en	About Cacti
ru	О Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ru	Cacti разработан как комплексное решение для построения графиков на базе RRDtool. Его цель - облегчить работу сетевого администратора, позаботившись обо всех необходимых деталях, необходимых для создания значимых графиков.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ru	Пожалуйста посетите официальный сайт %sCacti website%s, там вы найдёте необходимую информацию, поддержку, и обновления.

en	Active Developers
ru	Разработчики Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
ru	Раздел меню консоли

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
ru	Член группы

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
ru	Благодарности

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
ru	Отдельная благодарность %sTobi Oetiker%s, создателю %sRRDtool%s и очень популярной библиотеки %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
ru	Пользователи Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
ru	Особенно тем, кто нашел время, чтобы создать отчет о проблеме, или как-то иначе помог исправить проблемы, связанные с Кактусом. Также всем, кто внес вклад в поддержку Кактуса.

en	License
ru	Лицензионное соглашение

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
ru	Cacti лицензирован под GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
ru	Это приложение является свободным программным обеспечением; Вы можете распространять его и/или изменять в соответствии с условиями GNU General Public License, опубликованной Free Software Foundation; Либо 2ой версии лицензии (по вашему выбору), любой более поздней версии.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ru	Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; Даже без подразумеваемых гарантий КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Для получения дополнительной информации см. GNU General Public License.

en	Delete
ru	Удалить

en	Convert to Normal Graph
ru	Преобразование в Нормальный График

en	Place Graphs on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Migrate Aggregate to use a Template
ru	Мигрировать агрегированные данные для использования Шаблона

en	Create New Aggregate from Aggregates
ru	Создать новую агрегацию из агрегаций

en	Associate with Aggregate
ru	Ассоциировать с агрегацией

en	Disassociate with Aggregate
ru	Отделить от агрегации

en	Place on a Tree (%s)
ru	Поместить в дерево (%s)

en	Override Values for Graph Item
ru	Переопределить значения для графического элемента

en	Override this Value
ru	Переопределить это значение

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
ru	Выбранные Агрегированные графики представляют собой элементы из более чем одного Шаблона графика.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
ru	Для того, чтобы перевести приведенные ниже агрегатные графики в агрегации на основе шаблонов, сначала создайте агрегатный шаблон для графического шаблона '%s'.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
ru	Выбранные Агрегированные графики представляют собой элементы из более чем одного Aggregate Шаблона.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
ru	Чтобы перенести приведенные ниже агрегированные графики с использованием агрегированного шаблона, он должен уже существовать. Пожалуйста, нажмите 'Возврат', а затем сначала создайте свой агрегированный шаблон перед повторной попыткой.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
ru	В настоящее время для выбранных старых агрегаций не определены шаблоны агрегирования.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
ru	Для того, чтобы перевести приведенные ниже агрегатные графики в агрегации на основе шаблонов, сначала создайте агрегатный шаблон для графического шаблона '%s'.

en	You currently have no reports defined.
ru	В настоящее время у вас нет отчетов.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Delete Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Delete Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Migrate to Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Migrate to Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Aggregate Template:
ru	Агрегированный шаблон:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы объединить следующие Агрегированные График(и) в один.

en	Combine Aggregate Graphs
ru	Агрегированные графики

en	Aggregate Name:
ru	Общее название:

en	New Aggregate
ru	Новая Агрегация

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие Агрегированные графики.

en	Place Aggregate Graph on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Place Aggregate Graphs on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Report Name:
ru	Название отчета

en	Timespan:
ru	Продолжительность

en	Align:
ru	Выравнивание

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы конвертировать следующие Агрегированные графики в один нормальный график.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы конвертировать следующие Агрегированные графики в один нормальный график.

en	Convert Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Convert Aggregate Graphs
ru	Создать агрегированный график

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы связать следующий график с агрегированным графиком.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы связать следующий график с агрегированным графиком.

en	Associate Graph with Aggregate
ru	Ассоциировать с агрегацией

en	Associate Graphs with Aggregate
ru	Ассоциировать с агрегацией

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отделить следующий(ие) график(и) от Агрегции.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отделить следующий(ие) график(и) от Агрегции.

en	Disassociate Graph with Aggregate
ru	Отделить от агрегации

en	Disassociate Graphs with Aggregate
ru	Отделить от агрегации

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы поместить следующий график(и) агрегирования под ветвь дерева.

en	Place Aggregate Graph on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Place Aggregate Graphs on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Destination Branch:
ru	Ветка назначения:

en	[edit: %s]
ru	[изменить: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
ru	Агрегированный график не существует

en	Details
ru	Детали

en	Items
ru	Элементы

en	Preview
ru	Предпросмотр

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
ru	Агрегированные графики, к которым получен доступ, не существуют

en	Turn Off Graph Debug Mode
ru	Отключить режим отладки для графиков

en	Turn On Graph Debug Mode
ru	Включить режим отладки для графиков

en	Show Item Details
ru	Показать подробности

en	Aggregate Preview Does Not Exist
ru	Агрегированный предварительный не существует

en	Aggregate Preview %s
ru	Агрегированный предпросмотр (%s)

en	RRDtool Command:
ru	RRDtool команда:

en	RRDtool Says:
ru	RRDtool говорит:

en	Not Checked
ru	Не проверено

en	Aggregate Graph %s
ru	Агрегированный график %s

en	Prefix Replacement Values
ru	Значение префикса для замены

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
ru	Вы можете использовать эти замещающие значения для префикса в агрегированном графике

en	Total
ru	Всего

en	All Items
ru	Все элементы

en	Graph Configuration
ru	Настройки графика

en	Show
ru	Показать

en	Hide Item Details
ru	Скрыть подробности

en	Matching Graphs
ru	Сопоставление графиков

en	Search
ru	Поиск

en	Graphs
ru	Графики

en	Default
ru	Стандартно

en	Part of Aggregate
ru	Часть совокупности

en	Go
ru	Выполнить

en	Set/Refresh Filters
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Clear
ru	Очистить

en	Clear Filters
ru	Очистить фильтры

en	Graph Title
ru	Название Графика

en	ID
ru	ИД

en	Included in Aggregate
ru	Включено в Агрегацию

en	Size
ru	Размер

en	No
ru	Нет

en	Yes
ru	Да

en	No Graphs Found
ru	Графики не найдены

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - очистить чтобы сбросить]

en	Aggregate Graphs
ru	Агрегированные графики

en	Template
ru	Шаблон

en	Any
ru	Любой

en	None
ru	Нет

en	The title for the Aggregate Graphs
ru	Название для Агрегированных графиков

en	The internal database identifier for this object
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного объекта

en	Aggregate Template
ru	Агрегированный шаблон

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
ru	Агрегированный шаблон, на основе которого построены данные Агрегированные графики

en	No Aggregate Graphs Found
ru	Агрегированные графики не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Delete Aggregate Graph Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	Delete Aggregate Graph Templates
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Aggregate Template [edit: %s]
ru	Агрегированный шаблон [редактировать: %s]

en	Aggregate Template [new]
ru	Агрегированный шаблон [новый]

en	Aggregate Templates
ru	Агрегированные Шаблоны

en	Templates
ru	Шаблоны

en	Has Graphs
ru	Имеет графики

en	Template Title
ru	Название шаблона

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
ru	Используемые агрегированные шаблоны невозможно удалить. Используемый определяется как ссылка на агрегацию.

en	Deletable
ru	Удаляемый

en	Graphs Using
ru	Используемые Графики

en	Graph Template
ru	Шаблон Графика

en	No Aggregate Templates Found
ru	Не найдено Агрегированных Шаблонов

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
ru	Проверка удаления

en	2nd Factor Authentication
ru	Базовая аутентификация через Интернет

en	Enter your token
ru	Введите ключевое слово

en	Token

en	Verify
ru	Проверить все

en	You cannot use a previously entered password!
ru	Вы не можете использовать ранее введенный пароль!

en	Your new passwords do not match, please retype.
ru	Ваши новые пароли не совпадают, пожалуйста, введите заново.

en	Your current password is not correct. Please try again.
ru	Ваш текущий пароль неверен. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
ru	Ваш новый пароль не может быть таким же, как и старый. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

en	Forced password change
ru	Принудительная смена пароля

en	Password requirements include:
ru	Требования к паролю включают в себя:

en	Must be at least %d characters in length
ru	Должно быть не менее %d символов в длину

en	Must include mixed case
ru	Вы должны использовать большие и маленькие символы

en	Must include at least 1 number
ru	Должен включать не менее 1 числа

en	Must include at least 1 special character
ru	Должен включать по крайней мере 1 специальный символ

en	Cannot be reused for %d password changes
ru	Невозможно повторно использовать для смены %d пароля

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
ru	Пожалуйста, введите ваши текущий и новый <br>Cacti пароль.

en	Please enter your new Cacti password.
ru	Пожалуйста, введите ваш новый пароль Cacti.

en	Change Password
ru	Изменить пароль

en	Username
ru	Имя Пользователя

en	Current password
ru	Текущий пароль

en	New password
ru	Новый пароль

en	Confirm password
ru	Подтвердите новый пароль

en	Save
ru	Сохранить

en	Return
ru	Вернуть

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
ru	Cacti больше не поддерживает аутентификацию без пароля. Пожалуйста свяжитесь со своим Администратором.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
ru	Невозможно определить область входа пользователя Login Realm или Domain . Пожалуйста свяжитесь со своим Администратором.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
ru	Пользователь прошел аутентификацию, но учетная запись шаблона отключена. Используется гостевая учетная запись

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ru	Доступ запрещен! Пользовательский ID %s не существует. Пожалуйста свяжитесь с администратором.

en	Access Denied! User account disabled.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
ru	У вас не определён доступ ни к одной области Cacti. Пожалуйста, свяжитесь с администратором.

en	Login to Cacti
ru	Вход на Cacti

en	User Login
ru	Аутентификация

en	Enter your Username and Password below
ru	Введите имя пользователя и пароль ниже

en	Password
ru	Пароль

en	Realm
ru	Область

en	Keep me signed in
ru	Оставаться в сети

en	Login
ru	Вход

en	Invalid User Name/Password Please Retype
ru	Не верный логин или пароль, попробуйте ещё раз

en	User Account Disabled
ru	Учетная запись пользователя Отключена

en	General
ru	Общие

en	2FA

en	User Account Details
ru	Данные учетной записи пользователя

en	Tree View
ru	В виде дерева

en	List View
ru	Список

en	Preview View
ru	Предварительный просмотр Представления Toolset

en	User Name
ru	Имя Пользователя

en	The login name for this user.
ru	Логин для этого пользователя.

en	Full Name
ru	Полное Имя

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
ru	Более описательное имя для этого пользователя, которое может включать пробелы или специальные символы.

en	Email Address
ru	Адрес электронной почты

en	An Email Address you be reached at.
ru	Адрес электронной почты, по которому с вами можно связаться.

en	Clear User Settings
ru	Очистить пользовательские настройки

en	Return all User Settings to Default values.
ru	Восстановление значений по умолчанию для всех пользовательских настроек.

en	Clear Private Data
ru	Очистить конфиденциальные данные

en	Clear Private Data including Column sizing.
ru	Очистить конфиденциальные данные, включая размер колонок.

en	Logout Everywhere
ru	Выход из системы Повсюду

en	Clear all your Login Session Tokens.
ru	Очистить все свои сеансовые токены входа в систему.

en	User Settings
ru	Настройки

en	2FA Settings
ru	Настройки

en	2FA Enabled
ru	Включенные

en	Whether 2FA is enabled for this user.
ru	Логин для этого пользователя.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
ru	Проверить все

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
ru	Выключен

en	Enabled
ru	Включенные

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
ru	Приватные данные очищены

en	Your Private Data has been cleared.
ru	Ваши личные данные были удалены.

en	All your login sessions have been cleared.
ru	Все ваши сеансы входа в систему были очищены.

en	User Sessions Cleared
ru	Пользовательские сеансы Очищены

en	Reset
ru	Сброс

en	Add Device
ru	Добавить устройство

en	Delete Device
ru	Удалить устройство

en	Down
ru	Выкл

en	Up
ru	Вкл

en	Added manually through device automation interface.
ru	Добавлено вручную через интерфейс автоматизации устройства.

en	Device %s Added to Cacti
ru	Добавлено %s в Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
ru	%s устройств не было добавлено в Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
ru	Устройства, удаленные из базы данных Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить следующее обнаруженное устройство (устройства).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить следующее обнаруженное устройство (устройства).

en	Add Discovered Device
ru	Открытые устройства

en	Add Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Poller:
ru	Регистратор

en	Device Template:
ru	Шаблон Устройства:

en	Availability Method:
ru	Доступные Методы

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы Удалить следующее Обнаруженное устройство (устройства).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы Удалить следующее Обнаруженное устройство (устройства).

en	Remove Discovered Device
ru	Открытые устройства

en	Remove Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Devices
ru	Устройства

en	Imported Device
ru	Экспорт устройств

en	Device Name
ru	Имя устройства

en	IP

en	Network
ru	Сеть

en	SNMP Name
ru	Имя SNMP

en	Location
ru	Местоположение

en	Contact
ru	Контакт

en	Description
ru	Описание

en	OS
ru	ОС

en	Uptime
ru	Аптайм

en	SNMP

en	Status
ru	Статус

en	Last Check
ru	Последняя проверка

en	Not Detected
ru	Не обнаружено

en	No Devices Found
ru	Устройства не найдены

en	Removed from Cacti
ru	Удалить из группы

en	Not In Cacti
ru	О Cacti

en	Invalid Network
ru	Сеть

en	Discovery Filters
ru	Фильтры обнаружения

en	Reset fields to defaults
ru	Сбросить поля по умолчанию

en	Export
ru	Экспорт

en	Export to a file
ru	Экспорт в файл

en	Purge
ru	Удалить

en	Purge Discovered Devices
ru	Очистить обнаруженные устройства

en	N/A
ru	Н/Д

en	Duplicate
ru	Дублировать

en	Enable
ru	Включить

en	Disable
ru	Выключен вручную

en	Import Graph Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Graph Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Import Results
ru	Импорт Результатов

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Import
ru	Импорт

en	NOTE:

en	ERROR:
ru	ОШИБКА:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Delete Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Delete Graph Rules
ru	Создать правило для графиков

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Enable Graph Rule
ru	Включить правило

en	Enable Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Disable Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Disable Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Export Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Export Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph Rule
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graph Rules
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Title Format:
ru	Формат заголовка:

en	Rule Selection [edit: %s]
ru	Выбор правила [редактирование: %s]

en	Rule
ru	Имя правила

en	Matching Devices
ru	Совпавшие устройства

en	Matching Objects
ru	Соответствующие объекты

en	Rule Selection [new]
ru	Правило Выбор [новый]

en	Device Selection Criteria
ru	Критерии выбора устройства

en	Graph Creation Criteria
ru	Критерии создания Графиков

en	SQL Debug Output
ru	Ширина выходного сигнала отладки

en	Graph Rules
ru	Правила построения Графиков

en	Data Query
ru	Запрос данных

en	Rule Name
ru	Имя правила

en	The name of this rule.
ru	Название правила.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для этого правила. Полезен для выполнения отладки и автоматизации.

en	Graph Type
ru	Тип диаграммы

en	No Graph Rules Found
ru	Правила построения Графиков не найдены

en	Change Network Settings
ru	Сменить настройки

en	Discover Now
ru	Открыть сейчас

en	Cancel Discovery
ru	Отмена Обнаружения

en	Manual
ru	Вручную

en	Daily
ru	Ежедневно

en	Weekly
ru	Еженедельно

en	Monthly
ru	Ежемесячно

en	Monthly on Day
ru	Ежемесячно в день недели

en	Import Network Discovery Rule from Local File
ru	Импорт Цветов из локального файла

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Network Discovery Rule from Text
ru	Диапазон обнаружения сети [новый]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has imported the following items:
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Network Discovery Rule
ru	Новый диапазон обнаружения Сети

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
ru	Не удается перезапустить Обнаружение для Обнаружения в процессе для сети '%s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
ru	Невозможно выполнить обнаружение для отключенных сетей '%s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
ru	ERRROR: Вы должны указать день недели. Отключение сети %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
ru	ОШИБКА: Вы должны указать как месяцы, так и дни месяца. Отключение сети %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
ru	ERRROR: Вы должны указать месяцы, недели месяцев и дни недели. Отключение сети %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
ru	ОШИБКА: Сеть '%s' недействительна.

en	Update this Field
ru	Обновить данное поле

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующую сеть (сети).

en	Delete Network
ru	Удалить цвет

en	Delete Networks
ru	Сети

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующую сеть (сети).

en	Disable Network
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Disable Networks
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующую сеть (сети).

en	Enable Network
ru	Включить отчет

en	Enable Networks
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Discover Network
ru	Открыть сейчас

en	Discover Networks
ru	Открыть сейчас

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
ru	Включить плагин

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
ru	Нажмите Продолжить", чтобы отменить запуск Network Discovery.

en	Cancel Network Discovery
ru	Отмена Обнаружения

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы обнаружить следующую сеть (сети).

en	Export Network
ru	Сеть

en	Export Networks
ru	Цвета экспорта

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Network
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Networks
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
ru	Изменить пароль

en	Change Networks
ru	Сети

en	SNMP Get
ru	SNMP Получить

en	General Settings
ru	Общие Настройки

en	Name
ru	Имя

en	Give this Network a meaningful name.
ru	Придайте этой Сети осмысленное имя.

en	New Network Discovery Range
ru	Новый диапазон обнаружения Сети

en	Data Collector
ru	Сборщик данных

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
ru	Выберите Сборщик/Пуллер данных Cacti, который будет использоваться для сбора данных с этого Устройства.

en	Associated Site
ru	Ассоциированный сайт

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
ru	Выберите сайт Cacti, с которым вы хотите связать обнаруженные устройства.

en	Subnet Range
ru	Диапазон подсети

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
ru	Введите допустимые диапазоны сети, разделенные запятыми. Вы можете использовать IP-адрес, диапазон сети, такой как 192.168.1.0/24 или 192.168.1.0/255.255.255.0, или использовать символы подстановки, такие как 192.168.*.*

en	IP Addresses to Ignore
ru	IP адрес

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
ru	Итого IP-адреса

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
ru	Общее количество IP-адресов в этом сетевом диапазоне.

en	Alternate DNS Servers
ru	Альтернативные DNS-серверы

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
ru	Разделенный пробелами список альтернативных DNS-серверов, которые можно использовать для разрешения DNS. Если значение пустое, то для разрешения DNS имен будет использоваться резолвер ОС.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
ru	Введите IP-адреса или FQDN-адреса DNS-серверов

en	Discovery Threads
ru	Открытие Тредов

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
ru	Определите количество потоков, которые будут использоваться для обнаружения этого диапазона Сети.

en	%d Thread
ru	%d Поток

en	%d Threads
ru	%d Потоков

en	Run Limit
ru	Лимит выполнения

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
ru	После выбора Лимит выполнения процесс обнаружения будет завершен.

