN с высокой задержкой увеличение этого значения может повысить производительность опроса. Больше данных упаковывается в один пакет SNMP, что может сократить время выполнения запроса данных. Однако некоторые устройства могут полностью отказываться отвечать на пакеты с максимальным размером повторения, который установлен слишком большим. Это может быть особенно актуально для устройств типа IoT с низким энергопотреблением или небольших встроенных ИТ-устройств. Особое внимание следует уделять общему MTU сетевого пути, поскольку установка слишком большого значения может привести к фрагментации пакета.

en	Auto Detect on Re-Index
ru	Автоматическое определение при повторной индексации

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
ru	Автоматическое определение / установка при первом повторном индексировании

en	%d Repetition
ru	Параметры сетки

en	%d Repetitions
ru	Параметры сетки

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ru	Максимальное количество попыток связаться с устройством через считывающую строку SNMP перед отказом.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
ru	Полезное название для данного профиля хранения данных и опроса.

en	Polling Interval
ru	Интервал опроса

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
ru	Частота сбора данных из Источника данных?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
ru	Как долго могут отсутствовать данные, прежде чем RRDtool будет записывать неизвестные данные. Увеличьте это значение, если ваш Источник данных нестабилен и вы хотите перенести старые данные, а не показывать пробелы в графиках. Это значение умножается на X-Files Factor для определения фактического времени.

en	X-Files Factor
ru	Фактор Секретных Материалов

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
ru	Количество неизвестных данных, которые все еще можно считать известными.

en	Consolidation Functions
ru	Функции консолидации

en	How data is to be entered in RRAs.
ru	Как данные должны вводиться в RRA.

en	Is this the default storage profile?
ru	Это стандартный профиль хранения?

en	RRDfile Size (in Bytes)
ru	Размер файла RRD (в байтах)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
ru	Основываясь на количестве строк во всех RRA и количестве выбранных функций консолидации, размер всей этой строки в файле RRD.

en	New Profile RRA
ru	Новый профиль RRA

en	Aggregation Level
ru	Уровень агрегирования

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
ru	Количество образцов, необходимое для заполнения строки в спецификации RRA. Первое значение RRA всегда должно иметь значение 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
ru	Сколько поколений данных хранится в RRA.

en	Default Timespan
ru	Время по умолчанию Время по умолчанию

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
ru	При просмотре графика, основанного на рассматриваемом RRA, по умолчанию отображается время по умолчанию для этого графика.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
ru	Исходя из уровня агрегирования, рядов и интервала опроса, количество данных, которые будут сохранены в RRA.

en	RRA Size (in Bytes)
ru	Размер RRA (в байтах)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
ru	Исходя из количества строк и количества выбранных функций консолидации, размер этого RRA в файле RRD.

en	A useful name for this CDEF.
ru	Полезное название для этого CDEF.

en	The name of this Color.
ru	Имя этого Цвета.

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
ru	Значение гексагона для этого цвета; допустимый диапазон: 000000-FFFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
ru	Любой именованный цвет должен быть только для чтения.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
ru	Введите значимое имя для этого метода ввода данных.

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
ru	Выберите метод, который вы хотите использовать для сбора данных для этого метода ввода данных.

en	Input String
ru	Входные струны

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
ru	Данные, которые посылаются в скрипт, включая полный путь к скрипту и вводятся в скобки <>.

en	White List Check
ru	Белый список

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
ru	Результат проверки Whitespace для конкретного метода ввода. Если входная строка изменяется, а файл Белого списка не обновляется, создание графиков будет запрещено.

en	Field [%s]
ru	Поле [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
ru	Выберите соответствующее поле из поля %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ru	Введите имя для этого поля %s. Замечание: Например, при использовании пар значений имен в вашем скрипте: NAME:VALUE, важно, чтобы имя совпадало с именем выходного поля, идентичным имени или названиям выходного скрипта.

en	Update RRDfile
ru	Обновить RRD файл

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
ru	Должны ли данные из этого выходного поля вводиться в RRD-файл.

en	Regular Expression Match
ru	Регулярное соответствие выражений

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
ru	Если вы хотите, чтобы определенное регулярное выражение соответствовало входным данным, введите его здесь (формат preg_match).

en	Allow Empty Input
ru	Разрешить пустой вход

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
ru	Отметьте здесь, если вы хотите разрешить NULL ввод в это поле от пользователя.

en	Special Type Code
ru	Код специального типа

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ru	Если это поле должно быть специально обработано шаблонами хоста, укажите это здесь. Ключевыми словами для данного поля являются %s

en	The name given to this data template.
ru	Название, данное данному шаблону данных.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ru	Выберите имя для этого источника данных. Он может включать переменные-заменители, такие как |host_description| или |query_fieldName|. Полный список поддерживаемых сменных меток смотрите в документации к Cacti.

en	Data Source Path
ru	Путь к источнику данных

en	The full path to the RRDfile.
ru	Полный путь к файлу RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
ru	Сценарий/источник, используемый для сбора данных для этого источника данных.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
ru	Выберите Профиль источника данных. Профиль источника данных контролирует интервал опроса, агрегирование данных и политику хранения для итоговых Источников данных.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
ru	Количество времени в секундах между ожидаемыми обновлениями.

en	Data Source Active
ru	Источник данных активен

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
ru	Должна ли компания Cacti собирать данные для этого источника данных или нет.

en	Internal Data Source Name
ru	Имя внутреннего источника данных Имя источника данных

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
ru	Выберите уникальное имя для представления этой части данных внутри RRD-файла.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
ru	Минимальное значение ("U" для отсутствия минимального значения)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ru	Минимальное допустимое значение собираемых данных.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
ru	Максимальное значение ("U" для Нет максимального значения)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ru	Максимальное допустимое значение собираемых данных.

en	How data is represented in the RRA.
ru	Как данные представлены в ОРДА.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
ru	Максимальное время, которое может пройти, прежде чем данные будут введены как "неизвестные". (Обычно 2x300=600)

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
ru	После сбора данных данные для этого поля будут помещены в этот источник данных.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
ru	Введите имя для этой предустановки GPRINT, убедитесь, что это то, что вы узнаете.

en	GPRINT Text
ru	GPRINT Текст

en	Enter the custom GPRINT string here.
ru	Введите здесь пользовательскую строку GPRINT.

en	Title (--title)
ru	Название (-- название)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ru	Имя, которое печатается на графике. Он может включать переменные-заменители, такие как |host_description| или |query_fieldName|. Полный список поддерживаемых сменных меток смотрите в документации к Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
ru	Вертикальная этикетка (-- вертикальная этикетка)

en	Image Format (--imgformat)
ru	Формат изображения (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
ru	Тип генерируемого графика: PNG, GIF или SVG. Выбор типа графического изображения очень сильно зависит от RRDtool.

en	Height (--height)
ru	Высота (--высота)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ru	Высота (в пикселях) области графика внутри графика. Эта область не включает в себя легенду, легенду оси или заголовок.

en	Width (--width)
ru	Ширина (-ширина)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ru	Ширина (в пикселях) области графика внутри графика. Эта область не включает в себя легенду, легенду оси или заголовок.

en	Base Value (--base)
ru	Базовое значение (-базовое)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
ru	Для памяти должно быть установлено значение 1024, для измерения трафика - 1000.

en	Slope Mode (--slope-mode)
ru	Режим наклона (-режим наклона)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
ru	Использование режима Slope Mode выравнивает форму графиков за счет снижения разрешения некоторых из них на экране.

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
ru	Автоматическое масштабирование оси Y вместо определения верхнего и нижнего пределов. Примечание: если этот флажок установлен, то и верхний, и нижний пределы будут проигнорированы.

en	Auto Scale Options
ru	Параметры автоматического масштабирования

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
ru	Используйте <br> --alt-autoscale для масштабирования до абсолютного минимума и максимума <br> --alt-autoscale-max для масштабирования до максимального значения, используя данный нижний предел <br> --alt-autoscale-min - до минимального значения, используя данный верхний предел <br> --alt-autoscale (с ограничениями) - до масштаба, используя нижний и верхний пределы (RRDtool default)

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
ru	Использовать - в автоматическом масштабе (без учета заданных ограничений)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
ru	Использование -автоматическое масштабирование - максимизация (принятие нижнего предела)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
ru	Использование -авто-авто-мат-мин (принятие верхнего предела)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
ru	Использование --alt-autoscale (принятие обоих ограничений, RRDtool по умолчанию)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
ru	Логарифмическое масштабирование (--логарифмическое)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
ru	Использование логарифмического масштабирования по оси Y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
ru	Единицы СИ для логарифмического масштабирования (-единицы=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
ru	Примечание: Линейные графики по умолчанию используют обозначение SI.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
ru	Жесткий пограничный режим (--жесткий)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
ru	Не расширяйте нижний и верхний пределы, если график содержит значения за пределами допустимого диапазона.

en	Upper Limit (--upper-limit)
ru	Верхний предел (-- верхний предел)

en	The maximum vertical value for the graph.
ru	Максимальное вертикальное значение для графика.

en	Lower Limit (--lower-limit)
ru	Нижний предел (-- нижний предел)

en	The minimum vertical value for the graph.
ru	Минимальное вертикальное значение для графика.

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
ru	Единица измерения стоимости сети (-единица/-единица измерения)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
ru	Устанавливает значение экспоненты по оси Y для чисел. Примечание: Эта опция устарела и заменена опцией --y-grid. В этой опции линии сетки оси Y отображаются на каждом интервале шага сетки. Этикетки помещаются на каждую линию факторов наклеивания.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
ru	Единица экспонентного значения (-- единицы экспонентного значения)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
ru	Какое устройство следует использовать Cacti на оси Y. Используйте 3 для отображения всего в "k" или -6 для отображения всего в "u" (микро).

en	Unit Length (--units-length <length>)
ru	Единичная длина (-- единица длина; <длина>;)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
ru	Сколько цифр, по мнению RRDtool, должно быть в метках оси Y? Возможно, вам придется использовать эту опцию, чтобы освободить достаточно места после того, как вы начнете работать с маркировкой оси y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
ru	Нет электрической сети (-не электрической сети)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
ru	Чтобы избежать эффектов стирания смазывающих эффектов, оснастка RRDtool указывает на пиксели разрешения устройства, что приводит к более четкому отображению. Если вам это не нравится, вы можете использовать этот переключатель, чтобы отключить это поведение.<br><strong>Примечание: </strong>Сетка отключена для вывода PDF, EPS, SVG по умолчанию.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
ru	Альтернативная Y-сеть (-alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
ru	Алгоритм гарантирует, что у вас всегда есть сетка, что существует достаточно, но не слишком много линий сетки, и что сетка является метрической. Этот параметр также гарантирует, что вы получите достаточное количество десятичных разрядов, даже если ваш график изменится с 69.998 на 70.001.<br><strong> Примечание: </strong>Этот параметр может влиять на опции --alt-autoscale.

