en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
ru	Разрешить или ограничить выход столбцов таблицы за пределы текущих окон.

en	Connection Successful
ru	Операция выполнена успешно

en	Use System Color
ru	Цвет элемента

en	Utility View
ru	Вид утилиты

en	3rd Mouse Button
ru	3-я кнопка мыши

en	Begin with
ru	Начало

en	Copy graph
ru	Копировать график

en	Copy graph link
ru	Скопировать ссылку на график

en	End with
ru	Дата окончания

en	Zoom Mode
ru	Режим масштабирования

en	Save graph
ru	Сохранить график

en	32x

en	Zoom Out Factor
ru	Коэффициент уменьшения

en	Zoom Out Positioning
ru	Уменьшение масштаба Позиционирование

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
ru	Версия %s %s

en	Apply filter to table
ru	Применить фильтр к таблице

en	Reset filter to default values
ru	Сброс фильтра до значений по умолчанию

en	Path is a Directory and not a File
ru	Путь - это каталог, а не файл.

en	File is Not Found
ru	Файл не найден

en	Enter a valid file path
ru	Введите правильный путь к файлу

en	Directory Found
ru	Справочник найден

en	Path is a File and not a Directory
ru	Путь - это файл, а не каталог.

en	Directory is Not found
ru	Каталог не найден

en	Enter a valid directory path
ru	Введите правильный путь к директории

en	Cacti Color (%s)
ru	Цвет кактусов (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
ru	ПРОВЕРКА ШРИФТА НЕВОЗМОЖНА

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
ru	Предупреждение Несохраненная форма Данные

en	Unsaved Changes Detected
ru	Несохраненные изменения Обнаруженные изменения

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
ru	У вас есть несохраненные изменения в этой форме. При нажатии кнопки "Продолжить" эти изменения будут отменены. Нажмите 'Отмена', чтобы продолжить редактирование формы.

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ru	Источники данных для запроса данных Источники данных должны создаваться в %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
ru	Сохраните текущие настройки Графики, столбцы, миниатюры, предустановки и временной сдвиг в своем профиле.

en	Refresh selected time span
ru	Обновить выбранный промежуток времени

en	Return to the default time span
ru	Возврат к стандартному временному интервалу

en	Create Graph from %s
ru	Создать график из %s

en	Create %s Graphs from %s
ru	Создать %s Графики из %s

en	Graph [Template: %s]
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Graph Items [Template: %s]
ru	Графические элементы [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
ru	Источник данных [Образец: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
ru	Пользовательские данные [Шаблон: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
ru	Дайте данному отчету описательное имя

en	Enable Report
ru	Включить отчет

en	Check this box to enable this Report.
ru	Установите этот флажок, чтобы включить этот отчет.

en	Output Formatting
ru	Выходное форматирование

en	Use Custom Format HTML
ru	Использовать пользовательский формат HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите использовать пользовательские html и CSS для отчета.

en	Default Text Font Size
ru	Размер шрифта по умолчанию

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
ru	Определяет размер шрифта по умолчанию для всего текста отчета, включая заголовок отчета.

en	Default Object Alignment
ru	Выравнивание объектов по умолчанию

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
ru	Свойство определяет выравнивание текста и графиков по умолчанию.

en	Graph Linked
ru	Связанный графиком

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
ru	Должны ли графики быть связаны с сайтом Cacti?

en	Graph Columns
ru	Графические столбцы

en	The number of Graph columns.
ru	Количество столбцов Графа.

en	The Graph width in pixels.
ru	Ширина графика в пикселях.

en	The Graph height in pixels.
ru	Высота графика в пикселях.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
ru	Должны ли графики отображаться в виде миниатюр?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
ru	Следующая метка времени для отправки отчета по почте

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
ru	Время начала отправки почты [first|next]. Все последующие почтовые отправления будут основываться на этом времени начала. Хорошим примером может быть 2:00 утра. Время должно быть в будущем. Если используется дробное время, скажем, в 2:00 утра, предполагается, что оно будет в будущем.

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
ru	Определяет периодичность отчета относительно указанного выше Почтового времени.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
ru	Например, "Неделя(ы)" представляет собой еженедельный Интервал отчетности.

en	Interval Frequency
ru	Интервальная частота

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
ru	Основываясь на интервале времени, указанном выше в отчете, определяет частоту в пределах этого интервала.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
ru	Например, если интервал отчета - "Месяц(ы)", то "2" означает "Каждые 2 месяца от следующего Mailtime". Наконец, если вы используете интервалы между месяцами отчета, то "День недели" и "День месяца" рассчитываются на основе указанного выше времени отправки Mailtime.

en	Email Sender/Receiver Details
ru	Детали отправителя/получателя электронной почты

en	Cacti Report
ru	Какти Репортаж

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
ru	Это значение будет использоваться в качестве темы сообщения электронной почты по умолчанию. Имя отчета будет использовано, если оставить его пустым.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
ru	Это имя будет использоваться в качестве имени отправителя электронной почты по умолчанию.

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
ru	Этот адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя электронной почты

en	To Email Address(es)
ru	На адрес(ы) электронной почты

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	BCC Address(es)
ru	Адрес (адреса) ККП

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Слепая копия. Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	Image attach type
ru	Тип прикрепленного изображения

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
ru	Выберите один из приведенных типов вложений для вложений изображения.

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
ru	Дата/время переехали в то же время Завтра.

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Delete Report
ru	Удалить цвет

en	Delete Reports
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Take Report Ownership
ru	Стать владельцем

en	Take Reports Ownership
ru	Стать владельцем

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Report
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Reports
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Enable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Disable Report
ru	Включить отчет

en	Disable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Send Report Now
ru	Отправить отчёт

en	Send Reports Now
ru	Отправить отчёт

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адреса электронной почты пункта назначения

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите тему письма.

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адрес электронной почты От имени

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, установите e-mail с адреса

en	Item Type to be added.
ru	Тип добавляемого элемента.

en	Graph Tree
ru	Дерево графиков

en	Select a Tree to use.
ru	Выберите дерево для использования.

en	Graph Tree Branch
ru	Графическое дерево Филиал дерева

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ru	Выберите ветвь дерева для использования с графиками и устройствами. Устройства будут рассматриваться как филиалы.

en	Cascade to Branches
ru	Каскад на филиалы

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ru	Должны ли отображаться все детские ветви Графики?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ru	Выбор устройства для указания графика

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ru	Выберите используемый шаблон устройства.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите устройство, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите для графиков в случае типа устройства.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите шаблон графика для устройства, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите графики в случае типа устройства.

en	Graph Name Regular Expression
ru	Название графика Регулярное выражение

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ru	Регулярное выражение, совместимое с Perl (REGEXP), используемое для выбора графиков для включения в дерево.

en	The Graph to use for this report item.
ru	График, который будет использоваться для данного пункта отчета.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
ru	Время окончания графика будет установлено на время отправки отчета по расписанию. Таким образом, если вы хотите, чтобы время окончания на различных графиках было полночь, убедитесь, что вы отправили отчет в полночь. Время начала графика будет равно времени окончания за вычетом времени начала графика.

en	Alignment of the Item
ru	Выравнивание пункта повестки дня

en	Fixed Text
ru	Исправленный текст

en	Enter descriptive Text
ru	Введите описательный текст

en	Font Size of the Item
ru	Размер шрифта элемента

en	Report Item [edit Report: %s]
ru	Пункт отчета [Изменить Отчет: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
ru	Доклад Пункт [новый доклад: %s]

en	Report Items %s
ru	Отчетные позиции отсутствуют

en	Using CSS
ru	Использование CSS

en	Device: %s
ru	(Из устройства: %s)

en	, Graph Template: All Templates
ru	Добавить шаблон графика в шаблон устройства

en	, Using RegEx: "%s"
ru	, Используя регулярное выражение: "%s"

en	, Device: %s
ru	(Из устройства: %s)

en	, Branch: %s
ru	Отделение:

en	(All Branches)
ru	(Все филиалы)

en	(Current Branch)
ru	(Текущий сектор)

en	No Report Items
ru	Отчетные позиции отсутствуют

en	Reports [%s]
ru	Отчеты [%s]

en	Report Disabled - No Owner

en	Graph Template:
ru	Шаблон Графика

en	Template Based
ru	На основе шаблона

en	Leaf:
ru	Лист

en	Graph Filters
ru	Графические фильтры

en	Set/Refresh Filter
ru	Установить / Обновить фильтр

en	(Non Graph Template)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
ru	Поисковый запрос "%s" недействителен. Ошибка в %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
ru	Произошла внутренняя ошибка!

en	Backtrack limit was exhausted!
ru	Граница обратного хода была исчерпана!

en	Recursion limit was exhausted!
ru	Предел рецидива был исчерпан!

en	Bad UTF-8 error!
ru	Плохая ошибка UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
ru	Плохая ошибка смещения UTF-8!

en	Down (Thold)
ru	Скачать

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
ru	Ошибка валидации для переменных %s со значением %s. Для получения более подробной информации см. обратную трассировку ниже.

en	could not open
ru	не смог открыть

en	not writable
ru	Записи

en	New Graph Template: %s
ru	Удалить шаблоны графиков

en	New Data Query: %s
ru	Запрос данных [%s]

en	Import Preview Results
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
ru	Кактусы внесли бы следующие изменения, если бы Пакет был импортирован:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
ru	Кактусы импортировали следующие товары для пакета:

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
ru	Кактусы внесут следующие изменения, если Шаблон будет импортирован:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
ru	Кактусы импортировали следующие элементы для Шаблона:

en	[unchanged]
ru	Без изменений

en	Found Dependency:
ru	Нашли Зависимость:

en	Unmet Dependency:
ru	Неурегулированная зависимость:

en	Path was not writable
ru	Путь не мог быть проложен.

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
ru	Не удалось установить указанную версию инструмента %sRRDTool: %s

en	Invalid Theme Specified
ru	Недействительная тема Уточненная тема

en	Resource is not writable
ru	Ресурс не подлежит записи

en	PHP did not return expected result
ru	PHP не вернула ожидаемый результат

en	Unexpected path parameter
ru	Параметр Неожиданный путь

en	Failed to apply specified profile %s != %s
ru	Не удалось применить указанный профиль %s != %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
ru	Не удалось применить указанный режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
ru	Неприменение указанного приоритета автоматизации: %s

en	Failed to apply specified cron interval
ru	Не удалось применить заданный интервал между кронами

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
ru	Неприменение указанного диапазона автоматизации

en	No matching snmp option exists
ru	Не существует подходящей опции snmp

en	No matching template exists
ru	Соответствующий шаблон не существует

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
ru	Программа установки не смогла продолжить работу из-за непредвиденной ошибки.

en	Please report this to the Cacti Group.
ru	Пожалуйста, сообщите об этом в группу Какти.

en	Unknown Reason: %s
ru	Неизвестная причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
ru	Вы пытаетесь установить Cacti %s в базу данных 0.6.x. К сожалению, это невозможно.

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
ru	Вы MUST затем обновляете файл "include/config.php", чтобы указать на новую базу данных.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
ru	ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши существующие данные не будут изменены, а также не будут доступны для новой установки.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
ru	Вы создали новую базу данных, но еще не импортировали файл 'cacti.sql'. В командной строке выполните следующие действия, чтобы продолжить:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
ru	Эта ошибка также может быть сгенерирована, если пользователь кактусовой базы данных не имеет соответствующих прав доступа к базе данных Cacti. Пожалуйста, убедитесь, что у пользователя базы данных Cacti есть возможность выбора SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX в базе данных Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
ru	Вы MUST также импортируете информацию о часовом поясе MySQL в MySQL и предоставляете пользователю Cacti доступ SELECT к таблице mysql.time_zone_name.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
ru	В Linux/UNIX запустите в качестве "root" в оболочке следующее:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
ru	В Windows вы должны следовать инструкциям здесь: Таблица описания временной зоны. После этого вы можете выполнить следующую команду, чтобы предоставить пользователю Cacti доступ к таблицам:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
ru	Затем выполните следующие действия в MySQL в качестве администратора:

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
ru	Эта версия Cacti (%s) не имеет действительного кода версии, пожалуйста, свяжитесь с командой разработчиков Cacti, чтобы убедиться, что код версии является коректным. Если вы видите эту ошибку в релизе, немедленно поднимите отчет о GitHub.