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Hour
ru	%d Час

en	%d Hours
ru	%d Часа(ов)

en	Enable this Network Range.
ru	Включить этот диапазон сети.

en	Enable NetBIOS
ru	Включить NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
ru	Используйте NetBIOS, чтобы попытаться разрешить имя хоста вышестоящих хостов.

en	Automatically Add to Cacti
ru	Автоматически добавлять в Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
ru	Для всех вновь обнаруженных устройств, доступных по протоколу SNMP и соответствующих правилу устройства, добавьте их в Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
ru	Разрешить одно и то же sysName на разных хостах

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
ru	При обнаружении устройств, разрешить добавлять дублирующие имена систем на разных хостах

en	Rerun Data Queries
ru	Перезапустить Запросы Данных

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
ru	Если устройство, ранее добавленное в Cacti, найдено, перезапустите его запросы данных.

en	Discovery Timing
ru	Время обнаружения

en	Schedule Type
ru	Тип Расписания

en	Define the collection frequency.
ru	Определите частоту опроса.

en	Starting Date/Time
ru	Дата/время начала работы

en	What time will this Network discover item start?
ru	Во сколько начнется обнаружение данного элемента сети?

en	Rerun Every
ru	Повторять каждые

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
ru	Повторно запускайте обнаружение для этого диапазона сети через каждые X.

en	Days of Week
ru	Дни недели

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
ru	В какой день(дни) недели будет обнаружен этот диапазон сети.

en	Sunday
ru	Воскресенье

en	Monday
ru	Понедельник

en	Tuesday
ru	Вторник

en	Wednesday
ru	Среда

en	Thursday
ru	Четверг

en	Friday
ru	Пятница

en	Saturday
ru	Суббота

en	Months of Year
ru	Месяцы года

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
ru	В какие месяцы года будет открыт этот сетевой диапазон.

en	January
ru	Январь

en	February
ru	Февраль

en	March
ru	Март

en	April
ru	Апрель

en	May
ru	Май

en	June
ru	Июнь

en	July
ru	Июль

en	August
ru	Август

en	September
ru	Сентябрь

en	October
ru	Октябрь

en	November
ru	Ноябрь

en	December
ru	Декабрь

en	Days of Month
ru	Дни месяца

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ru	В какой день (дни) месяца будет обнаружен этот сетевой диапазон.

en	Last
ru	Последний

en	Week(s) of Month
ru	Неделя (недели) месяца

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ru	Какие недели месяца будет открыт этот диапазон сети.

en	First
ru	Первый

en	Second
ru	Секунда

en	Third
ru	Третий

en	Day(s) of Week
ru	День недели

en	Notification Settings
ru	Настройки уведомлений

en	Notification Enabled
ru	Уведомление включено

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
ru	Если этот флажок установлен, при сканировании сети автоматизации отчет будет отправлено уведомление в учетную запись электронной почты...

en	Notification Email
ru	Уведомление по электронной почте

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
ru	Учетная запись электронной почты, на которую будет отправляться электронное уведомление.

en	Notification From Name
ru	Уведомление пользователя от имени

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
ru	Имя учетной записи электронной почты, которое будет использоваться в качестве имени отправителя для уведомлений электронной почты. Если оставить пустым, Cacti будет использовать имя автоматического уведомления по умолчанию, если указано, в противном случае будет использовать имя электронной почты системы Cacti по умолчанию

en	Notification From Email Address
ru	Уведомление с адреса электронной почты

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
ru	Адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве адреса электронной почты отправителя для уведомлений. Если оставить пустым, Cacti будет использовать адрес электронной почты по умолчанию Automation Notification Email Address, если он указан, иначе будет использовать системный адрес электронной почты по умолчанию Cacti

en	Reachability Settings
ru	Настройки доступности

en	SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
ru	Выберите Параметры SNMP, которые будут использоваться для обнаружения этого диапазона сети.

en	Ping Method
ru	Метод пинга

en	The type of ping packet to send.
ru	Тип посылаемого ping-пакета.

en	Ping Port
ru	Пинг-порт

en	TCP or UDP port to attempt connection.
ru	TCP или UDP порт для попытки соединения.

en	Ping Timeout Value
ru	Ping таймаут

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
ru	Значение таймаута, используемое для ICMP и UDP пинга хоста. Это значение времени ожидания SNMP хоста применяется для эхо-запросов SNMP.

en	Ping Retry Count
ru	Ping количество попыток

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
ru	После первоначального сбоя, количество повторных попыток пинга выполнит Cacti перед неудачей.

en	Select the days(s) of the week
ru	Выберите дни недели

en	Select the month(s) of the year
ru	Выберите месяц(ы) года

en	Select the day(s) of the month
ru	Выберите день(дни) месяца

en	Select the week(s) of the month
ru	Выберите неделю (недели) месяца

en	Select the day(s) of the week
ru	Выберите день(дни) недели

en	every X Days
ru	каждые X дней

en	every X Weeks
ru	каждую Х неделю

en	every X Days.
ru	каждые X дней.

en	every X.
ru	каждый X.

en	every X Weeks.
ru	каждые X недель.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ru	Диапазон обнаружения сети [редактирование: %s]

en	Network Discovery Range [new]
ru	Диапазон обнаружения сети [новый]

en	Network Filters
ru	Сетевые фильтры

en	Networks
ru	Сети

en	Network Name
ru	Имя сети

en	Schedule
ru	Расписание

en	Total IPs
ru	Всего IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
ru	Текущее состояние этого Обнаружения сетей

en	Progress
ru	Прогресс

en	Pending/Running/Done
ru	Ожидание/Выполнение/Готово

en	Up/SNMP Hosts

en	Threads
ru	Темы

en	Last Runtime
ru	Последнее время работы

en	Next Start
ru	Следующий старт

en	Last Started
ru	Последний запуск

en	Running
ru	В процессе

en	Idle
ru	Неактивно

en	Never
ru	Никогда

en	No Networks Found
ru	Сети не найдены

en	Refresh
ru	Обновить

en	%d Seconds
ru	%d секунд

en	Clear Filtered
ru	Очистить Отфильтрованные

en	Import Networks
ru	Импорт Цветов

en	Import SNMP Options from Local File
ru	Импорт Цветов из локального файла

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import SNMP Options from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Delete SNMP Option
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Delete SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Duplicate SNMP Options
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	Name Format:
ru	Формат имени:

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующие опции SNMP.

en	Export SNMP Option
ru	Параметры SNMP

en	Export SNMP Options
ru	Параметры SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
ru	Опции SNMP автоматизации имеют дубликаты.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
ru	Предмет автоматизации не существует. Не может дублироваться.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий элемент опции SNMP.

en	SNMP Option:
ru	SNMP Опция:

en	SNMP Version: %s
ru	Версия SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Remove SNMP Item
ru	Удалить элемент SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
ru	Параметры SNMP [Редактировать: %s]

en	SNMP Options [new]
ru	Параметры SNMP [новые]

en	Sequence
ru	*Sequence* (секвенция)

en	Sequence of Item.
ru	Последовательность пунктов.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ru	Установить Параметры SNMP [Изменить: %s]

en	SNMP Option Set [new]
ru	Опция SNMP Установить [new]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
ru	Введите имя этого набора опций SNMP.

en	Item
ru	Пункт

en	Version
ru	Версия

en	Community
ru	Сообщество

en	Port
ru	Порт

en	Timeout
ru	Пауза

en	Retries
ru	Попытки

en	Max OIDS
ru	Макс OIDS

en	Auth Username
ru	Имя пользователя авторизации

en	Auth Password
ru	Пароль авторизации

en	Auth Protocol
ru	Протокол авторизации

en	Priv Passphrase
ru	Частная парольная фраза

en	Priv Protocol
ru	Приватный протокол

en	Context
ru	Контекст

en	Action
ru	Действие

en	Item#%d
ru	Пункт #%d

en	none
ru	нет

en	Move Down
ru	Переместить вниз

en	Move Up
ru	Движение вверх

en	No SNMP Items
ru	Элементы SNMP отсутствуют

en	Delete SNMP Option Item
ru	Удалить элемент опции SNMP

en	SNMP Rules
ru	Правила SNMP

en	SNMP Option Sets
ru	Установки параметров SNMP

en	SNMP Option Set
ru	SNMP установка параметра

en	Networks Using
ru	Сети Использование

en	SNMP Entries
ru	SNMP-записи

en	V1 Entries
ru	V1 Записи

en	V2 Entries
ru	V2 Записи

en	V3 Entries
ru	V3 Записи

en	No SNMP Option Sets Found
ru	SNMP параметры не найдены

en	Import Device Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Device Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Device Rules
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Delete Device Rule
ru	Удалить устройство

en	Delete Device Rules
ru	Удалить устройство

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Export Device Rule
ru	Экспорт устройств

en	Export Device Rules
ru	Экспорт устройств

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон графика, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Graph Rule Name: '%s'
ru	Имя графика: %s

en	Remove Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
ru	Общее количество графиков, сгенерированных с помощью данного устройства.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы данных, которые будут удалены из шаблона устройства.

en	Tree Rule Name: '%s'
ru	Пункты правила деревьев

en	Remove Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
ru	Настройки кактусов

en	Device Template
ru	Шаблон Устройства

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
ru	Выберите шаблон устройств, к которому будут сопоставляться устройства.

en	Availability Method
ru	Доступные Методы

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
ru	Выберите метод доступности, который будет использоваться для обнаруженных устройств.

en	System Description Match
ru	Соответствие описания системы

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysDescr устройств, чтобы связать ее с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	System Name Match
ru	Соответствие имени системы

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysName устройства для сопряжения с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	System OID Match
ru	Соответствие OID-массива системы

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ru	Это уникальная строка, которая будет сопоставлена со строкой sysOid устройств для сопряжения с этим шаблоном автоматизации. Любое регулярное выражение Perl может быть использовано в дополнение к любому выражению SQL Where.

en	Device Creation Defaults
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	Device Description Pattern
ru	Описание устройства

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
ru	Если этот флажок установлен, при сканировании сети автоматизации отчет будет отправлено уведомление в учетную запись электронной почты...

en	Device Rules [edit: %s]
ru	Устройство [Редактирование: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
ru	Шаблоны автоматизации для [Удаленный шаблон]

en	Device Rules [new]
ru	Шаблоны устройства [новые]

en	Associated Graph Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Graph Rule Name
ru	Имя Графика

en	Actions
ru	Действия

en	No Associated Graph Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Add Graph Rule
ru	Правила построения Графиков

en	Add
ru	Добавить

en	Add Graph Rule to Device Rule
ru	Добавить шаблон графика в устройство

en	Associated Tree Rules
ru	Связанные графические элементы

en	Tree Rule Name
ru	Имя правила

en	Exit On Match
ru	Соответствие OID-массива системы

en	No Associated Tree Rules
ru	Нет запросов на ассоциированные данные.

en	Add Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Add Tree Rule to Device Rule
ru	Добавить запрос данных в шаблон устройства

en	Delete Item from Device Rule
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Device Rules
ru	Правила эксплуатации устройства

en	Template Name
ru	Имя Шаблона

en	System ObjectId Match
ru	Совпадение объектов id системы

en	Order
ru	Заказ

en	Unknown Template
ru	Неизвестный шаблон

en	No Automation Device Templates Found
ru	Шаблоны Устройств Автоматизации не найдены

en	Import Tree Rules from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Tree Rules from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Tree Rules
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Tree Rule
ru	Удалить дерево

en	Delete Tree Rules
ru	Удалить дерево

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы включить следующее правило (правила).

en	Enable Tree Rule
ru	Включить правило

en	Enable Tree Rules
ru	Включить правило

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы отключить следующее правило (правила).

en	Disable Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Disable Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Export Tree Rule
ru	Правила Дерева

en	Export Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Tree Rule
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Created Trees
ru	Созданные деревья

en	Don't Show
ru	Не показывать

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
ru	Дерево Выбор Правил [Редактировать: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
ru	Дерево Выбор правил [новые]

en	Object Selection Criteria
ru	Критерии выбора объекта

en	Tree Creation Criteria
ru	Критерии создания дерева

en	Change Leaf Type
ru	Изменить тип листа

en	WARNING:
ru	ВНИМАНИЕ:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
ru	Вы изменяете тип листа на "Устройство", которое не поддерживает сопоставление/создание объекта на основе Графика.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
ru	При изменении типа листа, все недействительные правила будут автоматически удалены и не подлежат восстановлению.

en	Are you sure you wish to continue?
ru	Ты уверен, что хочешь продолжить?

en	Tree Rules
ru	Правила Дерева

en	Hook into Tree
ru	Hook в Дереве

en	At Subtree
ru	В поддереве

en	This Type
ru	Тип

en	Using Grouping
ru	Использование группировки

en	ROOT

en	No Tree Rules Found
ru	Правила для деревьев не найдены

en	Cacti System Warning
ru	Система предупреждения Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
ru	ВНИМАНИЕ: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
ru	Системное уведомление Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
ru	Уведомление: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий CDEF.

en	Delete CDEF
ru	Удалить CDEF

en	Delete CDEFs
ru	Удалить CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate CDEF
ru	Дублировать CDEF

en	Duplicate CDEFs
ru	Дублировать CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий пункт CDEF.

en	CDEF Name: %s
ru	CDEF Имя: %s

en	Remove CDEF Item
ru	Удалить элемент CDEF

en	CDEF Preview
ru	Предварительный просмотр CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
ru	Элементы CDEF [редактировать: %s]

en	CDEF Item Type
ru	Тип элемента CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
ru	Выберите тип элемента CDEF.

en	CDEF Item Value
ru	Значение элемента CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
ru	Введите значение для этого элемента CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
ru	CDEF [редактирование: %s]

en	CDEF [new]
ru	CDEF [новый]

en	CDEF Items
ru	Элементы CDEF

en	Item Value
ru	Значение элемента

en	Item #%d
ru	Элемент #%d

en	Delete CDEF Item
ru	Удалить элемент CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
ru	CDEF Имя

en	The name of this CDEF.
ru	Название этого CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые CDEF не могут быть удалены. Используемый определяется как ссылка на используемый График или Шаблон Графика.

en	The number of Graphs using this CDEF.
ru	Количество Графиков, использующих этот CDEF.

en	Templates Using
ru	Использование шаблонов

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
ru	Количество Графических Шаблонов использующие этот CDEF.

en	No CDEFs
ru	Нет CDEFs

en	Highlights

en	Full
ru	Полное Имя

en	Change Log [%s]
ru	Список изменений

en	Version %s
ru	Версия %s

en	Unnamed Color
ru	Безымянный Цвет

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет

en	Delete Color
ru	Удалить цвет

en	Delete Colors
ru	Удалить цвет

en	Import Colors
ru	Импорт Цветов

en	Import Colors from Local File
ru	Импорт Цветов из локального файла

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
ru	Пожалуйста, укажите местоположение файла CSV, содержащего информацию о цвете.

en	Select a File
ru	Выбрать файл

en	Overwrite Existing Data?
ru	Перезаписать существующие данные?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
ru	Должен ли процесс импорта быть разрешен для перезаписи существующих данных? Обратите внимание, что это не означает удаление старых, а только обновление дублирующих друг друга строк.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ru	Разрешить обновление существующих строк?

en	Required File Format Notes
ru	Примечания к требуемому формату файла

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ru	Файл должен содержать строку заголовка со следующими заголовками столбцов.

en	name - The Color Name
ru	name - Название цвета

en	hex - The Hex Value
ru	hex - Hex Значение

en	Colors [edit: %s]
ru	Цвета [Редактировать: %s]

en	Colors [new]
ru	Цвета [новые]

en	Colors
ru	Цвета

en	Named Colors
ru	Именованные цвета

en	Export Colors
ru	Цвета экспорта

en	Hex
ru	Шестнадцатеричный

en	The Hex Value for this Color.
ru	Значение Hex для этого цвета.

en	Color Name
ru	Название Цвета

en	The name of this Color definition.
ru	Название этого определения Цвета.

en	Named Color
ru	Названный цвет

en	Is this color a named color which are read only.
ru	Этот цвет называется цветом, который можно только читать.

en	Color
ru	Цвет

en	The Color as shown on the screen.
ru	Цвет, как показано на экране.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые цвета удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка либо на используемый График, либо на Шаблон Графика.

en	The number of Graph using this Color.
ru	Количество Графиков, использующих этот цвет.

en	The number of Graph Templates using this Color.
ru	Количество Шаблонов Графиков, использующих этот цвет.

en	No Colors Found
ru	Цвета не найдены

en	Sync Aggregates
ru	Синхронизация Агрегаций

en	Color Item
ru	Цвет элемента

en	Item # %d
ru	Элемент # %d

en	No Items
ru	Нет элементов

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Delete Color Template
ru	Удалить цветовой шаблон

en	Delete Color Templates
ru	Удалить цветовой шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Duplicate Color Template
ru	Дублировать цветовой шаблон

en	Duplicate Color Templates
ru	Дублировать цветовой шаблон

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет цветового шаблона.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет цветового шаблона.

en	Synchronize Color Template
ru	Синхронизировать Цветовой Шаблон

en	Synchronize Color Templates
ru	Синхронизировать Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий цвет цветового шаблона.

en	Color Name:
ru	Название Цвета:

en	Color Hex:
ru	Hex значение:

en	Remove Color Item
ru	Удалить цветной элемент

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
ru	Элементы цветового шаблона [Изменить элемент отчета: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
ru	Элементы цветового шаблона [новый элемент отчета: %s]

en	Color Template Items [new]
ru	Цветовые шаблоны Элементы [новые]

en	Color Template Items [edit: %s]
ru	Элементы цветового шаблона [Редактировать: %s]

en	Delete Color Item
ru	Удалить Цветовой элемент

en	Color Template [edit: %s]
ru	Цветовой Шаблон [Изменить: %s]

en	Color Template [new]
ru	Цветовой Шаблон [новый]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ru	Цветовой шаблон '%s' вытеснено %d агрегированных шаблонов и %d не шаблонных агрегаций

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
ru	Цветовой шаблон "%s" не содержал шаблонов или графиков с использованием этого цветового шаблона.

en	Color Templates
ru	Цветовые шаблоны

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
ru	Используемые цветовые шаблоны удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка на используемый Агрегированный Шаблон.

en	No Color Templates Found
ru	Цветовые шаблоны не найдены

en	Run Check
ru	Проверить

en	Delete Check
ru	Убрать проверку

en	Data Source debug started.
ru	Отладка Источника Данных запущена.

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
ru	При отладке Источника Данных был получен неверный ID Источника Данных.

en	All RRDfile repairs succeeded.
ru	Все работы по ремонту RRD-файла увенчались успехом.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
ru	Неудачно отремонтирован один или несколько RRD-файлов. Ошибки см. в журнале Cacti.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
ru	Автоматическая отладка Источника Данных перезапускается после ремонта.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
ru	Восстановление Источника Данных получило неверный ID Источника Данных.

en	Data Source
ru	Источник Данных

en	The Data Source to Debug
ru	Источник Данных для отладки

en	User
ru	Пользователь

en	The User who requested the Debug.
ru	Пользователь, запросивший отладку.

en	Started
ru	Запущено

en	The Date that the Debug was Started.
ru	Дата начала отладки.

en	The Data Source internal ID.
ru	Внутренний ID Источника Данных.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
ru	Проверка состояния отладки Источника Данных.

en	Writable
ru	Доступно для записи

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
ru	Определяет, имеет ли Сборщик Данных или Веб-сайт доступ на запись.

en	Exists
ru	Существует

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
ru	Определяет, находится ли Источник Данных в кэше Poller Cache.

en	Active
ru	Активный

en	Determines if the Data Source is Enabled.
ru	Определяет, включен ли Источник Данных.

en	RRD Match
ru	RRD Совпадение

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
ru	Определяет, соответствует ли RRD-файл Шаблону Источника Данных.

en	Valid Data
ru	Действительные Данные

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
ru	Определяет, получал ли RRD-файл хорошие последние данные.

en	RRD Updated
ru	RRD Обновлено

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
ru	Определяет, правильно ли был записан RRD-файл.

en	Issues
ru	Вопросы

en	Summary of issues found for the Data Source.
ru	Любые краткие вопросы, выявленные в отношении Источника данных.

en	Data Sources
ru	Источники Данных

en	Not Debugging
ru	Без Отладки

en	No Checks
ru	Без Проверки

en	Not Found
ru	Не найдено

en	Not Checked Yet
ru	Еще не проверено

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
ru	Проблемы найдены! Ожидание обновления RRD-файла

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
ru	Инициалы не найдены! Ожидание обновления RRD-файла

en	Waiting on analysis and RRDfile update
ru	Ожидание анализа и обновления RRDfile

en	RRDfile Owner
ru	Владелец файла RRD

en	Website runs as
ru	Веб-сайт запущен как

en	Poller runs as
ru	Пуллер запущен как

en	Is RRA Folder writeable by poller?
ru	Папка RRA доступна для записи poller?

en	Is RRDfile writeable by poller?
ru	Является ли RRDfile доступным для записи poller?

en	Does the RRDfile Exist?
ru	Существует ли файл RRD?

en	Is the Data Source set as Active?
ru	Активен ли Источник Данных?

en	Did the poller receive valid data?
ru	Получил ли poller достоверные данные?

en	Was the RRDfile updated?
ru	Обновился ли RRD-файл?

en	First Check TimeStamp
ru	Метка времени первой проверки

en	Second Check TimeStamp
ru	Метка времени второй проверки

en	Were we able to convert the title?
ru	Смогли ли мы преобразовать название?

en	Data Source matches the RRDfile?
ru	Источник данных соответствует файлу RRD?