en	Axis Options
ru	Осевые опции

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
ru	Правая ось (-- правая ось; масштаб:сдвиг>;)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
ru	Вторая ось будет нарисована справа от графика. Он привязан к левой оси с помощью параметров масштабирования и сдвига.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
ru	Правая осевая метка (--правая ось-метка; строка<string>)

en	The label for the right axis.
ru	Этикетка для правой оси.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
ru	Правый осевой формат (-- правый ось-формат; <format>;)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ru	По умолчанию, формат меток осей определяется автоматически. Если вы хотите сделать это самостоятельно, используйте эту опцию с теми же аргументами %lf, что и в командах PRINT и GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
ru	Правый осевой форматер (--правый осевой форматер; <formatname>;)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ru	При настройке маркировки правой оси применяйте правило к формату данных. Поддерживаемые форматы включают "числовые", где данные рассматриваются как числовые, "метки времени", где значения интерпретируются как метки времени UNIX (количество секунд с января 1970 года) и выражаются в формате strftime (по умолчанию - "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). См. также -- единицы измерения длины и -- форматы для правой оси. Наконец, "продолжительность", где значения интерпретируются как продолжительность в миллисекундах. Форматирование выполняется в соответствии с правилами вальстрации, отвечающими требованиям PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
ru	Левый осевой форматер (--левый осевой форматер; <formatname>;)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
ru	Левый осевой форматер (--левый осевой форматер; <formatname>;)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ru	При настройке маркировки левой оси примените правило к формату данных. Поддерживаемые форматы включают "числовые", где данные рассматриваются как числовые, "метки времени", где значения интерпретируются как метки времени UNIX (количество секунд с января 1970 года) и выражаются в формате strftime (по умолчанию - "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). См. также - единицы длины. Наконец, "продолжительность", где значения интерпретируются как продолжительность в миллисекундах. Форматирование выполняется в соответствии с правилами вальстрации, отвечающими требованиям PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
ru	Опции легенды

en	Auto Padding
ru	Автоматическая подкладка

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
ru	Положите текст в блокнот так, чтобы легенды и графические данные всегда совпадали. Примечание: это может привести к тому, что отображение графиков займет больше времени из-за больших накладных расходов. Кроме того, автоматическая подкладка может быть неточной на всех типах графиков, обычно помогает последовательная маркировка.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
ru	Динамические этикетки (-динамические этикетки)

en	Draw line markers as a line.
ru	Нарисуйте маркеры линий как линию.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
ru	Легенда о принудительных правилах (-правилах и легендах)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
ru	Приведите в действие поколение легенд HRULE и VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
ru	Ширина вкладки (--ширина полосы пропускания <пикселей>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
ru	По умолчанию ширина вкладки - 40 пикселей, используйте эту опцию для ее изменения.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
ru	Положение легенды (--генное положение=<положение=<положение>;)

en	Place the legend at the given side of the graph.
ru	Поместите легенду на данную сторону графика.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
ru	Направление легенды (--направление на генерацию=<направление;;;; направление;)

en	Place the legend items in the given vertical order.
ru	Расположите легендарные предметы в указанном вертикальном порядке.

en	Graph Item Type
ru	Тип графического элемента

en	How data for this item is represented visually on the graph.
ru	Как визуально отображаются данные для этого пункта на графике.

en	The data source to use for this graph item.
ru	Источник данных для данного графического элемента.

en	Opacity/Alpha Channel
ru	Непрозрачность/ Альфа-канал

en	The opacity/alpha channel of the color.
ru	Прозрачность/альфа-канал цвета.

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
ru	Как данные для этого пункта представлены статистически на графике.

en	CDEF Function
ru	Функция CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
ru	Функция CDEF (математика) для применения к данному пункту на графике или в легенде.

en	VDEF Function
ru	Функция VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
ru	Функция VDEF (математика) для применения к данному пункту в легенде графика.

en	Shift Data
ru	Данные сдвига

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
ru	Смещение данных по оси времени (ось x) на величину, указанную в поле "Значение".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
ru	[HRULE|VRULE]: Значение графического элемента. [TICK]: Дробь для тиковой строки. [SHIFT]: Смещение времени в секундах.

en	GPRINT Type
ru	GPRINT Тип

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
ru	Если этот графический элемент является GPRINT, то здесь можно выбрать другой формат. Дополнительные типы можно определить в разделе "Предустановки GPRINT".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
ru	Выравнивание текста (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
ru	Все последующие легендарные линии будут выровнены, как указано здесь. Эту команду можно использовать несколько раз на одном графике. Эта команда не создает табличный макет.Примечание: Вы можете захотеть вставить <HR> на предыдущем графическом элементе. Примечание: A <HR> на этой строке легенды эта настройка устарела!

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
ru	Текст, который будет отображаться в легенде данного графического элемента.

en	Insert Hard Return
ru	Вставить жесткий возврат

en	Forces the legend to the next line after this item.
ru	Подталкивает легенду к следующей строке после этого пункта.

en	Line Width (decimal)
ru	Ширина линии (десятичная запятая)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
ru	Если была выбрана опция LINE, укажите ширину линии здесь. Вы должны указать десятичную точность, например, 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
ru	Тире (тире [=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]]))))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
ru	Модификатор пунктирной линии позволяет использовать стиль пунктирной линии.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
ru	Смещение тире (смещение тире = смещение тире)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
ru	Параметр "Смещение штрихов" задает смещение в шаблоне, с которого начинается обводка.

en	The name given to this graph template.
ru	Название, данное данному шаблону графика.

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
ru	Установите этот флажок, если на одно устройство может приходиться более одного графика такого типа.

en	Test Data Sources
ru	Имеет ли источник данных

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите протестировать источники данных перед их созданием. При включенных источниках тестовых данных, если источник данных не возвращает действительные данные, график не будет создан. Этот параметр важен, если вы хотите иметь более общий шаблон устройства, который может включать больше шаблонов графиков, которые можно выборочно применять в зависимости от характеристик самого устройства. Примечание. Если у вас есть долго работающий скрипт в качестве источника данных, время для создания графиков будет увеличено.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
ru	Введите имя для этого входа графического элемента, убедитесь, что он распознается.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
ru	Введите описание для этого входа графического элемента, чтобы описать, для чего используется этот вход.

en	How data is to be represented on the graph.
ru	Как данные должны быть представлены на графике.

en	General Device Options
ru	Общие параметры устройства

en	Give this host a meaningful description.
ru	Дайте этому хосту содержательное описание.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
ru	Полностью квалифицированное имя хоста или IP-адрес для данного устройства.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
ru	Физическое местоположение Устройства. Это текст свободной формы может быть комнатой, местом расположения стойки и т.д.

en	Poller Association
ru	Ассоциация полярников

en	Device Site Association
ru	Ассоциация производителей устройств

en	What Site is this Device associated with.
ru	С каким сайтом связано это Устройство.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
ru	Выберите шаблон устройства, который будет использоваться для определения шаблонов графиков и запросов данных по умолчанию, связанных с данным устройством.

en	Number of Collection Threads
ru	Количество нитей коллекционирования

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
ru	Количество параллельных потоков, используемых для опроса данного устройства. Это относится только к опросу позвоночника.

en	Check this box to disable all checks for this host.
ru	Установите этот флажок, чтобы отключить все галочки для этого хоста.

en	Availability/Reachability Options
ru	Наличие/доступность Опции для обучения

en	Downed Device Detection
ru	Обнаружение подержанного устройства

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ru	Метод Cacti будет использоваться для определения, доступен ли хост для опроса. <br><i>NOTE: Рекомендуется, как минимум, всегда выбирать SNMP.</i>.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
ru	Тип посылаемого ping-пакета. <br><i>NOTE: ICMP в Linux/UNIX требует привилегий root.</i>.

en	Created
ru	Создать

en	Date/time the device was added

en	Enter notes to this host.
ru	Введите примечания для этого хоста.

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
ru	Внешний идентификатор для связи данных Cacti с внешними системами мониторинга.

en	A useful name for this host template.
ru	Полезное имя для этого шаблона хоста.

en	Class
ru	Классический

en	A suitable Class for the Device Template.
ru	Полезное название для этого шаблона.

en	A name for this data query.
ru	Имя для этого запроса данных.

en	A description for this data query.
ru	Описание этого запроса данных.

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
ru	Полный путь к XML-файлу, содержащему определения для данного запроса данных.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
ru	Выберите метод ввода для данного запроса данных. Этот метод ввода определяет способ сбора данных для каждого устройства, связанного с запросом данных.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
ru	Выберите Шаблон графика, который будет использоваться для этого пункта Шаблон графика запроса данных.

en	A name for this associated graph.
ru	Название для этого графика.

en	A useful name for this graph tree.
ru	Полезное название для этого дерева графов.

en	Sorting Type
ru	Тип сортировки

en	Choose how items in this tree will be sorted.
ru	Выберите способ сортировки элементов в этом дереве.

en	Should this Tree be published for users to access?
ru	Должно ли это дерево быть опубликовано для доступа пользователей?

en	An Email Address where the User can be reached.
ru	Адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
ru	Дважды введите пароль этого пользователя. Помните, что пароли чувствительны к регистру!

en	Determines if user is able to login.
ru	Определяет, может ли пользователь войти в систему.

en	Determines if the user account is locked.
ru	Определяет, заблокирована ли учетная запись пользователя.

en	Set any user account specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры учетной записи пользователя.

en	Must Change Password at Next Login
ru	Должен изменить пароль при следующем входе в систему

en	Maintain Custom Graph and User Settings
ru	Поддержка пользовательских графиков и пользовательских настроек

en	Graph Options
ru	Параметры графиков

en	Set any graph specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры графика.

en	User Has Rights to Tree View
ru	Пользователь имеет права на просмотр дерева

en	User Has Rights to List View
ru	Пользователь имеет права на просмотр списка

en	User Has Rights to Preview View
ru	У пользователя есть права на предварительный просмотр

en	What to do when this user logs in.
ru	Что делать при входе этого пользователя в систему.

en	Show the page that user pointed their browser to.
ru	Покажите страницу, на которую пользователь указал свой браузер.

en	Show the default console screen.
ru	Показывает экран консоли по умолчанию.

en	Show the default graph screen.
ru	Показывать экран графика по умолчанию.

en	Authentication Realm
ru	Царство Аутентификации

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
ru	Используется, только если включена базовая аутентификация LDAP или Web Basic Authentication. Изменение этого параметра на не включенную область приведет к фактическому отключению пользователя.

en	Import Template from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Data Source Overrides
ru	Профили источников данных

en	Create New from Template
ru	Создать новый из шаблона

en	Graph/Data Template Overrides
ru	Параметры шаблона графика Параметры шаблона

en	Remove Orphaned Graph Items
ru	Удалить осиротевшие графические объекты

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
ru	Если флажок установлен, Cacti удалит все графические элементы как из Шаблона графика, так и из связанных с ним графиков, которые не включены в импортируемый Шаблон графика.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
ru	Формат изображения Шаблона графика Формат изображения

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Формат изображения по умолчанию, который будет использоваться для всех новых шаблонов графиков.

en	Graph Template Height
ru	График Высота шаблона Высота шаблона

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	Graph Template Width
ru	Ширина шаблона графика Ширина шаблона

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	General SNMP Entity Options
ru	Общие параметры объекта SNMP Опции объекта SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
ru	Дайте этому объекту SNMP значимое описание.

en	Disable SNMP Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
ru	Установите этот флажок, если вы временно не хотите отправлять уведомления SNMP на этот хост.

en	Maximum Log Size
ru	Максимальный размер журнала

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
ru	Максимальное количество записей журнала уведомлений за день для данного ресивера должно быть сохранено.

en	SNMP Message Type
ru	Тип сообщения SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
ru	Ловушки SNMP всегда не распознаются. Для отправки подтвержденных уведомлений SNMP, официально называемых "INFORMS", потребуется SNMPv2 или выше.

en	The new Title of the aggregated Graph.
ru	Новое название агрегированного графика.