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
ru	Спасибо, что уделили время на загрузку и установку Cacti, полного графического решения для вашей сети. Прежде чем вы сможете начать делать крутые графики, есть несколько фрагментов данных, которые Cacti должен знать.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
ru	Убедитесь, что вы прочитали и выполнили необходимые шаги, необходимые для установки Cacti, прежде чем продолжить. Информацию об установке можно найти для Unix и Win32 операционных систем.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
ru	Также, если это обновление, обязательно прочитайте информационный файл Upgrade.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
ru	НЕ рекомендуется понижать рейтинг, так как структура базы данных может быть непоследовательной.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
ru	Кактусы Cacti лицензированы по Стандартной Общественной Лицензии GNU, вы должны согласиться с ее положениями, прежде чем продолжить:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ru	Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; Даже без подразумеваемых гарантий КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Для получения дополнительной информации см. GNU General Public License.

en	Accept GPL License Agreement
ru	Принимать лицензионное соглашение GPL

en	Pre-installation Checks
ru	Предварительная установка Проверки

en	Location checks
ru	Проверка местоположения

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
ru	Пожалуйста, обновите config.php, указав правильное относительное местоположение URI кактусов (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
ru	Ваша конфигурация Cacti имеет относительный правильный путь (url_path) в config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
ru	PHP - Рекомендации

en	PHP Recommendations (
ru	Рекомендации PHP

en	PHP Binary
ru	Двоичный путь PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
ru	Бинарное местоположение PHP недопустимо и должно быть обновлено.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
ru	Обновите значение path_php_binary в таблице настроек.

en	Restart Required
ru	Обязательно

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
ru	PHP - Поддержка модулей (требуется)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
ru	Для корректной работы Cacti необходимо установить несколько PHP-модулей. Если ни один из них не будет установлен, вы не сможете продолжить установку до тех пор, пока не будете исправлены. Кроме того, для оптимальной работы системы Cacti должен быть запущен с определенными системными переменными MySQL. Пожалуйста, следуйте рекомендациям MySQL по своему усмотрению. Всегда обращайтесь к документации MySQL, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
ru	Следующие расширения PHP являются обязательными, и ДОЛЖНЫ быть установлены перед продолжением установки Cacti.

en	Required PHP Modules
ru	Необходимые PHP-модули

en	PHP - Module Support (Optional)
ru	PHP - Поддержка модулей (опционально)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
ru	Рекомендуются следующие расширения PHP, которые должны быть установлены перед продолжением установки Cacti. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете поддерживать SNMPv3 с IPv6, вам не следует устанавливать модуль php-snmp в данный момент.

en	MySQL - TimeZone Support
ru	MySQL - Поддержка часовых поясов

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
ru	Ваша база данных MySQL TimeZone не заполнена. Пожалуйста, заполните эту базу данных, прежде чем приступать к работе.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
ru	Ваша учетная запись для входа в базу данных Cacti не имеет доступа к базе данных MySQL TimeZone. Пожалуйста, предоставьте учетной записи базы данных Cacti доступ к таблице "time_zone_name" в базе данных "mysql" и заполните раздел TimeZone MySQL перед началом работы.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
ru	Ваша учетная запись базы данных Cacti имеет доступ к базе данных MySQL TimeZone, и эта база данных заполнена глобальной информацией о часовом поясе.

en	MySQL - Settings
ru	MySQL - Настройки

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
ru	Эти настройки настройки производительности MySQL помогут вашей системе Cacti работать лучше без проблем в течение длительного времени.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
ru	Рекомендуемые системные параметры MySQL System Variable Settings

en	Installation Type
ru	Тип установки

en	Upgrade from <strong>%s</strong> to <strong>%s</strong>
ru	Переход с <strong>%s</strong> на <strong>%s</strong>s</strong>s</strong>.

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
ru	В случае возникновения проблем настоятельно рекомендуется очистить кэш браузера, закрыть его, затем открыть заново (а не только включить вкладку Кактусы) и повторить попытку, прежде чем поднимать проблему с The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
ru	В редких случаях мы получали сообщения от пользователей, которые испытывали некоторые незначительные проблемы из-за изменений в коде. Эти проблемы вызваны тем, что браузер сохраняет добротный код, и хотя мы предприняли шаги для минимизации вероятности этого, это все еще может произойти. Если вам нужны инструкции по очистке кэша браузера, хорошей отправной точкой будет https://www.refreshyourcache.com/.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
ru	Если после очистки кэша и перезапуска браузера все еще возникают проблемы, пожалуйста, поднимите их перед нами, и мы попытаемся установить причину.

en	Downgrade from <strong>%s</strong> to <strong>%s</strong>
ru	Снижение с <strong>%s</strong> до <strong>%s</strong>s</strong>s</strong>.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues.
ru	Похоже, вы понижаете рейтинг до предыдущей версии. Изменения в базе данных, внесенные в более новую версию, не будут отменены и <i> может вызвать проблемы.

en	Please select the type of installation
ru	Пожалуйста, выберите тип установки

en	Choose this for the Primary site.
ru	Выберите этот параметр для основного сайта.

en	New Primary Server
ru	Новый Основной сервер

en	New Remote Poller
ru	Новый пульт дистанционного управления Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
ru	Удаленные опросы используются для доступа к сетям, которые не являются легкодоступными для Первичного участка.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
ru	Следующая информация была определена из конфигурационного файла Cacti. Если это неправильно, перед продолжением отредактируйте файл "include/config.php".

en	Local Database Connection Information
ru	Информация о подключении к локальной базе данных

en	Database: <b>%s</b>
ru	База данных: <b>%s</b>s</b>

en	Database User: <b>%s</b>
ru	Пользователь базы данных: <b>%s</b>s</b>

en	Database Hostname: <b>%s</b>
ru	Имя хоста базы данных: <b>%s</b>s</b>

en	Port: <b>%s</b>
ru	Портвейн: <b>%s</b>s</b>

en	Server Operating System Type: <b>%s</b>
ru	Тип операционной системы сервера: <b>%s</b>s</b>

en	Central Database Connection Information
ru	Центральная база данных Информация о подключении к базе данных

en	Configuration Readonly!
ru	Конфигурация Только для чтения!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
ru	Ваш файл config.php должен быть доступен для записи веб-сервером во время установки, чтобы настроить Remote Poler. После завершения установки вы должны установить для этого файла значение Только чтение, чтобы предотвратить возможные проблемы с безопасностью.

en	Configuration of Poller
ru	Конфигурация Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
ru	Информация о Remote Cacti Poller не была включена в ваш файл config.php. Пожалуйста, ознакомьтесь с конфигурацией файла config.php.dist и настройте переменные: $rdatabase_default, $rdatabase_username и т.д. Эти переменные должны быть установлены и указывать на ваш сервер баз данных Primary Cacti. Исправьте это и повторите попытку.

en	Remote Poller Variables
ru	Дистанционные переменные Поллера

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
ru	Переменные, которые должны быть установлены в файле config.php, включают следующее:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
ru	Программа установки автоматически назначает $poller_id и добавляет его в файл config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
ru	Как только переменные будут установлены в файле config.php, вы также должны предоставить доступ к $rdatabase_username главному серверу баз данных Cacti. Следуйте той же процедуре, что и при любой другой установке Cacti. Затем можно нажать кнопку "Test Connection". Если тест прошел успешно, вы сможете продолжить и завершить установку.

en	Additional Steps After Installation
ru	Дополнительные шаги после установки

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
ru	Важно, чтобы центральный сервер Cacti мог взаимодействовать через MySQL с каждым удаленным сервером баз данных Cacti. После завершения установки необходимо отредактировать удаленный сборщик данных и убедиться в правильности настроек. Вы можете проверить, используя 'Test Connection' (Тестовое соединение) при редактировании удаленного сборщика данных.

en	Critical Binary Locations and Versions
ru	Критические места расположения двоичных файлов и их версии

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
ru	Перед продолжением убедитесь, что все эти значения верны.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
ru	Один или несколько путей кажутся некорректными, неспособными выполнить следующие действия

en	Directory Permission Checks
ru	Справочник Проверка разрешений

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
ru	Пожалуйста, убедитесь, что права доступа к каталогу, приведенному ниже, правильны, прежде чем продолжить. Во время установки эти директории должны принадлежать пользователю веб-сервера. Эти изменения необходимы для того, чтобы программа установки могла устанавливать пакеты Device Template, включающие XML и файлы сценариев, которые будут помещены в эти каталоги. Если вы решили не устанавливать пакеты, есть скрипт 'install_package.php' cli script, который можно использовать из командной строки после завершения установки.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
ru	После завершения установки вы можете заставить некоторые из этих каталогов читать только для повышения безопасности.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
ru	Эти каталоги должны оставаться доступными для чтения после установки, чтобы процесс удаленной синхронизации Cacti мог обновляться по мере изменения основного веб-сайта Cacti.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
ru	Если вы устанавливаете пакеты, то после их установки вам следует изменить каталог скриптов обратно на читательский, так как это дает некоторое представление о сайте.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
ru	Для удаленных пользователей очень важно, чтобы пути, которые вы будете часто обновлять, включая плагины, скрипты и пути ресурсов, имели доступ для чтения/записи, поскольку сборщик данных должен будет обновлять эти пути из содержимого главного веб-сервера.

en	Required Writable at Install Time Only
ru	Требуется запись только во время установки.

en	Required Writable after Install Complete
ru	Требуется Запись после установки Завершена

en	Potential permission issues
ru	Возможные проблемы с разрешениями

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
ru	Пожалуйста, убедитесь, что ваш веб-сервер имеет доступ на чтение/запись к папкам кактусов, которые показывают ошибки ниже.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
ru	Если SELinux включен на вашем сервере, вы можете либо постоянно отключить его, либо временно отключить, а затем добавить соответствующие разрешения с помощью инструментов командной строки SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
ru	Пользователь '%s' должен иметь разрешение MODIFY для включения чтения/записи.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
ru	Здесь показан пример того, как устанавливать права доступа к папкам, хотя вам может понадобиться настроить их в зависимости от вашей операционной системы, учетных записей пользователей и желаемых прав доступа.