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
ru	Источник Данных Поиск и устранение неисправностей [Автоматическое обновление до завершения] %s

en	Refresh Now
ru	Обновить

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
ru	Источник Данных Поиск и устранение неисправностей [Автоматическое обновление до обновления RRD] %s

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
ru	Источник данных Поиск и устранение неисправностей [Анализ завершен! %s]

en	Rerun Analysis
ru	Повторный анализ

en	Check
ru	Проверить

en	Value
ru	Значение

en	Results
ru	Результаты

en	<not set>
ru	<Не задано>

en	Data Source Repair Recommendations
ru	Рекомендации по восстановлению источника данных

en	Issue
ru	Вопрос

en	For attribute '%s', issue found '%s'
ru	Для атрибутов '%s', найден вопрос '%s'

en	Apply Suggested Fixes
ru	Применить предлагаемые исправления

en	Repair Steps [ %s ]
ru	Шаги восстановления [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
ru	Шаги восстановления [ Запуск восстановления из командной строки ]

en	Command
ru	Команда

en	Waiting on Data Source Check to Complete
ru	Ожидание завершения проверки источника данных для завершения проверки

en	All Devices
ru	Все устройства

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
ru	Поиск и устранение неисправностей [%s] Источник данных

en	No Device
ru	Нет устройства

en	Delete All Checks
ru	Удалить все проверки

en	Run All
ru	Выполнить всё

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
ru	Запустить проверки для отфильтрованных Источников Данных и других сохранённых результатов

en	Profile
ru	Профиль

en	All
ru	Все

en	Failed
ru	Ошибка

en	Debugging
ru	Отладка

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Delete Data Input Method
ru	Удалить метод ввода данных

en	Delete Data Input Methods
ru	Удалить метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий метод ввода данных

en	Duplicate Data Input Method
ru	Удалить метод ввода данных

en	Duplicate Data Input Methods
ru	Удалить метод ввода данных

en	Input Name:
ru	Введите имя:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее поле ввода данных.

en	Field Name: %s
ru	Имя поля: %s

en	Friendly Name: %s
ru	Дружелюбное имя: %s

en	Remove Data Input Field
ru	Удалить поле ввода данных

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
ru	Похоже, что у этого скрипта нет входных значений, поэтому добавлять нечего.

en	Output Fields [edit: %s]
ru	Поля вывода (редактирование: %s)

en	Output Field
ru	Поле Вывода

en	Input Fields [edit: %s]
ru	Поля ввода [Редактировать: %s]

en	Input Field
ru	Поле Ввода

en	Data Input Method [edit: %s]
ru	Методы ввода данных [редактирование: %s]

en	Data Input Method [new]
ru	Методы ввода данных [новые]

en	SNMP Query
ru	SNMP Запрос

en	Script Query
ru	Сценарий запроса

en	Script Server Query
ru	Сервер Скриптов

en	White List Verification Succeeded.
ru	Проверка Белого списка прошла успешно.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ru	Проверка Белого списка не прошла. Запустите CLI-скрипт input_whitelist.php, чтобы исправить ошибку.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ru	Входная строка не существует в Белом списке. Запустите CLI-скрипт input_whitelist.php, чтобы исправить ошибку.

en	Input Fields
ru	Поля ввода

en	Friendly Name
ru	Дружественное имя

en	Field Order
ru	Порядок поля

en	(Not In Use)
ru	(не используется)

en	No Input Fields
ru	Нет полей ввода

en	Output Fields
ru	Поля вывода

en	Update RRA
ru	Обновить RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
ru	Поля вывода Не могут быть удалены при наличии источников данных

en	No Output Fields
ru	Поля вывода отсутствуют

en	Delete Data Input Field
ru	Удалить поле ввода данных

en	Data Input Methods
ru	Метод Ввода Данных

en	Input Methods
ru	Метод Ввода Данных

en	Data Input Name
ru	Имя входа данных Имя входа

en	The name of this Data Input Method.
ru	Название метода ввода данных.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
ru	Используемые входы данных не могут быть удалены. Под используемыми понимается ссылка либо на источник данных, либо на шаблон данных.

en	Data Sources Using
ru	Источники данных Использование

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
ru	Количество Источников данных, использующих данный Метод ввода данных.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
ru	Количество Шаблонов данных, в которых используется данный метод ввода данных.

en	Data Input Method
ru	Метод Ввода Данных

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
ru	Метод, используемый для сбора информации для данного Метода ввода данных.

en	No Data Input Methods Found
ru	Методы ввода данных не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Delete Data Query
ru	Удалить запрос данных

en	Delete Data Queries
ru	Удалить запрос данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий запрос данных.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Data Query
ru	Удалить запрос данных

en	Duplicate Data Queries
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую Ассоциацию графиков запросов данных.

en	Graph Name: %s
ru	Имя графика: %s

en	Remove Data Query Graph Template
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ru	Сопутствующий график/шаблоны данных [редактирование: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
ru	Сопутствующий график/шаблоны данных [редактирование: %s]

en	Associated Data Templates
ru	Шаблоны ассоциированных данных

en	Data Template - %s
ru	Шаблон данных - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
ru	Если для этого шаблона требуется источник данных шаблона данных слева, выберите правильную колонку вывода XML, а затем включите отображение или отметьте галочкой или переключателем здесь.

en	Suggested Values - Graphs
ru	Предлагаемые значения - Графики

en	Equation
ru	Уравнение

en	No Suggested Values Found
ru	Нет Рекомендуемых значений Найдено не было

en	Field Name
ru	Имя поля

en	Suggested Value
ru	Рекомендуемое значение

en	Add Graph Title Suggested Name
ru	Добавить предложенное название графика Название Предлагаемое имя

en	Suggested Values - Data Sources
ru	Предлагаемые значения - Источники данных

en	Add Data Source Name Suggested Name
ru	Добавить имя источника данных Предлагаемое имя Предлагаемое имя

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
ru	Запросы данных [редактировать: %s]

en	Data Queries [new]
ru	Запросы данных [новые]

en	Successfully located XML file
ru	XML-файл успешно найден

en	Could not locate XML file.
ru	Не удалось найти XML-файл.

en	Associated Graph Templates
ru	Нет ассоциированых шаблонов графиков

en	Graph Template Name
ru	Имя шаблона графика

en	Mapping ID
ru	Картографический ID

en	Association Read Only until XML file located
ru	Ассоциация только для чтения, пока не будет найден файл XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
ru	Шаблоны отображенных графиков с графиками доступны только для чтения.

en	No Graph Templates Defined.
ru	Шаблоны графиков не определены.

en	Delete Associated Graph
ru	Удалить ассоциированный график

en	Data Queries
ru	Запросы данных

en	Data Query Name
ru	Название запроса данных

en	The name of this Data Query.
ru	Название этого запроса данных.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Внутренний идентификатор для данного шаблона графика. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ru	Использованные запросы данных удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка либо на используемый график, либо на шаблон графика.

en	The number of Graphs using this Data Query.
ru	Количество графиков с помощью данного запроса данных.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
ru	Количество графиков Шаблоны с помощью данного запроса данных.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
ru	Метод ввода данных, используемый для сбора данных для источников данных, связанных с настоящим Запросом данных.

en	No Data Queries Found
ru	Запросов данных не найдено

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
ru	Изменение частоты Heartbeat на этой странице не приводит к изменению частоты Heartbeat для существующих источников данных. Используйте функцию RRDtool 'tune', чтобы внести это изменение в ваши существующие файлы RRD, или запустите CLI утилиту update_heartbeat.php чтобы изменить.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Delete Data Source Profile
ru	Удалить профиль источника данных

en	Delete Data Source Profiles
ru	Удалить профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных

en	Duplicate Data Source Profile
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Duplicate Data Source Profiles
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
ru	Неудачно отремонтирован один или несколько RRD-файлов. Ошибки см. в журнале кактусов.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Профиль источника данных RRA.

en	Profile Name: %s
ru	Имя профиля: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
ru	Удаление профиля источника данных RRA

en	Each Insert is New Row
ru	Каждая вставка является новой строкой

en	(Some Elements Read Only)
ru	(Только для чтения некоторых элементов)

en	RRA [edit: %s %s]
ru	RRA [редактирование: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ru	Профиль источника данных [редактировать: %s]

en	Data Source Profile [new]
ru	Профиль источника данных [новый]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
ru	Профиль источника данных RRA (нажмите сохранить, чтобы обновить промежутки времени)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
ru	Профиль источника данных RRA (только для чтения)

en	Data Retention
ru	Хранение данных

en	Graph Timespan
ru	Интервал графика

en	Steps
ru	Шаги

en	Rows
ru	Строк

en	Select Consolidation Function(s)
ru	Выберите функцию(ы) консолидации

en	Delete Data Source Profile Item
ru	Удалить профиль источника данных Элемент профиля источника данных

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ru	%s Кбайт на источник данных и %s Байт заголовка

en	%s KBytes per Data Source
ru	%s Кбайт на источник данных

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
ru	Введите действительное число строк, чтобы получения размера RRA.

en	%d Years
ru	%d Года

en	1 Year
ru	1 Год

en	%d Month
ru	%d Месяц

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Week
ru	%d Неделя

en	%d Weeks
ru	%d Недели

en	%d Day
ru	%d День

en	%d Days
ru	%d Дня(ей)

en	1 Hour
ru	1 Час

en	Data Source Profiles
ru	Профили источников данных

en	Profiles
ru	Профили

en	Has Data Sources
ru	Имеет ли источник данных

en	Data Source Profile Name
ru	Имя профиля источника данных Имя профиля

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
ru	Это профиль по умолчанию для всех новых шаблонов данных?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
ru	Используемые профили удалить нельзя. Под используемыми понимается ссылка на источник данных или шаблон данных.

en	Read Only
ru	Только чтение

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
ru	Профили, которые используются Источниками данных, читаются только в настоящее время.

en	Poller Interval
ru	Частота Опроса

en	The Polling Frequency for the Profile
ru	Частота опроса для профиля

en	Heartbeat
ru	Пульс RRD данных

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
ru	Количество времени, в секундах, без хороших данных перед сохранением данных как Неизвестно.

en	The number of Data Sources using this Profile.
ru	Количество источников данных, использующих данный Профиль.

en	The number of Data Templates using this Profile.
ru	Количество Шаблонов данных, использующих этот профиль.

en	No Data Source Profiles Found
ru	Профили источников данных не найдены

en	Change Device
ru	Изменить устройство

en	Reapply Suggested Names
ru	Применить Предлагаемые Имена

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Delete Data Source
ru	Удалить источник данных

en	Delete Data Sources
ru	Удалить источник данных

en	The following Graph is using this Data Source.
ru	Следующий график составлен с использованием этих источников данных:

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graph is using these Data Sources.
ru	Следующий график составлен с использованием этих источников данных:

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	Leave the Graph Untouched
ru	Оставить <strong>График</strong> нетронутым.

en	Leave all Graphs untouched.
ru	Оставить все <strong>Графики</strong> нетронутыми.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
ru	Удалить все <strong>элементы графиков</strong>, которые ссылаются на этот Источник данных.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
ru	Удалить все <strong>элементы графиков</strong>, которые ссылаются на эти Источник данных.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
ru	Удалить все <strong>Графики</strong>, которые ссылаются на этот Источник данных.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
ru	Удалить все <strong>Графики</strong>, которые ссылаются на эти Источник данных.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Источник данных.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Источник данных.

en	Disable Data Source
ru	Отключить источник данных

en	Disable Data Sources
ru	Отключить источник данных

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Источник данных.

en	Enable Data Source
ru	Включить источник данных

en	Enable Data Sources
ru	Включить источник данных

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий Источник данных

en	Change Device for Data Source
ru	Изменить Профиль источника данных

en	Change Device for Data Sources
ru	Изменение настроек устройства

en	New Device:
ru	Новое устройство

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему источнику данных.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему источнику данных.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
ru	Повторное использование предложенных названий для источника данных

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
ru	Повторное использование предложенных названий для источника данных

en	Custom Data [data input: %s]
ru	Пользовательские данные [Ввод данных: %s]

en	(From Device: %s)
ru	(Из устройства: %s)

en	(From Data Template)
ru	(Из шаблона данных)

en	Nothing Entered
ru	Ничто не вошло

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
ru	Отсутствие полей ввода для выбранного источника входных данных

en	Data Template Selection [edit: %s]
ru	Выбор шаблона данных [редактирование: %s]

en	Data Template Selection [new]
ru	Выбор шаблона данных [New]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
ru	Выключить режим отладки источника данных.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
ru	Включить режим отладки источника данных.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
ru	Выключите режим информации источника данных.

en	Turn On Data Source Info Mode.
ru	Включите режим информации источника данных.

en	Edit Graph: '%s'.
ru	Редактировать граф '%s'.

en	Edit Device.
ru	Редактировать устройство.

en	Edit Data Template.
ru	Редактирование шаблона данных.

en	Disable Data Source.
ru	Отключить источник данных.

en	Enable Data Source.
ru	Включить источник данных.

en	Selected Data Template
ru	Выбранный шаблон данных

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ru	Название, данное данному шаблону данных. Обратите внимание, что вы можете изменить шаблоны только на 100% совместимые шаблоны графиков, что означает, что они включают идентичные источники данных.

en	Device
ru	Устройство

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
ru	Выберите Устройство, к которому принадлежит этот Источник данных.

en	Supplemental Data Template Data
ru	Дополнительные данные Шаблон данных Данные шаблона

en	Data Source Fields
ru	Поля источника данных

en	Data Source Item Fields
ru	Источник данных Поля позиций

en	Custom Data
ru	Пользовательские данные

en	Data Source Item %s
ru	Источник данных Пункт %s

en	New
ru	Новый

en	Data Source Debug
ru	Отладка источника данных

en	RRDtool Tune Info
ru	Информация о настройке RRDtool Tune Info

en	External
ru	Внешний

en	1 Minute
ru	1 минута

en	Data Sources [ All Devices ]
ru	Источники данных [Все устройства].

en	Data Sources [ Non Device Based ]
ru	Источники данных [Нет устройства].

en	Data Sources [ %s ]
ru	Источники данных [%s]

en	Bad Indexes
ru	Сломанные индексы

en	Note that this query may take some time to run.
ru	Обратите внимание, что выполнение этого запроса может занять некоторое время.

en	Orphaned
ru	Осиротевший

en	Data Source Name
ru	Имя источника данных

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ru	Название этого Источника данных. Как правило, программно генерируется на основе определения Шаблона данных.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Источника данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
ru	Количество графиков и агрегированных графиков который использует данный запрос данных.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
ru	Частота сбора данных для данного Источника данных.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
ru	Если этот Источник данных больше не используется графиками, его можно удалить.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
ru	Будут ли собираться данные для этого Источника данных или нет. Контролируется на уровне шаблона данных.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
ru	Шаблон данных, на котором основан этот Источник данных.

en	Damaged Data Source Name
ru	Имя поврежденного источника данных

en	No Data Sources Found
ru	Источники данных не найдены

en	No Graphs
ru	Нет графиков

en	Aggregates
ru	Агрегаты

en	No Aggregates
ru	Нет агрегатов

en	Change Profile
ru	Изменить профиль

en	Field "%s" is missing an Output Field
ru	В поле "%s" отсутствует поле вывода

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Delete Data Template
ru	Удалить шаблон(ы) данных

en	Delete Data Templates
ru	Удалить шаблон(ы) данных

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Data Template
ru	Дублировать шаблон(ы) данных

en	Duplicate Data Templates
ru	Дублировать шаблон(ы) данных

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Change Profile for Data Template
ru	Изменение Шаблона Графика

en	Change Profile for Data Templates
ru	Изменение Шаблона Графика

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
ru	ПРИМЕЧАНИЕ: Это изменение повлияет только на будущие Источники данных и не изменит существующие Источники данных.

en	New Data Source Profile:
ru	Новый профиль источника данных

en	Data Templates [edit: %s]
ru	Шаблоны данных [Редактировать: %s]

en	Edit Data Input Method.
ru	Редактирование метода ввода данных.

en	Data Templates [new]
ru	Шаблоны данных [новые]

en	This field is always templated.
ru	Это поле всегда является шаблонированным.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
ru	Отметьте этот флажок, если вы хотите разрешить пользователю переопределять значение справа во время создания Источника данных.

en	Data Templates in use can not be modified
ru	Используемые шаблоны данных не могут быть изменены

en	Data Source Item [%s]
ru	Источник данных Пункт [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ru	Это значение отключено, так как либо оно получено из устройства, либо из специального объекта Data Query, который отслеживает критические ассоциации Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ru	Это значение отключено, так как оно получено от устройства и доступно только для чтения.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ru	Если оставить это поле пустым, то значение будет выведено из устройства.

en	Custom Data Warning Message
ru	Пользовательские данные [Ввод данных: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
ru	ВНИМАНИЕ! Возможна потеря данных

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ru	После того, как вы снимите этот флажок, а затем сохраните шаблон данных, любые существующие источники данных, основанные на этом шаблоне данных, потеряют свои пользовательские данные. Это может привести к нарушению сбора данных и графиков.

en	Data Templates
ru	Шаблоны данных

en	Data Template Name
ru	Имя шаблона данных Название шаблона

en	The name of this Data Template.
ru	Название данного Шаблона данных.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона данных. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
ru	Используемые шаблоны данных удалить нельзя. Под используемыми понимается ссылка на источник данных.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
ru	Количество источников данных, использующих данный шаблон данных.

en	Input Method
ru	Метод ввода

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
ru	Метод, используемый для помещения данных в файл источника данных RRD.

en	Profile Name
ru	Имя профиля

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
ru	Профиль источника данных по умолчанию для данного Шаблона данных.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
ru	Источники данных, основанные на неактивных шаблонах данных, не будут обновляться при запуске опроса.

en	No Data Templates Found
ru	Шаблоны данных не найдены

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить фоллинговые предустановки GPRINT Preset(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить фоллинговые предустановки GPRINT Preset(s).

en	Delete GPRINT Preset
ru	Удалить предустановку (предустановки) GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
ru	Удалить предустановку (предустановки) GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ru	Предустановки GPRINT [Редактирование: %s]

en	GPRINT Presets [new]
ru	GPRINT Presets [new] (новые)

en	GPRINT Presets
ru	Предустановки GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
ru	GPRINT Имя предварительной настройки

en	The name of this GPRINT Preset.
ru	Имя этой предустановки GPRINT.

en	Format
ru	Формат

en	The GPRINT format string.
ru	Строка формата GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые GPRINT не могут быть удалены. Используемый определяется как ссылка либо на используемый график, либо на шаблон графика.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
ru	Количество графиков, использующих этот GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
ru	Количество графиков Шаблоны с помощью этого GPRINT.

en	No GPRINT Presets
ru	Отсутствие предустановок GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
ru	ГРАФИК НЕ СУЩЕСТВУЕТ

en	Viewing Graph
ru	Просмотр графика

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
ru	Подробная информация о графике, Утилиты масштабирования и отладки

en	CSV Export
ru	CSV экспорт

en	Edit Graph Template
ru	Редактирование шаблона графика.

en	Click to view just this Graph in Real-time
ru	Нажмите, чтобы просмотреть только этот график в реальном времени

en	Utility View
ru	Вид утилиты

en	Graph Utility View
ru	Графическая утилита Вид графической утилиты

en	Graph Source/Properties
ru	График Источник/Свойства Источник/Свойства

en	Graph Data
ru	Графические данные

en	RRDtool Graph Syntax
ru	Синтаксис графиков RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
ru	Какти Поллер еще не сбежал.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
ru	Режим реального времени был отключен вашим администратором.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ru	Каталога кэша изображений не существует. Пожалуйста, сначала создайте его и установите права доступа, а затем попытайтесь открыть другой график в реальном времени.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ru	Каталог кэша изображений не доступен для записи. Пожалуйста, установите разрешения, а затем попробуйте открыть еще один график в режиме реального времени.

en	Cacti Real-time Graphing
ru	Кактусы Графическое изображение в реальном времени

en	Thumbnails
ru	Миниатюры

en	%d seconds left.
ru	%d секунд осталось.

en	seconds left.
ru	осталось секунд.

en	Change Settings
ru	Сменить настройки

en	Full Sync Graphs
ru	Синхронизация графиков

en	Quick Sync Graphs
ru	Синхронизация графиков

en	Cur:
ru	Кур:

en	Avg:
ru	В среднем:

en	Max:
ru	Макс:

en	Min:
ru	Мин:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ru	График Элементы шаблона [Редактировать график: %s]

en	Data Template Filter
ru	Элемент шаблона данных

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ru	Этот фильтр ограничит источники данных, видимые в раскрывающемся списке источников данных.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ru	Синхронизация шаблона графика "%s" привела к ремонту %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ru	Синхронизация шаблона графика "%s" не привела к восстановлению.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Delete Graph Template
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Delete Graph Templates
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph Template
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graph Templates
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы удалить следующий Цветовой Шаблон

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Resize Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	Resize Graph Templates
ru	Шаблоны Графиков

en	Graph Height:
ru	Высота графика

en	Graph Width:
ru	Ширина графика

en	Image Format:
ru	Формат Изображения

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
ru	Синхронизация графиков с шаблонами графиков

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
ru	Синхронизация графиков с шаблонами графиков