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
ru	Префикс для всех GPRINT-линий, чтобы различать, например, разные хосты.

en	Include Prefix Text
ru	Включить индекс

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
ru	Включите исходные графики Заголовочный текст GPRINT с агрегированными графиками.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
ru	Используйте эту опцию для создания, например, STACKedraphs.<br>AREA/STACK: 1-й график сохраняет AREA/STACK элементы, остальные преобразуются в STACK<br>LINE1: все элементы преобразуются в LINE1 элементы<br>LINE2: все элементы преобразуются в LINE2 элементы<br>LINE3: все элементы преобразуются в LINE3 элементы.

en	Totaling
ru	Всего

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
ru	Пожалуйста, отметьте те пункты, которые будут суммированы в столбце "Всего", при выборе любой опции суммирования.

en	Total Type
ru	Всего Тип

en	Which type of totaling shall be performed.
ru	Какой вид суммирования должен быть выполнен.

en	Prefix for GPRINT Totals
ru	Префикс для итоговых значений GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
ru	Префикс для всех итоговых GPRINT-строк.

en	Reorder Type
ru	Тип переупорядочивания

en	Reordering of Graphs.
ru	Порядок расположения графиков.

en	Please name this Aggregate Graph.
ru	Пожалуйста, назовите этот Обобщающий График.

en	Propagation Enabled
ru	Пропаганда разрешена

en	Is this to carry the template?
ru	Это для того, чтобы носить шаблон?

en	Aggregate Graph Settings
ru	Настройки агрегированного графика

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
ru	Префикс для всех GPRINT-линий, чтобы различать, например, разные хосты. В этом префиксе можно использовать как переменные Host, так и переменные замены Data Query.

en	Aggregate Template Name
ru	Название агрегированного шаблона Название шаблона

en	Please name this Aggregate Template.
ru	Пожалуйста, назовите этот Обобщающий Шаблон.

en	Source Graph Template
ru	Шаблон исходного графика Шаблон исходного графика

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
ru	Графический шаблон, на котором основан данный Агрегированный шаблон.

en	Aggregate Template Settings
ru	Настройки агрегированного шаблона Настройки шаблона

en	The name of this Color Template.
ru	Название этого цветового шаблона.

en	A nice Color
ru	Хороший цвет

en	A useful name for this Template.
ru	Полезное название для этого шаблона.

en	Logical operation to combine rules.
ru	Логическая операция по комбинированию правил.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
ru	Имя поля, которое должно использоваться для данного пункта Правил.

en	Operator.
ru	Оператор

en	Matching Pattern
ru	Соответствующая модель

en	The Pattern to be matched against.
ru	С которым нужно сравнить модель.

en	A useful name for this Rule.
ru	Полезное название для этого правила.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
ru	Выберите Запрос данных для применения к этому правилу.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
ru	Выберите любой из доступных типов графиков для применения к данному правилу.

en	Enable Rule
ru	Включить правило

en	Check this box to enable this rule.
ru	Установите этот флажок, чтобы включить это правило.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
ru	Выберите дерево для новых элементов дерева.

en	Leaf Item Type
ru	Тип изделия листа

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
ru	Тип объекта, который должен быть динамически добавлен в дерево.

en	Graph Grouping Style
ru	Стиль группировки графиков

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
ru	Выберите способ группировки графиков при рисовании для конкретного узла на дереве.

en	Optional: Sub-Tree Item
ru	Необязательно: Пункт поддерева

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
ru	Выберите элемент поддерева для подключения.<br>Убедитесь, что он все еще там, когда это правило выполняется!

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
ru	Выберите объект для создания нового подзаголовка.

en	Propagate Changes
ru	Распространение Изменения Изменения

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
ru	Распространяйте все опции этой формы (за исключением "Заголовок") на все элементы заголовка.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
ru	Строгий образец (регулярное выражение) для сравнения с.<br>Закрытие '/' должно быть обеспечено <strong>NOT</strong>!

en	Replacement Pattern
ru	Схема замены

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
ru	Шаблон замены строк для использования в качестве заголовка дерева.<br>Ссылка на соответствие <strong>\${1}</strong> для первого совпадения!

en	Device Defaults
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	Mail/Reporting/DNS
ru	Почта/Отчет/Докладчик/ДНС

en	Time Spanning/Shifting
ru	Временные интервалы/смены

en	Graph Thumbnail Settings
ru	Настройки миниатюр графика

en	Tree Settings
ru	Настройки дерева

en	Graph Fonts
ru	Графические шрифты

en	Required Tool Paths
ru	Необходимые траектории инструмента

en	snmpwalk Binary Path
ru	Snmpwalk Двоичный Двоичный Путь

en	The path to your snmpwalk binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу Snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
ru	бинарный путь snmpget

en	The path to your snmpget binary.
ru	Путь к вашему snmpget бинарному файлу.

en	snmpbulkwalk Binary Path
ru	оптовая пешеходная тропа Двоичный Двоичный Путь

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу Snmp Bulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
ru	snmpgetnext Binary Path (Следующий двоичный путь)

en	The path to your snmpgetnext binary.
ru	Путь к следующему бинарному файлу snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
ru	Двоичный Двоичный Путь Инмптрапа

en	The path to your snmptrap binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
ru	Двоичный путь RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
ru	Путь к бинарному инструменту Rrdtool.

en	PHP Binary Path
ru	Двоичный путь PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
ru	Путь к двоичному файлу PHP (для получения этого файла может потребоваться перекомпиляция php).

en	FPing Binary Path
ru	Двоичный путь PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
ru	Путь кактусового журнала

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
ru	Путь к вашему файлу журнала Cacti (если он пустой, по умолчанию используется значение по умолчанию: <path_cacti>/log/cacti.log).

en	Poller Standard Error Log Path
ru	Стандартный путь регистрации стандартной ошибки Поллера

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
ru	Если у вас возникли проблемы со сборщиками данных Cacti, задайте этот путь файла, и стандартная ошибка Сборщики данных будет перенаправлена в этот файл.

en	Rotate the Cacti Log
ru	Поверните журнал кактусов

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
ru	Эта опция будет периодически поворачивать журнал кактусов.

en	Rotation Frequency
ru	Частота вращения Частота вращения

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
ru	С какой частотой вы хотели бы вращать свои журналы?

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
ru	Сколько лог-файлов вы хотите сохранить? Используйте 0, чтобы никогда не удалять журналы. (0-365)

en	Alternate Poller Path
ru	Альтернативный путь Поллера

en	Spine Binary File Location
ru	Расположение дискретного файла в позвоночнике

en	The path to Spine binary.
ru	Путь к хребтовому двоичному корешку.

en	Spine Config File Path
ru	Путь к файлу конфигурации позвоночника

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
ru	Путь к файлу конфигурации позвоночника. По умолчанию, в cwd для позвоночника, или /etc, если не указано.

en	RRDfile Auto Clean
ru	Автоматическая очистка файлов RRD

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
ru	Автоматически архивировать или удалять RRD-файлы при удалении соответствующих источников данных из Cacti.

en	RRDfile Auto Clean Method
ru	Автоматический метод очистки файла RRD

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
ru	Метод очистки файлов RRDfiles от Cacti после удаления их источников данных.

en	Archive directory
ru	Каталог архива

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
ru	Это каталог, в котором RRD-файлы перемещены для архивирования.

en	Log Destination
ru	Пункт назначения журнала

en	How will Cacti handle event logging.
ru	Как будет работать Cacti с протоколированием событий.

en	Generic Log Level
ru	Общий логический уровень

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ru	Какой уровень детализации вы хотите отправить в файл журнала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выход в любой другой статус, кроме NONE или LOW, может быстро исчерпать дисковое пространство.

en	Expand log details
ru	Развернуть устройства

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
ru	Проблемы с проверкой входных данных журнала

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
ru	Запись, когда доступ к полям запроса осуществляется без прохождения надлежащей проверки ввода.

en	Data Source Tracing
ru	Источники данных Использование

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
ru	Возможность проследить создание Источников данных только для разработчиков, главным образом, вокруг проверки уникальности

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
ru	Отладка выборочных файлов

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
ru	Выберите файлы, которые вы хотите поместить в режим отладки, независимо от настроек Generic Log Level. Любые выбранные файлы будут обрабатываться так же, как и в режиме отладки.

en	Selective Plugin Debug
ru	Селективная отладка плагина

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
ru	Выберите плагины, которые вы хотите поместить в режим отладки, независимо от настроек Generic Log Level. Любые файлы, используемые этим плагином, будут обрабатываться так же, как и в режиме отладки.

en	Selective Device Debug
ru	Отладка селективных устройств

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
ru	Ограниченный запятыми список идентификаторов устройств, которые вы хотите использовать в режиме отладки во время сбора данных. Этот уровень отладки доступен только во время процесса опроса Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
ru	Выбор элементов системного журнала/изображения в журнале событий

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
ru	При использовании Syslog/Eventlog для ведения журналов сообщений журнала Cacti, которые будут пересылаться в Syslog/Eventlog.

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
ru	Выберите 'включен', чтобы разрешить локализацию Cacti. Строгий режим требует, чтобы запрашиваемый язык также поддерживался всеми плагинами, устанавливаемыми в вашей системе. Если это не так, то все будет отображаться на английском языке.