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
ru	После завершения установки путь CSRF должен быть установлен только для чтения.

en	All folders are writable
ru	Все папки доступны для записи

en	Input Validation Whitelist Protection
ru	Защита белого списка входных данных

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
ru	Методы ввода данных Cacti, вызывающие сценарий, можно использовать таким образом, чтобы неадминистратор мог нанести ущерб любому из файлов, принадлежащих учетной записи опроса, и в тех случаях, когда кто-либо запускает опрашивающий Cacti от имени root, может поставить под угрозу операционную систему, позволяя злоумышленникам эксплуатировать вашу инфраструктуру.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
ru	Поэтому несколько версий назад Cacti была расширена для предоставления возможностей белого списка для этих типов методов ввода данных. Хотя это обеспечивает более тщательную защиту Cacti, это увеличивает объем работы, требуемой администратором Cacti для импорта шаблонов и пакетов и управления ими.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
ru	Белый список работает так, что когда вы впервые импортируете метод ввода данных или повторно импортируете метод ввода данных, сценарий и / или агенты изменяются каким-либо образом, метод ввода данных и все соответствующие источники данных будут быть немедленно отключенным, пока администратор не подтвердит, что метод ввода данных является действительным.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
ru	Чтобы определить методы ввода данных в этом состоянии, мы предоставили скрипт проверки в каталоге CLI Cacti, который можно запустить со следующими параметрами:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
ru	Эта опция скрипта будет искать любые методы ввода данных, которые в настоящее время запрещены, и предоставит подробную информацию о причинах.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
ru	Этот параметр сценария отменяет запрет методов ввода данных, которые в настоящее время запрещены.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
ru	Эта опция скрипта включит все отключенные источники данных.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
ru	Настоятельно рекомендуется обновить файл config.php, чтобы включить эту функцию, раскомментировав переменную $ input_whitelist, а затем запустив три параметра сценария CLI, описанные выше, после завершения установки через Интернет.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
ru	Установите флажок ниже, чтобы подтвердить, что вы прочитали и поняли эту проблему безопасности

en	I have read this statement
ru	Я прочитал это заявление

en	Default Profile
ru	Стандартный профиль

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
ru	Пожалуйста, выберите стандартный Профиль источника данных, который будет использоваться для опроса источников. Это максимальный промежуток времени между сканирующими устройствами для получения информации, поэтому чем меньше интервал опроса, тем больше работы будет выполняться на узле сервера Cacti Server. Также выберите желаемый или настроенный интервал Cron, который вы хотите использовать для сбора данных.

en	Cron Interval
ru	Крон интервал

en	Default Automation Network
ru	Сеть автоматизации по умолчанию

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
ru	Кактусы могут автоматически сканировать сеть после завершения установки. При этом для определения диапазона сканируемых IP-адресов будет использоваться сетевой диапазон, указанный ниже. Для сканирования определен заранее определенный набор параметров, включающий в себя как "публичное", так и "частное" сообщества.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
ru	Если вашим устройствам необходим другой набор параметров для использования в первую очередь, вы можете определить их ниже, и они будут использоваться перед настройками по умолчанию.

en	All options may be adjusted post installation
ru	Все опции могут быть отрегулированы после установки

en	Scan Mode
ru	Режим сканирования

en	Network Range
ru	Диапазон сети

en	Additional Defaults
ru	Дополнительные настройки по умолчанию

en	Additional SNMP Options
ru	Дополнительные параметры протокола SNMP

en	Error Locating Profiles
ru	Профили локализации ошибок

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
ru	Установка не может быть продолжена, так как профили не были найдены.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
ru	Это может произойти, если у вас пустая база данных и вы еще не импортировали файл cacti.sql.

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
ru	Выберите тип шаблона, который вы хотите экспортировать из Кактусы.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
ru	Обновление шаблонов, в которые вы уже внесли изменения, не рекомендуется. Обновление шаблонов НЕ приведет к удалению изменений в шаблонах графиков и данных и может привести к неожиданному поведению. Однако, если вы не вносили изменений в какой-либо график, запрос данных или шаблон данных, повторный импорт пакета не повлияет. В этом случае вам нужно будет выполнить «Синхронизировать графики» из шаблонов после обновления.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
ru	Пожалуйста, выберите Шаблоны устройства, которые вы хотите использовать после установки. Если операционной системой является Windows, вам нужно убедиться, что вы выбрали шаблон "Устройство Windows". Если Ваша операционная система Linux/UNIX, убедитесь, что Вы выбрали шаблон устройства 'Local Linux Machine'.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
ru	Шаблоны устройств позволяют отслеживать и графически отображать широкий спектр данных в Cacti. После выбора нужных шаблонов устройства нажмите 'Готово', и установка будет завершена. Будьте терпеливы на этом этапе, так как импорт шаблонов устройств может занять несколько минут.

en	Server Collation
ru	Сравнение серверов

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
ru	Ваш сервер, похоже, соответствует стандарту UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
ru	В разделе [mysqld] найдите записи с именами 'character#8209;set‑server' и 'collation#8209;server' и задайте их следующим образом:

en	Database Collation
ru	Сравнение баз данных

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
ru	Ваша стандартная сверка баз данных соответствует стандарту UTF8.

en	Table Setup
ru	Настройка стола

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
ru	У вас есть больше таблиц, чем ваша конфигурация PHP позволит нам отображать / конвертировать. Пожалуйста, измените параметр max_input_vars в php.ini на значение выше%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
ru	Преобразование таблиц может занять некоторое время, особенно на больших таблицах. Преобразование этих таблиц будет происходить в фоновом режиме, но не помешает установщику завершить установку. Это может замедлить работу некоторых серверов, если ресурсов для преобразования недостаточно для MySQL.

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
ru	Следующие таблицы должны быть преобразованы в UTF8 и InnoDB. Пожалуйста, выберите таблицы, которые вы хотите конвертировать во время процесса установки.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
ru	Все ваши таблицы соответствуют стандарту UTF8.

en	Confirm Installation
ru	Подтверждение установки

en	DOWNGRADE DETECTED
ru	ОБНАРУЖЕН УКЛОН

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
ru	ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕДАТЬ КАКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ДАННЫМИЦАМИ, РЕВЕРТИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМИ ВСЕГДА, ТОГДА БИНОЙ МАДЕ. У ИНТАЛЛЕРА нет МЕТАЛЛЯ ПО ТЕБЯМАТИКАЛИ ДЛЯ ТЕБЯ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
ru	Снижение рейтинга должно выполняться только в случае крайней необходимости, что может привести к нарушению процесса установки.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
ru	Ваш Cacti Server почти готов. Пожалуйста, убедитесь, что вы готовы продолжить.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
ru	Нажмите '%s', затем '%s', чтобы завершить процесс установки после выбора шаблонов устройств.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
ru	Принимать лицензионное соглашение GPL

en	Install Type
ru	Тип установки

en	New Install
ru	Установить

en	Default Theme
ru	Дерево по умолчанию

en	Install Language
ru	Язык пользователя

en	Default Poller Interval
ru	Выбранный интервал опроса

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
ru	Условия устройства

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
ru	Тип добавляемого элемента.

en	Table Upgrades
ru	Обновить

en	No Tables to be Upgraded
ru	Тип добавляемого элемента.

en	Device/Graph Automation
ru	Шаблоны автоматизации устройства

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
ru	Пропаганда разрешена

en	Automation Mode
ru	Автоматизация

en	Automation Is Disabled
ru	Автоматизация

en	IP Address Range
ru	IP адрес

en	Using a Custom SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Using the Default SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Device Package
ru	Имя устройства

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
ru	Файлы пакетов

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
ru	Таблицы

en	Installing Cacti Server v%s
ru	Установка Cacti Server vs vs

en	Your Cacti Server is now installing
ru	Ваш Cacti Server сейчас устанавливает

en	Spawning background process: %s %s
ru	Нерестовый фоновый процесс:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
ru	Ваш Cacti Server vs был установлен/обновлен. Теперь вы можете начать использовать программное обеспечение.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
ru	Ваш Cacti Server vs был установлен/обновлен с ошибками.

en	Starting %s Process for v%s
ru	Запуск%s процесса для v%s

en	Finished %s Process for v%s
ru	Завершено%s Процесс для v%s

en	Found %s templates to install
ru	Найдено%s шаблонов для установки

en	About to import Package #%s '%s'.
ru	О импортировании пакета #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
ru	Импорт пакета #%s "%s" в профиле "%s" выполнен успешно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
ru	Ошибка импорта пакета #%s '%s' в профиле '%s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
ru	Шаблоны автоматизации для [Удаленный шаблон]

en	No templates were selected for import
ru	Не были выбраны шаблоны для импорта

en	Updating remote configuration file
ru	Ожидание конфигурации

en	Setting default data source profile to %s (%s)
ru	Профиль источника данных по умолчанию для данного Шаблона данных.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
ru	Не удалось применить указанный профиль %s != %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
ru	Обновление сети автоматизации (%s), режим "%s" => "%s", подсеть "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
ru	Не удалось найти сеть автоматизации, никаких изменений не было

en	Adding extra snmp settings for automation
ru	Добавление дополнительных настроек snmp для автоматизации

en	Selecting Automation Option Set %s
ru	Удалить шаблон(ы) автоматизации

en	Updating Automation Option Set %s
ru	Опции SNMP автоматизации

en	Successfully updated Automation Option Set %s
ru	Успешно обновленный набор параметров автоматизации%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
ru	Запуск автоматизации на устройстве(ах)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
ru	Неприменение указанного диапазона автоматизации

en	Device Template for First Cacti Device is %s
ru	Шаблоны устройства [редактирование: %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
ru	Добавлено %s в Cacti

en	Output: %s.
ru	Поля вывода

en	Creating Graphs for Default Device
ru	Создание графиков для данного устройства

en	Adding Device to Default Tree
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	No templated graphs for Default Device were found
ru	Не найдено шаблонных графиков для устройства по умолчанию

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
ru	ВНИМАНИЕ: Шаблон устройства для вашей операционной системы не найден. Вам нужно будет импортировать шаблоны устройств или пакеты Cacti для мониторинга вашего сервера Cacti.

en	Running first-time data query for local host
ru	Запуск первого запроса данных для локального хоста

en	Repopulating poller cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	Repopulating SNMP Agent cache
ru	Восстановление кэша SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
ru	Генерация пары ключей RSA

en	Found %s tables to convert
ru	Найдено%s таблиц для преобразования

en	Converting Table #%s '%s'
ru	Таблица преобразования #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
ru	Нет таблиц, где найдены или выбраны для конвертации

en	Switched from %s to %s
ru	Переключено с%s на%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Использование временного файла для кэша БД:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
ru	Обновление с v%s (DB%s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
ru	ВНИМАНИЕ: Не удалось найти функцию обновления для v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
ru	Установка прервана из-за отсутствия принятия EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
ru	Фон уже запущен на%s, эта попытка на%s была пропущена

en	Installation was started at %s, completed at %s
ru	Монтаж начат в %s, монтаж завершен в %s, монтаж завершен в %s

en	Setting PHP Option %s = %s
ru	Установка опции PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
ru	Не удалось установить параметр PHP%s,%s (должно быть%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
ru	Сборщик(и) данных не найден(ы) при попытке синхронизации

en	Authentication Success
ru	Успех аутентификации

en	Authentication Failure
ru	Сбой аутентификации

en	PHP LDAP not enabled
ru	PHP LDAP не включен

en	No username defined
ru	Имя пользователя не определено

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно установить версию.

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно установить опцию перенаправления

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, неспособность запустить TLS-коммуникации

en	Protocol Error, General failure (%s)
ru	Ошибка протокола, Общий сбой (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно связать, результат LDAP: %s

en	Connection Timeout to Server (%s)
ru	Таймаут соединения

en	Insufficient Access to Server (%s)
ru	Недостаточный доступ

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
ru	Не удалось найти группу DN для сравнения

en	More than one matching user found
ru	Более одного совпадающего пользователя найдено

en	Unable to find user from DN
ru	Невозможно найти пользователя от DN

en	Unable to find users DN
ru	Невозможно найти пользователей DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
ru	Невозможно создать объект LDAP-соединения

en	Specific DN and Password required
ru	Требуется ввести специальный DN и пароль

en	Invalid Password provided. Login failed.
ru	Введен неверный пароль. Авторизация не удалась.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
ru	Неожиданная ошибка %s (Ldap Ошибка: %s)

en	ICMP Ping timed out
ru	ICMP Ping истек по времени

en	ICMP Ping Success (%s ms)
ru	ICMP Ping Success (%s ms) Успех ICMP Ping (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
ru	ICMP ping Время истекло

en	Destination address not specified
ru	Адрес назначения не указан

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
ru	Ошибка пинга UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
ru	UDP Ping Успех (%s мс)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
ru	Успех TCP Ping (%s мс)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
ru	TCP ping: socket_connect(), причина: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
ru	TCP ping: socket_select() не удалось, причина: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
ru	Успех TCP Ping (%s мс)

en	TCP ping timed out
ru	TCP ping истек по времени

en	Ping not performed due to setting.
ru	Пинг не выполняется из-за настройки.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
ru	%s Версия %s или выше требуется для %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
ru	%s требуется для %s и не установлена.

en	Plugin cannot be installed.
ru	Плагин не может быть установлен.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
ru	Какти журнал успешно очищен

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
ru	Неудачно отремонтирован один или несколько RRD-файлов. Ошибки см. в журнале Cacti.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Requires: Cacti >= %s
ru	Требуется: Кактусы >=%s

en	Legacy Plugin
ru	Наследие Плагин

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
ru	Какти Поллер еще не сбежал.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
ru	Добавлено в Кактусы

en	Device not found! Unable to add to Report
ru	График не был найден при попытке добавить в отчет

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
ru	Устройство "%s" не добавлено в отчет, поскольку оно уже существует в отчете.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
ru	Проблемы с отправкой отчета "%s" Проблема с ошибкой подсистемы электронной почты: "%s"

en	Report '%s' Sent Successfully
ru	Отчет "%s" успешно отправлен

en	(No Graph Template)
ru	Шаблон Графика

en	(Non Query Based)
ru	(Без запросов)

en	Add to Report
ru	Добавить в отчет

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
ru	Выберите Отчет, чтобы связать эти графики. Значения по умолчанию для выравнивания будут использоваться для каждого графика в списке ниже.

en	Graph Timespan:
ru	График Временной интервал:

en	Graph Alignment:
ru	График Выравнивание:

en	Created Report Graph Item '%s'
ru	Созданный графический элемент отчета '%s''.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
ru	Неудачное добавление графического элемента отчета '%s' уже существует

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
ru	Пропущенный элемент графика отчета '%s' уже существует

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
ru	RRDtool команда:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
ru	Требуемый размер шага RRD - "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
ru	Тип источника данных "%s" должен быть "%s".