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать графики со следующими шаблонами графиков. Эта функция важна, если у вас есть графики, которые существуют с несколькими версиями графического шаблона и вы хотите сделать их все общими.

en	Graph Template Items [edit: %s]
ru	График Элементы шаблона [Редактировать: %s]

en	Graph Item Inputs
ru	Входы графических элементов

en	No Inputs
ru	Нет входов

en	Graph Template [edit: %s]
ru	График Шаблон [Редактировать: %s]

en	Graph Template [new]
ru	График Шаблон [новый]

en	Graph Template Options
ru	Параметры шаблона графика Параметры шаблона

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите разрешить пользователю переопределять значение справа во время создания графика.

en	Graph Templates
ru	Шаблоны Графиков

en	VDEFs
ru	Десятилетние программы профессиональной подготовки

en	The name of this Graph Template.
ru	Название этого шаблона графика.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
ru	Используемые шаблоны графиков удалить нельзя. Используемый определяется как ссылка на него в графике.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
ru	Количество графиков, использующих данный шаблон графика.

en	Image Format
ru	Формат Изображения

en	The default image format for the resulting Graphs.
ru	Формат изображения по умолчанию для результирующих графиков.

en	The default size of the resulting Graphs.
ru	Размер результирующих графиков по умолчанию.

en	Vertical Label
ru	Вертикальная Метка

en	The vertical label for the resulting Graphs.
ru	Вертикальная этикетка для полученных графиков.

en	No Graph Templates Found
ru	Отсутствие найденных шаблонов графиков

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ru	Графические входы элементов [Редактировать график: %s]

en	Associated Graph Items
ru	Связанные графические элементы

en	Item #%s
ru	Элемент #%s

en	Graph Preview Filters
ru	Фильтры предварительного просмотра графиков

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - Фильтрация из списка ]

en	Graph List View Filters
ru	Фильтры просмотра списка диаграмм

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - фильтровать список FROM ]

en	View
ru	Вид

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	Add to a Report
ru	Добавить в отчет

en	Report
ru	Отчет

en	All Graphs & Templates
ru	Все графики и шаблоны

en	Not Templated
ru	Не шаблонированные

en	Graph Name
ru	Имя Графика

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ru	Название этого графика. Обычно программируется на основе определения Шаблона графика или Рекомендуемых правил именования. Максимальная длина заголовка регулируется в разделе Настройки->Видео.

en	The device for this Graph.
ru	Название этой группы.

en	Source Type
ru	Тип источника

en	The underlying source that this Graph was based upon.
ru	Основополагающий источник, на котором был основан этот График.

en	Source Name
ru	Имя источника

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
ru	Шаблон графика или запрос данных, на основе которого был построен этот график.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
ru	Размер этого графика, когда он не находится в режиме предварительного просмотра.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
ru	Выберите Отчет для добавления выбранных графиков.

en	Report Name
ru	Название отчета

en	Timespan
ru	Продолжительность

en	Align
ru	Выравнивание

en	Preview Mode
ru	Режим предварительного просмотра

en	Add Selected Graphs to Report
ru	Добавить выбранные графики в отчет

en	Ok
ru	Ок

en	Title
ru	Название

en	Start Date
ru	Дата начала

en	End Date
ru	Дата окончания

en	Step
ru	Шаг

en	Total Rows
ru	Всего Строк

en	Graph ID
ru	Графический идентификатор

en	Host ID
ru	ID хоста

en	Nth Percentile

en	Summation
ru	Суммирование

en	Date
ru	Дата

en	Summary Details
ru	Краткая информация

en	Download
ru	Скачать

en	Change Graph Template
ru	Изменение Шаблона Графика

en	Convert to Graph Template
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Apply Automation Rules
ru	Применять правила автоматизации

en	Create Aggregate Graph
ru	Создать агрегированный график

en	Create Aggregate from Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	No Device -
ru	Нет устройства -

en	Created graph: %s
ru	Созданный график: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
ru	Источник данных не указан. Проверить шаблон

en	Data Sources [No Device]
ru	Источники данных [Нет устройства].

en	Data Sources [%s]
ru	Источники данных [%s]

en	Data Template
ru	Шаблон данных

en	Graph Items [graph: %s]
ru	Графические элементы [график: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
ru	Выберите Источник данных для связи с этим графическим элементом.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
ru	В настоящее время для выбранных старых агрегаций не определены шаблоны агрегирования.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие страницы.

en	Delete Graph
ru	Удалить график(и)

en	Delete Graphs
ru	Удалить график(и)

en	The following Data Source is used by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are used by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are used by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Source is used by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
ru	Удалить все источники данных, на которые ссылаются эти графики, но которые не используются где-либо еще.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
ru	Удалить все источники данных, на которые ссылаются эти графики, но которые не используются где-либо еще.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
ru	Удалить все источники данных, на которые ссылаются эти графики, но которые не используются где-либо еще.

en	Leave the Data Source untouched.
ru	Оставьте источник(ы) данных нетронутыми.

en	Leave the Data Sources untouched
ru	Оставьте источник(ы) данных нетронутыми.

en	Leave the Data Sources untouched
ru	Оставьте источник(ы) данных нетронутыми.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика и нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить шаблон графика для следующего графика (графиков). Обратите внимание, что отображаются только совместимые шаблоны графиков. Совместимость определяется теми, у кого есть идентичные источники данных.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика и нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить шаблон графика для следующего графика (графиков). Обратите внимание, что отображаются только совместимые шаблоны графиков. Совместимость определяется теми, у кого есть идентичные источники данных.

en	New Graph Template:
ru	Новый шаблон графика

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Graph
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Duplicate Graphs
ru	Продублировать шаблоны графиков

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ие) шаблон(ы) агрегированного графика.

en	Convert Graph to Template
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Convert Graphs to Templates
ru	Преобразовать в Шаблон Графика

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить выбранные графики в отчет ниже.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
ru	Нажмите "Продолжить", чтобы добавить выбранные графики в отчет ниже.

en	Change Graph to new Device
ru	Изменить график(ы) Сопутствующее устройство

en	Change Graphs to new Device
ru	Изменить график(ы) Сопутствующее устройство

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему графику (графикам).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя к следующему графику (графикам).

en	Reapply Suggested Names for Graph
ru	Повторно примените предложенные имена к графику(ам).

en	Reapply Suggested Names for Graphs
ru	Повторно примените предложенные имена к графику(ам).

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы применить правила автоматизации к следующим графикам.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы применить правила автоматизации к следующим графикам.

en	Apply Automation Rules to Graph
ru	Применять правила автоматизации

en	Apply Automation Rules to Graphs
ru	Применять правила автоматизации

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
ru	Следующие Источники данных используются в настоящем графике (графиках).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Агрегированный график из выбранных графиков.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Place Graph on Report
ru	Разместить графики на отчёте

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Place Graph on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Place Graphs on Tree
ru	Поместить график(и) на дерево

en	Graph Items [new]
ru	Графики [новый]

en	Graph Items [edit: %s]
ru	Графики [редактировать %s]

en	Graph [edit: %s]
ru	Графики [редактировать %s]

en	Graph [new]
ru	Графики [новый]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
ru	Отключить режим отладки для графиков

en	Turn On Graph Debug Mode.
ru	Включить режим отладки для графиков

en	Edit Graph Template.
ru	Редактирование шаблона графика.

en	Edit Data Source: '%s'.
ru	Источники данных [%s]

en	Unlock Graph.
ru	Разблокировать график.

en	Lock Graph.
ru	График блокировки.

en	View Timespans.
ru	Продолжительность

en	Selected Graph Template
ru	Изменить размер выбранных шаблонов

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ru	Выберите шаблон графика, который будет применяться к данному графику. Обратите внимание, что вы можете изменить шаблоны только на 100% совместимые шаблоны, что означает, что они включают в себя идентичные источники данных.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
ru	Выберите Устройство, к которому относится данный график.

en	Supplemental Graph Template Data
ru	Дополнительный график Данные шаблона шаблона данных

en	Graph Fields
ru	Графические поля

en	Graph Item Fields
ru	Поля графических элементов

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ru	[ Применяется пользовательский список графиков - фильтровать список FROM ]

en	Graph Management [ All Devices ]
ru	Новые графики для [ Все устройства ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
ru	Управление группами пользователей [редактировать: %s]

en	Graph Management [ %s ]
ru	Управление графиками [ %s ]

en	Source
ru	Нет источника

en	Non Templated
ru	Не шаблонированные

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Графа. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The image format of the Graph.
ru	Формат изображения по умолчанию для результирующих графиков.

en	Empty Graph
ru	Только График

en	Default Settings Saved
ru	Настройки по умолчанию Сохранены

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
ru	Новые графики для [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
ru	Новые графики для [ Все устройства ]

en	New Graphs for None Host Type
ru	Новые графики для None Host Type (Нет типа хоста)

en	Filter Settings Saved
ru	Настройки фильтра Сохранены

en	Graph Types
ru	Сохранять типы графиков

en	Graph Template Based
ru	Графический шаблон на основе шаблона

en	Save Filters
ru	Сохранить фильтры

en	Edit this Device
ru	Редактировать устройство

en	Create New Device
ru	Создать новое устройство

en	New Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	(Select a graph type to create)
ru	(Выберите тип графика для создания)

en	Create
ru	Создать

en	Select All
ru	Выбрать Все

en	Select All Rows
ru	Выберите Все строки

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ru	Ошибка синтаксического анализа XML-файла ресурса запроса данных для запроса данных "%s" с идентификатором "%s"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
ru	Ошибка синтаксического анализа XML-файла ресурса запроса данных для запроса данных '%s' с идентификатором '%s'. В имени поля '%s' отсутствует атрибут "направление"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ru	Ошибка синтаксического анализа XML-файла ресурса запроса данных для запроса данных "%s" с идентификатором "%s"

en	Data Query [%s]
ru	Запрос данных [%s]

en	From there you can get more information.
ru	Оттуда вы можете получить дополнительную информацию.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
ru	Этот запрос данных возвращает 0 строк, возможно, возникли проблемы с выполнением этого запроса данных.

en	You can run this Data Query in debug mode
ru	Вы можете запустить этот запрос данных в режиме отладки

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ru	Индекс отключен из-за того, что запрос данных не имеет связанных шаблонов графика.

en	Search Returned no Rows.
ru	Поиск Возвращено строк нет.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ru	Ошибка в запросе данных. Это может быть связано со следующими причинами: разрешениями на доступ к файлам, отсутствующим или неправильно отформатированным XML-файлом запроса данных.

en	Select a Graph Type to Create
ru	Выберите тип графика для создания

en	Make selection default
ru	Сделать выбор по умолчанию

en	Set Default
ru	Установить по умолчанию

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Страница Cacti: %s сгенерировала фатальную ошибку %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
ru	Страница документа '%s' недоступна. Сайт документации Cacti недоступен. Ошибка http была '%s'. Рассмотрите возможность загрузки официального релиза для получения последней версии документации и её размещения на локальном хостинге.

en	Cacti GitHub Site
ru	Cacti GitHub сайт

en	Open a ticket at
ru	Открыть тикет в

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
ru	Файл справки %s не был найден на сайте документации Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
ru	Страница документа '%s' недоступна локально.

en	Change Device Settings
ru	Изменение настроек устройства

en	Clear Statistics
ru	Очистить Статистику

en	Sync to Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Place Device on Report
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Data Query Re-indexed.
ru	Индекс запросов данных

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
ru	Запрос данных устройства переиндексирован. Отображается подробный вывод.

en	Device Debugging Enabled for Device.
ru	Отладка устройства включена для устройства.

en	Device Debugging Disabled for Device.
ru	Устройство отключено

en	Poller Cache for Device Refreshed.
ru	Кэш опросчика для устройства обновлен.

en	ERROR: Invalid Device ID.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Устройство [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
ru	Переиндексация устройства завершена за %0.2f секунд. Было обновлено %d элементов.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
ru	Не удалось добавить некоторые устройства в отчет '%s'

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Delete Devices
ru	Удалить устройство

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
ru	Оставьте все графики и источники данных нетронутыми. Источник(и) данных будет(и) заблокирован(ы).

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
ru	Удалить все связанные с ними графики и источники данных.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Enable Device
ru	Включить устройство(ы)

en	Enable Devices
ru	Включить устройство(ы)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие устройства.

en	Disable Device
ru	Отключить устройство

en	Disable Devices
ru	Отключить устройство

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Change Devices
ru	Изменить устройство

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие устройства.

en	Clear Statistics for Device
ru	Четкая статистика по устройству(ам)

en	Clear Statistics for Devices
ru	Четкая статистика по устройству(ам)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать следующие устройства с шаблоном устройства.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать следующие устройства с шаблоном устройства.

en	Synchronize Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Synchronize Devices Templates
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие устройства.

en	Place Devices on Report
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Place Device on Tree
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Place Devices on Tree
ru	Поместите устройство(ы) на дерево

en	Device [new]
ru	Устройство [новое]

en	Device [edit: %s]
ru	Устройство [Редактирование: %s]

en	Disable Device Debug
ru	Отключить отладку устройства

en	Enable Device Debug
ru	Включить отладку устройства

en	Repopulate Poller Cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	View Poller Cache
ru	Просмотр кэша Поллера

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
ru	Создание графиков для данного устройства

en	Re-Index Device
ru	Метод реиндексации данных

en	Data Source List
ru	Список источников данных

en	Graph List
ru	Список графиков

en	Contacting Device
ru	Контактное устройство

en	Edit
ru	Редактировать

en	Is Being Graphed
ru	быть изнасилованным

en	Not Being Graphed
ru	Не быть изнасилованным

en	Delete Graph Template Association
ru	Удалить ассоциацию шаблонов графиков

en	No associated graph templates.
ru	Нет ассоциированых шаблонов графиков

en	Add Graph Template
ru	Добавить Шаблон Графика

en	Add Graph Template to Device
ru	Добавить шаблон графика в устройство

en	Data Query Debug Information
ru	Отладка запроса данных Информация об отладке

en	Copy
ru	Копировать

en	Hide
ru	Скрыть

en	Associated Data Queries
ru	Связанные запросы данных

en	Re-Index Method
ru	Метод реиндексации данных

en	[%d Items, %d Rows]
ru	[%d Предметы, %d Строки]

en	Fail
ru	Неудача

en	Success
ru	Выполненно

en	Reload Query
ru	Перезагрузить Запрос

en	Verbose Query
ru	Сложный запрос

en	Remove Query
ru	Удалить запрос

en	No Associated Data Queries.
ru	Нет запросов на ассоциированные данные.

en	Add Data Query
ru	Добавить запрос данных

en	Add Data Query to Device
ru	Добавить запрос данных к устройству

en	Undefined
ru	Не определено

en	Site
ru	Узел

en	Export Devices
ru	Экспорт устройств

en	Not Up
ru	Вверх

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Service Check
ru	Убрать проверку

en	Device Description
ru	Описание устройства

en	The name by which this Device will be referred to.
ru	Имя, под которым будет обозначаться данное Устройство.

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
ru	Либо IP-адрес, либо имя хоста. Если имя хоста, оно должно быть разрешимо либо с помощью DNS, либо из файла hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного устройства. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
ru	Количество параллельных потоков, используемых для опроса данного устройства. Это относится только к опросу позвоночника.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
ru	Общее количество графиков, сгенерированных с помощью данного устройства.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
ru	Общее количество Источников данных, сгенерированных с помощью данного Устройства.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
ru	Статус мониторинга Устройства по результатам пинг-контроля. Если это устройство является устройством специального типа, с использованием имени хоста "localhost", или из-за настройки не выполнять проверку доступности, оно всегда будет оставаться включенным. При использовании сборщика данных cmd.php устройство без графиков не проверяется сборщиком данных и остается в состоянии "Неизвестно".

en	The site associated to this Device
ru	Город, связанный с этим сайтом.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
ru	Область

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
ru	Количество времени, в течение которого данное Устройство находилось в своем текущем состоянии.

en	The current amount of time that the host has been up.
ru	Текущее время, в течение которого хозяин был на ногах.

en	Poll Time
ru	Время Опроса

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
ru	Время, необходимое для сбора данных с данного Устройства.

en	Current (ms)
ru	Текущий (мс)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
ru	Текущее время пинга в миллисекундах для достижения Устройства.

en	Average (ms)
ru	Срейдний (мс)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
ru	Среднее время пингового сигнала в миллисекундах для достижения Устройства с момента сброса счетчиков для данного Устройства.

en	Availability
ru	Доступность

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
ru	Доступность в процентах на основе результатов ping с момента сброса счетчиков для данного устройства.

en	Create Date
ru	Создать

en	The Date that the Device was added to Cacti.
ru	Дата начала отладки.

en	Sync Devices
ru	Синхронизация Устройств

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Delete Device Template
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Delete Device Templates
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Duplicate Device Template
ru	Дублировать шаблон(ы) устройства

en	Duplicate Device Templates
ru	Дублировать шаблон(ы) устройства

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) шаблон(ы) устройства.

en	Sync Device Template
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Sync Device Templates
ru	Синхронизация с шаблоном устройства

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон графика, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Graph Template Name: %s
ru	Имя шаблона графика Название шаблона: %s

en	Remove Graph Template
ru	Новый шаблон графика

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы данных, которые будут удалены из шаблона устройства.

en	Data Query Name: %s
ru	Имя запроса данных: %s

en	Remove Data Query
ru	Удалить запрос

en	Device Templates [edit: %s]
ru	Шаблоны устройства [редактирование: %s]

en	Device Templates [new]
ru	Шаблоны устройства [новые]

en	Default Submit Button
ru	Кнопка отправки

en	Add Graph Template to Device Template
ru	Добавить шаблон графика в шаблон устройства

en	No associated data queries.
ru	Нет соответствующих запросов данных.

en	Add Data Query to Device Template
ru	Добавить запрос данных в шаблон устройства

en	Delete Item from Device Template
ru	Удалить шаблон(ы) устройства

en	Device Templates
ru	Шаблон Устройства

en	Device Class
ru	Правила эксплуатации устройства

en	Has Devices
ru	Имеет устройства

en	Device Template Name
ru	Имя шаблона устройства Имя шаблона

en	The name of this Device Template.
ru	Название этого Шаблона устройства.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
ru	Класс этого шаблона устройств. Имя Класса должно соответствовать его функции.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для данного Шаблона устройства. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
ru	Используемые шаблоны устройств удалить нельзя. Используемое определяется как ссылка на него со стороны Устройства.

en	Devices Using
ru	Устройства Использование

en	The number of Devices using this Device Template.
ru	Количество устройств, использующих данный шаблон устройства.

en	Unassigned
ru	Неназначенный

en	No Device Templates Found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	Not Logged In
ru	Не авторизован

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
ru	Вы должны войти в систему, чтобы получить доступ к этой области кактусов.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
ru	Вы должны войти в систему, чтобы получить доступ к этой области кактусов.

en	Login Again
ru	Войти снова

en	Permission Denied
ru	Доступ запрещён

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
ru	Если вы считаете, что это ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с администратором Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
ru	Вам не разрешается доступ к этому разделу кактусов.

en	Installation In Progress
ru	Незавершенная установка

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
ru	Только администраторы Cacti с привилегией установки/обновления могут войти в систему в это время.

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
ru	Выполняется установка или обновление.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ru	Последний раз этот Сборщик данных был полностью синхронизирован с основным сайтом Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
ru	Сохранить успех.

en	Save Failed.
ru	Сохранение не выполнено.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
ru	Сохранить Неудачно из-за ошибок ввода (Проверьте красные поля).

en	Passwords do not match, please retype.
ru	Пароли не совпадают, пожалуйста, введите заново.

en	You must select at least one field.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одно поле.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
ru	Для использования этой функции необходимо было включить встроенную аутентификацию пользователя.

en	XML parse error.
ru	Ошибка разбора XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
ru	Выделенный каталог не существует. Пожалуйста, введите правильный каталог.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
ru	Файл журнала Cacti должен иметь расширение '.log''.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
ru	Ввод данных для метода не отображается в белом списке.

en	Data Source does not exist.
ru	Источника данных не существует.

en	Username already in use.
ru	Имя пользователя уже используется.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
ru	Парольные фразы конфиденциальности SNMP v3 не соответствуют паролям SNMP v3.