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ru	Cacti включает поддержку нескольких альтернативных процессоров языкового перевода. По умолчанию будет использоваться встроенная поддержка PHP, но не все варианты Linux включают встроенную языковую поддержку. Если он не выбран, Cacti выберет первый найденный.

en	Client TimeZone Support
ru	MySQL - Поддержка часовых поясов

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
ru	Отображение даты Формат отображения даты

en	The System default date format to use in Cacti.
ru	Формат даты по умолчанию для использования в Cacti.

en	The System default date separator to be used in Cacti.
ru	Системный разделитель дат по умолчанию, который будет использоваться в Cacti.

en	Show only site specific locations
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры графика.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
ru	Проверили ли проверенные графики/источники данных

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
ru	Должны ли быть проверены по умолчанию Has Graphs и Has Data Sources (Имеет графики и источники данных).

en	Graph Permission Method
ru	Графический метод Разрешения

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ru	Существует два способа определения прав доступа пользователя к графику. Первый - "Разрешительный". При настройке 'Разрешение' пользователю нужен доступ только к графику, устройству или шаблону графика, чтобы получить доступ к применяемым к ним графикам. В разделе "Ограничительный" пользователь должен иметь доступ к графику, устройству и шаблону графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Permissive
ru	Разрешение

en	Restrictive
ru	Ограничительный

en	Device Based
ru	Имя устройства

en	Graph/Data Source Creation Method
ru	Способ создания графиков/Источников данных

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
ru	Если установлено значение Просто, то графики и источники данных могут быть созданы только из новых графиков. Если поддерживается расширенное создание устаревших графиков и источников данных.

en	Show Form/Setting Help Inline
ru	Показать форму/Справку по настройке онлайн

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
ru	При установке этого флажка справка по форме и настройкам будет отображаться в строке. В противном случае она будет отображаться при наведении указателя мыши на кнопку справки.

en	Local Page Help Only
ru	Получить помощь

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
ru	Проверка удаления

en	Prompt user before item deletion.
ru	Сообщите пользователю об удалении элемента перед удалением.

en	Data Source Preservation Preset
ru	Способ создания графиков/Источников данных

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
ru	Когда этот параметр включен, Cacti будет устанавливать переключатель «Удалить» связанные источники данных графика при удалении графиков. Примечание. Cacti не разрешит удаление источников данных, если они используются в других графах.

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
ru	Для использования с поддержкой внешних каналов связи Cacti. Используя эту настройку, вы можете скрыть панель управления Cacti Dashboard, так что вы можете отобразить только свою собственную страницу.

en	Site Security
ru	SMTP Безопасность

en	Force Connections over HTTPS
ru	Принудительные соединения через HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
ru	Когда этот флажок установлен, любые попытки доступа к Cacti будут перенаправляться на HTTPS для обеспечения высокой безопасности.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
ru	Разрешить небезопасные вызовы eval () JavaScript

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
ru	Некоторые плагины Cacti требуют использования небезопасных вызовов eval () JavaScript. Если вы выберете эту опцию, они будут разрешены в Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
ru	Альтернативные источники Content-Security

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ru	Доменные имена, разделенные пробелами, к которым будет разрешен доступ за пределами самого веб-сервера. Это важно для пользователей, решивших использовать CDN или сайт хостинга. Источники могут содержать подстановочные знаки, например: * .mydomain.com, или протокол, например https: //*.example.com. Эти альтернативные источники включают только типы изображений, CSS и JavaScript.

en	Remote Agent
ru	Таймаут удаленного агента

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
ru	SMTP порт

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
ru	Время в секундах, в течение которого веб-сервер Central Cacti будет ждать ответа от удаленного сборщика данных для получения различной информации об устройстве, прежде чем отклонять запрос. На устройствах, которые связаны с другими сборщиками данных, кроме Центрального кактусового сбора данных, удаленный агент должен использоваться для сбора информации об устройстве.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
ru	Включить автоматическое создание графиков

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
ru	Если отключено, Cacti Automation не будет активно создавать никаких графиков. Это полезно при настройке параметров устройства, чтобы избежать создания новых графиков при каждом сохранении объекта. Вызов правил автоматизации вручную все еще возможен.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
ru	Включить автоматическое создание элементов дерева

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
ru	Если отключено, Cacti Automation не будет активно создавать элементы дерева. Это полезно при настройке параметров устройства или графика, чтобы избежать создания новых записей дерева при каждом сохранении объекта. Вызов правил вручную все еще возможен.

en	Automation Notification To Email
ru	Автоматическое уведомление по электронной почте

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
ru	Адрес электронной почты для отправки уведомлений об автоматическом оповещении, если он не указан на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Сеть автоматизации) останутся пустыми, Cacti будет использовать учетную запись Primary Cacti Admins Email.

en	Automation Notification From Name
ru	Уведомление об автоматизации от имени

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
ru	Имя электронной почты, которое будет использоваться для сообщений электронной почты с автоматическим уведомлением, если оно не указано на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Автоматизация сети) останутся пустыми, Cacti будет использовать системное значение по умолчанию From Name (От имени).

en	Automation Notification From Email
ru	Автоматическое уведомление по электронной почте

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
ru	Адрес электронной почты, который будет использоваться для сообщений электронной почты с автоматическим уведомлением, если он не указан на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Сеть автоматизации) останутся пустыми, Cacti будет использовать системный стандарт From Email Address (Адрес электронной почты) по умолчанию.

en	Graph Template Defaults
ru	Метка Шаблона Графика

en	Graph Template Test Data Source
ru	График, источник данных

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите протестировать источники данных перед их созданием для новых и недавно импортированных шаблонов графиков. При включенных источниках тестовых данных, если источник данных не возвращает действительные данные, график не будет создан. Этот параметр важен, если вы хотите иметь более общий шаблон устройства, который может включать больше шаблонов графиков, которые можно выборочно применять в зависимости от характеристик самого устройства. Примечание. Если у вас есть долго работающий скрипт в качестве источника данных, время для создания графиков будет увеличено.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
ru	Формат изображения по умолчанию, который будет использоваться для всех новых шаблонов графиков.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	General Defaults
ru	Общие настройки по умолчанию

en	The default Device Template used on all new Devices.
ru	Шаблон устройства по умолчанию, используемый на всех новых устройствах.

en	The default Site for all new Devices.
ru	Сайт по умолчанию для всех новых устройств.

en	The default Poller for all new Devices.
ru	Поллер по умолчанию для всех новых устройств.

en	Device Threads
ru	Резьба устройств

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
ru	Номер по умолчанию: Device Threads (Потоки устройств). Это применимо только при использовании коллектора данных позвоночника.

en	%s Thread
ru	%d Резьба

en	%s Threads
ru	%d Резьба

en	Re-index Method for Data Queries
ru	Метод реиндексации для запросов данных

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
ru	Метод реиндексации по умолчанию, используемый для всех запросов данных.

en	Default Interface Speed
ru	Тип графика по умолчанию

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
ru	Если Cacti не может определить скорость интерфейса из-за того, что ifSpeed или ifHighSpeed не установлен или равен нулю, то какое максимальное значение вы хотите получить для результирующих RRD-файлов.

en	100 Mbps Ethernet
ru	100 Мбит/с Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
ru	1 Гбит/с Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
ru	10 Gbps Ethernet Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
ru	25 Gbps Ethernet Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
ru	56 Gbps Ethernet Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
ru	100 Гбит/с Ethernet

en	SNMP Defaults
ru	SNMP По умолчанию

en	Default SNMP version for all new Devices.
ru	Версия SNMP по умолчанию для всех новых устройств.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
ru	Сообщество чтения SNMP по умолчанию для всех новых устройств.

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
ru	Уровень безопасности по умолчанию SNMP v3 для всех новых устройств.

en	Auth Protocol (v3)
ru	Авторский протокол (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
ru	Протокол авторизации по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Auth User (v3)
ru	Auth User (v3) Auth User (Автоматический пользователь)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
ru	SNMP v3 Пользователь авторизации по умолчанию для всех новых устройств.

en	Auth Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
ru	SNMP v3 Парольная фраза авторизации по умолчанию для всех новых устройств.

en	Privacy Protocol (v3)
ru	Протокол о конфиденциальности (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
ru	Протокол конфиденциальности по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Privacy Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза конфиденциальности (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
ru	Парольная фраза конфиденциальности по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
ru	Введите контекст SNMP v3 для всех новых устройств.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ru	Идентификатор двигателя SNMP v3 по умолчанию для всех новых устройств. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать идентификатор SNMP Engine ID, определяемый для каждого приемника уведомления SNMPv3.

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
ru	Порт UDP по умолчанию для всех новых устройств. Обычно 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
ru	Таймаут SNMP по умолчанию в миллисекундах для всех новых устройств.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
ru	SNMP по умолчанию выполняет повторные попытки для всех новых Устройств.

en	Availability/Reachability
ru	Наличие/возможность обучения

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ru	Доступность по умолчанию/доступность по умолчанию для всех новых устройств. Метод, который будет использоваться Cacti для определения доступности устройства для опроса. <br><i>NOTE: Рекомендуется, как минимум, всегда выбирать SNMP.</i>.

en	Ping Type
ru	Тип пинга

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
ru	Тип запроса по умолчанию для всех новых устройств.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
ru	Порт по умолчанию для всех новых устройств. С помощью TCP, Cacti попытается синхронизировать порт. В UDP, Cacti требует либо успешного соединения, либо ошибки 'порт недоступен', чтобы определить, работает устройство или нет.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
ru	Значение по умолчанию Тайм-аут по умолчанию в миллисекундах для всех новых устройств. Значения таймаута, используемые для SNMP, ICMP, UDP и TCP пинга устройства. ICMP Pings округляется до ближайшей секунды. Таймауты TCP и UDP соединения в Windows контролируются операционной системой и поэтому не рекомендуются в Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
ru	Количество попыток Cacti выполнить пинг устройства, прежде чем помечать его как "вниз".

en	Up/Down Settings
ru	Настройки вверх/вниз

en	Failure Count
ru	Количество неудач

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
ru	Количество интервалов опроса Устройства должно быть меньше, прежде чем регистрировать ошибку и сообщать, что Устройство отключено.

en	Recovery Count
ru	Подсчёт выздоровления

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
ru	Количество интервалов опроса, через которые Устройство должно оставаться на прежнем уровне, прежде чем оно вернется в исходное состояние и выдаст соответствующее уведомление.

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
ru	Пожалуйста, выберите одну из доступных тем для снятия кожи с Cacti.