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
ru	RRD минимум для источника данных "%s" должен быть "%s".

en	DS '%s' missing in Cacti definition
ru	DS '%s' отсутствует в определении Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ru	Cacti RRA '%s' имеет те же CF/шаги (%s, %s), что и '%s'.

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ru	Файл RRA '%s' имеет тот же CF/шаг (%s, %s), что и '%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
ru	XFFF для кактусов RRA id '%s' должен быть '%s'.

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
ru	Количество строк для Cacti RRA id '%s' должно быть '%s'.

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
ru	RRA '%s' отсутствует в файле RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
ru	RRA '%s' отсутствует в определении кактусов

en	RRD File Information
ru	Информация о файле RRD

en	Data Source Items
ru	2,000 Элементов источников данных

en	Last DS
ru	Последний DS

en	Unknown Sec
ru	Неизвестный Секция

en	Round Robin Archive
ru	Круглый архив Робин

en	Cur Row

en	PDP per Row
ru	PDP в ряду

en	CDP Prep Value (0)
ru	Значение подготовки CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
ru	CDP Неизвестные точки данных (0)

en	Errors Found
ru	%s не найдено

en	Optional Tuning Recommendations
ru	Рекомендации по восстановлению источника данных

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
ru	Ошибка при разборе XML дампа rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
ru	ERRROR при записи XML файла: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: RRDfile %s не подлежит записи

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
ru	Ошибка при разборе XML дампа RRDtool в формате XML

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
ru	Веб-сайт не имеет доступа на запись в %s, может не иметь возможности создавать/обновлять RRDs.

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
ru	Если файл данных не был открыт, опросник мог еще не запуститься.

en	RRA Folder
ru	Папка RRA

en	Unknown RRDtool Error
ru	Неизвестная ошибка RRDtool Ошибка

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
ru	Попытка создать график из удаленного шаблона графика

en	Created: %s
ru	Создано: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
ru	Ошибка с проверкой белого списка. Проверить метод ввода данных

en	Graph Not created for %s due to bad data
ru	График Не создан для

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
ru	MySQL 5.6+ и MariaDB 10.0+ - это отличные релизы, и они очень хороши для выбора. Убедитесь, что вы запустили самую последнюю версию, хотя она исправляет давнюю сетевую проблему низкого уровня, которая вызывала множество проблем с надежностью.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
ru	Рекомендуется включить InnoDB в любой версии %s, превышающей 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
ru	При использовании Cacti с языками, отличными от английского, важно использовать тип сопоставления utf8mb4_unicode_ci, поскольку некоторые символы занимают больше одного байта.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
ru	При использовании Cacti с языками, отличными от английского, важно использовать набор символов utf8mb4, так как некоторые символы занимают больше одного байта.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
ru	Рекомендуется включить InnoDB в любой версии %s, превышающей 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
ru	В зависимости от количества входов и использования спинного накопителя данных, %s понадобится много соединений. Расчет для хребта: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), после чего необходимо оставить свободное место для пользовательских подключений, которое будет изменяться в зависимости от количества одновременных учетных записей.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
ru	Увеличение кэша таблицы означает меньшее количество операций открытия/закрытия файлов при использовании innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
ru	Благодаря возможностям удаленного опроса, большие объемы данных будут синхронизироваться с главного сервера на удаленные опросы. Поэтому держите это значение на уровне 16M или выше.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
ru	При использовании Cacti Performance Booster и выборе движка памяти необходимо тщательно промывать буфер Performance Booster до того, как в системе закончится место в таблице памяти. Это делается двумя способами, сначала уменьшая размер выходного столбца до нужного размера. Эта колонка находится в таблицах poler_output и poler_output_boost. Второе, что вы можете сделать, это выделить больше памяти для таблиц памяти. Мы произвольно выбрали рекомендованное значение в 10% системной памяти, но если вы используете SSD-накопители или систему меньшего размера, вы можете проигнорировать эту рекомендацию или выбрать другой механизм хранения. Вы можете увидеть ожидаемое потребление таблиц Performance Booster в разделе Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
ru	При выполнении подзапросов, имеющих больший размер временной таблицы, сохраняйте эти временные таблицы в памяти.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
ru	При использовании системы хранения InnoDB важно, чтобы ваши столовые пространства были разделены. Это упрощает управление таблицами в %s в течение длительного времени. Если у вас в данный момент эта функция выключена, вы можете перейти на файловое хранилище, включив данную функцию, а затем запустив оператор change на всех таблицах InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
ru	При использовании innodb_file_per_table важно установить формат innodb_file_format на Barracuda. Эта настройка позволит использовать более длинные индексы, важные для определенных таблиц кактусов.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
ru	Если ваши таблицы имеют очень большие индексы, вы должны работать с Barracuda innodb_file_format и innodb_large_prefix, равным 1. Невыполнение этого может привести к плагинам, которые не могут должным образом создавать таблицы.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
ru	InnoDB будет хранить в памяти системы как можно больше таблиц и индексов. Поэтому пул innodb_buffer_pool должен быть достаточно большим, чтобы в памяти оставалось столько же таблиц и индексов. Проверка размера каталога /var/lib/mysql/cacti поможет определить это значение. Мы рекомендуем 25% от общего объема памяти системы, но ваши требования могут варьироваться в зависимости от размера вашей системы.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
ru	Эти параметры должны оставаться включенными, если только ваши экземпляры Cacti не работают на ZFS или FusionI / O, которые оба имеют внутреннее ведение журнала для предотвращения внезапных сбоев системы. Однако, если у вас очень хорошая мощность, и ваши системы редко выходят из строя и у вас есть резервные копии, отключение этого параметра может привести к увеличению производительности базы данных почти на 50%.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
ru	Здесь хранятся метаданные. Если бы у вас было много таблиц, было бы полезно увеличить их количество.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
ru	Некорректные запросы не должны приводить к тому, что база данных перейдет в автономный режим для других пользователей. Убейте эти запросы, прежде чем они уничтожат ваш организм.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
ru	Максимальная производительность ввода/вывода достигается при использовании метода O_DIRECT для промывки страниц.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
ru	Установка этого значения в 2 означает, что вы будете каждую секунду смывать все транзакции, а не при фиксации. Это позволяет %s выполнять запись реже.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Современные SSD-накопители с несколькими потоками io выгодно использовать в приложениях с высокими характеристиками io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
ru	Как и в %s %s, вы можете контролировать, как часто %s проливает транзакции на диск. По умолчанию - 1 секунда, но в системах с высоким уровнем ввода/вывода установка значения больше 1 может позволить дисковому входу/выходу быть более последовательным.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократного чтения потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократной записи потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
ru	%s разделит innodb_buffer_pool на области памяти для повышения производительности. Максимальное значение - 64. Если ваш innodb_buffer_pool меньше 1 ГБ, вы должны использовать размер пула, разделенный на 128MB. Продолжайте использовать это уравнение до максимального значения 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
ru	%s разделит innodb_buffer_pool на области памяти для повышения производительности. Максимальное значение - 64. Если ваш innodb_buffer_pool меньше 1 ГБ, вы должны использовать размер пула, разделенный на 128MB. Продолжайте использовать это уравнение до максимального значения 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. Если у вас есть физические жесткие диски, используйте 200 * количество активных дисков в массиве. При использовании NVMe или PCIe Flash можно использовать гораздо больше цифр, вплоть до 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. Если у вас есть физические жесткие диски, используйте 2000 * количество активных дисков в массиве. При использовании NVMe или PCIe Flash можно использовать гораздо больше цифр, вплоть до 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. В противном случае, не устанавливайте эту настройку.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократного чтения потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократной записи потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
ru	При использовании MariaDB 10.2.4 и выше этот параметр должен быть отключен, если включена атомарная запись. Поэтому, пожалуйста, включите атомарную запись вместо двойного буфера записи, так как это повысит производительность.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
ru	При использовании MariaDB 10.2.4 и выше вы можете использовать атомарную запись в буфер двойной записи для повышения производительности.

en	%s Tuning
ru	%s Настройка

en	Note: Many changes below require a database restart
ru	Примечание: Многие изменения ниже требуют перезапуска базы данных.

en	PHP %s is the minimum version
ru	PHP %s - это минимальная версия.

en	A minimum of %s memory limit
ru	Минимальное ограничение объема оперативной памяти в %s МБ

en	A minimum of %s m execution time
ru	Минимальное время выполнения %s m

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
ru	Действительный часовой пояс, который соответствует MySQL и системе.

en	A useful name for this VDEF.
ru	Полезное название для этой VDEF.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Delete External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Delete External Links
ru	Внешние ссылки

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Disable External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Disable External Links
ru	Внешние ссылки

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Enable External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Enable External Links
ru	Внешние ссылки

en	Top Tab
ru	Верхняя Вкладка

en	Bottom Console
ru	Нижняя консоль

en	Top Console
ru	Верхняя консоль

en	Sort for Ordering
ru	Сортировка для заказа

en	Console Menu
ru	Меню консоли

en	Bottom of Console Page
ru	Нижняя часть страницы консоли

en	Top of Console Page
ru	Верхняя часть страницы консоли

en	Where should this page appear?
ru	Где должна появиться эта страница?

en	Console Menu Section
ru	Раздел меню консоли

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
ru	Под каким заголовком консоли должен отображаться этот элемент? (Все меню внешних связей появятся между Конфигурацией и Утилитами)

en	New Console Section
ru	Новый раздел консоли

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
ru	Если вам не нравится любой из вышеперечисленных вариантов, введите здесь новый заголовок.

en	Tab/Menu Name
ru	Tab/Menu Name (Имя вкладки/меню)

en	The text that will appear in the tab or menu.
ru	Текст, который появится на вкладке или в меню.

en	Content File/URL
ru	Содержание Файл/URL Содержание

en	Web URL Below
ru	URL-адрес веб-сайта Ниже

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
ru	Файл, содержащий содержимое этой страницы. Этот файл должен находиться в каталоге Cacti 'include/content/'.

en	Web URL Location
ru	URL-адрес веб-сайта Расположение

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
ru	Правильный URL-адрес, используемый для этой внешней ссылки. Должен включать тип, например, http://www.cacti.net. Обратите внимание, что многие сайты не позволяют встраивать их в iframe с чужого сайта, и поэтому внешние ссылки могут не работать.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
ru	Если флажок установлен, страница будет сразу же доступна администратору.

en	Automatic Page Refresh
ru	Автоматическое обновление страницы

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
ru	Как часто вы хотите, чтобы эта страница обновлялась автоматически.

en	External Links [edit: %s]
ru	Внешние ссылки [редактировать: %s]

en	External Links [new]
ru	Внешние ссылки [новые]

en	a Session Timeout
ru	Пауза

en	an Account Suspension
ru	Аккаунт Опции

en	a change in state of the Remote Data Collector
ru	Статус этого сборщика данных.

en	Automatic Logout
ru	Автоматический выход из системы

en	Logout of Cacti
ru	Выход из системы Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
ru	Вы вышли из Какти из-за таймаута сеанса.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
ru	Пожалуйста, закройте браузер или снова закройте %sLogin.

en	Cookies have been cleared
ru	Все ваши сеансы входа в систему были очищены.

en	SNMP Notification Receivers
ru	Получатели уведомлений SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
ru	Приемники уведомлений SNMP отсутствуют

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
ru	Приемник уведомлений SNMP [редактирование: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
ru	Приемник уведомления SNMP [новый]

en	Max-Access
ru	Макс-Аксесс

en	No SNMP Notifications
ru	Отсутствие уведомлений по протоколу SNMP

en	Purge Notification Log
ru	Журнал уведомлений об очистке

en	Varbinds
ru	Варбинды

en	No SNMP Notification Log Entries
ru	Отсутствие записей в журнале уведомлений SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующего получателя уведомления

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующего получателя уведомления

en	Delete Notification Receiver
ru	%s Получатели уведомлений

en	Delete Notification Receivers
ru	%s Получатели уведомлений

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить приемник уведомлений следующего содержания

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить приемник уведомлений следующего содержания

en	Disable Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Disable Notification Receivers
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Приемник уведомлений

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Приемник уведомлений

en	Enable Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Enable Notification Receivers
ru	%s Получатели уведомлений

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Disable Forwarding Object
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Disable Forwarding Objects
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Enable Forwarding Object
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Enable Forwarding Objects
ru	Отключить объекты уведомлений

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ошибки экспорта обнаружены. Обновить окно браузера для подробностей!