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
ru	Пароли аутентификации SNMP v3 не совпадают

en	XML: Cacti version does not exist.
ru	XML Кактусы версии не существует.

en	XML: Hash version does not exist.
ru	XML Хэш-версии не существует.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
ru	XML Генерируется с помощью более новой версии Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
ru	XML Невозможно найти код типа.

en	Username already exists.
ru	Имя пользователя уже существует.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
ru	Изменение имени пользователя не разрешено для назначенного шаблона или гостевого пользователя.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
ru	Пользователь удаляет запрещенные шаблоны или гостевого пользователя.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
ru	Пользователь удаляет не разрешенный для указанного пользователя экспорт графиков.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
ru	Шаблон данных включает удаленный Профиль источника данных. Пожалуйста, сохраните шаблон данных с существующим профилем источника данных.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
ru	Графический шаблон включает удаленный префикс GPrint. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить и/или исправить ситуацию.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
ru	Графический шаблон включает удаленные CDEF-файлы. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить и/или исправить ситуацию.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
ru	Графический шаблон включает в себя удаленный метод ввода данных. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Шаблон данных не найден при экспорте. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Шаблон устройства не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Запрос данных не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ru	Графический шаблон Шаблон не найден во время экспорта. Пожалуйста, запустите скрипт восстановления базы данных, чтобы определить.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
ru	График не найден. Либо она была удалена, либо ваша база данных нуждается в ремонте.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
ru	Парольные фразы SNMPv3 Auth должны состоять из 8 или более символов.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
ru	Некоторые графики не обновляются. Невозможно изменить устройство для графиков, основанных на запросе данных.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
ru	Невозможно изменить устройство для графиков, основанных на запросе данных.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
ru	Некоторые настройки не сохранены. Проверьте сообщения ниже. Проверьте красные поля на наличие ошибок.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
ru	Выделенный файл не существует. Пожалуйста, введите правильное имя файла.

en	All User Settings have been returned to their default values.
ru	Все пользовательские настройки вернулись к значениям по умолчанию.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
ru	Предлагаемое имя поля не было введено. Пожалуйста, введите имя поля и повторите попытку.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
ru	Рекомендуемое значение не вводилось. Пожалуйста, введите предложенное значение и повторите попытку.

en	You must select at least one object from the list.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один объект из списка.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
ru	Обновлен шаблон устройства. Не забудьте синхронизировать шаблоны, чтобы нажать все изменения на устройства, которые используют этот шаблон устройства.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
ru	Сохранить успех. Настройки копируются в удаленные сборщики данных.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
ru	Спасти неудачника. Минимальные значения должны быть меньше Максимального значения.

en	Unable to change password. User account not found.
ru	Невозможно изменить пароль. Аккаунт пользователя не найден.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ru	Ввод данных Сохранен. Перед созданием графиков или источников данных необходимо обновить шаблоны данных со ссылкой на данный метод ввода данных.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ru	Ввод данных Сохранен. Вы должны обновить шаблоны данных, ссылающиеся на этот метод ввода данных, прежде чем сборщики данных начнут использовать любые новые или измененные поля ввода данных.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ru	Ввод данных Сохранено поле ввода. Перед созданием графиков или источников данных необходимо обновить шаблоны данных со ссылкой на данный метод ввода данных.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ru	Ввод данных Сохранено поле ввода. Вы должны обновить шаблоны данных, ссылающиеся на этот метод ввода данных, прежде чем сборщики данных начнут использовать любые новые или измененные поля ввода данных.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
ru	Указанный файл журнала не является файлом журнала или архивом Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
ru	Указанный файл журнала - архивный файл Cacti, который был удален.

en	Cacti log purged successfully
ru	Какти журнал успешно очищен

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
ru	При принудительной смене пароля необходимо также разрешить пользователю сменить пароль.

en	You are not allowed to change your password.
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
ru	Невозможно определить размер поля пароля, пожалуйста, проверьте разрешения пользователя db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
ru	Невозможно увеличить размер поля пароля, пожалуйста, проверьте разрешение пользователя db

en	LDAP/AD based password change not supported.
ru	Смена пароля на основе LDAP/AD не поддерживается.

en	Password successfully changed.
ru	Пароль успешно изменен.

en	Unable to clear log, no write permissions
ru	Невозможно очистить журнал, нет прав на запись.

en	Unable to clear log, file does not exist
ru	Невозможно очистить журнал, файл не существует.

en	CSRF Timeout, refreshing page.
ru	Тайм-аут CSRF, обновляющая страница.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
ru	CSRF Таймаут наступил из-за неактивности, страница обновилась.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
ru	Недействительная отметка времени. Выберите метку времени в будущем.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
ru	Синхронизация коллектора(ов) данных для автономной работы

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
ru	Сборщик(и) данных не найден(ы) при попытке синхронизации

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
ru	Невозможно установить MySQL соединение с удаленным сборщиком данных.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
ru	Синхронизация сборщика данных должна быть инициирована с главного сервера Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
ru	Синхронизация не включает центральный сервер базы данных Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
ru	При сохранении удаленного сборщика данных имя хоста базы данных должно быть уникальным для всех остальных.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
ru	Ваше имя хоста удаленной базы данных должно быть чем-то отличным от 'localhost' для каждого удаленного сборщика данных.

en	Path variables on this page were only saved locally.
ru	Переменные пути на этой странице были сохранены только локально.

en	Report Saved
ru	Отчет сохранен

en	Report Save Failed
ru	Отчет Сохранить не удалось

en	Report Item Saved
ru	Отчет Пункт Сохраненный

en	Report Item Save Failed
ru	Отчетный элемент Сохранить не удалось

en	Graph was not found attempting to Add to Report
ru	График не был найден при попытке добавить в отчет

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
ru	Невозможно добавить графики. Текущий пользователь не является владельцем

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
ru	Невозможно добавить все графики. Подробнее см. в сообщении об ошибке.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один график для добавления в Отчет.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
ru	Все графики добавлены в отчет. Дублирование графиков с тем же периодом времени было пропущено.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
ru	Кэш ресурсов Поллера очищен. Главный сборщик данных будет перестроен при следующем запуске опроса, а удаленные сборщики данных будут синхронизироваться после него.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
ru	В доступе отказано. У вас нет разрешения на запрошенное действие.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
ru	Страница не определена. Поэтому это не может быть отображено.

en	Unexpected error occurred
ru	Произошла непредвиденная ошибка

en	Function
ru	Функция

en	Special Data Source
ru	Специальный источник данных

en	Custom String
ru	Пользовательские строки

en	Current Graph Item Data Source
ru	Источник данных по текущим элементам диаграммы

en	Script/Command
ru	Сценарий / Команда

en	Script Server
ru	Сервер Скриптов

en	Stream Data
ru	Графические данные

en	Index Count
ru	Подсчёт индекса

en	Verify All
ru	Проверить все

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
ru	Все операции реиндексирования будут выполняться вручную или управляться с помощью сценариев или автоматизации устройства.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
ru	Когда время безотказной работы SNMP-устройств возвращается назад, будет выполнен повторный индекс.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
ru	При изменении значения индекса запроса данных будет выполнен повторный анализ.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
ru	Каждый цикл голосования будет проводиться повторный опрос. Очень дорого.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
ru	Имя поля SNMP (выпадающее меню)

en	SNMP Field Value (From User)
ru	Значение поля SNMP (от пользователя)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
ru	Тип выхода SNMP (выпадающий список)

en	Normal
ru	Нормальный

en	Light
ru	Светлый

en	Mono
ru	Моно

en	North
ru	Север

en	South
ru	Юг

en	West
ru	Запад

en	East
ru	Восток

en	Left
ru	Лево

en	Right
ru	Право

en	Justified
ru	Оправдано

en	Center
ru	Центр

en	Top -> Down
ru	Верх -> Низ

en	Bottom -> Up
ru	Низ -> Верх

en	Numeric
ru	Числовой

en	Timestamp
ru	Отметка

en	Duration
ru	Продолжительность

en	Not In Use
ru	Не используется

en	Version %d
ru	Версия %d

en	[None]
ru	[Нет]

en	MD5

en	SHA
ru	SHA (комиссии банка плательщика и его корреспондента за счет плательщика)

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
ru	Только лог-файл

en	Logfile and Syslog/Eventlog
ru	Лог-файл и Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
ru	Только Syslog/Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы Ping и SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы Ping или SNMP

en	SNMP Uptime
ru	Время безотказной работы SNMP

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping
ru	Пинг

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
ru	NONE - только Syslog, если выбрано

en	LOW - Statistics and Errors
ru	Низкий - Статистика и ошибки

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
ru	Средний - Статистика, ошибки и результаты

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
ru	Высокий - Статистика, ошибки, результаты и основные события ввода/вывода

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
ru	Отладка - Статистика, ошибки, результаты, входы/выходы и программный поток

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
ru	DEVEL - уровень разработчика DEBUG

en	Selected Poller Interval
ru	Выбранный интервал опроса

en	Every %d Seconds
ru	Каждые %d Секунды

en	Every Minute
ru	Каждую минуту

en	Every %d Minutes
ru	Каждые %d Минуты

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Every %d Hours
ru	Каждые %d часов

en	Every %d Day
ru	Каждый %d день

en	%0.1f Minutes
ru	%d Минут

en	%d Year
ru	%d Год

en	Disabled/Manual
ru	Отключён/В ручную

en	Every day
ru	Каждый день

en	1 Thread
ru	1 поток

en	Cacti Builtin Authentication
ru	Встроенная аутентификация

en	Web Basic Authentication
ru	Web Basic аутентификация

en	LDAP/AD User Domains
ru	Домены пользователей

en	LDAP

en	Active Directory
ru	Активный каталог

en	LDAPS

en	LDAP + TLS

en	Hard
ru	Сложный

en	Demand
ru	Требование

en	Allow
ru	Разрешить

en	Try
ru	Пытаться

en	No Searching
ru	Не искать

en	Anonymous Searching
ru	Анонимный поиск

en	Specific Searching
ru	Специфический поиск

en	Enabled (strict mode)
ru	Включено (строгий режим)

en	Operator
ru	Оператор

en	Another CDEF
ru	Еще один CDEF

en	Inherit Parent Sorting
ru	Наследственный сортировщик Сортировка по родительскому признаку

en	Manual Ordering (No Sorting)
ru	Ручной заказ (без сортировки)

en	Alphabetic Ordering
ru	Буквенное упорядочение

en	Natural Ordering
ru	Естественный заказ

en	Numeric Ordering
ru	Цифровой заказ

en	Header
ru	Заголовок

en	Graph
ru	График

en	Data Query Index
ru	Индекс запросов данных

en	Current Graph Item Polling Interval
ru	Интервал опроса текущих графических объектов

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Все источники данных (не включают дубликаты)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
ru	Все источники данных (включая дублирование)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Все одинаковые источники данных (не включают дубликаты)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
ru	Все подобные источники данных (не включающие дубликаты) Интервал опроса

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ru	Все одинаковые источники данных (включая дублирование)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Maximum Value
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Максимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
ru	Источник текущих данных Пункт повестки дня: Минимальное значение

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
ru	График Нижний предел

en	Graph: Upper Limit
ru	График Верхний предел

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Подсчет всех источников данных (не включает дубликаты)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
ru	Подсчет всех источников данных (включая дубликаты)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ru	Подсчет всех аналогичных источников данных (не включать дубликаты)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ru	Подсчет всех аналогичных источников данных (включая дубликаты)

en	Main Console
ru	Консоль

en	Console Page
ru	Верхняя часть страницы консоли

en	New Graphs
ru	Новый график

en	New Device
ru	Новое устройство

en	Management
ru	Управление

en	Sites
ru	Узлы

en	Trees
ru	Деревья

en	Data Collection
ru	Коллекции Данных

en	Data Collectors
ru	Системы Сбора Данных

en	Aggregate
ru	Совокупный

en	Automation
ru	Автоматизация

en	Discovered Devices
ru	Открытые устройства

en	Presets
ru	Предустановки

en	Data Profiles
ru	Профили данных

en	Import/Export
ru	Импорт/Экспорт

en	Import Templates
ru	Импорт Шаблонов

en	Import Packages
ru	Импорт Шаблонов

en	Export Templates
ru	Экспорт Шаблонов

en	Configuration
ru	Конфигурация

en	Settings
ru	Настройки

en	Users
ru	Пользователи

en	User Groups
ru	Группы пользователей

en	User Domains
ru	Домены пользователей

en	Utilities
ru	Утилиты

en	System Utilities
ru	Системные Утилиты

en	RRDfile Cleaner
ru	Очистка RRDfile

en	SNMP Managers
ru	SNMP-записи

en	External Links
ru	Внешние ссылки

en	User Log
ru	Аутентификация

en	Troubleshooting
ru	Устранение ошибок

en	RRDfile Checker
ru	Проверка RRDfile

en	Technical Info
ru	Техническая Поддержка

en	Change Log
ru	Список изменений

en	Support
ru	Поддержка

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
ru	Применять правила автоматизации

en	Cacti Related
ru	Какти Репортаж

en	Database Related
ru	База Данных

en	Facilities Related
ru	Объекты

en	Generic Device
ru	Общий логический уровень

en	HPC/Grid Computing
ru	Параметры сетки

en	Hypervisor Related
ru	Гипервизор

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
ru	Лицензирование

en	Linux Related
ru	Линукс

en	Load Balancer
ru	Выравнивание нагрузки

en	Network Switch
ru	Сетевые фильтры

en	Network Router
ru	Сетевые фильтры

en	NAS/SAN Related
ru	ИБП (UPS)

en	Network Firewalls
ru	Сетевые фильтры

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
ru	Линукс

en	Storage Related
ru	Хранилище

en	Telco Related
ru	Выбрать шаблон

en	Web Server Related
ru	Веб-сервер

en	Windows Related
ru	Windows

en	UPS Related
ru	ИБП (UPS)

en	All Lines
ru	Все линии

en	%d Lines
ru	%d Линий

en	Console Access
ru	Доступ к консоли

en	Realtime Graphs
ru	Графики в реальном времени

en	Update Profile
ru	Обновить профиль

en	Users/Groups
ru	Группы пользователей

en	Settings/Utilities
ru	Настройки/Утилиты

en	Installation/Upgrades
ru	Установка/модернизация

en	Sites/Devices/Data
ru	Сайты/Устройства/Данные

en	Spike Handling
ru	Настройки убийства Спайк Килл

en	Log Administration
ru	Администрирование журналов

en	Log Viewing
ru	Просмотр журнала

en	Reports Administration
ru	Администрирование журналов

en	Reports Creation
ru	Создание отчетов

en	Show Graph Action Icons
ru	Показать название графика

en	Show User Help Links
ru	Показать ссылки на справку для пользователей

en	Plugin Administration
ru	Администрирование журналов

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	Template Editor
ru	Редактор шаблонов

en	General Administration
ru	Общая администрация

en	System Administration
ru	Администрирование системы

en	CDEF

en	CDEF Item
ru	Пункт CDEF

en	GPRINT Preset
ru	GPRINT Предустановка

en	Data Input Field
ru	Поле ввода данных

en	Data Source Profile
ru	Профиль источника данных

en	Data Template Item
ru	Элемент шаблона данных

en	Graph Template Item
ru	Графический элемент шаблона

en	Graph Template Input
ru	Ввод шаблона графика Ввод шаблона

en	VDEF
ru	ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

en	VDEF Item
ru	Пункт VDEF

en	Last Half Hour
ru	Последние 30 Минут

en	Last Hour
ru	Последний Час

en	Last %d Hours
ru	Последние %d Часов

en	Last Day
ru	Последние День

en	Last %d Days
ru	Последние %d Дня(ей)

en	Last Week
ru	Последняя Неделя

en	Last %d Weeks
ru	Последние %d Недели(ь)

en	Last Month
ru	Последний Месяц

en	Last %d Months
ru	Последние %d Месяца(ев)

en	Last Year
ru	Последний Год

en	Last %d Years
ru	Последние %d Года

en	Day Shift
ru	Дневная смена

en	This Day
ru	%d День

en	This Week
ru	На этой неделе

en	This Month
ru	Этот месяц

en	This Year
ru	В этом году

en	Previous Day
ru	Предыдущий День

en	Previous Week
ru	Предыдущая Неделя

en	Previous Month
ru	Предыдущий Месяц

en	Previous Year
ru	Предыдущий Год

en	%d Min
ru	d Разум

en	Month Number, Day, Year
ru	Месяц Количество, день, год

en	Month Name, Day, Year
ru	Имя месяца, день, год, год

en	Day, Month Number, Year
ru	День, месяц Номер телефона, год

en	Day, Month Name, Year
ru	День, месяц Название, год

en	Year, Month Number, Day
ru	Год, месяц Номер, день

en	Year, Month Name, Day
ru	Год, месяц Название, день

en	After Boost
ru	После Буста

en	%d MBytes
ru	%d Мбайт

en	1 GByte
ru	1 Гбайт

en	%s GBytes
ru	%s Гбайт

en	%d GBytes
ru	%d Гбайт

en	2,000 Data Source Items
ru	2,000 Элементов источников данных

en	5,000 Data Source Items
ru	5,000 Элементов источников данных

en	10,000 Data Source Items
ru	10,000 Элементов источников данных

en	15,000 Data Source Items
ru	15,000 Элементов источников данных

en	25,000 Data Source Items
ru	25,000 Элементов источников данных

en	50,000 Data Source Items (Default)
ru	50,000 Элементов источников данных

en	100,000 Data Source Items
ru	100,000 Элементов источников данных

en	200,000 Data Source Items
ru	200,000 Элементов источников данных

en	400,000 Data Source Items
ru	400,000 Элементов источников данных

en	2 Hours
ru	2 Часа

en	4 Hours
ru	4 Часа

en	6 Hours
ru	6 Часов

en	%s Hours
ru	%s Часов

en	%d GByte
ru	%d Гбайт

en	Unlimited
ru	Неограниченно

en	%s Minutes
ru	%s Минут

en	1 Megabyte
ru	1 Мегабайт

en	%d Megabytes
ru	%d Мегабайт

en	Send Now
ru	Отправить сейчас

en	Take Ownership
ru	Стать владельцем

en	Inline PNG Image
ru	Встроенное изображение Папуа-Новой Гвинеи

en	Inline JPEG Image
ru	Встроенное JPEG Изображение в формате JPEG

en	Inline GIF Image
ru	Встроенный GIF-изображение

en	Attached PNG Image
ru	Прикрепленное изображение PNG

en	Attached JPEG Image
ru	Присоединенное изображение в формате JPEG

en	Attached GIF Image
ru	Вложенное изображение GIF Image

en	Inline PNG Image, LN Style
ru	Встроенное изображение PNG, стиль LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
ru	Встроенное изображение в формате JPEG, стиль LN

en	Inline GIF Image, LN Style
ru	Встроенный GIF-изображение, стиль LN

en	Text
ru	Текст

en	Tree
ru	Дерево

en	Horizontal Rule
ru	Горизонтальная линия

en	left
ru	слева

en	center
ru	по центру

en	right
ru	справа

en	Minute(s)
ru	Минут(а)

en	Hour(s)
ru	Час(ов)

en	Day(s)
ru	День(дней)

en	Week(s)
ru	Недель

en	Month(s), Day of Month
ru	Месяц(ы), день(ы) месяца

en	Month(s), Day of Week
ru	Месяц(ы), день(ы) недели

en	Year(s)
ru	Год (лет)

en	Keep Graph Types
ru	Сохранять типы графиков

en	Keep Type and STACK
ru	Сохранить тип и STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
ru	Преобразование в AREA/STACK График

en	Convert to LINE1 Graph
ru	Преобразование в LINE1 График

en	Convert to LINE2 Graph
ru	Преобразование в LINE2 График

en	Convert to LINE3 Graph
ru	Преобразование в LINE3 График

en	Convert to LINE1/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE1 График

en	Convert to LINE2/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE2 График

en	Convert to LINE3/STACK Graph
ru	Преобразование в LINE3 График

en	No Totals
ru	Всего нет

en	Print All Legend Items
ru	Распечатать все легендарные предметы

en	Print Totaling Legend Items Only
ru	Печать итога Только легендарных предметов

en	Total Similar Data Sources
ru	Итого аналогичные источники данных

en	Total All Data Sources
ru	Всего Всего Все источники данных

en	No Reordering
ru	Нет Изменения порядка

en	Data Source, Graph
ru	Источник данных, график

en	Graph, Data Source
ru	График, источник данных

en	Base Graph Order
ru	Имеет графики

en	contains
ru	содержит

en	does not contain
ru	не содержит

en	begins with
ru	начинается с

en	does not begin with
ru	не начинается с

en	ends with
ru	заканчивается на

en	does not end with
ru	не заканчивается на

en	matches
ru	совпадает

en	is not equal to
ru	не равно

en	is less than
ru	меньше, чем

en	is less than or equal
ru	меньше или равна

en	is greater than
ru	больше, чем

en	is greater than or equal
ru	больше или равна

en	is unknown
ru	Неизвестно

en	is not unknown
ru	Неизвестно

en	is empty
ru	пустое

en	is not empty
ru	не пустое

en	matches regular expression
ru	соответствует регулярному выражению

en	does not match regular expression
ru	не соответствует регулярному выражению

en	Fixed String
ru	Фиксированная струна

en	Every 1 Hour
ru	Каждые 1 час

en	Every Day
ru	Каждый день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	Every %d Weeks
ru	Каждую %d Неделю