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
ru	Количество строк по умолчанию для отображения в таблице.

en	Autocomplete Enabled
ru	Автозавершение Включено

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
ru	В очень больших системах отобранные списки могут значительно замедлить работу пользовательского интерфейса. Если эта опция включена, Cacti будет использовать автозавершенные обратные вызовы для систематического заполнения выбранного списка. Примечание: автозаполнение принудительно отключается в теме Classic.

en	Autocomplete Rows
ru	Автозаполнение рядов

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
ru	Количество строк по умолчанию, возвращаемое при совпадении шаблона выбора на основе автозаполнения.

en	Autocomplete Delay
ru	Автозаполнение рядов

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
ru	Минимальная длина

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
ru	Минимальная ширина дерева для контракта.

en	Maximum Tree Width
ru	Максимальная длина заголовка

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
ru	Максимальная ширина расширяемого дерева, после которой ветви дерева будут прокручиваться на странице.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
ru	Убрать домены из выпадающих списков устройств

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
ru	При просмотре выпадающих списков Фильтр имен устройств, отметив эту опцию, вы удалите имя домена с домена.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
ru	Настройки графиков/Источника данных/Параметры запроса данных

en	Maximum Title Length
ru	Максимальная длина заголовка

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
ru	Максимально допустимые названия графиков или источников данных.

en	Data Source Field Length
ru	Длина поля источника данных

en	The maximum Data Query field length.
ru	Максимальная длина поля Data Query (Запрос данных).

en	Graph Creation
ru	Создание графиков

en	Default Graph Type
ru	Тип графика по умолчанию

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
ru	Какой тип графика Вы бы хотели предварительно выбрать при создании графиков?

en	By Template/Data Query
ru	По шаблону/запросу данных

en	Log Management
ru	Управление журналами

en	Default Log Tail Lines
ru	Хвостовые линии журнала по умолчанию

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
ru	По умолчанию количество строк лог-файла кактусов по умолчанию, которые нужно просмотреть.

en	Maximum number of rows per page
ru	Максимальное количество строк на страницу

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
ru	Определенное пользователем количество линий для CLOG при выборе опции "Все линии".

en	Log Tail Refresh
ru	Обновление хвоста журнала

en	How often do you want the Cacti log display to update.
ru	Как часто вы хотите обновлять отображение журнала кактусов.

en	Log Viewer Settings
ru	Настройки средства просмотра журнала

en	Exclusion Regex
ru	Регекс исключения

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
ru	Любые строки, соответствующие этому правилу, будут исключены из отображения пользователя. Например, если вы хотите исключить все строки журнала, содержащие слова 'Admin' или 'Login', вы должны ввести '(Admin || Login)' .

en	Real-time Graphs
ru	Графики в реальном времени

en	Enable Real-time Graphing
ru	Включить графическое отображение в реальном времени

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
ru	Когда опция отмечена, пользователи смогут переводить Cacti в режим реального времени.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
ru	Это промежуток времени, который вы хотите видеть на графике по умолчанию.

en	Minimum Refresh Interval
ru	Ð Ð½Ñ ÐµÑ Ð²Ð°Ð» Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
ru	Это минимальное поддерживаемое время между обновлениями Graph. Это значение также используется для установки определенных атрибутов RRDfile. Если у вас есть Устройство, которое кэширует данные и не предоставляет обновления в реальном времени, вам может потребоваться увеличить минимальный интервал обновления по умолчанию, чтобы предотвратить создание графиков с пробелами.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
ru	Это место на веб-сервере, где будут кэшироваться файлы RRDfiles и PNG. Этот кэш будет управляться опросом. Убедитесь, что у вас есть правильные права на чтение и запись в этой папке.

en	RRDtool Graph Options
ru	Параметры графиков

en	Custom Watermark
ru	Пользовательские данные

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
ru	Текст, расположенный в нижнем центре каждого графика.

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
ru	Используется при форматировании | date_time | на графике

en	Disable RRDtool Watermark
ru	RRDtool Graph Watermark Водяной знак

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
ru	Если ваша версия RRDtool поддерживает это, вы можете отключить рекламу RRDtool на своих графиках, отметив эту опцию.

en	Font Selection Method
ru	Метод выбора шрифта

en	How do you wish fonts to be handled by default?
ru	Как вы хотите, чтобы шрифты обрабатывались по умолчанию?

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
ru	Если не используется управление тематическим шрифтом, имя шрифта Pangon должно использоваться для всех графиков. Опционально можно оставить пустыми и управлять настройками шрифта для каждого объекта.

en	Enter Valid Font Config Value
ru	Введите допустимое значение параметра Конфигурация шрифта

en	The size of the font used for Graph Titles
ru	Размер шрифта, используемого для названий графиков

en	Title Font Setting
ru	Настройка шрифта названия

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для заголовков графиков. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Legend Font Size
ru	Легенда Размер шрифта

en	The size of the font used for Graph Legend items
ru	Размер шрифта, используемого для элементов Графической легенды

en	Legend Font Setting
ru	Настройка легендарного шрифта

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для графических легенд. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	The size of the font used for Graph Axis
ru	Размер шрифта, используемого в программе Graph Axis

en	Axis Font Setting
ru	Настройка оси Шрифта

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для элементов оси графика. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	The size of the font used for Graph Units
ru	Размер шрифта, используемого в графических единицах.

en	Unit Font Setting
ru	Настройка шрифта устройства

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для элементов графического блока. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Business Hours Settings
ru	Настройки

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
ru	%d Недели

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
ru	Максимальное количество строк на страницу

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
ru	Включен сбор данных

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
ru	Если вы хотите полностью остановить процесс опроса, снимите этот флажок.

en	SNMP Agent Support Enabled
ru	Поддержка агента SNMP Включена

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
ru	Если эта опция отмечена, Cacti заполнит таблицы агента SNMP с информацией об устройстве Cacti и системе. Он не включает сам SNMP агент.

en	Poller Type
ru	Тип опылителя

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
ru	Тип опросника для использования. Эта настройка вступит в силу через следующий интервал опроса.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. <strong><u>NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.</u></strong>
ru	Интервал опроса используется. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления RRD-файлов. <strong><u>NOTE: Если вы измените это значение, необходимо повторно заполнить кэш опроса. Невыполнение этого требования может привести к потере данных.</u></u></strong>.

en	Cron/Daemon Interval
ru	Крон интервал

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
ru	Частота запуска сборщика данных Cacti. Вы можете использовать crontab, запланированную задачу (для Windows) или службу cactid systemd для управления запуском сборщика данных Cacti. Для получения инструкций по использованию демона cactid просмотрите файл README.md в каталоге службы.

en	Balance Process Load
ru	Процесс балансировки Загрузка

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
ru	Если вы вы выберете эту опцию, Cacti попытается сбалансировать нагрузку каждого загрязнителя, равномерно распределяя загрязнители по каждому процессу.

en	Debug Output Width
ru	Ширина выходного сигнала отладки

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
ru	Если вы вы выберете эту опцию, Cacti проверит на наличие выходных данных, превышающих возможности Cacti по их хранению, и выдаст предупреждение, когда найдет их.

en	Disable increasing OID Check
ru	Отключить проверку возрастающего OID-массива

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
ru	Отключает проверку увеличения OID во время ходьбы по дереву OID.

en	Remote Agent Timeout
ru	Таймаут удаленного агента

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
ru	SNMP объемная пешеходная дорожка Получить размер

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
ru	Сколько OID должно быть возвращено по запросу на оптовую пешеходную дорожку? Для устройств с большими SNMP-деревами увеличение этого размера увеличит производительность реиндекса по WAN.

en	SNMP Get OID Limit
ru	SNMP Получить

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
ru	Максимальное количество идентификаторов SNMP Get OID по умолчанию для выдачи на один запрос snmpget. Для устройств этот параметр управляется на уровне устройства. Вы должны использовать этот параметр только при использовании Cacti SNMP API изначально в ваших скриптах или плагинах.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
ru	Информация о сборщике данных

en	Poller Sync Interval
ru	Интервал синхронизации Поллера

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
ru	Интервал синхронизации опроса по умолчанию, используемый при создании опроса. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления удаленных опросов.

en	Disable Resource Cache Replication
ru	Восстановление кэша ресурсов

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ru	По умолчанию основной Cacti Data Collector кэширует весь веб-сайт и плагины в Resource Cache. Затем, периодически, удаленные сборщики данных будут обновлять темы с любыми обновлениями из основного Cacti Data Collector. Этот Resource Cache позволяет удаленным сборщикам данных самостоятельно обновляться. Если вы не хотите использовать эту опцию, вы можете отключить ее, используя эту настройку.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
ru	Состояние удаленного сбора данных:

en	Invalid Data Logging
ru	Регистрация недействительных данных

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
ru	Как бы вы хотели, чтобы ошибки на выходе позвоночника регистрировались? Варианты таковы: Подробная", которая похожа на регистрацию cmd.php; "Сводная", которая предоставляет количество выходных ошибок на одно устройство; и "Нет", которая не дает подсчета ошибок.

en	Number of PHP Script Servers
ru	Количество PHP-серверов скриптов PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
ru	Количество одновременных процессов на сервере сценариев, выполняемых для каждого процесса на позвоночнике. Допускаются настройки от 1 до 10. Этот параметр поможет, если вы используете несколько потоков и скриптов сервера сценариев.

en	Script and Script Server Timeout Value
ru	Значение таймаута сервера сценариев и сценариев Значение таймаута сервера

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
ru	Максимальное время, которое Какти будет ждать завершения создания скрипта. Это значение таймаута в секундах.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
ru	Метод реиндексации данных

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
ru	Ежемесячно в день недели

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ru	Настройка легендарного шрифта

en	Report Generation Timeout
ru	Таймаут удаленного агента

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт генерации отчетов Cacti может работать без возникновения ошибки таймаута и уничтожения.

en	%s Minute
ru	%s Минут

en	Data Source Statistics Timeout
ru	Источники данных Статистика

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный интервал времени, в течение которого скрипт Cacti Data Source Statistics может работать без возникновения ошибки тайм-аута и быть уничтоженным.

en	RRDChecker Timeout
ru	Таймаут DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт Cacti Spikekill может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	Poller Commands Timeout
ru	Тайм-аут фоновых команд

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ru	Максимальный период времени, в течение которого сценарий фоновых команд Cacti может быть запущен без возникновения ошибки таймаута и уничтожения.

en	Poller Command Concurrent Processes
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	Maintenance Background Generation Timeout
ru	Тайм-аут генерации фона обслуживания

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный период времени, в течение которого скрипт обслуживания Cacti может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	Spikekill Background Generation Timeout
ru	Тайм-аут генерации Spikekill фона

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт Cacti Spikekill может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	Data Collector Defaults
ru	Системы &Сбора Данных

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
ru	Эти настройки поддерживаются на уровне сборщика данных. Значения здесь являются значениями по умолчанию, используемыми только при первом создании сборщика данных.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
ru	Сборщик данных по умолчанию Обрабатывает данные по умолчанию

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
ru	Количество одновременных процессов, выполняемых по умолчанию в расчете на одного сборщика данных. ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с Cacti 1.2, эта настройка поддерживается в коллекторе данных. В дальнейшем это значение является только предустановкой для Сборщика данных. Использование большего числа при использовании cmd.php улучшит производительность. Улучшения производительности в позвоночнике лучше всего решать с помощью параметра потоков. При использовании позвоночника мы рекомендуем использовать меньшее количество нитей и использовать их вместо этого. При использовании cmd.php используйте не более чем в 2 раза больше ядер CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
ru	Как бы вы хотели, чтобы ошибки на выходе позвоночника регистрировались? Варианты таковы: Подробная", которая похожа на регистрацию cmd.php; "Сводная", которая предоставляет количество выходных ошибок на одно устройство; и "Нет", которая не дает подсчета ошибок.