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
ru	Шаблоны данных

en	What would you like to Package?
ru	Что бы вы хотели экспортировать?

en	%s Device Package
ru	Имя устройства

en	%s Graph Template Package
ru	Имя шаблона графика

en	%s Data Query Package
ru	Название запроса данных

en	Available Templates [%s]
ru	Доступные шаблоны [%s]

en	Available Templates
ru	Доступные шаблоны [%s]

en	%s to Export
ru	Экспорт

en	Choose the exact items to export in the Package.
ru	Выберите Шаблон для экспорта в XML.

en	Include Dependencies
ru	Включить Зависимость

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
ru	Некоторые шаблоны полагаются на другие элементы в Cacti для правильной работы. Настоятельно рекомендуется выбрать этот флажок, иначе импорт может завершиться неудачей.

en	Package Information
ru	Информация PHP

en	The Package Description.
ru	Описание устройства

en	The license type for this package.
ru	Логин для этого пользователя.

en	The version number to publish for this Package.
ru	Метод шифрования для Email.

en	The Classification of the Package.
ru	Цвет, как показано на экране.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
ru	Информация о респонденте

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
ru	Файлы пакетов

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Resource Files
ru	Ресурс не подлежит записи

en	Script Files
ru	Скрипты

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
ru	Какти журнал успешно очищен

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
ru	Файлы пакетов

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
ru	Выберите способ сортировки элементов в этом дереве.

en	Template Items to be Imported
ru	Элементы цветового шаблона [Изменить элемент отчета: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
ru	Выберите способ сортировки элементов в этом дереве.

en	Import Package
ru	Импорт Шаблонов

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
ru	Файлы пакетов

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
ru	Ошибка в запросе данных

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
ru	Файлы пакетов

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
ru	Файлы пакетов

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
ru	Переименовать

en	Differences

en	Unchanged
ru	Без изменений

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
ru	Файлы пакетов

en	Template Type
ru	Название шаблона

en	Changes/Diffferences
ru	Изменить устройство

en	Orphans
ru	Осиротевший

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
ru	Файлы пакетов

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
ru	Файлы пакетов

en	Automatically Trust Signer
ru	Автоматически добавлять в Кактусы

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
ru	Схема замены

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
ru	Файлы пакетов

en	Package Location
ru	Местоположение

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
ru	Выберите тип шаблона, который вы хотите экспортировать из Кактусы.

en	Package Import
ru	Импорт

en	Local Package Import
ru	Файлы пакетов

en	Package Import Preferences
ru	Импорт

en	Repository Based Package Import
ru	Импорт

en	Not Set
ru	Не выбрано

en	No Packages Found
ru	Страницы не найдены

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие VDEF.

en	Delete Public Key
ru	Удалить устройство

en	Home Page
ru	Главная страница

en	Support EMail Address
ru	Email адрес отправителя

en	Key Type
ru	Тип поля

en	No Package Public Keys Found
ru	Страницы не найдены

en	GitHub Based

en	File Based
ru	Имя поля

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
ru	Удалить цвет

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Disable Package Repository
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Enabled Package Repository
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы сделать следующий домен пользователя доменом по умолчанию.

en	Make Selected Repository Default
ru	Сделать выбранный домен по умолчанию по умолчанию

en	Package Repository [edit: %s]
ru	Устройство [Редактирование: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
ru	Введите значимое имя для этого метода ввода данных.

en	Repository Type
ru	Тип переупорядочивания

en	Choose what Package Repository type this is.
ru	Выберите тип элемента CDEF.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
ru	Отделение:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
ru	Если этот флажок установлен, пользователи смогут входить в систему, используя этот домен.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
ru	Если этот флажок установлен, пользователи смогут входить в систему, используя этот домен.

en	No Package Repositories Found
ru	Запросов данных не найдено

en	Loaded Plugins
ru	Плагины

en	Available Plugins
ru	Отключить плагин

en	Check Configuration
ru	Конфигурация

en	Install Prompt Confirmation
ru	Настройка времени работы Конфигурация времени работы

en	Remove Plugin Data
ru	Удалить запрос

en	Archive Restore
ru	Каталог архива

en	Archive Delete
ru	Архивировать все

en	Install from Downloaded Plugins
ru	Установить плагин

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
ru	Таймаут удаленного агента

en	Remote Disable
ru	Скрыть Отключённые

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Disabled Invalid Directory
ru	Каталог резервного копирования файлов RRD

en	Disabled No INFO File
ru	Отключить устройство

en	Disabled Directory Missing
ru	Каталог плагина отсутствует!

en	Loaded, Not Installed
ru	Не Установленно

en	Installed/Active
ru	Установленно

en	Configuration Issues
ru	Проблемы с конфигурацией

en	Awaiting Upgrade
ru	Ожидание апгрейда

en	Installed/Inactive
ru	Установленно

en	Installed or Active
ru	Источник данных активен

en	Installable
ru	Установленно

en	Disabled by Error
ru	Включить отчет

en	Archived
ru	Архив

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
ru	Удаление этого плагина удалит все данные и настройки плагина. Если вы действительно хотите удалить плагин, нажмите кнопку "Удалить" ниже. В противном случае нажмите кнопку "Отмена".

en	Are you sure you want to Uninstall?
ru	Вы уверены, что хотите Удалить?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
ru	Удаление этого плагина удалит все данные и настройки плагина. Если вы действительно хотите удалить плагин, нажмите кнопку "Удалить" ниже. В противном случае нажмите кнопку "Отмена".

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
ru	Вы уверены, что хотите Удалить?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
ru	Удаление этого плагина удалит все данные и настройки плагина. Если вы действительно хотите удалить плагин, нажмите кнопку "Удалить" ниже. В противном случае нажмите кнопку "Отмена".

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
ru	Вы уверены, что хотите Удалить правило '%s'?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
ru	Удаление этого плагина удалит все данные и настройки плагина. Если вы действительно хотите удалить плагин, нажмите кнопку "Удалить" ниже. В противном случае нажмите кнопку "Отмена".

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
ru	Вы уверены, что хотите Удалить правило '%s'?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
ru	Не Установленно

en	Installed and Active
ru	Установленно

en	Installed and Inactive
ru	Установка Cacti Server vs vs

en	Plugin Errors
ru	Ошибка плагина

en	Available for Install
ru	Доступные графики

en	Tag Type
ru	Всего Тип

en	Non Develop
ru	Нет устройства

en	Develop

en	Newer Than Installed
ru	Не Установленно

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
ru	Ограничительный

en	Delete Archive
ru	Удалить сайт

en	Remove Data
ru	Удалить запрос

en	Plugin Reame File
ru	Название системной вставки

en	Plugin ChangeLog File
ru	Управление Плагинами

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
ru	Доступны следующие действия: "Установить", "Активировать", "Отключить", "Включить", "Деинсталляция".

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
ru	Название этого плагина. Имя управляется директорией, в которой оно находится.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
ru	Описание, которое автор подключаемых модулей дал модулю Plugins.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
ru	Автор этого плагина.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
ru	Версия этого плагина.

en	Installed Version
ru	Установленно

en	The version of this Plugin.
ru	Версия этого плагина.

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
ru	Версия этого плагина.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
ru	Для установки данного плагина сначала необходимо установить следующие плагины.

en	Archive Date
ru	Архив

en	The date that this Plugin was Archived.
ru	Дата начала отладки.

en	Installed/Upgraded
ru	Установка/модернизация

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
ru	Дата последнего редактирования этого дерева.

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
ru	Доступны следующие действия: "Установить", "Активировать", "Отключить", "Включить", "Деинсталляция".

en	The status of this Plugin.
ru	Статус этого Плагина.

en	Cacti Releases
ru	Какти Репортаж

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
ru	Версия этого плагина.

en	The Available version for install for this Plugin.
ru	Версия этого плагина.

en	Last Published
ru	Опубликовано

en	The date the release was published or develop was last pushed.
ru	Дата последнего редактирования этого дерева.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
ru	Дата последнего редактирования этого дерева.

en	Plugin Requires
ru	Зависимости

en	Load Order
ru	Заказ на загрузку

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
ru	Порядок загрузки плагина. Вы можете изменить порядок загрузки, сначала отсортировав плагин по нему, а затем переместив его вверх или вниз.

en	No Plugins Found
ru	Нет найденных подключаемых модулей

en	Not Compatible, '%s'
ru	Несовместимость, %s

en	Plugin Error
ru	Ошибка плагина

en	New Version
ru	Версия SNMP

en	Order Before Previous Plugin
ru	Заказ перед предыдущей плагином

en	Order After Next Plugin
ru	Заказ после следующего плагина

en	Cacti Upgrade Required
ru	Журнал кактусов очищен.

en	Compatible
ru	Несовместимо

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
ru	Несовместимость, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
ru	Несовместимость, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
ru	Подтвердите откат (Confirm Downgrade)

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
ru	Версия Cacti

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
ru	Несовместимость, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
ru	Несовместимость, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
ru	Не указано

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
ru	Несовместимость, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
ru	Отсутствует каталог плагина '%s' setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
ru	Плагин не имеет файла INFO.

en	Unable to Install Plugin! %s
ru	Невозможно удалить. Данный плагин необходим по требованию: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
ru	Плагин не может быть установлен.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
ru	Невозможно удалить. Данный плагин необходим по требованию: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
ru	Проверка конфигурации... <br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
ru	Каталог плагина отсутствует!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
ru	Плагин несовместим (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
ru	Каталоги плагина не могут содержать пробелов

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
ru	Каталог плагина неправильный. Должно быть "%s", но это "%s".

en	Plugin is integrated into Cacti core
ru	Плагин интегрирован в ядро Cacti

en	Plugin is not compatible
ru	Плагин несовместим

en	Enable Plugin Locally
ru	Включить плагин

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s не синхронизированы с Интервалом Поллера! Интервал опроса составляет "%d" секунд, с максимальным значением "%d" секунд, но %d секунд прошло с момента последнего опроса!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Есть "%d", которые указывают на превышение цикла голосования, пожалуйста, проведите расследование.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Таблица выходов полюса не пуста. Вопросы: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
ru	Путь позвоночника: %s недействителен. Поллер не может продолжать!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
ru	Превышено максимальное время работы в %d секунд. Выход.

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
ru	Утилиты Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлен второй сборщик данных Cacti. Therfore, включающий повышение автоматически!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
ru	ВНИМАНИЕ: основная база данных Cacti в автономном режиме или в процессе восстановления

en	Cacti Primary Admin
ru	Главный администратор кактусов

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
ru	Отчет Cacti Automation Report требует наличия почтового клиента на базе html.