en	Jan
ru	Янв

en	Feb
ru	Фев

en	Mar
ru	Мар

en	Apr
ru	Апр

en	May
ru	Май

en	Jun
ru	Июн

en	Jul
ru	Июл

en	Aug
ru	Авг

en	Sep
ru	Сен

en	Oct
ru	Окт

en	Nov
ru	Ноя

en	Dec
ru	Дек

en	Use the First Handler Found
ru	Используйте обработчик PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
ru	Используйте обработчик PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ru	Используйте обработчик GetText Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ru	Используйте обработчик GetText MonoTranslator

en	Sun
ru	Вс

en	Mon
ru	Пн

en	Tue
ru	Вт

en	Wed
ru	Ср

en	Thu
ru	Чт

en	Fri
ru	Пт

en	Sat
ru	Сб

en	Arabic
ru	Арабский

en	Bulgarian
ru	Болгарский

en	Chinese (China)
ru	Китайский (Китай)

en	Chinese (Taiwan)
ru	Китайский (Тайвань)

en	Dutch
ru	Голландский

en	English
ru	Английский

en	French
ru	Французский

en	German
ru	Немецкий

en	Greek
ru	Греческий

en	Hebrew
ru	Иврит

en	Hindi
ru	Хинди

en	Italian
ru	Итальянский

en	Japanese
ru	日本語

en	Korean
ru	Корейский

en	Polish
ru	Польский

en	Portuguese
ru	Португальский

en	Portuguese (Brazil)
ru	Португальский (Бразилия)

en	Russian
ru	Русский

en	Spanish
ru	Испанский

en	Swedish
ru	Шведский

en	Turkish
ru	Турецкий

en	Vietnamese
ru	Вьетнамский

en	Classic
ru	Классический

en	Modern
ru	Современный

en	Dark
ru	Темный

en	Paper-plane
ru	Бумажный самолет

en	Paw
ru	Лапа

en	Sunrise
ru	Восход

en	[Fail]
ru	Неудача

en	[Warning]
ru	ВНИМАНИЕ:

en	[Restart]
ru	Ограниченный

en	[Success]
ru	Выполненно

en	[Skipped]

en	User Profile (Edit)
ru	Профиль пользователя (Изменить)

en	Tree Mode
ru	Режим дерева

en	List Mode
ru	Режим списка

en	Console
ru	Консоль

en	Graph Management
ru	Управление графиками

en	(Edit)
ru	(Редактировать)

en	Graph Items
ru	Графики [новый]

en	Create New Graphs
ru	Создать новые графики

en	Create Graphs from Data Query
ru	Создание графиков на основе запроса данных

en	(Remove)
ru	Удалить

en	View Log
ru	Посмотреть лог

en	Graph Trees
ru	Графические деревья

en	Graph Template Items
ru	График Элементы шаблона Элементы шаблона

en	Round Robin Archives
ru	Круглый Робин архивы архивов

en	Data Input Fields
ru	Поля ввода данных

en	(Remove Item)
ru	(Удалить элемент)

en	RRD Cleaner

en	List unused Files
ru	Список неиспользуемых файлов

en	RRD Check
ru	Проверить

en	Technical Support
ru	Техническая Поддержка

en	View User Log
ru	Просмотр журнала пользователя

en	Clear User Log
ru	Очистить журнал пользователя

en	Purge User Log
ru	Журнал пользователя очистки

en	View Data Query Cache
ru	Просмотр кэша запросов данных

en	Clear Log
ru	Очистить журнал

en	Boost Status
ru	Ускорение статуса

en	View SNMP Agent Cache
ru	Просмотр кэша агента SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
ru	Просмотр журнала уведомлений агента SNMP

en	VDEF Items
ru	Пункты Десятилетней программы профессиональной подготовки и переподготовки

en	View SNMP Notification Receivers
ru	Просмотр приемников уведомлений SNMP

en	Cacti Settings
ru	Настройки кактусов

en	External Link
ru	Внешняя ссылка

en	(Action)
ru	Действие

en	Cacti Help
ru	Кактусы дома

en	Export Results
ru	Экспортировать результаты

en	Reporting
ru	Отчёты

en	Report Add
ru	Добавить отчёт

en	Report Delete
ru	Удалить отчёт

en	Report Edit
ru	Изменить отчёт

en	Report Edit Item
ru	Отчет Редактировать Пункт

en	Color Template Items
ru	Элементы цветового шаблона

en	Aggregate Items
ru	Агрегированные позиции

en	Graph Rule Items
ru	Элементы правил графов

en	Tree Rule Items
ru	Пункты правила деревьев

en	days
ru	дней

en	hrs
ru	часов

en	mins
ru	мин

en	secs
ru	сек

en	hours
ru	часов

en	minutes
ru	минут

en	seconds
ru	секунд

en	SNMP Version
ru	Версия SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
ru	Выберите версию SNMP для этого хоста.

en	SNMP Community String
ru	Строка SNMP Community

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ru	Заполните сообщество чтения SNMP для данного устройства.

en	SNMP Security Level
ru	Уровень безопасности SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
ru	Уровень безопасности SNMP v3, используемый при запросе устройства.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ru	Автоматический протокол SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ru	Выберите Протокол авторизации SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
ru	SNMP Имя Пользователя (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
ru	Имя пользователя SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP Password (v3)
ru	SNMP Пароль (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
ru	Пароль SNMP v3 для данного устройства.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ru	Протокол конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ru	Выберите протокол конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза конфиденциальности SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ru	Выберите Парольную фразу конфиденциальности SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
ru	Контекст SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
ru	Введите контекст SNMP, который будет использоваться для данного устройства.

en	SNMP Engine ID (v3)
ru	ID двигателя SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ru	Введите идентификатор SNMP v3 Engine Id, который будет использоваться для данного устройства. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать идентификатор SNMP Engine ID, определяемый для каждого приемника уведомления SNMPv3.

en	SNMP Port
ru	Порт SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
ru	Введите номер порта UDP для использования в SNMP (по умолчанию 161).

en	SNMP Timeout
ru	Таймаут SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ru	Максимальное количество миллисекунд Cacti будет ждать ответа SNMP (не работает с поддержкой php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
ru	Максимальное количество OID на каждый полученный запрос

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
ru	Указано количество OID, которые можно получить в одном запросе на получение SNMP Get.

en	%d OID
ru	Максимальный OID

en	%d OID's
ru	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ru	Массовая ходьба: максимальное количество повторений

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
ru	Для устройств SNMPv2 и SNMPv3 максимальный размер повторений SNMP Bulk Walk. По умолчанию установлено «Автоопределение при повторном индексировании». Для очень больших коммутаторов, высокопроизводительных серверов, сетей Jumbo Frame или для соединений WAN с высокой задержкой увеличение этого значения может повысить производительность опроса. Больше данных упаковывается в один пакет SNMP, что может сократить время выполнения запроса данных. Однако некоторые устройства могут полностью отказываться отвечать на пакеты с максимальным размером повторения, который установлен слишком большим. Это может быть особенно актуально для устройств типа IoT с низким энергопотреблением или небольших встроенных ИТ-устройств. Особое внимание следует уделять общему MTU сетевого пути, поскольку установка слишком большого значения может привести к фрагментации пакета.

en	Auto Detect on Re-Index
ru	Автоматическое определение при повторной индексации

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
ru	Автоматическое определение / установка при первом повторном индексировании

en	%d Repetition
ru	Параметры сетки

en	%d Repetitions
ru	Параметры сетки

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ru	Максимальное количество попыток связаться с устройством через считывающую строку SNMP перед отказом.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
ru	Полезное название для данного профиля хранения данных и опроса.

en	New Profile
ru	Новый профиль

en	Polling Interval
ru	Интервал опроса

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
ru	Частота сбора данных из Источника данных?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
ru	Как долго могут отсутствовать данные, прежде чем RRDtool будет записывать неизвестные данные. Увеличьте это значение, если ваш Источник данных нестабилен и вы хотите перенести старые данные, а не показывать пробелы в графиках. Это значение умножается на X-Files Factor для определения фактического времени.

en	X-Files Factor
ru	Фактор Секретных Материалов

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
ru	Количество неизвестных данных, которые все еще можно считать известными.

en	Consolidation Functions
ru	Функции консолидации

en	How data is to be entered in RRAs.
ru	Как данные должны вводиться в RRA.

en	Is this the default storage profile?
ru	Это стандартный профиль хранения?

en	RRDfile Size (in Bytes)
ru	Размер файла RRD (в байтах)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
ru	Основываясь на количестве строк во всех RRA и количестве выбранных функций консолидации, размер всей этой строки в файле RRD.

en	New Profile RRA
ru	Новый профиль RRA

en	Aggregation Level
ru	Уровень агрегирования

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
ru	Количество образцов, необходимое для заполнения строки в спецификации RRA. Первое значение RRA всегда должно иметь значение 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
ru	Сколько поколений данных хранится в RRA.

en	Default Timespan
ru	Время по умолчанию Время по умолчанию

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
ru	При просмотре графика, основанного на рассматриваемом RRA, по умолчанию отображается время по умолчанию для этого графика.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
ru	Исходя из уровня агрегирования, рядов и интервала опроса, количество данных, которые будут сохранены в RRA.

en	RRA Size (in Bytes)
ru	Размер RRA (в байтах)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
ru	Исходя из количества строк и количества выбранных функций консолидации, размер этого RRA в файле RRD.

en	A useful name for this CDEF.
ru	Полезное название для этого CDEF.

en	The name of this Color.
ru	Имя этого Цвета.

en	Hex Value
ru	Шестнадцатеричное значение

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
ru	Значение гексагона для этого цвета; допустимый диапазон: 000000-FFFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
ru	Любой именованный цвет должен быть только для чтения.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
ru	Введите значимое имя для этого метода ввода данных.

en	Input Type
ru	Тип ввода

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
ru	Выберите метод, который вы хотите использовать для сбора данных для этого метода ввода данных.

en	Input String
ru	Входные струны

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
ru	Данные, которые посылаются в скрипт, включая полный путь к скрипту и вводятся в скобки <>.

en	White List Check
ru	Белый список

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
ru	Результат проверки Whitespace для конкретного метода ввода. Если входная строка изменяется, а файл Белого списка не обновляется, создание графиков будет запрещено.

en	Field [%s]
ru	Поле [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
ru	Выберите соответствующее поле из поля %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ru	Введите имя для этого поля %s. Замечание: Например, при использовании пар значений имен в вашем скрипте: NAME:VALUE, важно, чтобы имя совпадало с именем выходного поля, идентичным имени или названиям выходного скрипта.

en	Update RRDfile
ru	Обновить RRD файл

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
ru	Должны ли данные из этого выходного поля вводиться в RRD-файл.

en	Regular Expression Match
ru	Регулярное соответствие выражений

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
ru	Если вы хотите, чтобы определенное регулярное выражение соответствовало входным данным, введите его здесь (формат preg_match).

en	Allow Empty Input
ru	Разрешить пустой вход

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
ru	Отметьте здесь, если вы хотите разрешить NULL ввод в это поле от пользователя.

en	Special Type Code
ru	Код специального типа

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ru	Если это поле должно быть специально обработано шаблонами хоста, укажите это здесь. Ключевыми словами для данного поля являются %s

en	The name given to this data template.
ru	Название, данное данному шаблону данных.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ru	Выберите имя для этого источника данных. Он может включать переменные-заменители, такие как |host_description| или |query_fieldName|. Полный список поддерживаемых сменных меток смотрите в документации к Cacti.

en	Data Source Path
ru	Путь к источнику данных

en	The full path to the RRDfile.
ru	Полный путь к файлу RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
ru	Сценарий/источник, используемый для сбора данных для этого источника данных.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
ru	Выберите Профиль источника данных. Профиль источника данных контролирует интервал опроса, агрегирование данных и политику хранения для итоговых Источников данных.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
ru	Количество времени в секундах между ожидаемыми обновлениями.

en	Data Source Active
ru	Источник данных активен

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
ru	Должна ли компания Cacti собирать данные для этого источника данных или нет.

en	Internal Data Source Name
ru	Имя внутреннего источника данных Имя источника данных

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
ru	Выберите уникальное имя для представления этой части данных внутри RRD-файла.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
ru	Минимальное значение ("U" для отсутствия минимального значения)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ru	Минимальное допустимое значение собираемых данных.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
ru	Максимальное значение ("U" для Нет максимального значения)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ru	Максимальное допустимое значение собираемых данных.

en	Data Source Type
ru	Тип данных источника

en	How data is represented in the RRA.
ru	Как данные представлены в ОРДА.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
ru	Максимальное время, которое может пройти, прежде чем данные будут введены как "неизвестные". (Обычно 2x300=600)

en	Not Selected
ru	Не выбрано

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
ru	После сбора данных данные для этого поля будут помещены в этот источник данных.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
ru	Введите имя для этой предустановки GPRINT, убедитесь, что это то, что вы узнаете.

en	GPRINT Text
ru	GPRINT Текст

en	Enter the custom GPRINT string here.
ru	Введите здесь пользовательскую строку GPRINT.

en	Common Options
ru	Общие Параметры

en	Title (--title)
ru	Название (-- название)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ru	Имя, которое печатается на графике. Он может включать переменные-заменители, такие как |host_description| или |query_fieldName|. Полный список поддерживаемых сменных меток смотрите в документации к Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
ru	Вертикальная этикетка (-- вертикальная этикетка)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
ru	Вертикальная метка пишется слева от графика

en	Image Format (--imgformat)
ru	Формат изображения (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
ru	Тип генерируемого графика: PNG, GIF или SVG. Выбор типа графического изображения очень сильно зависит от RRDtool.

en	Height (--height)
ru	Высота (--высота)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ru	Высота (в пикселях) области графика внутри графика. Эта область не включает в себя легенду, легенду оси или заголовок.

en	Width (--width)
ru	Ширина (-ширина)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ru	Ширина (в пикселях) области графика внутри графика. Эта область не включает в себя легенду, легенду оси или заголовок.

en	Base Value (--base)
ru	Базовое значение (-базовое)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
ru	Для памяти должно быть установлено значение 1024, для измерения трафика - 1000.

en	Slope Mode (--slope-mode)
ru	Режим наклона (-режим наклона)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
ru	Использование режима Slope Mode выравнивает форму графиков за счет снижения разрешения некоторых из них на экране.

en	Scaling Options
ru	Ð Ñ Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ñ Ð²ÐµÑ Ñ

en	Auto Scale
ru	Автомасштаб

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
ru	Автоматическое масштабирование оси Y вместо определения верхнего и нижнего пределов. Примечание: если этот флажок установлен, то и верхний, и нижний пределы будут проигнорированы.

en	Auto Scale Options
ru	Параметры автоматического масштабирования

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
ru	Используйте <br> --alt-autoscale для масштабирования до абсолютного минимума и максимума <br> --alt-autoscale-max для масштабирования до максимального значения, используя данный нижний предел <br> --alt-autoscale-min - до минимального значения, используя данный верхний предел <br> --alt-autoscale (с ограничениями) - до масштаба, используя нижний и верхний пределы (RRDtool default)

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
ru	Использовать - в автоматическом масштабе (без учета заданных ограничений)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
ru	Использование -автоматическое масштабирование - максимизация (принятие нижнего предела)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
ru	Использование -авто-авто-мат-мин (принятие верхнего предела)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
ru	Использование --alt-autoscale (принятие обоих ограничений, RRDtool по умолчанию)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
ru	Логарифмическое масштабирование (--логарифмическое)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
ru	Использование логарифмического масштабирования по оси Y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
ru	Единицы СИ для логарифмического масштабирования (-единицы=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
ru	Примечание: Линейные графики по умолчанию используют обозначение SI.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
ru	Жесткий пограничный режим (--жесткий)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
ru	Не расширяйте нижний и верхний пределы, если график содержит значения за пределами допустимого диапазона.

en	Upper Limit (--upper-limit)
ru	Верхний предел (-- верхний предел)

en	The maximum vertical value for the graph.
ru	Максимальное вертикальное значение для графика.

en	Lower Limit (--lower-limit)
ru	Нижний предел (-- нижний предел)

en	The minimum vertical value for the graph.
ru	Минимальное вертикальное значение для графика.

en	Grid Options
ru	Параметры сетки

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
ru	Единица измерения стоимости сети (-единица/-единица измерения)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
ru	Устанавливает значение экспоненты по оси Y для чисел. Примечание: Эта опция устарела и заменена опцией --y-grid. В этой опции линии сетки оси Y отображаются на каждом интервале шага сетки. Этикетки помещаются на каждую линию факторов наклеивания.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
ru	Единица экспонентного значения (-- единицы экспонентного значения)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
ru	Какое устройство следует использовать Cacti на оси Y. Используйте 3 для отображения всего в "k" или -6 для отображения всего в "u" (микро).

en	Unit Length (--units-length <length>)
ru	Единичная длина (-- единица длина; <длина>;)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
ru	Сколько цифр, по мнению RRDtool, должно быть в метках оси Y? Возможно, вам придется использовать эту опцию, чтобы освободить достаточно места после того, как вы начнете работать с маркировкой оси y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
ru	Нет электрической сети (-не электрической сети)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
ru	Чтобы избежать эффектов стирания смазывающих эффектов, оснастка RRDtool указывает на пиксели разрешения устройства, что приводит к более четкому отображению. Если вам это не нравится, вы можете использовать этот переключатель, чтобы отключить это поведение.<br><strong>Примечание: </strong>Сетка отключена для вывода PDF, EPS, SVG по умолчанию.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
ru	Альтернативная Y-сеть (-alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
ru	Алгоритм гарантирует, что у вас всегда есть сетка, что существует достаточно, но не слишком много линий сетки, и что сетка является метрической. Этот параметр также гарантирует, что вы получите достаточное количество десятичных разрядов, даже если ваш график изменится с 69.998 на 70.001.<br><strong> Примечание: </strong>Этот параметр может влиять на опции --alt-autoscale.

en	Axis Options
ru	Осевые опции

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
ru	Правая ось (-- правая ось; масштаб:сдвиг>;)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
ru	Вторая ось будет нарисована справа от графика. Он привязан к левой оси с помощью параметров масштабирования и сдвига.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
ru	Правая осевая метка (--правая ось-метка; строка<string>)

en	The label for the right axis.
ru	Этикетка для правой оси.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
ru	Правый осевой формат (-- правый ось-формат; <format>;)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ru	По умолчанию, формат меток осей определяется автоматически. Если вы хотите сделать это самостоятельно, используйте эту опцию с теми же аргументами %lf, что и в командах PRINT и GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
ru	Правый осевой форматер (--правый осевой форматер; <formatname>;)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ru	При настройке маркировки правой оси применяйте правило к формату данных. Поддерживаемые форматы включают "числовые", где данные рассматриваются как числовые, "метки времени", где значения интерпретируются как метки времени UNIX (количество секунд с января 1970 года) и выражаются в формате strftime (по умолчанию - "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). См. также -- единицы измерения длины и -- форматы для правой оси. Наконец, "продолжительность", где значения интерпретируются как продолжительность в миллисекундах. Форматирование выполняется в соответствии с правилами вальстрации, отвечающими требованиям PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
ru	Левый осевой форматер (--левый осевой форматер; <formatname>;)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
ru	Левый осевой форматер (--левый осевой форматер; <formatname>;)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ru	При настройке маркировки левой оси примените правило к формату данных. Поддерживаемые форматы включают "числовые", где данные рассматриваются как числовые, "метки времени", где значения интерпретируются как метки времени UNIX (количество секунд с января 1970 года) и выражаются в формате strftime (по умолчанию - "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). См. также - единицы длины. Наконец, "продолжительность", где значения интерпретируются как продолжительность в миллисекундах. Форматирование выполняется в соответствии с правилами вальстрации, отвечающими требованиям PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
ru	Опции легенды

en	Auto Padding
ru	Автоматическая подкладка

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
ru	Положите текст в блокнот так, чтобы легенды и графические данные всегда совпадали. Примечание: это может привести к тому, что отображение графиков займет больше времени из-за больших накладных расходов. Кроме того, автоматическая подкладка может быть неточной на всех типах графиков, обычно помогает последовательная маркировка.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
ru	Динамические этикетки (-динамические этикетки)

en	Draw line markers as a line.
ru	Нарисуйте маркеры линий как линию.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
ru	Легенда о принудительных правилах (-правилах и легендах)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
ru	Приведите в действие поколение легенд HRULE и VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
ru	Ширина вкладки (--ширина полосы пропускания <пикселей>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
ru	По умолчанию ширина вкладки - 40 пикселей, используйте эту опцию для ее изменения.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
ru	Положение легенды (--генное положение=<положение=<положение>;)

en	Place the legend at the given side of the graph.
ru	Поместите легенду на данную сторону графика.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
ru	Направление легенды (--направление на генерацию=<направление;;;; направление;)

en	Place the legend items in the given vertical order.
ru	Расположите легендарные предметы в указанном вертикальном порядке.