en	Threads per Process
ru	По умолчанию Потоки по каждому процессу

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
ru	Допустимые по умолчанию потоки для каждого процесса. ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с Cacti 1.2+, эта настройка поддерживается в коллекторе данных, и это просто предустановка. Использование большего количества номеров при использовании позвоночника улучшит производительность. Однако убедитесь, что у вас достаточно MySQL/MariaDB соединений для поддержки следующего уравнения: соединения = сборщики данных * процессы * (потоки + скриптовые серверы). Вы также должны убедиться, что у вас достаточно свободных соединений для входа пользователя в систему.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
ru	<blockquote><i> Встроенная аутентификация</i> - Cacti обрабатывает аутентификацию пользователей, что позволяет вам создавать пользователей и предоставлять им права на различные области в Cacti.<br><br><i><i>Все базовая аутентификация</i> - Аутентификация выполняется веб сервером. Пользователи могут быть добавлены или созданы автоматически при первом входе в систему, если определен шаблон пользователя, иначе будут использоваться определенные гостевые разрешения.<br><br><i><i>LDAP аутентификация</i> - Разрешает аутентификацию на LDAP сервере. Пользователи будут созданы автоматически при первом входе в систему, если будет определен Пользователь шаблона, в противном случае будут использоваться определенные гостевые права. Если модуль LDAP PHPs не включен, аутентификация LDAP не будет доступна в качестве опции.<br><br><i>Многочисленные LDAP/AD аутентификации домена</i> - позволяет администраторам поддерживать несколько разных групп из разных директорий LDAP/AD для доступа к ресурсам Cacti. Подобно аутентификации LDAP, модуль PHP LDAP необходим для использования этого метода.</blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
ru	Поддержка аутентификации Cookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
ru	Если пользователь аутентифицируется и выбирает опцию 'Keep me log in', на компьютере пользователя будет создан файл cookie аутентификации, позволяющий ему оставаться под своим логином. Файл cookie аутентификации истекает по истечении 90 дней неиспользования.

en	Primary Admin
ru	Главный администратор

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
ru	Имя основной учетной записи администратора, которая будет автоматически получать сообщения электронной почты при возникновении проблем в системе Cacti. Чтобы получать эти сообщения электронной почты, убедитесь, что ваши настройки почты правильны, а учетная запись администратора имеет заданный адрес электронной почты.

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
ru	Имя гостевого пользователя для просмотра графиков; по умолчанию - "Нет пользователя".

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
ru	Имя пользователя, которое Cacti будет использовать в качестве шаблона для новых пользователей Web Basic и LDAP; по умолчанию является "гостевым". Эта учетная запись пользователя будет отключена от входа при выборе.

en	Account Locking
ru	Блокировка аккаунта

en	Lock Accounts
ru	Блокировка счетов

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
ru	После стольких неудачных попыток в течение 1 часа заблокируйте аккаунт.

en	Auto Unlock
ru	Автоматическая разблокировка

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
ru	Счет будет автоматически разблокирован через много минут. Даже если введен правильный пароль, разблокировка аккаунта не будет произведена до тех пор, пока не будет выполнен этот лимит времени. Максимум 1440 минут (1 день)

en	2FA Timeout
ru	Пауза

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
ru	Проверить

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
ru	Порог

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
ru	Базовая аутентификация через Интернет

en	Basic Auth Login Failure Message
ru	Основной Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ru	При использовании базовой аутентификации, если возникают проблемы с сопоставлением имени пользователя с действительной учетной записью Cacti, включенное здесь сообщение будет отображаться для пользователей. Он может включать как текст, так и HTML.

en	Basic Auth Mapfile
ru	Основной Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
ru	При использовании базовой аутентификации, если базовую учетную запись необходимо преобразовать в другую учетную запись, вы можете указать здесь файл CSV, чтобы сопоставить базовую учетную запись с желаемой учетной записью.

en	Local Account Complexity Requirements
ru	Комплекс локальных счетов Требования к комплексу локальных счетов

en	This is minimal length of allowed passwords.
ru	Это минимально допустимая длина паролей.

en	Require Mix Case
ru	Требовать смешанный футляр

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
ru	Для этого потребуется ввести новые пароли, содержащие строчные и строчные буквы.

en	Require Number
ru	Требовать номер

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
ru	Для этого потребуется ввести новые пароли, состоящие, по крайней мере, из 1 цифрового символа.

en	Require Special Character
ru	Требовать специальный символ

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
ru	Для этого потребуется ввести новый пароль, состоящий, по крайней мере, из 1 специального символа.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
ru	Принудительная сложность при использовании старых паролей

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
ru	Это потребует, чтобы все старые пароли также соответствовали новым требованиям сложности при входе в систему. Если не будет выполнено, произойдет принудительная смена пароля.

en	Expire Inactive Accounts
ru	Срок действия неактивных счетов истекает

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
ru	Это максимальное количество дней до отключения неактивных учетных записей. Учетная запись администратора исключена из этой политики.

en	Expire Password
ru	Истекающий срок действия Пароль

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
ru	Это максимальное количество дней до истечения срока действия пароля.

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
ru	Запомните это количество старых паролей и запретите их повторное использование.

en	1 Change
ru	1 Изменение

en	%d Changes
ru	d Изменения

en	URL Linking
ru	URL-адрес Ссылка

en	Server Base URL
ru	URL-адрес базы сервера

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
ru	Это расположение сервера, которое будет использоваться для ссылок на сайт Cacti.

en	Emailing Options
ru	Параметры электронной почты

en	Notify Primary Admin of Issues
ru	Уведомить главного администратора о проблемах

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
ru	В тех случаях, когда сервер Cacti испытывает проблемы, следует ли уведомлять Главного администратора по электронной почте? Учетная запись пользователя Cacti Главного администратора указана во вкладке Аутентификация на странице настроек Cacti. По умолчанию используется учетная запись 'admin'.

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
ru	Это учетная запись электронной почты, используемая для отправки тестового сообщения, чтобы убедиться, что все работает правильно.

en	Ping Mail Server
ru	Ping Почтовый сервер

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
ru	Опрос почтового сервера перед отправкой тестовых сообщений электронной почты?

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
ru	Сколько символов будет разрешено перед автоматическим переносом строки в сообщение электронной почты. (0 = Выключено)

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
ru	Это путь к sendmail на вашем сервере. (Используется только в том случае, если в качестве Почтовой службы выбрано Sendmail)

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
ru	Это имя узла/IP сервера SMTP, на который будет отправляться электронная почта. Для обхода отказа разделите хосты, используя точку с запятой.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
ru	Уровень регистрации в журнале регистрации избирателей для отчетности кактусов

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ru	Какой уровень детализации вы хотите отправить в файл журнала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выход в любой другой статус, кроме NONE или LOW, может быстро исчерпать дисковое пространство.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
ru	Включить Lotus Notes (R) tweak (Настройка лотоса)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
ru	Включить настройку кода для специфической работы с почтовыми клиентами Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
ru	Параметры DNS

en	Primary DNS IP Address
ru	IP-адрес первичного DNS-адреса

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите первичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	Secondary DNS IP Address
ru	Вторичный DNS IP-адрес

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите вторичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
ru	Пожалуйста, введите время ожидания DNS в миллисекундах. Кактусы используют DNS преобразователь на базе PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
ru	Обновление настроек RRD по запросу

en	Enable On-demand RRD Updating
ru	Включить обновление RRD по запросу

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
ru	Должен ли Boost включать по запросу обновление RRD в Cacti? Если отключить, это изменение вступит в силу только после следующего цикла опроса. Если у вас есть удаленные сборщики данных, эти настройки должны быть включены.

en	System Level RRD Updater
ru	Программа обновления системного уровня RRD

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
ru	Перед тем, как RRD On-demand Update Can to Cleared (Обновление по требованию) может быть очищено, опросник должен пройти всегда.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
ru	Как часто следует увеличивать обновление всех RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
ru	Когда вы включаете boost, ваши RRD файлы обновляются только по запросу пользователя или по истечении этого периода времени.

en	Number of Boost Processes
ru	Количество ускоряющих процессов

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
ru	Количество одновременных процессов форсирования, используемых для обработки всех RRD в таблице форсирования.

en	Maximum Records
ru	Максимальное количество записей

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
ru	Если таблица увеличения выходного сигнала превышает этот размер, в записях произойдет обновление.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
ru	Максимальное количество позиций источника данных за один проход

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
ru	Для оптимизации производительности программа ускоренного обновления RRD должна знать, сколько Элементов Источника Данных должно быть получено за один проход. Пожалуйста, будьте осторожны, не устанавливайте слишком высокую производительность графиков во время основных обновлений, так как это может поставить под угрозу производительность графиков. Если во время обновления вы сталкиваетесь с замедлением графика или опроса, уменьшите это число. Значение по умолчанию - 50000.

en	Data Collection Method
ru	Коллекции Данных

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
ru	Очистить Статистику

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Data Source Retention Settings
ru	Настройки хранения данных

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	Enable RRDfile Check
ru	Включить проверку RRD-файла

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
ru	Должна ли быть включена проверка RRDfile для этой системы Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
ru	Количество процессов проверки RRDfile

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
ru	Количество одновременных процессов проверки RRDfile, используемых для обработки всех файлов RRD.

en	Structure RRDfile Paths
ru	Структурированные пути RRD

en	Enable Structured Paths
ru	Структурированные пути RRD

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
ru	Это значение представляет собой максимальное количество шипов, которое необходимо удалить из графика RRA.

en	1 Thousand
ru	1 поток

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
ru	Фильтр

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
ru	FATAL: Мы не можем продолжить установку. Для того чтобы установить Cacti, PHP должен быть версии 5.4 или более поздней.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
ru	Вы должны выбрать хотя бы один график для добавления в Отчет.

en	GPrint

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
ru	Совпадение объектов [ %s ]

en	Show Matching Device SQL Query
ru	Нет совпадающих устройств

en	Show Matching Objects SQL Query
ru	Соответствующие объекты

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
ru	Файл не выбран

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
ru	Импорт

en	Updated
ru	Обновить

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
ru	Опции SNMP автоматизации

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
ru	Опции SNMP автоматизации

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
ru	Неизвестный шаблон

en	Automation Network Rule '%s' %s!
ru	Сеть автоматизации по умолчанию

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
ru	Типовая политика

en	No session
ru	Сессия

en	Ping Results
ru	Результаты тестирования

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
ru	Нет Ping или SNMP Проверка доступности Используется

en	New Branch
ru	Новый филиал

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
ru	Устройство отключено

en	Graph:(%s%s)
ru	График

en	Device:(%s%s)
ru	Устройство:

en	Template:(%s%s)
ru	Шаблон:

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ru	Шаблон Устройства:

en	Device+Template:(%s%s)
ru	Шаблон Устройства:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ru	Доступ запрещен, пожалуйста, свяжитесь с администратором кактусов.

en	Access Denied! Login Disabled.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Access Denied! Login Failed.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
ru	Настроена базовая аутентификация Web Basic, но с веб-сервера не было передано ни одного имени пользователя. Убедитесь, что на веб-сервере включена аутентификация.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ru	%s аутентифицированы веб сервером, но и шаблоны, и гостевые пользователи не определены в Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ru	Ошибка поиска LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ru	LDAP Ошибка: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
ru	Доступ запрещен! Пользователь не предоставил пароль.

en	LDAP Search Error: %s
ru	Ошибка поиска LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ru	Доступ запрещен, пожалуйста, свяжитесь с администратором кактусов.

en	Access Denied! Login failed.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
ru	Ваш администратор Cacti ввел сложные пароли для входа в систему, и ваш текущий пароль Cacti не соответствует новым требованиям. Поэтому вы должны изменить свой пароль сейчас.

en	Password must be at least %d characters!
ru	Пароль должен содержать не менее %d символов!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
ru	Ваш пароль должен содержать не менее 1 цифрового символа!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
ru	Ваш пароль должен содержать символы нижнего регистра и верхнего регистра!

en	Your password must contain at least 1 special character!
ru	Ваш пароль должен содержать не менее 1 специального символа!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
ru	Журнал кактусов очищен.