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обнаружено превышение скорости опроса, возможный сбой опросчика.

en	Full Sync
ru	Полная синхронизация

en	New/Idle
ru	Новый/Подробнее

en	Use Cacti Log Level
ru	Общий логический уровень

en	Data Collector Information
ru	Информация о сборщике данных

en	The primary name for this Data Collector.
ru	Первичное название для данного Сборщика данных.

en	New Data Collector
ru	Новый коллектор данных

en	Data Collector Hostname
ru	Имя хоста сборщика данных

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
ru	Имя хоста для сборщика данных. Это может быть Полностью Квалифицированное доменное имя для удаленных пользователей, чтобы связаться с ним для таких действий, как реиндексация, построение графиков в реальном времени и т.д.

en	Custom Log Level
ru	Общий логический уровень

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
ru	Часовой пояс для сборщика данных.

en	Notes for this Data Collectors Database.
ru	Примечания для этой базы данных сборщиков данных.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
ru	Количество процессов сбора данных, используемых для нереста.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
ru	Количество Спрейн-потоков для использования в процессе сбора данных.

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
ru	Интервал синхронизации опроса используется. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления данного опросника.

en	Remote Database Connection
ru	Удаленное подключение к базе данных

en	The hostname for the remote database server.
ru	Имя хоста для удаленного сервера баз данных.

en	Remote Database Name
ru	Имя удаленной базы данных

en	The name of the remote database.
ru	Имя удаленной базы данных.

en	Remote Database User
ru	Удаленная база данных Пользователь

en	The user name to use to connect to the remote database.
ru	Имя пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Password
ru	Пароль для удаленной базы данных

en	The user password to use to connect to the remote database.
ru	Пароль пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Port
ru	Порт удаленной базы данных

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
ru	Порт TCP, используемый для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Retries
ru	Удаленная база данных Пользователь

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
ru	Имя пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL Information
ru	Удаленная база данных SSL Управление SSL

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	Remote Database SSL
ru	Удаленная база данных SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
ru	Если удаленная база данных использует SSL для подключения, установите флажок ниже.

en	Remote Database SSL Key
ru	Удаленный ключ SSL базы данных

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
ru	Файл, содержащий ключ SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL Certificate
ru	Сертификат удаленной базы данных SSL-сертификат SSL

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
ru	Файл, содержащий SSL-сертификат для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL Authority
ru	Удаленная база данных SSL Управление SSL

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ru	Файл, содержащий центр сертификации SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных. Это необязательный параметр, который может потребоваться поставщику базы данных, если он запустил SSL с помощью параметра --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
ru	Удаленная база данных SSL Управление SSL

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ru	Файл, содержащий центр сертификации SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных. Это необязательный параметр, который может потребоваться поставщику базы данных, если он запустил SSL с помощью параметра --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
ru	Вы уже использовали это имя хоста "%s". Пожалуйста, введите неповторяющееся имя хоста.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
ru	Вы уже использовали это имя хоста базы данных "%s". Пожалуйста, введите неповторяющееся имя хоста базы данных.

en	Data Collector Statistics cleared.
ru	Источники данных Статистика

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Delete Data Collector
ru	Удалить сборщик данных

en	Delete Data Collectors
ru	Удалить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Сборщик данных.

en	Disable Data Collector
ru	Отключить сборщик данных

en	Disable Data Collectors
ru	Отключить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Enable Data Collector
ru	Включить сборщик данных

en	Enable Data Collectors
ru	Включить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать удаленный сборщик данных для автономной работы.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать удаленный сборщик данных для автономной работы.

en	Resync Data Collector
ru	Новый коллектор данных

en	Resync Data Collectors
ru	Системы Сбора Данных

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Site [edit: %s]
ru	Сайт [редактирование: %s]

en	Site [new]
ru	Сайт [новый]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
ru	Удаленные сборщики данных должны иметь возможность обмениваться данными с Главным сборщиком данных, и наоборот. Используйте эту кнопку, чтобы убедиться, что Главный сборщик данных может взаимодействовать с этим удаленным сборщиком данных.

en	Test Database Connection
ru	Тестовая база данных Подключение к тестовой базе данных

en	The Name of this Data Collector.
ru	Имя этого сборщика данных.

en	The unique id associated with this Data Collector.
ru	Уникальный идентификатор, связанный с этим Сборщиком данных.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
ru	Имя хоста, на котором запущен сборщик данных.

en	The Status of this Data Collector.
ru	Статус этого сборщика данных.

en	Proc/Threads
ru	Процессинг / Резьба

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
ru	Количество опросных процессов и потоков для данного сборщика данных.

en	The last data collection time for this Data Collector.
ru	Последнее время сбора данных для данного Сборщика данных.

en	Avg/Max
ru	Авг/Макс

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
ru	Среднее и максимальное время работы коллектора для данного устройства сбора данных.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
ru	Количество устройств, связанных с данным Сборщиком данных.

en	SNMP Gets
ru	SNMP Получает

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
ru	С этим коллектором связан номер протокола SNMP.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
ru	Количество вызовов скриптов, связанных с этим Сборщиком данных.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
ru	Количество вызовов скриптового сервера, связанных с этим Сборщиком данных.

en	Last Finished
ru	Последний Готово

en	The last time this Data Collector completed.
ru	В последний раз, когда сборщик данных заканчивался.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
ru	В последний раз, когда этот Сборщик данных регистрировался на главном сайте Cacti.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
ru	Последний раз этот Сборщик данных был полностью синхронизирован с основным сайтом Cacti.

en	No Data Collectors Found
ru	Нет Сборщиков данных Найдено

en	RRD check
ru	Проверить

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	Host Description
ru	Описание

en	Local Data ID
ru	Действительные Данные

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	Age
ru	Авг

en	Messages

en	RRD Files
ru	RRD Файлы

en	RRD File Name
ru	RRD Имя файла

en	DS Name
ru	Имя DS

en	DS ID

en	Size [KB]
ru	Размер [КБ]

en	No unused RRD Files
ru	Нет неиспользованных файлов RRD

en	Total Size [MB]:
ru	Общий размер [МБ]:

en	Last Scan:
ru	Последнее сканирование

en	Time Since Update
ru	Время с момента обновления

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
ru	Удалить все Неизвестные RRD-файлы

en	Archive All Unknown RRDfiles
ru	Архивировать все Неизвестные RRD-файлы

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки пути на этой вкладке сохраняются только локально!

en	Cacti Settings (%s)%s
ru	Настройки кактусов (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
ru	Интервал между опросами должен быть меньше интервала Крон.

en	Select Plugin(s)
ru	Выберите плагин(ы)

en	Plugins Selected
ru	Выбранные плагины

en	Files Selected
ru	Выбранные файлы

en	Select Template(s)
ru	Выберите шаблон(ы)

en	All Templates Selected
ru	Все выбранные шаблоны

en	Test Email Results
ru	Результаты тестирования электронной почты

en	The primary name for the Site.
ru	Первоначальное название сайта.

en	Disable Site
ru	Отключить устройство

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
ru	Установите этот флажок, чтобы отключить все галочки для этого хоста.

en	The primary address for the Site.
ru	Основной адрес сайта.

en	Enter the Site Address
ru	Введите адрес сайта

en	Additional address information for the Site.
ru	Дополнительная адресная информация для Сайта.

en	Additional Site Address information
ru	Дополнительная информация об адресе сайта

en	The city or locality for the Site.
ru	Город или населенный пункт для Сайта.

en	Enter the City or Locality
ru	Введите город или населенный пункт

en	The state for the Site.
ru	Состояние Сайта.

en	Enter the state
ru	Войти в штат

en	The postal or zip code for the Site.
ru	Почтовый индекс или почтовый индекс Сайта.

en	Enter the postal code
ru	Введите почтовый индекс

en	The country for the Site.
ru	Страна для сайта.

en	The TimeZone for the Site.
ru	Временной пояс для сайта.

en	The Latitude for this Site.
ru	Широта для этого сайта.

en	example 38.889488
ru	пример 38.889488

en	The Longitude for this Site.
ru	Долгота для этого сайта.

en	example -77.0374678
ru	пример -777.03746788

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
ru	Масштабирование карты по умолчанию для данного Веб-сайта. Значения могут быть от 0 до 23. Обратите внимание, что в некоторых регионах планеты максимальное увеличение составляет 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
ru	Дополнительная область использования для случайных заметок, связанных с этим сайтом.

en	Enter some useful information about the Site.
ru	Введите некоторую полезную информацию о сайте.

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
ru	Используется в случаях, когда сайт имеет альтернативное название, используемое для его описания.

en	If the Site is known by another name enter it here.
ru	Если сайт известен под другим названием, введите его здесь.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
ru	Шаблон сайта не найден! Невозможно продублировать.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Site
ru	Удалить сайт

en	Delete Sites
ru	Удалить сайт

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Site
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Sites
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Enable Site
ru	Включить правило

en	Enable Sites
ru	Доступные сайты

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие страницы.

en	Disable Sites
ru	Доступные сайты

en	The name of this Site.
ru	Название этого сайта.

en	The unique id associated with this Site.
ru	Уникальный идентификатор, связанный с этим сайтом.

en	Monitoring State
ru	контролируемый

en	The state of this Site.
ru	Название этого сайта.

en	The number of Devices associated with this Site.
ru	Количество Устройств, связанных с данным Сайтом.

en	The City associated with this Site.
ru	Город, связанный с этим сайтом.

en	The State associated with this Site.
ru	Государство, связанное с этим сайтом.

en	The Country associated with this Site.
ru	Страна, связанная с этим сайтом.

en	No Sites Found
ru	Нет найденных сайтов

en	Database Tables
ru	База Данных

en	Database Status
ru	База Данных

en	Database Permissions
ru	Пользовательские разрешения

en	Database Queries
ru	Запросы данных

en	Background Processes
ru	%d Процессы

en	Poller Stats
ru	Регистраторы

en	Technical Support [%s]
ru	Техническая поддержка [%s]

en	Include Poller
ru	Включить индекс

en	Info Length
ru	Индекс Длина

en	%d Chars
ru	d Изменения

en	Queries
ru	Запросы данных

en	Refresh Values
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Reset Refresh
ru	Обновить страницу

en	Process ID
ru	Процесс: %d

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
ru	Имя запроса

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
ru	Лимит выполнения

en	The Runtime of the current query in seconds.
ru	Пожалуйста, введите время ожидания SMTP в секундах.

en	Query Length
ru	Индекс Длина

en	The total string length of the Query.
ru	Почтовый индекс или почтовый индекс Сайта.

en	Query State
ru	Имя запроса

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
ru	Краткая информация

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
ru	Запросов данных не найдено

en	Cacti Poller
ru	Кактусы дома

en	Cacti Process
ru	1 Процесс

en	RTM Process
ru	1 Процесс

en	Automation Process
ru	Примерно в процессе:

en	HMIB Process
ru	1 Процесс

en	MikroTik Process
ru	1 Процесс

en	WebSeer Process
ru	1 Процесс

en	Service Check Process
ru	Убрать проверку

en	MacTrack Process
ru	1 Процесс

en	Task Type
ru	Тип

en	Poller:
ru	Регистратор

en	Collector
ru	Коллектор

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
ru	Имя Пользователя

en	The name of the Task.
ru	Название правила.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
ru	Обновить профиль

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
ru	Этикетка для правой оси.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
ru	Последнее время старта:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
ru	Последнее обновление

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
ru	1 Год

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	Worst 20 Polling Time Devices
ru	Время опроса

en	Avg Polling Time
ru	Время опроса

en	Actual Polling Time
ru	Время опроса

en	No host found
ru	%s не найдено

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Avg Row Length
ru	Длина ряда Avg

en	Index Length
ru	Индекс Длина

en	Unable to retrieve table status
ru	Невозможно получить информацию о состоянии таблицы

en	Permission Name
ru	Разрешения

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
ru	NET-SNMP Не установлено или пути к нему не установлены. Пожалуйста, установите, если вы хотите контролировать устройства с поддержкой SNMP.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
ru	ERRROR: установленная версия RRDtool не превышает настроенной версии.<br>Пожалуйста, посетите раздел %s и выберите правильную версию утилиты RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: RRDtool 1.2.x+ не поддерживает формат изображений GIF, но графики %d" и/или шаблоны имеют набор GIF в качестве формата изображения.

en	NET-SNMP Version
ru	NET-SNMP версия

en	Poller Information
ru	Информация о респонденте

en	Different version of Cacti and Spine!
ru	Различные версии кактусов и позвоночника!

en	Action[%s]
ru	Действие [%s]

en	No items to poll
ru	Нет элементов для опроса

en	Max Threads
ru	Макс Резьбы

en	PHP Servers
ru	PHP-серверы

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
ru	Текущее: %s, необходимое минимум: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
ru	Текущее: %s, необходимое минимум: %s

en	Minimum Connections:
ru	Тест подключения

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
ru	Предполагает 100 запасных соединений для пользователей веб-страниц и других различных соединений.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
ru	Требуемый минимум может сильно различаться, если пользователь активно просматривает графики.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
ru	Каждая вкладка браузера может использовать до 10 подключений в зависимости от браузера.

en	Script Timeout
ru	Тайм-аут сценария

en	Max OID
ru	Максимальный OID

en	Last Run Statistics
ru	Статистика последнего запуска

en	%s GB
ru	%s Гбайт

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
ru	Версия PHP 5.5.0+ рекомендуется из-за надежной поддержки хэширования паролей.