en	Graph Item Type
ru	Тип графического элемента

en	How data for this item is represented visually on the graph.
ru	Как визуально отображаются данные для этого пункта на графике.

en	The data source to use for this graph item.
ru	Источник данных для данного графического элемента.

en	The color to use for the legend.
ru	Цвет используемый для легенды

en	Opacity/Alpha Channel
ru	Непрозрачность/ Альфа-канал

en	The opacity/alpha channel of the color.
ru	Прозрачность/альфа-канал цвета.

en	Consolidation Function
ru	Функция Консолидации

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
ru	Как данные для этого пункта представлены статистически на графике.

en	CDEF Function
ru	Функция CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
ru	Функция CDEF (математика) для применения к данному пункту на графике или в легенде.

en	VDEF Function
ru	Функция VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
ru	Функция VDEF (математика) для применения к данному пункту в легенде графика.

en	Shift Data
ru	Данные сдвига

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
ru	Смещение данных по оси времени (ось x) на величину, указанную в поле "Значение".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
ru	[HRULE|VRULE]: Значение графического элемента. [TICK]: Дробь для тиковой строки. [SHIFT]: Смещение времени в секундах.

en	GPRINT Type
ru	GPRINT Тип

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
ru	Если этот графический элемент является GPRINT, то здесь можно выбрать другой формат. Дополнительные типы можно определить в разделе "Предустановки GPRINT".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
ru	Выравнивание текста (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
ru	Все последующие легендарные линии будут выровнены, как указано здесь. Эту команду можно использовать несколько раз на одном графике. Эта команда не создает табличный макет.Примечание: Вы можете захотеть вставить <HR> на предыдущем графическом элементе. Примечание: A <HR> на этой строке легенды эта настройка устарела!

en	Text Format
ru	Формат Текста

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
ru	Текст, который будет отображаться в легенде данного графического элемента.

en	Insert Hard Return
ru	Вставить жесткий возврат

en	Forces the legend to the next line after this item.
ru	Подталкивает легенду к следующей строке после этого пункта.

en	Line Width (decimal)
ru	Ширина линии (десятичная запятая)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
ru	Если была выбрана опция LINE, укажите ширину линии здесь. Вы должны указать десятичную точность, например, 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
ru	Тире (тире [=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]]))))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
ru	Модификатор пунктирной линии позволяет использовать стиль пунктирной линии.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
ru	Смещение тире (смещение тире = смещение тире)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
ru	Параметр "Смещение штрихов" задает смещение в шаблоне, с которого начинается обводка.

en	The name given to this graph template.
ru	Название, данное данному шаблону графика.

en	Multiple Instances
ru	Несколько экземпляров

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
ru	Установите этот флажок, если на одно устройство может приходиться более одного графика такого типа.

en	Test Data Sources
ru	Имеет ли источник данных

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите протестировать источники данных перед их созданием. При включенных источниках тестовых данных, если источник данных не возвращает действительные данные, график не будет создан. Этот параметр важен, если вы хотите иметь более общий шаблон устройства, который может включать больше шаблонов графиков, которые можно выборочно применять в зависимости от характеристик самого устройства. Примечание. Если у вас есть долго работающий скрипт в качестве источника данных, время для создания графиков будет увеличено.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
ru	Введите имя для этого входа графического элемента, убедитесь, что он распознается.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
ru	Введите описание для этого входа графического элемента, чтобы описать, для чего используется этот вход.

en	Field Type
ru	Тип поля

en	How data is to be represented on the graph.
ru	Как данные должны быть представлены на графике.

en	General Device Options
ru	Общие параметры устройства

en	Give this host a meaningful description.
ru	Дайте этому хосту содержательное описание.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
ru	Полностью квалифицированное имя хоста или IP-адрес для данного устройства.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
ru	Физическое местоположение Устройства. Это текст свободной формы может быть комнатой, местом расположения стойки и т.д.

en	Poller Association
ru	Ассоциация полярников

en	Device Site Association
ru	Ассоциация производителей устройств

en	What Site is this Device associated with.
ru	С каким сайтом связано это Устройство.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
ru	Выберите шаблон устройства, который будет использоваться для определения шаблонов графиков и запросов данных по умолчанию, связанных с данным устройством.

en	Number of Collection Threads
ru	Количество нитей коллекционирования

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
ru	Количество параллельных потоков, используемых для опроса данного устройства. Это относится только к опросу позвоночника.

en	Check this box to disable all checks for this host.
ru	Установите этот флажок, чтобы отключить все галочки для этого хоста.

en	Availability/Reachability Options
ru	Наличие/доступность Опции для обучения

en	Downed Device Detection
ru	Обнаружение подержанного устройства

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ru	Метод Cacti будет использоваться для определения, доступен ли хост для опроса. <br><i>NOTE: Рекомендуется, как минимум, всегда выбирать SNMP.</i>.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
ru	Тип посылаемого ping-пакета. <br><i>NOTE: ICMP в Linux/UNIX требует привилегий root.</i>.

en	Additional Options
ru	Дополнительные опции

en	Created
ru	Создать

en	Date/time the device was added

en	Notes
ru	Заметки

en	Enter notes to this host.
ru	Введите примечания для этого хоста.

en	External ID
ru	Внешний ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
ru	Внешний идентификатор для связи данных Cacti с внешними системами мониторинга.

en	A useful name for this host template.
ru	Полезное имя для этого шаблона хоста.

en	Class
ru	Классический

en	A suitable Class for the Device Template.
ru	Полезное название для этого шаблона.

en	A name for this data query.
ru	Имя для этого запроса данных.

en	A description for this data query.
ru	Описание этого запроса данных.

en	XML Path
ru	Путь к XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
ru	Полный путь к XML-файлу, содержащему определения для данного запроса данных.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
ru	Выберите метод ввода для данного запроса данных. Этот метод ввода определяет способ сбора данных для каждого устройства, связанного с запросом данных.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
ru	Выберите Шаблон графика, который будет использоваться для этого пункта Шаблон графика запроса данных.

en	A name for this associated graph.
ru	Название для этого графика.

en	A useful name for this graph tree.
ru	Полезное название для этого дерева графов.

en	Sorting Type
ru	Тип сортировки

en	Choose how items in this tree will be sorted.
ru	Выберите способ сортировки элементов в этом дереве.

en	Publish
ru	Опубликовать

en	Should this Tree be published for users to access?
ru	Должно ли это дерево быть опубликовано для доступа пользователей?

en	An Email Address where the User can be reached.
ru	Адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
ru	Дважды введите пароль этого пользователя. Помните, что пароли чувствительны к регистру!

en	Determines if user is able to login.
ru	Определяет, может ли пользователь войти в систему.

en	Locked
ru	Заблокировано

en	Determines if the user account is locked.
ru	Определяет, заблокирована ли учетная запись пользователя.

en	Account Options
ru	Аккаунт Опции

en	Set any user account specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры учетной записи пользователя.

en	Must Change Password at Next Login
ru	Должен изменить пароль при следующем входе в систему

en	Maintain Custom Graph and User Settings
ru	Поддержка пользовательских графиков и пользовательских настроек

en	Graph Options
ru	Параметры графиков

en	Set any graph specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры графика.

en	User Has Rights to Tree View
ru	Пользователь имеет права на просмотр дерева

en	User Has Rights to List View
ru	Пользователь имеет права на просмотр списка

en	User Has Rights to Preview View
ru	У пользователя есть права на предварительный просмотр

en	Login Options
ru	Опции авторизации

en	What to do when this user logs in.
ru	Что делать при входе этого пользователя в систему.

en	Show the page that user pointed their browser to.
ru	Покажите страницу, на которую пользователь указал свой браузер.

en	Show the default console screen.
ru	Показывает экран консоли по умолчанию.

en	Show the default graph screen.
ru	Показывать экран графика по умолчанию.

en	Authentication Realm
ru	Царство Аутентификации

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
ru	Используется, только если включена базовая аутентификация LDAP или Web Basic Authentication. Изменение этого параметра на не включенную область приведет к фактическому отключению пользователя.

en	Import Template from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные шаблона, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Data Source Overrides
ru	Профили источников данных

en	Create New from Template
ru	Создать новый из шаблона

en	Graph/Data Template Overrides
ru	Параметры шаблона графика Параметры шаблона

en	Remove Orphaned Graph Items
ru	Удалить осиротевшие графические объекты

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
ru	Если флажок установлен, Cacti удалит все графические элементы как из Шаблона графика, так и из связанных с ним графиков, которые не включены в импортируемый Шаблон графика.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
ru	Формат изображения Шаблона графика Формат изображения

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Формат изображения по умолчанию, который будет использоваться для всех новых шаблонов графиков.

en	Graph Template Height
ru	График Высота шаблона Высота шаблона

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	Graph Template Width
ru	Ширина шаблона графика Ширина шаблона

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	General SNMP Entity Options
ru	Общие параметры объекта SNMP Опции объекта SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
ru	Дайте этому объекту SNMP значимое описание.

en	Disable SNMP Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
ru	Установите этот флажок, если вы временно не хотите отправлять уведомления SNMP на этот хост.

en	Maximum Log Size
ru	Максимальный размер журнала

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
ru	Максимальное количество записей журнала уведомлений за день для данного ресивера должно быть сохранено.

en	SNMP Message Type
ru	Тип сообщения SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
ru	Ловушки SNMP всегда не распознаются. Для отправки подтвержденных уведомлений SNMP, официально называемых "INFORMS", потребуется SNMPv2 или выше.

en	The new Title of the aggregated Graph.
ru	Новое название агрегированного графика.

en	Prefix
ru	Префикс

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
ru	Префикс для всех GPRINT-линий, чтобы различать, например, разные хосты.

en	Include Prefix Text
ru	Включить индекс

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
ru	Включите исходные графики Заголовочный текст GPRINT с агрегированными графиками.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
ru	Используйте эту опцию для создания, например, STACKedraphs.<br>AREA/STACK: 1-й график сохраняет AREA/STACK элементы, остальные преобразуются в STACK<br>LINE1: все элементы преобразуются в LINE1 элементы<br>LINE2: все элементы преобразуются в LINE2 элементы<br>LINE3: все элементы преобразуются в LINE3 элементы.

en	Totaling
ru	Всего

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
ru	Пожалуйста, отметьте те пункты, которые будут суммированы в столбце "Всего", при выборе любой опции суммирования.

en	Total Type
ru	Всего Тип

en	Which type of totaling shall be performed.
ru	Какой вид суммирования должен быть выполнен.

en	Prefix for GPRINT Totals
ru	Префикс для итоговых значений GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
ru	Префикс для всех итоговых GPRINT-строк.

en	Reorder Type
ru	Тип переупорядочивания

en	Reordering of Graphs.
ru	Порядок расположения графиков.

en	Please name this Aggregate Graph.
ru	Пожалуйста, назовите этот Обобщающий График.

en	Propagation Enabled
ru	Пропаганда разрешена

en	Is this to carry the template?
ru	Это для того, чтобы носить шаблон?

en	Aggregate Graph Settings
ru	Настройки агрегированного графика

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
ru	Префикс для всех GPRINT-линий, чтобы различать, например, разные хосты. В этом префиксе можно использовать как переменные Host, так и переменные замены Data Query.

en	Aggregate Template Name
ru	Название агрегированного шаблона Название шаблона

en	Please name this Aggregate Template.
ru	Пожалуйста, назовите этот Обобщающий Шаблон.

en	Source Graph Template
ru	Шаблон исходного графика Шаблон исходного графика

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
ru	Графический шаблон, на котором основан данный Агрегированный шаблон.

en	Aggregate Template Settings
ru	Настройки агрегированного шаблона Настройки шаблона

en	The name of this Color Template.
ru	Название этого цветового шаблона.

en	A nice Color
ru	Хороший цвет

en	A useful name for this Template.
ru	Полезное название для этого шаблона.

en	Operation
ru	Операция

en	Logical operation to combine rules.
ru	Логическая операция по комбинированию правил.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
ru	Имя поля, которое должно использоваться для данного пункта Правил.

en	Operator.
ru	Оператор

en	Matching Pattern
ru	Соответствующая модель

en	The Pattern to be matched against.
ru	С которым нужно сравнить модель.

en	Sequence.
ru	последовательность установки.

en	A useful name for this Rule.
ru	Полезное название для этого правила.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
ru	Выберите Запрос данных для применения к этому правилу.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
ru	Выберите любой из доступных типов графиков для применения к данному правилу.

en	Enable Rule
ru	Включить правило

en	Check this box to enable this rule.
ru	Установите этот флажок, чтобы включить это правило.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
ru	Выберите дерево для новых элементов дерева.

en	Leaf Item Type
ru	Тип изделия листа

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
ru	Тип объекта, который должен быть динамически добавлен в дерево.

en	Graph Grouping Style
ru	Стиль группировки графиков

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
ru	Выберите способ группировки графиков при рисовании для конкретного узла на дереве.

en	Optional: Sub-Tree Item
ru	Необязательно: Пункт поддерева

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
ru	Выберите элемент поддерева для подключения.<br>Убедитесь, что он все еще там, когда это правило выполняется!

en	Header Type
ru	Тип заголовка

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
ru	Выберите объект для создания нового подзаголовка.

en	Propagate Changes
ru	Распространение Изменения Изменения

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
ru	Распространяйте все опции этой формы (за исключением "Заголовок") на все элементы заголовка.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
ru	Строгий образец (регулярное выражение) для сравнения с.<br>Закрытие '/' должно быть обеспечено <strong>NOT</strong>!

en	Replacement Pattern
ru	Схема замены

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
ru	Шаблон замены строк для использования в качестве заголовка дерева.<br>Ссылка на соответствие <strong>\${1}</strong> для первого совпадения!

en	T

en	G

en	M
ru	М

en	K

en	Paths
ru	Путь

en	Device Defaults
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	Poller
ru	Регистратор

en	Data
ru	Данные

en	Visual
ru	Визуально

en	Authentication
ru	Аутентификация

en	Performance
ru	Производительность

en	Spikes
ru	Зубцы

en	Mail/Reporting/DNS
ru	Почта/Отчет/Докладчик/ДНС

en	Time Spanning/Shifting
ru	Временные интервалы/смены

en	Graph Thumbnail Settings
ru	Настройки миниатюр графика

en	Tree Settings
ru	Настройки дерева

en	Graph Fonts
ru	Графические шрифты

en	PHP Mail() Function
ru	PHP Mail() Функция

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
ru	Необходимые траектории инструмента

en	snmpwalk Binary Path
ru	Snmpwalk Двоичный Двоичный Путь

en	The path to your snmpwalk binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу Snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
ru	бинарный путь snmpget

en	The path to your snmpget binary.
ru	Путь к вашему snmpget бинарному файлу.

en	snmpbulkwalk Binary Path
ru	оптовая пешеходная тропа Двоичный Двоичный Путь

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу Snmp Bulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
ru	snmpgetnext Binary Path (Следующий двоичный путь)

en	The path to your snmpgetnext binary.
ru	Путь к следующему бинарному файлу snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
ru	Двоичный Двоичный Путь Инмптрапа

en	The path to your snmptrap binary.
ru	Путь к твоему бинарному файлу snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
ru	Двоичный путь RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
ru	Путь к бинарному инструменту Rrdtool.

en	PHP Binary Path
ru	Двоичный путь PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
ru	Путь к двоичному файлу PHP (для получения этого файла может потребоваться перекомпиляция php).

en	FPing Binary Path
ru	Двоичный путь PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Logging
ru	Регистрация

en	Cacti Log Path
ru	Путь кактусового журнала

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
ru	Путь к вашему файлу журнала Cacti (если он пустой, по умолчанию используется значение по умолчанию: <path_cacti>/log/cacti.log).

en	Poller Standard Error Log Path
ru	Стандартный путь регистрации стандартной ошибки Поллера

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
ru	Если у вас возникли проблемы со сборщиками данных Cacti, задайте этот путь файла, и стандартная ошибка Сборщики данных будет перенаправлена в этот файл.

en	Rotate the Cacti Log
ru	Поверните журнал кактусов

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
ru	Эта опция будет периодически поворачивать журнал кактусов.

en	Rotation Frequency
ru	Частота вращения Частота вращения

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
ru	С какой частотой вы хотели бы вращать свои журналы?

en	Log Retention
ru	Хранение журнала

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
ru	Сколько лог-файлов вы хотите сохранить? Используйте 0, чтобы никогда не удалять журналы. (0-365)

en	Alternate Poller Path
ru	Альтернативный путь Поллера

en	Spine Binary File Location
ru	Расположение дискретного файла в позвоночнике

en	The path to Spine binary.
ru	Путь к хребтовому двоичному корешку.

en	Spine Config File Path
ru	Путь к файлу конфигурации позвоночника

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
ru	Путь к файлу конфигурации позвоночника. По умолчанию, в cwd для позвоночника, или /etc, если не указано.

en	RRDfile Auto Clean
ru	Автоматическая очистка файлов RRD

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
ru	Автоматически архивировать или удалять RRD-файлы при удалении соответствующих источников данных из Cacti.

en	RRDfile Auto Clean Method
ru	Автоматический метод очистки файла RRD

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
ru	Метод очистки файлов RRDfiles от Cacti после удаления их источников данных.

en	Archive
ru	Архив

en	Archive directory
ru	Каталог архива

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
ru	Это каталог, в котором RRD-файлы перемещены для архивирования.

en	Log Settings
ru	Настройка Регистрации

en	Log Destination
ru	Пункт назначения журнала

en	How will Cacti handle event logging.
ru	Как будет работать Cacti с протоколированием событий.

en	Generic Log Level
ru	Общий логический уровень

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ru	Какой уровень детализации вы хотите отправить в файл журнала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выход в любой другой статус, кроме NONE или LOW, может быстро исчерпать дисковое пространство.

en	Expand log details
ru	Развернуть устройства

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
ru	Проблемы с проверкой входных данных журнала

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
ru	Запись, когда доступ к полям запроса осуществляется без прохождения надлежащей проверки ввода.

en	Data Source Tracing
ru	Источники данных Использование

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
ru	Возможность проследить создание Источников данных только для разработчиков, главным образом, вокруг проверки уникальности

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
ru	Отладка выборочных файлов

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
ru	Выберите файлы, которые вы хотите поместить в режим отладки, независимо от настроек Generic Log Level. Любые выбранные файлы будут обрабатываться так же, как и в режиме отладки.

en	Selective Plugin Debug
ru	Селективная отладка плагина

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
ru	Выберите плагины, которые вы хотите поместить в режим отладки, независимо от настроек Generic Log Level. Любые файлы, используемые этим плагином, будут обрабатываться так же, как и в режиме отладки.

en	Selective Device Debug
ru	Отладка селективных устройств

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
ru	Ограниченный запятыми список идентификаторов устройств, которые вы хотите использовать в режиме отладки во время сбора данных. Этот уровень отладки доступен только во время процесса опроса Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
ru	Выбор элементов системного журнала/изображения в журнале событий

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
ru	При использовании Syslog/Eventlog для ведения журналов сообщений журнала Cacti, которые будут пересылаться в Syslog/Eventlog.

en	Statistics
ru	Статистика

en	Warnings
ru	Предупреждения

en	Errors
ru	Ошибки

en	Internationalization (i18n)
ru	Локализация (i18n)

en	Language Support
ru	Поддерживаемые Языки

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
ru	Выберите 'включен', чтобы разрешить локализацию Cacti. Строгий режим требует, чтобы запрашиваемый язык также поддерживался всеми плагинами, устанавливаемыми в вашей системе. Если это не так, то все будет отображаться на английском языке.

en	Language
ru	Язык

en	Default language for this system.
ru	Язык по умолчанию для данной системы.

en	Auto Language Detection
ru	Автоматическое Определение Языка

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
ru	Позволяет автоматически определять язык пользователя по умолчанию и предоставлять его при входе в систему, если этот язык поддерживается Cacti. Если отключено, язык по умолчанию будет действовать до тех пор, пока пользователь не выберет другой язык.