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ru	Аутентификация ранее не устанавливалась. Попытка установить локальную аутентификацию, но учетная запись администратора не найдена.

en	Unknown error
ru	Неизвестный Секция

en	ERROR: Unable to find user
ru	Невозможно найти пользователей DN

en	2FA failed to be disabled
ru	Применить фильтр к таблице

en	2FA is now disabled
ru	Путь не подлежит записи

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
ru	Проверка удаления

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
ru	%d Мбайт

en	%s KBytes
ru	%s Гбайт

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ru	%s - WEBUI NOTE: Журнал кактусов очищен от веб-интерфейса управления.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы очистить файл журнала.<br><br><br><br>Примечание: Если журнализация настроена на Cacti и Syslog, информация журнала останется в Syslog.

en	Purge Log
ru	Журнал очистки

en	- Admin Filter active
ru	- Фильтр администратора активен

en	- Admin Unfiltered
ru	- Администратор Нефильтрованный

en	- Admin view
ru	- Вид администратора

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ru	Журнал [Всего линий: %d %s - Фильтр активен]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ru	Журнал [Total Lines: %d %s - Нефильтрованные]

en	Head Lines
ru	%d Линий

en	Tail Lines
ru	Линии хвоста

en	Warnings++
ru	Предупреждения

en	Errors++
ru	Ошибки

en	SQL Calls
ru	SQL Вызовы

en	AutoM8
ru	Авто

en	Non Stats
ru	Не указано

en	Device Up/Down
ru	Устройства Использование

en	Recaches
ru	совпадает

en	Matches
ru	совпадает

en	Does Not Match
ru	Пароли не совпадают

en	Automation Execution for Data Query complete
ru	Автоматизация выполнения запроса данных завершена

en	Plugin Hooks complete
ru	Крючки плагина в сборе

en	Running Data Query [%s].
ru	Выполнение запроса данных [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
ru	Найдено Тип = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
ru	Неизвестный тип = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
ru	ВНИМАНИЕ: Полевая ассоциация сортировки изменилась. Могут возникнуть проблемы с повторным нанесением на карту!

en	Update Data Query Sort Cache complete
ru	Обновить запрос данных Сортировка кэша завершена

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ru	Найдено%s таблиц для преобразования

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ru	Изменение индекса Обнаружено! CurrentIndex: %s, Предыдущий Индекс: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ru	Удаление индекса Обнаружено! Предыдущий Индекс: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ru	Удаление индекса Обнаружено! Предыдущий Индекс: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ru	Индекс Ассоциации с локальными данными завершен

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ru	Найдено измененные идентификаторы потерянных локальных данных%s и%s для повторного сопоставления.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
ru	Перепривязка графиков к их новым индексам

en	Done updating Data Source Title Cache
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Done updating Graph Title Cache
ru	Завершено обновление кэша заголовков графика

en	Index Association with Local Data complete
ru	Индекс Ассоциации с локальными данными завершен

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ru	Обновление Re-Index Cache завершено. Было

en	Update Poller Cache for Query complete
ru	Обновление кэша Poller для запроса завершено

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
ru	Отсутствие изменений индекса Обнаружено, пропускает повторный индекс и повторное заполнение кэша поллеровского типа

en	Automation Executing for Data Query complete
ru	Автоматизация Выполнение запроса данных завершено

en	Plugin hooks complete
ru	Крючки плагина в сборе

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
ru	Проверяю, нет ли изменений сортировки полей. Никаких изменений не обнаружено.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ru	Обнаружено новое сортировочное поле: "%s" Старое сортировочное поле "%s".

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
ru	ERRROR: Новое поле сортировки не подходит. Сортировка поля не изменится.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
ru	Подтверждено новое поле сортировки. Сортировать Поле будет обновлено.

en	Could not find data query XML file at '%s'
ru	Не удалось найти XML файл запроса данных на '%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
ru	Найден XML файл запроса данных на '%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
ru	Ошибка разбора XML файла в массив.

en	XML file parsed ok.
ru	XML-файл обработан нормально.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ru	Неверное поле <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
ru	Должны содержать только поля "Направление ввода-вывода" или "Направление вывода-вывода"; или "Направление ввода-вывода"; "Направление вывода"; "Направление".

en	Data Query returned no indexes.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Запрос данных не возвращает индексов.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
ru	Arg_num_num_indexes> отсутствует в XML файле, не поддерживается 'Index Countged'.

en	Executing script for num of indexes '%s'
ru	Выполнение скрипта для ряда индексов '%s'.

en	Found number of indexes: %s
ru	Найдено количество индексов: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
ru	Arg_num_num_indexes> отсутствует в XML файле, не поддерживается 'Index Countged'.

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
ru	*lt;arg_num_indexes_gt; отсутствует в XML файле, "Index Countged" эмулируется подсчётом записей arg_indexes&gt

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Запрос данных не возвращает индексов.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ru	Выполнение скрипта для списка индексов '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
ru	Нажмите, чтобы показать вывод запроса данных для "индекса".

en	Found index: %s
ru	Нашёл индекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ru	Щелкните, чтобы показать вывод запроса данных для поля "%s".

en	Executing script query '%s'
ru	Выполнение запроса скрипта '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ru	Итого: %f, Дельта: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
ru	Недействительный host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
ru	Выбран размер автоматического массового обхода.

en	Failed to load SNMP session.
ru	Не удалось загрузить сеанс SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
ru	Протестирован размер массового обхода %d с ответом %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
ru	Выбран размер массового обхода: %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
ru	Сохранение размера группового обхода на устройство.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
ru	Размер массового обхода установлен на %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Выполняя SNMP получаем для числа индексов @ '%s' Index Count: %s

en	&lt;oid_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
ru	*lt;oid_num_indexes&gt; отсутствует в XML-файле, эмулируется 'Index Countged' путем подсчета записей oid_indexes&gt

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Выполнение SNMP walk для списка индексов @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
ru	Данные SNMP не возвращаются

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ru	Фильтрация списка индексов @ '%s' Количество индексов: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс фильтрации найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Фильтрация списка индексов @ '%s' Количество индексов: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс фильтрации найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ru	Исправление неправильного поля 'Метод' для '%s' после определения 'rewrite_index' или 'oid_suffix'.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ru	Вставка индексных данных для поля '%s' [значение = '%s']].

en	Located input field '%s' [get]
ru	Расположенное поле ввода "%s" [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ru	Найдено правило перезаписи OID: 's/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ru	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'.

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ru	Выполнение SNMP get для данных @ '%s' [value='%s']].

en	Field '%s' %s
ru	Поле '%s' %ss

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ru	Выполнение SNMP get for %s oids (%s)

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ru	Найден результат для данных @ '%s' [значение = '%s']].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ru	Результат настройки для данных @ '%s' [ключ='%s', значение='%s']]

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ru	Пропущен результат для данных @ '%s' [ключ = '%s', значение = '%s']].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ru	Получил результат SNMP для данных @ '%s' [значение='%s'] (индекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ru	Выполнение команды SNMP get для данных @ '%s' [value='$value']]

en	Located input field '%s' [walk]
ru	Расположенное поле ввода '%s' [пешеходная дорожка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ru	Выполнение SNMP walk for data @ '%s' (ходьба по протоколу SNMP для данных)

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [от %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ru	Найдено декодированное значение OCTET STRING '%s': '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [из регэкспертного анализа]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [от разбора регэкспозитного значения]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ru	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'.

en	Update graph data query cache complete
ru	Обновить запрос данных Сортировка кэша завершена

en	Re-Indexing Data Query complete
ru	Переиндексирование запроса данных завершено

en	Unknown Index
ru	Неизвестный индекс

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ru	Вы должны выбрать колонку вывода XML для '%s' источника данных и установить флажок справа от нее.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
ru	Ваш шаблон графика не использует шаблоны данных. Пожалуйста, исправьте ваш шаблон графика.

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
ru	Не удалось определить длину поля пароля, не может продолжаться, как и может повредить пароль

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
ru	Не удалось изменить длину поля пароля, не может продолжаться, как и может повредить пароль

en	Data Source ID %s does not exist
ru	Источник данных не существует

en	Debug not completed after 5 pollings
ru	Отладка не завершена после 5 опросов.

en	Data Source is not set as Active
ru	Источник данных не установлен как активный

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ru	Поллер не разрешает запись в папку RRD Folder. Владелец RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ru	Поллер не разрешает запись файла RRD. Владелец RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
ru	RRD Файл не соответствует Профилю данных

en	RRDfile not updated after polling
ru	RRD Файл не обновляется после опроса

en	Data Source was not polled
ru	Источник данных не был опрошен

en	RRDfile not created yet
ru	RRD Файл не обновляется после опроса

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ru	Сохранение настроек в Сборщик данных %d Неудачно.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ru	Сохранение настроек в Сборщик данных %d Неудачно.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
ru	Информация PHP

en	Message Not Found.
ru	Сообщение не найдено.

en	Error %s is not readable
ru	Ошибка %s не читается

en	Logged in a Guest
ru	Вошел как

en	Login as Regular User
ru	Вход в систему как постоянный пользователь

en	Non Query Based
ru	Не основанный на запросах

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
ru	Почтовая ошибка: Нет <b>TO</b> Адрес установлен!!<br>Если используется ссылка <i>Test Mail</i>, пожалуйста, установите параметр <b>Alert e-mail</b>.

en	Authentication failed: %s
ru	Неудачная аутентификация: %s

en	HELO failed: %s
ru	HELO не удалось: %s

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
ru	Это тестовое сообщение, сгенерированное кактусами. Это сообщение было отправлено для проверки конфигурации параметров вашей почты.

en	Your email settings are currently set as follows
ru	Настройки вашей электронной почты в настоящее время заданы следующим образом

en	Checking Configuration...<br>
ru	Проверка конфигурации... <br>

en	PHP's Mailer Class

en	Method: SMTP
ru	Метод: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
ru	Не показано по причинам безопасности

en	Ping Results:
ru	Результаты пинга:

en	Creating Message Text...
ru	Создание текста сообщения....

en	Cacti Test Message
ru	Сообщение о тестировании кактусов

en	Message Not Sent due to ping failure.
ru	Сообщение не отправлено в связи с ошибкой пинга.

en	Since Install
ru	Установить

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ru	Какти отключил плагин %s из-за ошибки: %s! Для получения более подробной информации см. файл журнала Cacti.

en	- Dev %s
ru	(Из устройства: %s)

en	- Beta %s
ru	- Бета-версия

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
ru	Синхронизация Устройств

en	Aggregated Device
ru	Агрегированное устройство

en	Damaged Graph
ru	Источник данных, график

en	Remote Server
ru	Удалить StdDev

en	Get Page Help
ru	Получить помощь

en	Templates Selected
ru	Шаблоны Выбранные

en	Data Query:
ru	Запрос данных:

en	CSV Export of Graph Data
ru	CSV Экспорт графических данных

en	Time Graph View
ru	Вид графика времени

en	Kill Spikes in Graphs
ru	Убить шипы в графиках.

en	%d to %d of %s [ %s ]
ru	от %d до %d %s [ %s ]

en	All %d %s
ru	Все %d %s

en	Current Page: %s
ru	Текущее значение

en	Alpha %
ru	альфа

en	Execute Action
ru	Выполнить действие

en	Standard Deviations
ru	Стандартные отклонения

en	Variance Outliers
ru	Разница Выбросы

en	Kills Per RRA
ru	Убивает одного человека за РРА.