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
ru	Установлены. Примечание. Если вы планируете использовать SNMPv3, вы должны удалить php-snmp и использовать набор инструментов Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
ru	Ты установил лимит памяти на "неограниченное".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
ru	Настоятельно рекомендуется изменить ограничение php.ini memory_limit на %s или выше.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
ru	Предлагаемое значение памяти рассчитано на основании количества имеющихся источников данных и может быть использовано только в качестве рекомендации, фактические значения могут отличаться в зависимости от требований к системе.

en	What would you like to export?
ru	Что бы вы хотели экспортировать?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
ru	Выберите тип шаблона, который вы хотите экспортировать из Кактусы.

en	Device Template to Export
ru	Шаблон устройства для экспорта

en	Choose the Template to export to XML.
ru	Выберите Шаблон для экспорта в XML.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
ru	Выберите формат для вывода полученного XML-файла на печать.

en	Output to the Browser (within Cacti)
ru	Вывод в браузер (в пределах Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
ru	Вывод в браузер (исходный XML-код)

en	Save File Locally
ru	Сохранить файл локально

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
ru	Экспорт Шаблонов

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
ru	Имя поля

en	Not Readable
ru	Не для записи

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
ru	Включить Зависимость

en	Damaged
ru	Источник данных, график

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
ru	Если не удалось получить доступ к временной папке, функция импорта отключена.

en	Un-Lock
ru	Заблокировано

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Tree
ru	Удалить дерево

en	Delete Trees
ru	Удалить дерево

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Publish Tree
ru	Публиковать дерево

en	Publish Trees
ru	Публиковать дерево

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Un-Publish Tree
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Un-Publish Trees
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Un-Lock Tree
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Un-Lock Trees
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Trees [edit: %s]
ru	Деревья [редактировать: %s]

en	Trees [new]
ru	Деревья [новые]

en	Edit Tree
ru	Редактировать дерево

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
ru	Чтобы отредактировать это дерево, сначала необходимо заблокировать его, нажав кнопку Edit Tree (Редактировать дерево).

en	Add Root Branch
ru	Добавить корневую ветвь

en	Finish Editing Tree
ru	Закончить редактирование дерева

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
ru	Это дерево было заблокировано для редактирования на %1$s на %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
ru	Для редактирования дерева необходимо сначала разблокировать его, а затем заблокировать как самого себя.

en	Tree Items
ru	Деревянные изделия

en	Available Sites
ru	Доступные сайты

en	Available Graphs
ru	Доступные графики

en	New Node
ru	Новый узел

en	Branch Sorting
ru	Сортировка по ветвям Сортировка

en	Add Tree
ru	Добавить дерево

en	Sort Trees Ascending
ru	Сортировать Возвышающиеся деревья

en	Sort Trees Descending
ru	Сортировать Спускающиеся деревья

en	Tree Name
ru	Имя дерева

en	The name by which this Tree will be referred to as.
ru	Название, под которым будет обозначаться это дерево.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для этого дерева. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
ru	Неопубликованные деревья не могут быть просмотрены на вкладке "График".

en	A Tree must be locked in order to be edited.
ru	Для редактирования дерево должно быть заблокировано.

en	The original author of this Tree.
ru	Оригинальный автор этого дерева.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
ru	Чтобы изменить порядок расположения деревьев, сначала отсортируйте их по этой колонке, нажимайте стрелки вверх или вниз после их появления.

en	The date that this Tree was last edited.
ru	Дата последнего редактирования этого дерева.

en	The last user to have modified this Tree.
ru	Последний пользователь, изменивший это дерево.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
ru	Общее количество ветвей сайта в этом дереве.

en	The total number of Branches in this Tree.
ru	Общее количество филиалов в этом дереве.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
ru	Общее количество отдельных устройств в этом дереве.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
ru	Общее количество отдельных графиков в этом дереве.

en	No Trees Found
ru	Деревья не найдены

en	Batch Copy
ru	Пакетная копия

en	You are not allowed to delete the current login account
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	You are not allowed to disable the current login account
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие страницы.

en	Delete User
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Delete Users
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Copy User
ru	Копировать пользователя

en	Template Username
ru	Имя пользователя шаблона:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Enable User
ru	Включить пользователя(ов)

en	Enable Users
ru	Включить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие страницы.

en	Disable User
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Disable Users
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перезаписать настройки пользователя (пользователей) с выбранным шаблоном Настройки пользователя и разрешения. Первоначальные пользователи Полное Имя, Пароль, Царство и Включить будут сохранены, все остальные поля будут перезаписаны от Пользователя шаблона.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перезаписать настройки пользователя (пользователей) с выбранным шаблоном Настройки пользователя и разрешения. Первоначальные пользователи Полное Имя, Пароль, Царство и Включить будут сохранены, все остальные поля будут перезаписаны от Пользователя шаблона.

en	Replace User Settings for User
ru	Сброс настроек пользователя (пользователей)

en	Replace User Settings for Users
ru	Сброс настроек пользователя (пользователей)

en	Template User
ru	Шаблон Пользователь:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системных графиков является 'Разрешающей', что означает, что для получения доступа к графику Пользователь должен иметь доступ по крайней мере к одному из графиков, устройств или шаблонов графиков.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системного графика является 'Ограничительной', что означает, что Пользователь должен иметь доступ либо к графику, либо к шаблону устройства и графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системного графика является 'Ограничительной', что означает, что Пользователь должен иметь доступ либо к графику, либо к шаблону устройства и графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системных графиков является 'Разрешающей', что означает, что для получения доступа к графику Пользователь должен иметь доступ по крайней мере к одному из графиков, устройств или шаблонов графиков.

en	Default Graph Policy
ru	Политика построения графиков по умолчанию

en	Default Graph Policy for this User
ru	Политика построения графиков по умолчанию для данного пользователя

en	Effective Policy
ru	Эффективная политика

en	No Matching Graphs Found
ru	Нет найденных совпадающих графиков

en	Policies (Graph/Device/Template)
ru	Политики (график/устройство/шаблон)

en	Non Member
ru	Не являясь членом

en	No Matching User Groups Found
ru	Отсутствие совпадения групп пользователей найдено

en	Assign Membership
ru	Назначить Членство

en	Remove Membership
ru	Удалить членство

en	Default Device Policy
ru	Политика устройства по умолчанию

en	Default Device Policy for this User
ru	Политика устройства по умолчанию для данного пользователя

en	Access Granted
ru	Доступ разрешен

en	No Matching Devices Found
ru	Нет совпадающих устройств найдено

en	Default Graph Template Policy
ru	Политика шаблона графика по умолчанию

en	Default Graph Template Policy for this User
ru	Политика шаблона графика по умолчанию для данного пользователя

en	Total Graphs
ru	Общие графики

en	No Matching Graph Templates Found
ru	Отсутствие найденных шаблонов графиков соответствия

en	Default Tree Policy
ru	Дерево политики по умолчанию

en	Default Tree Policy for this User
ru	Политика дерева по умолчанию для данного пользователя

en	No Matching Trees Found
ru	Не найдено подходящих деревьев

en	External Link Permissions
ru	Разрешения на внешние ссылки

en	Plugin Permissions
ru	Разрешения на установку плагина

en	Legacy Permissions
ru	Пользовательские разрешения

en	User Settings %s
ru	Настройки пользователя %s

en	Graph Perms
ru	Графическая терминология

en	Device Perms
ru	Условия устройства

en	Template Perms
ru	Условия шаблонов

en	Tree Perms
ru	Деревянные завивки

en	User Management %s
ru	Управление пользователями %s

en	Group
ru	Группы

en	< 1 Week Ago
ru	1 Неделя

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
ru	%d Месяца

en	> 4 Months Ago
ru	%d Месяца

en	LDAP/AD
ru	LDAP

en	Graph Policy
ru	Графическая политика

en	Device Policy
ru	Политика устройства

en	Template Policy
ru	Типовая политика

en	Graph Permissions %s
ru	График Разрешения %s

en	Group Membership %s
ru	Членство в группе %s

en	Devices Permission %s
ru	Устройства Разрешение %s

en	Only Show Exceptions
ru	Показать исключения

en	Template Permission %s
ru	Шаблон Разрешение %s

en	Tree Permission %s
ru	Разрешение деревьев %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Delete User Domain
ru	Удалить домен пользователя

en	Delete User Domains
ru	Удалить домен пользователя

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Disable User Domain
ru	Отключить домен пользователя

en	Disable User Domains
ru	Отключить домен пользователя

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Enable User Domain
ru	Включенный пользовательский домен

en	Enable User Domains
ru	Включенный пользовательский домен

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы сделать следующий домен пользователя доменом по умолчанию.

en	Make Selected Domain Default
ru	Сделать выбранный домен по умолчанию по умолчанию

en	User Domain [edit: %s]
ru	Домен пользователя [редактировать: %s]

en	User Domain [new]
ru	Домен пользователя [новый]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
ru	Введите значимое имя для этого домена. Это имя появится в области логина во время входа в систему.

en	Domains Type
ru	Тип домена

en	Choose what type of domain this is.
ru	Выберите тип домена.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
ru	Имя пользователя, которое Cacti будет использовать в качестве шаблона для новых учетных записей.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
ru	Если этот флажок установлен, пользователи смогут входить в систему, используя этот домен.

en	Server(s)
ru	Серверы

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
ru	Список имен хостов DNS или IP-адресов, разделенных пробелами, для допустимых серверов LDAP. Cacti попытается использовать серверы LDAP слева направо для аутентификации пользователя.

en	Port Standard
ru	Порт Стандартный

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
ru	Порт TCP/UDP для не SSL соединений.

en	Port SSL
ru	Порт SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
ru	TCP/UDP-порт для SSL-соединения.

en	Protocol Version
ru	Версия протокола

en	Protocol Version that the server supports.
ru	Версия протокола, поддерживаемая сервером.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
ru	Шифрование, поддерживаемое сервером. TLS поддерживается только протоколом версии 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
ru	Включить или отключить LDAP-рефералы. Если отключено, это может увеличить скорость поиска.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
ru	Режим, в котором кактусы будут пытаться аутентифицироваться на сервере LDAP.<blockquote><i>Нет поиска</i> - Не происходит поиск по различающимся именам (DN), просто попытайтесь связать с предоставленным форматом Distinguished Name (DN).<br><br><i>Анонимный поиск</i> - Попытки найти имя пользователя в директории LDAP путем анонимной привязки для определения местоположения пользователя Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - попытки поиска имени пользователя в директории LDAP через Specific Distished Name (DN) и Specific Distished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)
ru	Отличительное имя (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
ru	Требовать членства в группе

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
ru	Требуется, чтобы пользователь был членом группы для аутентификации. Настройки группы должны быть установлены для того, чтобы это работало, включение без соответствующих настроек группы приведет к неудаче аутентификации.

en	LDAP Group Settings
ru	Настройки группы LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
ru	Отличительное имя группы (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
ru	Отличительное имя группы, членом которой должен быть пользователь.