en	Preferred Language Processor
ru	Предпочтительный языковой процессор

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ru	Cacti включает поддержку нескольких альтернативных процессоров языкового перевода. По умолчанию будет использоваться встроенная поддержка PHP, но не все варианты Linux включают встроенную языковую поддержку. Если он не выбран, Cacti выберет первый найденный.

en	Client TimeZone Support
ru	MySQL - Поддержка часовых поясов

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
ru	Отображение даты Формат отображения даты

en	The System default date format to use in Cacti.
ru	Формат даты по умолчанию для использования в Cacti.

en	Date Separator
ru	Разделитель даты

en	The System default date separator to be used in Cacti.
ru	Системный разделитель дат по умолчанию, который будет использоваться в Cacti.

en	Other Settings
ru	Другие настройки

en	Show only site specific locations
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры графика.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
ru	Проверили ли проверенные графики/источники данных

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
ru	Должны ли быть проверены по умолчанию Has Graphs и Has Data Sources (Имеет графики и источники данных).

en	RRDtool Version
ru	Версия RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
ru	Версия RRDtool, которую вы установили.

en	Enable Gradient Support
ru	Включить поддержку градиента

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
ru	Включена поддержка градиента для диаграмм AREA и STACK.

en	Graph Permission Method
ru	Графический метод Разрешения

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ru	Существует два способа определения прав доступа пользователя к графику. Первый - "Разрешительный". При настройке 'Разрешение' пользователю нужен доступ только к графику, устройству или шаблону графика, чтобы получить доступ к применяемым к ним графикам. В разделе "Ограничительный" пользователь должен иметь доступ к графику, устройству и шаблону графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Permissive
ru	Разрешение

en	Restrictive
ru	Ограничительный

en	Device Based
ru	Имя устройства

en	Graph/Data Source Creation Method
ru	Способ создания графиков/Источников данных

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
ru	Если установлено значение Просто, то графики и источники данных могут быть созданы только из новых графиков. Если поддерживается расширенное создание устаревших графиков и источников данных.

en	Simple
ru	Простой

en	Advanced
ru	Дополнительно

en	Show Form/Setting Help Inline
ru	Показать форму/Справку по настройке онлайн

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
ru	При установке этого флажка справка по форме и настройкам будет отображаться в строке. В противном случае она будет отображаться при наведении указателя мыши на кнопку справки.

en	Local Page Help Only
ru	Получить помощь

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
ru	Проверка удаления

en	Prompt user before item deletion.
ru	Сообщите пользователю об удалении элемента перед удалением.

en	Data Source Preservation Preset
ru	Способ создания графиков/Источников данных

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
ru	Когда этот параметр включен, Cacti будет устанавливать переключатель «Удалить» связанные источники данных графика при удалении графиков. Примечание. Cacti не разрешит удаление источников данных, если они используются в других графах.

en	Graphs Auto Unlock
ru	Авто разблокирование графиков

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
ru	При включении Cacti не будет блокировать графики. Это позволяет ускорить ручную модификацию источников данных, связанных с графиком.

en	Hide Cacti Dashboard
ru	Скрыть панель приборов Cacti Dashboard

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
ru	Для использования с поддержкой внешних каналов связи Cacti. Используя эту настройку, вы можете скрыть панель управления Cacti Dashboard, так что вы можете отобразить только свою собственную страницу.

en	Enable Drag-N-Drop
ru	Включить перетаскивание мышью

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
ru	Некоторые интерфейсы Cacti поддерживают перетаскивание с помощью Drag-N-Drop. Если флажок установлен, эта опция будет включена. Примечание: Для слабовидящих пользователей эта опция может быть отключена.

en	Site Security
ru	SMTP Безопасность

en	Force Connections over HTTPS
ru	Принудительные соединения через HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
ru	Когда этот флажок установлен, любые попытки доступа к Cacti будут перенаправляться на HTTPS для обеспечения высокой безопасности.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
ru	Разрешить небезопасные вызовы eval () JavaScript

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
ru	Некоторые плагины Cacti требуют использования небезопасных вызовов eval () JavaScript. Если вы выберете эту опцию, они будут разрешены в Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
ru	Альтернативные источники Content-Security

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ru	Доменные имена, разделенные пробелами, к которым будет разрешен доступ за пределами самого веб-сервера. Это важно для пользователей, решивших использовать CDN или сайт хостинга. Источники могут содержать подстановочные знаки, например: * .mydomain.com, или протокол, например https: //*.example.com. Эти альтернативные источники включают только типы изображений, CSS и JavaScript.

en	Remote Agent
ru	Таймаут удаленного агента

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
ru	SMTP порт

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
ru	Время в секундах, в течение которого веб-сервер Central Cacti будет ждать ответа от удаленного сборщика данных для получения различной информации об устройстве, прежде чем отклонять запрос. На устройствах, которые связаны с другими сборщиками данных, кроме Центрального кактусового сбора данных, удаленный агент должен использоваться для сбора информации об устройстве.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
ru	Включить автоматическое создание графиков

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
ru	Если отключено, Cacti Automation не будет активно создавать никаких графиков. Это полезно при настройке параметров устройства, чтобы избежать создания новых графиков при каждом сохранении объекта. Вызов правил автоматизации вручную все еще возможен.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
ru	Включить автоматическое создание элементов дерева

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
ru	Если отключено, Cacti Automation не будет активно создавать элементы дерева. Это полезно при настройке параметров устройства или графика, чтобы избежать создания новых записей дерева при каждом сохранении объекта. Вызов правил вручную все еще возможен.

en	Automation Notification To Email
ru	Автоматическое уведомление по электронной почте

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
ru	Адрес электронной почты для отправки уведомлений об автоматическом оповещении, если он не указан на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Сеть автоматизации) останутся пустыми, Cacti будет использовать учетную запись Primary Cacti Admins Email.

en	Automation Notification From Name
ru	Уведомление об автоматизации от имени

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
ru	Имя электронной почты, которое будет использоваться для сообщений электронной почты с автоматическим уведомлением, если оно не указано на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Автоматизация сети) останутся пустыми, Cacti будет использовать системное значение по умолчанию From Name (От имени).

en	Automation Notification From Email
ru	Автоматическое уведомление по электронной почте

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
ru	Адрес электронной почты, который будет использоваться для сообщений электронной почты с автоматическим уведомлением, если он не указан на уровне сети автоматизации. Если либо это поле, либо значение Automation Network (Сеть автоматизации) останутся пустыми, Cacti будет использовать системный стандарт From Email Address (Адрес электронной почты) по умолчанию.

en	Graph Template Defaults
ru	Метка Шаблона Графика

en	Graph Template Test Data Source
ru	График, источник данных

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите протестировать источники данных перед их созданием для новых и недавно импортированных шаблонов графиков. При включенных источниках тестовых данных, если источник данных не возвращает действительные данные, график не будет создан. Этот параметр важен, если вы хотите иметь более общий шаблон устройства, который может включать больше шаблонов графиков, которые можно выборочно применять в зависимости от характеристик самого устройства. Примечание. Если у вас есть долго работающий скрипт в качестве источника данных, время для создания графиков будет увеличено.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
ru	Формат изображения по умолчанию, который будет использоваться для всех новых шаблонов графиков.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
ru	Ширина графика по умолчанию, которая будет использоваться для всех новых шаблонов графика.

en	General Defaults
ru	Общие настройки по умолчанию

en	The default Device Template used on all new Devices.
ru	Шаблон устройства по умолчанию, используемый на всех новых устройствах.

en	The default Site for all new Devices.
ru	Сайт по умолчанию для всех новых устройств.

en	The default Poller for all new Devices.
ru	Поллер по умолчанию для всех новых устройств.

en	Device Threads
ru	Резьба устройств

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
ru	Номер по умолчанию: Device Threads (Потоки устройств). Это применимо только при использовании коллектора данных позвоночника.

en	%s Thread
ru	%d Резьба

en	%s Threads
ru	%d Резьба

en	Re-index Method for Data Queries
ru	Метод реиндексации для запросов данных

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
ru	Метод реиндексации по умолчанию, используемый для всех запросов данных.

en	Default Interface Speed
ru	Тип графика по умолчанию

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
ru	Если Cacti не может определить скорость интерфейса из-за того, что ifSpeed или ifHighSpeed не установлен или равен нулю, то какое максимальное значение вы хотите получить для результирующих RRD-файлов.

en	100 Mbps Ethernet
ru	100 Мбит/с Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
ru	1 Гбит/с Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
ru	10 Gbps Ethernet Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
ru	25 Gbps Ethernet Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
ru	56 Gbps Ethernet Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
ru	100 Гбит/с Ethernet

en	SNMP Defaults
ru	SNMP По умолчанию

en	Default SNMP version for all new Devices.
ru	Версия SNMP по умолчанию для всех новых устройств.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
ru	Сообщество чтения SNMP по умолчанию для всех новых устройств.

en	Security Level
ru	Уровень защиты

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
ru	Уровень безопасности по умолчанию SNMP v3 для всех новых устройств.

en	Auth Protocol (v3)
ru	Авторский протокол (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
ru	Протокол авторизации по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Auth User (v3)
ru	Auth User (v3) Auth User (Автоматический пользователь)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
ru	SNMP v3 Пользователь авторизации по умолчанию для всех новых устройств.

en	Auth Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
ru	SNMP v3 Парольная фраза авторизации по умолчанию для всех новых устройств.

en	Privacy Protocol (v3)
ru	Протокол о конфиденциальности (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
ru	Протокол конфиденциальности по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Privacy Passphrase (v3)
ru	Парольная фраза конфиденциальности (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
ru	Парольная фраза конфиденциальности по умолчанию SNMPv3 для всех новых устройств.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
ru	Введите контекст SNMP v3 для всех новых устройств.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ru	Идентификатор двигателя SNMP v3 по умолчанию для всех новых устройств. Оставьте это поле пустым, чтобы использовать идентификатор SNMP Engine ID, определяемый для каждого приемника уведомления SNMPv3.

en	Port Number
ru	Номер порта

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
ru	Порт UDP по умолчанию для всех новых устройств. Обычно 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
ru	Таймаут SNMP по умолчанию в миллисекундах для всех новых устройств.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
ru	SNMP по умолчанию выполняет повторные попытки для всех новых Устройств.

en	Availability/Reachability
ru	Наличие/возможность обучения

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ru	Доступность по умолчанию/доступность по умолчанию для всех новых устройств. Метод, который будет использоваться Cacti для определения доступности устройства для опроса. <br><i>NOTE: Рекомендуется, как минимум, всегда выбирать SNMP.</i>.

en	Ping Type
ru	Тип пинга

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
ru	Тип запроса по умолчанию для всех новых устройств.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
ru	Порт по умолчанию для всех новых устройств. С помощью TCP, Cacti попытается синхронизировать порт. В UDP, Cacti требует либо успешного соединения, либо ошибки 'порт недоступен', чтобы определить, работает устройство или нет.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
ru	Значение по умолчанию Тайм-аут по умолчанию в миллисекундах для всех новых устройств. Значения таймаута, используемые для SNMP, ICMP, UDP и TCP пинга устройства. ICMP Pings округляется до ближайшей секунды. Таймауты TCP и UDP соединения в Windows контролируются операционной системой и поэтому не рекомендуются в Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
ru	Количество попыток Cacti выполнить пинг устройства, прежде чем помечать его как "вниз".

en	Up/Down Settings
ru	Настройки вверх/вниз

en	Failure Count
ru	Количество неудач

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
ru	Количество интервалов опроса Устройства должно быть меньше, прежде чем регистрировать ошибку и сообщать, что Устройство отключено.

en	Recovery Count
ru	Подсчёт выздоровления

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
ru	Количество интервалов опроса, через которые Устройство должно оставаться на прежнем уровне, прежде чем оно вернется в исходное состояние и выдаст соответствующее уведомление.

en	Theme Settings
ru	Настройки темы

en	Theme
ru	Тема

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
ru	Пожалуйста, выберите одну из доступных тем для снятия кожи с Cacti.

en	Table Settings
ru	Настройки таблицы

en	Rows Per Page
ru	Количество записей на страницу

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
ru	Количество строк по умолчанию для отображения в таблице.

en	Autocomplete Enabled
ru	Автозавершение Включено

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
ru	В очень больших системах отобранные списки могут значительно замедлить работу пользовательского интерфейса. Если эта опция включена, Cacti будет использовать автозавершенные обратные вызовы для систематического заполнения выбранного списка. Примечание: автозаполнение принудительно отключается в теме Classic.

en	Autocomplete Rows
ru	Автозаполнение рядов

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
ru	Количество строк по умолчанию, возвращаемое при совпадении шаблона выбора на основе автозаполнения.

en	Autocomplete Delay
ru	Автозаполнение рядов

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
ru	Минимальная длина

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
ru	Минимальная ширина дерева для контракта.

en	Maximum Tree Width
ru	Максимальная длина заголовка

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
ru	Максимальная ширина расширяемого дерева, после которой ветви дерева будут прокручиваться на странице.

en	Filter Settings
ru	Настройки фильтра

en	Strip Domains from Device Dropdowns
ru	Убрать домены из выпадающих списков устройств

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
ru	При просмотре выпадающих списков Фильтр имен устройств, отметив эту опцию, вы удалите имя домена с домена.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
ru	Настройки графиков/Источника данных/Параметры запроса данных

en	Maximum Title Length
ru	Максимальная длина заголовка

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
ru	Максимально допустимые названия графиков или источников данных.

en	Data Source Field Length
ru	Длина поля источника данных

en	The maximum Data Query field length.
ru	Максимальная длина поля Data Query (Запрос данных).

en	Graph Creation
ru	Создание графиков

en	Default Graph Type
ru	Тип графика по умолчанию

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
ru	Какой тип графика Вы бы хотели предварительно выбрать при создании графиков?

en	All Types
ru	Все типы

en	By Template/Data Query
ru	По шаблону/запросу данных

en	Log Management
ru	Управление журналами

en	Default Log Tail Lines
ru	Хвостовые линии журнала по умолчанию

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
ru	По умолчанию количество строк лог-файла кактусов по умолчанию, которые нужно просмотреть.

en	Maximum number of rows per page
ru	Максимальное количество строк на страницу

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
ru	Определенное пользователем количество линий для CLOG при выборе опции "Все линии".

en	Log Tail Refresh
ru	Обновление хвоста журнала

en	How often do you want the Cacti log display to update.
ru	Как часто вы хотите обновлять отображение журнала кактусов.

en	Log Viewer Settings
ru	Настройки средства просмотра журнала

en	Exclusion Regex
ru	Регекс исключения

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
ru	Любые строки, соответствующие этому правилу, будут исключены из отображения пользователя. Например, если вы хотите исключить все строки журнала, содержащие слова 'Admin' или 'Login', вы должны ввести '(Admin || Login)' .

en	Real-time Graphs
ru	Графики в реальном времени

en	Enable Real-time Graphing
ru	Включить графическое отображение в реальном времени

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
ru	Когда опция отмечена, пользователи смогут переводить Cacti в режим реального времени.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
ru	Это промежуток времени, который вы хотите видеть на графике по умолчанию.

en	Minimum Refresh Interval
ru	Ð Ð½Ñ ÐµÑ Ð²Ð°Ð» Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
ru	Это минимальное поддерживаемое время между обновлениями Graph. Это значение также используется для установки определенных атрибутов RRDfile. Если у вас есть Устройство, которое кэширует данные и не предоставляет обновления в реальном времени, вам может потребоваться увеличить минимальный интервал обновления по умолчанию, чтобы предотвратить создание графиков с пробелами.

en	Cache Directory
ru	Директория кэша

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
ru	Это место на веб-сервере, где будут кэшироваться файлы RRDfiles и PNG. Этот кэш будет управляться опросом. Убедитесь, что у вас есть правильные права на чтение и запись в этой папке.

en	RRDtool Graph Options
ru	Параметры графиков

en	Custom Watermark
ru	Пользовательские данные

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
ru	Текст, расположенный в нижнем центре каждого графика.

en	Custom Date Format
ru	Свой Формат даты

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
ru	Используется при форматировании | date_time | на графике

en	Disable RRDtool Watermark
ru	RRDtool Graph Watermark Водяной знак

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
ru	Если ваша версия RRDtool поддерживает это, вы можете отключить рекламу RRDtool на своих графиках, отметив эту опцию.

en	Font Selection Method
ru	Метод выбора шрифта

en	How do you wish fonts to be handled by default?
ru	Как вы хотите, чтобы шрифты обрабатывались по умолчанию?

en	System
ru	Система

en	Default Font
ru	Шрифт по умолчанию

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
ru	Если не используется управление тематическим шрифтом, имя шрифта Pangon должно использоваться для всех графиков. Опционально можно оставить пустыми и управлять настройками шрифта для каждого объекта.

en	Enter Valid Font Config Value
ru	Введите допустимое значение параметра Конфигурация шрифта

en	Title Font Size
ru	Размер шрифта заголовка

en	The size of the font used for Graph Titles
ru	Размер шрифта, используемого для названий графиков

en	Title Font Setting
ru	Настройка шрифта названия

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для заголовков графиков. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Legend Font Size
ru	Легенда Размер шрифта

en	The size of the font used for Graph Legend items
ru	Размер шрифта, используемого для элементов Графической легенды

en	Legend Font Setting
ru	Настройка легендарного шрифта

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для графических легенд. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Axis Font Size
ru	Размер шрифта оси

en	The size of the font used for Graph Axis
ru	Размер шрифта, используемого в программе Graph Axis

en	Axis Font Setting
ru	Настройка оси Шрифта

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для элементов оси графика. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Unit Font Size
ru	Размер шрифта единицы измерения

en	The size of the font used for Graph Units
ru	Размер шрифта, используемого в графических единицах.

en	Unit Font Setting
ru	Настройка шрифта устройства

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ru	Шрифт, используемый для элементов графического блока. Введите либо действительный файл шрифта True Type, либо действительное значение шрифта Pango.

en	Business Hours Settings
ru	Настройки

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
ru	%d Недели

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
ru	Максимальное количество строк на страницу

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
ru	Включен сбор данных

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
ru	Если вы хотите полностью остановить процесс опроса, снимите этот флажок.

en	SNMP Agent Support Enabled
ru	Поддержка агента SNMP Включена

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
ru	Если эта опция отмечена, Cacti заполнит таблицы агента SNMP с информацией об устройстве Cacti и системе. Он не включает сам SNMP агент.

en	Poller Type
ru	Тип опылителя

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
ru	Тип опросника для использования. Эта настройка вступит в силу через следующий интервал опроса.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. <strong><u>NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.</u></strong>
ru	Интервал опроса используется. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления RRD-файлов. <strong><u>NOTE: Если вы измените это значение, необходимо повторно заполнить кэш опроса. Невыполнение этого требования может привести к потере данных.</u></u></strong>.

en	Cron/Daemon Interval
ru	Крон интервал

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
ru	Частота запуска сборщика данных Cacti. Вы можете использовать crontab, запланированную задачу (для Windows) или службу cactid systemd для управления запуском сборщика данных Cacti. Для получения инструкций по использованию демона cactid просмотрите файл README.md в каталоге службы.

en	Balance Process Load
ru	Процесс балансировки Загрузка

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
ru	Если вы вы выберете эту опцию, Cacti попытается сбалансировать нагрузку каждого загрязнителя, равномерно распределяя загрязнители по каждому процессу.

en	Debug Output Width
ru	Ширина выходного сигнала отладки

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
ru	Если вы вы выберете эту опцию, Cacti проверит на наличие выходных данных, превышающих возможности Cacti по их хранению, и выдаст предупреждение, когда найдет их.

en	Disable increasing OID Check
ru	Отключить проверку возрастающего OID-массива

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
ru	Отключает проверку увеличения OID во время ходьбы по дереву OID.

en	Remote Agent Timeout
ru	Таймаут удаленного агента

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
ru	SNMP объемная пешеходная дорожка Получить размер

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
ru	Сколько OID должно быть возвращено по запросу на оптовую пешеходную дорожку? Для устройств с большими SNMP-деревами увеличение этого размера увеличит производительность реиндекса по WAN.

en	SNMP Get OID Limit
ru	SNMP Получить

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
ru	Максимальное количество идентификаторов SNMP Get OID по умолчанию для выдачи на один запрос snmpget. Для устройств этот параметр управляется на уровне устройства. Вы должны использовать этот параметр только при использовании Cacti SNMP API изначально в ваших скриптах или плагинах.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
ru	Информация о сборщике данных

en	Poller Sync Interval
ru	Интервал синхронизации Поллера

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
ru	Интервал синхронизации опроса по умолчанию, используемый при создании опроса. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления удаленных опросов.

en	Disable Resource Cache Replication
ru	Восстановление кэша ресурсов