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
ru	Удалить StdDev

en	Remove Variance
ru	Удалить разницу

en	Gap Fill Range
ru	Диапазон заполнения зазоров

en	Float Range
ru	Диапазон поплавка

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
ru	Сухой запуск StdDev

en	Dry Run Variance
ru	Разница в сухом режиме работы

en	Dry Run Gap Fill Range
ru	Диапазон заполнения зазоров сухого хода

en	Dry Run Float Range
ru	Диапазон поплавков сухого хода

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
ru	Поверните журнал кактусов

en	Help in Developing
ru	Помощь в разработке

en	Donation & Sponsoring
ru	Пожертвование и спонсорство

en	Cacti Home
ru	Кактусы дома

en	Cacti Project Page
ru	Страница проекта Какти

en	RRDProxy

en	Spine
ru	Позвоночник

en	Help in Translating
ru	Помощь в переводе

en	Clear Current Filter
ru	Очистить фильтр тока

en	Failed to find data to copy!
ru	Не удалось найти данные для копирования!

en	Clipboard ID
ru	ID буфера обмена

en	Copy operation is unavailable at this time
ru	Операция копирования в данный момент недоступна.

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
ru	Извините, ваш буфер обмена не может быть обновлен в это время.

en	Clipboard has been updated
ru	Буфер обмена был обновлен

en	Compact Mode
ru	Режим масштабирования

en	Dark Color Mode
ru	Нет цветов найдено

en	Sorry, we could not process your last action.
ru	Извините, мы не смогли обработать ваше последнее действие.

en	Action failed
ru	Действие провалилось

en	The response to the last action was unexpected.
ru	Реакция на последнее действие была неожиданной.

en	Ignore System Color
ru	Цвет элемента

en	Light Color Mode
ru	Режим списка

en	Passphrases match
ru	Парольные фразы совпадают

en	Passphrase matches but too short
ru	Парольная фраза совпадает, но слишком коротка.

en	Passphrases do not match
ru	Парольные фразы не совпадают.

en	Passphrase too short and not matching
ru	Парольная фраза слишком коротка и не соответствует действительности.

en	Passphrase length meets 8 character minimum
ru	Длина парольной фразы соответствует минимальной длине 8 символов.

en	Passphrase too short
ru	Парольная фраза слишком коротка.

en	Password Validation Passes
ru	Проверка пароля

en	Click again to take this Graph out of Realtime
ru	Нажмите еще раз, чтобы вывести этот график из режима реального времени.

en	Click to view just this Graph in Realtime
ru	Нажмите, чтобы просмотреть только этот график в реальном времени

en	Enter a regular expression
ru	Введите регулярное выражение

en	Select to Search
ru	Выбрать файл

en	The Operation was successful. Details are below.
ru	Операция прошла успешно. Подробности ниже.

en	Click to Show/Hide Filter
ru	Нажмите, чтобы показать/скрыть фильтр

en	SpikeKill Results
ru	Результаты СпайкКилла

en	Standard Mode
ru	Режим сканирования

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
ru	Разрешить или ограничить выход столбцов таблицы за пределы текущих окон.

en	Connection Successful
ru	Операция выполнена успешно

en	Use System Color
ru	Цвет элемента

en	3rd Mouse Button
ru	3-я кнопка мыши

en	Begin with
ru	Начало

en	Copy graph
ru	Копировать график

en	Copy graph link
ru	Скопировать ссылку на график

en	End with
ru	Дата окончания

en	Zoom Mode
ru	Режим масштабирования

en	Save graph
ru	Сохранить график

en	32x

en	Zoom Out Factor
ru	Коэффициент уменьшения

en	Zoom Out Positioning
ru	Уменьшение масштаба Позиционирование

en	Version %s | %s
ru	Версия %s %s

en	Apply filter to table
ru	Применить фильтр к таблице

en	Reset filter to default values
ru	Сброс фильтра до значений по умолчанию

en	Path is a Directory and not a File
ru	Путь - это каталог, а не файл.

en	File is Not Found
ru	Файл не найден

en	Enter a valid file path
ru	Введите правильный путь к файлу

en	Directory Found
ru	Справочник найден

en	Path is a File and not a Directory
ru	Путь - это файл, а не каталог.

en	Directory is Not found
ru	Каталог не найден

en	Enter a valid directory path
ru	Введите правильный путь к директории

en	Cacti Color (%s)
ru	Цвет кактусов (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
ru	ПРОВЕРКА ШРИФТА НЕВОЗМОЖНА

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
ru	Предупреждение Несохраненная форма Данные

en	Unsaved Changes Detected
ru	Несохраненные изменения Обнаруженные изменения

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
ru	У вас есть несохраненные изменения в этой форме. При нажатии кнопки "Продолжить" эти изменения будут отменены. Нажмите 'Отмена', чтобы продолжить редактирование формы.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ru	Источники данных для запроса данных Источники данных должны создаваться в %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
ru	Сохраните текущие настройки Графики, столбцы, миниатюры, предустановки и временной сдвиг в своем профиле.

en	Start Date Selector
ru	Выбор даты запуска

en	End Date Selector
ru	Выбор даты окончания срока действия

en	Shift Time Backward
ru	Переключить время назад

en	Define Shifting Interval
ru	Определить интервал переключения

en	Shift Time Forward
ru	Время сдвига вперед

en	Refresh selected time span
ru	Обновить выбранный промежуток времени

en	Return to the default time span
ru	Возврат к стандартному временному интервалу

en	Create Graph from %s
ru	Создать график из %s

en	Create %s Graphs from %s
ru	Создать %s Графики из %s

en	Graph [Template: %s]
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Graph Items [Template: %s]
ru	Графические элементы [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
ru	Источник данных [Образец: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
ru	Пользовательские данные [Шаблон: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
ru	Дайте данному отчету описательное имя

en	Enable Report
ru	Включить отчет

en	Check this box to enable this Report.
ru	Установите этот флажок, чтобы включить этот отчет.

en	Output Formatting
ru	Выходное форматирование

en	Use Custom Format HTML
ru	Использовать пользовательский формат HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите использовать пользовательские html и CSS для отчета.

en	Default Text Font Size
ru	Размер шрифта по умолчанию

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
ru	Определяет размер шрифта по умолчанию для всего текста отчета, включая заголовок отчета.

en	Default Object Alignment
ru	Выравнивание объектов по умолчанию

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
ru	Свойство определяет выравнивание текста и графиков по умолчанию.

en	Graph Linked
ru	Связанный графиком

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
ru	Должны ли графики быть связаны с сайтом Cacti?

en	Graph Columns
ru	Графические столбцы

en	The number of Graph columns.
ru	Количество столбцов Графа.

en	The Graph width in pixels.
ru	Ширина графика в пикселях.

en	The Graph height in pixels.
ru	Высота графика в пикселях.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
ru	Должны ли графики отображаться в виде миниатюр?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
ru	Следующая метка времени для отправки отчета по почте

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
ru	Время начала отправки почты [first|next]. Все последующие почтовые отправления будут основываться на этом времени начала. Хорошим примером может быть 2:00 утра. Время должно быть в будущем. Если используется дробное время, скажем, в 2:00 утра, предполагается, что оно будет в будущем.

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
ru	Определяет периодичность отчета относительно указанного выше Почтового времени.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
ru	Например, "Неделя(ы)" представляет собой еженедельный Интервал отчетности.

en	Interval Frequency
ru	Интервальная частота

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
ru	Основываясь на интервале времени, указанном выше в отчете, определяет частоту в пределах этого интервала.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
ru	Например, если интервал отчета - "Месяц(ы)", то "2" означает "Каждые 2 месяца от следующего Mailtime". Наконец, если вы используете интервалы между месяцами отчета, то "День недели" и "День месяца" рассчитываются на основе указанного выше времени отправки Mailtime.

en	Email Sender/Receiver Details
ru	Детали отправителя/получателя электронной почты

en	Cacti Report
ru	Какти Репортаж

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
ru	Это значение будет использоваться в качестве темы сообщения электронной почты по умолчанию. Имя отчета будет использовано, если оставить его пустым.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
ru	Это имя будет использоваться в качестве имени отправителя электронной почты по умолчанию.

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
ru	Этот адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя электронной почты

en	To Email Address(es)
ru	На адрес(ы) электронной почты

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	BCC Address(es)
ru	Адрес (адреса) ККП

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Слепая копия. Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	Image attach type
ru	Тип прикрепленного изображения

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
ru	Выберите один из приведенных типов вложений для вложений изображения.

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
ru	Дата/время переехали в то же время Завтра.

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Delete Report
ru	Удалить цвет

en	Delete Reports
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Take Report Ownership
ru	Стать владельцем

en	Take Reports Ownership
ru	Стать владельцем

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Report
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Reports
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Enable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Disable Report
ru	Включить отчет

en	Disable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Send Report Now
ru	Отправить отчёт

en	Send Reports Now
ru	Отправить отчёт

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адреса электронной почты пункта назначения

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите тему письма.

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адрес электронной почты От имени

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, установите e-mail с адреса

en	Item Type to be added.
ru	Тип добавляемого элемента.

en	Graph Tree
ru	Дерево графиков

en	Select a Tree to use.
ru	Выберите дерево для использования.

en	Graph Tree Branch
ru	Графическое дерево Филиал дерева

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ru	Выберите ветвь дерева для использования с графиками и устройствами. Устройства будут рассматриваться как филиалы.

en	Cascade to Branches
ru	Каскад на филиалы

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ru	Должны ли отображаться все детские ветви Графики?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ru	Выбор устройства для указания графика

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ru	Выберите используемый шаблон устройства.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите устройство, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите для графиков в случае типа устройства.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите шаблон графика для устройства, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите графики в случае типа устройства.

en	Graph Name Regular Expression
ru	Название графика Регулярное выражение

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ru	Регулярное выражение, совместимое с Perl (REGEXP), используемое для выбора графиков для включения в дерево.

en	The Graph to use for this report item.
ru	График, который будет использоваться для данного пункта отчета.