en	Group Member Attribute
ru	Атрибут члена группы

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
ru	Тип члена группы

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
ru	Определяет, используют ли пользователи полное Отличительное имя или только Имя пользователя в определенном атрибуте члена группы.

en	LDAP Specific Search Settings
ru	Конкретные параметры поиска LDAP

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
ru	Поисковая база для поиска в директории LDAP, такой как "dc=win2kdomain,dc=local" или "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
ru	Фильтр поиска для поиска пользователя в каталоге LDAP, например, для окон: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username=&gt;*)))"</i> или для OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;имя пользователя" заменяется именем пользователя, которое было предоставлено в приглашении на вход.

en	Search Distinguished Name (DN)
ru	Поисковое различающееся имя (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ru	Отличительное имя для привязки к каталогу LDAP с помощью функции Особого поиска.

en	Search Password
ru	Восстановить пароль

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ru	Пароль привязки к каталогу LDAP для конкретного поиска.

en	LDAP CN Settings
ru	LDAP CN Настройки LDAP CN

en	Domain Properties
ru	Свойства домена

en	Domain Type
ru	Тип домена

en	Effective User
ru	Эффективный пользователь

en	CN FullName
ru	CN Полное Имя

en	CN eMail

en	No User Domains Found
ru	Нет найденных доменов пользователей

en	Defer to the Users Setting
ru	Перейти к пользовательской настройке

en	Show the Page that the User pointed their browser to
ru	Показать страницу, на которую Пользователь указал свой браузер.

en	Show the Console
ru	Показать консоль

en	Show the default Graph Screen
ru	Показать экран графика по умолчанию

en	The name of this Group.
ru	Название этой группы.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
ru	Более описательное название для этой группы, которое может включать пробелы или специальные символы.

en	General Group Options
ru	Общие параметры группы

en	Set any user account-specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры учетной записи пользователя.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
ru	Разрешить пользователям этой группы сохранять собственные пользовательские настройки

en	Tree Rights
ru	Права деревьев

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к дереву?

en	Graph List Rights
ru	Права на список графиков

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к списку графиков?

en	Graph Preview Rights
ru	Права на предварительный просмотр графика

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к предварительному просмотру графиков?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
ru	Что делать при входе в систему пользователя из этой группы пользователей.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую группу пользователей

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Delete User Group
ru	Удалить группу пользователей

en	Delete User Groups
ru	Удалить группу пользователей

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Copy User Group
ru	Скопировать группу пользователей

en	Copy User Groups
ru	Скопировать группу пользователей

en	Group Prefix
ru	Групповой префикс:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Enable User Group
ru	Включить группу пользователей

en	Enable User Groups
ru	Включить группу пользователей

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Disable User Group
ru	Отключить группу пользователей

en	Disable User Groups
ru	Отключить группу пользователей

en	Group Member
ru	Член группы

en	No Matching Group Members Found
ru	Отсутствие совпадающих членов группы Найдено

en	Default Graph Policy for this User Group
ru	Политика построения графиков по умолчанию для данной группы пользователей

en	Default Graph Template Policy for this User Group
ru	Политика шаблона графика по умолчанию для данной группы пользователей

en	Default Tree Policy for this User Group
ru	Политика дерева по умолчанию для данной группы пользователей

en	User Group Management [edit: %s]
ru	Управление группами пользователей [редактировать: %s]

en	User Group Management [new]
ru	Управление группами пользователей [новое]

en	User Group Management
ru	Управление группами пользователей

en	No User Groups Found
ru	Группы пользователей не найдены

en	Show Members
ru	Показать участникам

en	User Log Purged.
ru	Язык пользователя

en	User Login History
ru	История входа пользователя

en	Deleted/Invalid
ru	Исключено/непроверено

en	Success - Password
ru	Успех - Pswd

en	Success - Token
ru	Успех - жетон

en	Success - Password Change
ru	Успех - Pswd

en	(User Removed)
ru	(Пользователь удален)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы очистить файл журнала.<br><br><br><br>Примечание: Если журнализация настроена на Cacti и Syslog, информация журнала останется в Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
ru	Источники данных Статистика

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
ru	Журнал [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden] (Общие строки: %d - Скрытые несоответствующие элементы)

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
ru	Журнал [Total Lines: %d - All Items Show] (Все позиции показаны)

en	Clear Cacti Log
ru	Очистить журнал кактусов

en	Cacti Log Cleared
ru	Журнал кактусов очищен.

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
ru	Ошибка: Невозможно очистить журнал, нет прав на запись.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
ru	Ошибка: Невозможно очистить журнал, файл не существует.

en	Data Query Cache Items
ru	Элементы кэша запросов данных

en	Query Name
ru	Имя запроса

en	Allow the search term to include the index column
ru	Разрешить поисковому термину включать индексную колонку

en	Include Index
ru	Включить индекс

en	Poller Cache Items
ru	Элементы кэша опылителя

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	Script Server:
ru	Сервер Скриптов

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
ru	Страница технической поддержки Cacti. Используется разработчиками и специалистами технической поддержки для помощи при возникновении проблем в Cacti. Включает в себя проверку на наличие распространенных проблем с конфигурацией.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
ru	В журнале хранятся статистические данные, сообщения об ошибках и другие сообщения, в зависимости от настроек системы. Эта информация может быть использована для идентификации проблем с избирателем и приложением.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
ru	Позволяет администраторам просматривать журнал пользователя. Администраторы также могут фильтровать и экспортировать журнал.

en	Poller Cache Administration
ru	Администрирование кэша Poller

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
ru	Это данные, которые передаются опросу каждый раз, когда он запускается. Эти данные, в свою очередь, выполняются/интерпретируются и результаты передаются в RRD-файлы для графического отображения или в базу данных для отображения.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
ru	Кэш запросов данных хранит информацию, собранную с помощью типов ввода запросов данных. Значения из этих полей могут быть использованы в текстовой области Графиков для легенд, вертикальных меток и GPRINTS, а также в CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ru	Кэш Poller Cache будет сгенерирован заново, если вы выберете эту опцию. Используйте эту опцию только в случае сбоя базы данных, если у вас возникли проблемы после сбоя и вы уже запустили инструменты для восстановления базы данных. В качестве альтернативы, если у вас возникли проблемы с конкретным устройством, просто сохраните это устройство для восстановления кэша Poller. Существует также интерфейс командной строки, эквивалентный этой команде, который рекомендуется для больших систем. NOTE: На больших системах выполнение этой команды может занять от нескольких минут до нескольких часов и поэтому ее не следует запускать из интерфейса Cacti UI. Вы можете просто запустить 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' в командной строке для получения дополнительной информации..

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
ru	Восстановление кэша ресурсов

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
ru	При работе с несколькими сборщиками данных в Cacti, Cacti будет пытаться поддерживать состояние ключевых файлов на всех сборщиках данных. Сюда входят все основные, не связанные с установкой веб-сайты и файлы плагинов. Когда вы принуждаете к перестройке кэша ресурсов, Cacti очищает локальный кэш ресурсов, а затем восстанавливает его при следующем запуске запланированного опроса. Это заставит всех удаленных сборщиков данных перепроверить свой веб-сайт и файлы плагинов на согласованность.

en	Boost Utilities
ru	Ускорение коммунальных услуг

en	View Boost Status
ru	Просмотр статуса увеличения

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
ru	Этот пункт меню позволяет просматривать различные параметры усиления и статистику, связанную с текущей запущенной конфигурацией усиления.

en	Data Source Statistics Utilities
ru	Источники данных Статистика

en	Purge Data Source Statistics
ru	Источники данных Статистика

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
ru	Этот пункт меню удалит всю существующую статистику источника данных из базы данных. Если статистика источников данных включена, статистика источников данных начнет сбор снова при следующем проходе сборщика данных.

en	SNMP Agent Utilities
ru	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
ru	Здесь показаны все объекты, обрабатываемые SNMPAgent'ом.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
ru	Восстановление кэша SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
ru	Кэш SNMP будет очищен и сгенерирован заново, если вы выберете эту опцию. Обратите внимание, что для полного восстановления кэша SNMP требуется повторный запуск опроса.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
ru	Этот выбор меню позволяет просматривать последние события, обработанные SNMPAgent по отношению к зарегистрированным получателям уведомлений.

en	Overrun Warning
ru	Предупреждение о перебеге

en	Cannot open directory
ru	Невозможно открыть каталог

en	Directory Does NOT Exist!!
ru	Каталог НЕ существует!!

en	Current Boost Status
ru	Текущее состояние усиления

en	Boost On-demand Updating:
ru	Активизация обновления по требованию:

en	Running Processes:
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Total Poller Items:
ru	Элементы кэша опылителя

en	Total Data Sources:
ru	Общие источники данных:

en	Remaining Data Sources:
ru	Отладка источника данных

en	Queued Boost Records:
ru	Ожидаются дополнительные записи:

en	Approximate in Process:
ru	Примерно в процессе:

en	Total Boost Records:
ru	Полное увеличение количества записей:

en	Boost Storage Statistics
ru	Усиление статистики хранилища данных

en	Database Engine:
ru	Двигатель базы данных:

en	Current Boost Table(s) Size:
ru	Текущий размер таблицы (таблиц) увеличения:

en	Avg Bytes/Record:

en	%d Bytes
ru	%d байты

en	Max Record Length:
ru	Максимальная длина записи:

en	Max Allowed Boost Table Size:
ru	Максимально допустимый размер таблицы увеличения:

en	Estimated Maximum Records:
ru	Расчетный максимум записей:

en	Previous Runtime Statistics
ru	Статистика времени работы

en	Last Start Time:
ru	Последнее время старта:

en	Last End Time:
ru	Последнее время старта:

en	Never Run
ru	Никогда не беги

en	Last Run Duration:
ru	Последняя продолжительность пробега:

en	%0.2f percent of update frequency)
ru	%0,2 процента от частоты обновления)

en	RRD Updates:
ru	Обновления RRD:

en	MBytes
ru	мегабайты

en	Peak Poller Memory:
ru	Пик памяти Поллера:

en	Max Poller Memory Allowed:
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Detailed Runtime Statistics
ru	Статистика времени работы

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
ru	Подробные таймеры времени работы:

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
ru	Настройка времени работы Конфигурация времени работы

en	Update Frequency:
ru	Обновить частоту:

en	Concurrent Processes:
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Next Start Time:
ru	Следующее время старта:

en	Maximum Records:
ru	Максимальное количество записей:

en	Maximum Allowed Runtime:
ru	Максимально допустимое время работы:

en	Image Caching Status:
ru	Состояние кэширования изображений:

en	Cache Directory:
ru	Директория кэша

en	Cached Files:
ru	Кэшированные файлы:

en	Cached Files Size:
ru	Размер кэшированных файлов:

en	SNMP Agent Cache
ru	Кэш SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
ru	Данные колонки

en	Scalar
ru	Скаляр

en	SNMP Agent Notification Log
ru	Журнал уведомлений SNMPAgent

en	Severity Level: %s
ru	Уровень тяжести: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую ВДЭФ.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие VDEF.

en	Delete VDEF
ru	Удалить VDEF

en	Delete VDEFs
ru	Удалить VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate VDEF
ru	Дубликат VDEF

en	Duplicate VDEFs
ru	Дубликат VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие VDEF.

en	VDEF Name: %s
ru	VDEF имя: %s

en	Remove VDEF Item
ru	Удалить элемент VDEF

en	VDEF Preview
ru	Предварительный просмотр VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
ru	Элементы VDEF [редактирование: %s]

en	VDEF Items [new]
ru	Пункты VDEF [новые]

en	VDEF Item Type
ru	Тип изделия VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
ru	Выберите тип элемента VDEF.

en	Enter a value for this VDEF item.
ru	Введите значение для этого элемента VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
ru	VDEFs [редактирование: %s]

en	VDEFs [new]
ru	ДПО [новые]

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые VDEF не могут быть удалены. Используемый определяется как ссылка на используемый график или шаблон графика.

en	The number of Graphs using this VDEF.
ru	Количество графиков, использующих данную ВДЭФ.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
ru	Количество графиков Шаблоны с использованием данной VDEF.