en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
pt-br	Ao usar a autenticação básica, se a conta básica precisar ser traduzida para uma conta de login diferente, você poderá especificar um arquivo CSV aqui para mapear a conta básica para a conta de login desejada.

en	Local Account Complexity Requirements
pt-br	Requisitos de complexidade da conta local

en	This is minimal length of allowed passwords.
pt-br	Este é o comprimento mínimo de senhas permitidas.

en	Require Mix Case
pt-br	Exigir Mix Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
pt-br	Isso exigirá que novas senhas contenham caracteres em minúsculas e maiúsculas.

en	Require Number
pt-br	Número necessário

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
pt-br	Isso exigirá que as novas senhas contenham pelo menos 1 caractere numérico.

en	Require Special Character
pt-br	Exigir caráter especial

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
pt-br	Isso exigirá que as novas senhas contenham pelo menos 1 caractere especial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
pt-br	Forçar a complexidade com senhas antigas

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
pt-br	Isso exigirá que todas as senhas antigas também atendam aos novos requisitos de complexidade no login. Se não for atendido, ele forçará uma mudança de senha.

en	Expire Inactive Accounts
pt-br	Expirar contas inativas

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
pt-br	Este é o número máximo de dias antes que as contas inativas sejam desativadas. A conta Admin está excluída desta política.

en	Expire Password
pt-br	Expirar Senha

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
pt-br	Esse é o número máximo de dias antes que uma senha seja definida para expirar.

en	Password History
pt-br	Histórico de Senhas

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
pt-br	Lembre-se deste número de senhas antigas e não permita reutilizá-las.

en	1 Change
pt-br	1 Alterar

en	%d Changes
pt-br	Variações

en	Account Email Notification
pt-br	Utilitários do Sistema Cacti

en	Send email to new user
pt-br	Opções do Sendmail

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	URL Linking
pt-br	Ligação URL

en	Server Base URL
pt-br	URL da Base do Servidor

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
pt-br	Esta é a localização do servidor que será usada para links para o site Cacti.

en	Emailing Options
pt-br	Opções de e-mail

en	Notify Primary Admin of Issues
pt-br	Notificar o Administrador Primário de Questões

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
pt-br	Nos casos em que o servidor Cacti está com problemas, o administrador principal deve ser notificado por e-mail? A conta de usuário Cacti do Administrador principal é especificada na guia Autenticação na página de configurações do Cacti. O padrão é a conta 'admin'.

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
pt-br	Esta é uma conta de e-mail usada para enviar uma mensagem de teste para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

en	Mail Services
pt-br	Serviços de Correio

en	Which mail service to use in order to send mail
pt-br	Qual o serviço de correio a utilizar para enviar correio electrónico

en	Ping Mail Server
pt-br	Servidor Ping Mail

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
pt-br	Pingar o servidor de e-mail antes de enviar e-mail de teste?

en	This is the Email address that the Email will appear from.
pt-br	Este é o endereço de e-mail a partir do qual o e-mail aparecerá.

en	This is the actual name that the Email will appear from.
pt-br	Este é o nome real a partir do qual o e-mail aparecerá.

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
pt-br	Este é o número de caracteres que serão permitidos antes que uma linha no e-mail seja automaticamente envolvida por palavra. (0 = Desativado)

en	Sendmail Options
pt-br	Opções do Sendmail

en	Sendmail Path
pt-br	Sendmail Caminho

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
pt-br	Este é o caminho para o sendmail no seu servidor. (Usado apenas se o Sendmail for selecionado como Serviço de Correio)

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
pt-br	Este é o nome de host/IP do servidor SMTP para o qual você enviará o e-mail. Para o failover, separe os anfitriões usando um ponto e vírgula.

en	The port on the SMTP Server to use.
pt-br	A porta no servidor SMTP a utilizar.

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
pt-br	O nome de usuário com o qual se autenticar ao enviar via SMTP. (Deixe em branco se você não precisar de autenticação.)

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
pt-br	A senha com a qual se autenticar ao enviar via SMTP. (Deixe em branco se você não precisar de autenticação.)

en	The encryption method to use for the Email.
pt-br	O método de encriptação a utilizar para o e-mail.

en	SMTP Timeout
pt-br	Tempo de espera SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
pt-br	Introduza o tempo de espera SMTP em segundos.

en	Reporting Presets
pt-br	Relatórios predefinidos

en	Default Graph Image Format
pt-br	Formato de imagem de gráfico padrão

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
pt-br	Ao criar um novo relatório, que tipo de imagem deve ser usado para os gráficos inline.

en	Maximum E-Mail Size
pt-br	Tamanho Máximo de E-Mail

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
pt-br	O tamanho máximo da mensagem de e-mail, incluindo todos os anexos.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
pt-br	Poller Nível de Registo para Relatórios Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
pt-br	Que nível de detalhe você deseja enviar para o arquivo de log? AVISO: Deixar em qualquer outro estado que não NENHUM ou BAIXO pode esgotar seu espaço em disco rapidamente.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
pt-br	Habilitar a afinação do Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
pt-br	Habilitar o tweak de código para o tratamento específico de Clientes de Correio do Lotus Notes.

en	DNS Options
pt-br	Opções de DNS

en	Primary DNS IP Address
pt-br	Endereço IP do DNS Primário

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
pt-br	Digite o endereço IP primário do DNS a ser utilizado para pesquisas inversas.

en	Secondary DNS IP Address
pt-br	Endereço IP secundário do DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
pt-br	Introduza o endereço IP secundário do DNS a utilizar para pesquisas inversas.

en	DNS Timeout
pt-br	Tempo limite de DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
pt-br	Digite o tempo limite de DNS em milissegundos. Cacti usa um resolvedor DNS baseado em PHP.

en	Internet Proxy Settings
pt-br	Configurações Gerais

en	Internet Proxy Address
pt-br	Digite o endereço do site

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	On-demand RRD Update Settings
pt-br	Configurações de atualização do RRD sob demanda

en	Enable On-demand RRD Updating
pt-br	Ativar a atualização do RRD sob demanda

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
pt-br	O Boost deve permitir a atualização do RRD em Cacti? Se desactivar, esta alteração só terá efeito após o próximo ciclo de chamada de polling. Quando houver coletores de dados remotos, essas configurações devem estar ativadas.

en	System Level RRD Updater
pt-br	Atualizador RRD de nível de sistema

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
pt-br	Antes que a atualização sob demanda do RRD possa ser apagada, um poller run deve sempre passar

en	How Often Should Boost Update All RRDs
pt-br	Quantas vezes deve impulsionar a atualização de todos os RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
pt-br	Quando você ativa o impulso, seus arquivos RRD são atualizados apenas quando solicitados por um usuário ou quando esse período de tempo se esgota.

en	Number of Boost Processes
pt-br	Número de processos de impulso

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
pt-br	O número de processos de impulso simultâneos a utilizar para processar todos os RRDs na tabela de impulso.

en	Maximum Records
pt-br	Registros máximos

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
pt-br	Se a tabela de saída de impulso exceder este tamanho, em registros, ocorrerá uma atualização.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
pt-br	Máximo de itens de origem de dados por passe

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
pt-br	Para otimizar o desempenho, o atualizador RRD boost precisa saber quantos itens de fonte de dados devem ser recuperados em uma única passagem. Por favor, tenha cuidado para não definir muito alto, pois a performance gráfica durante as principais atualizações pode ser comprometida. Se encontrar lentidão na criação de gráficos ou sondagens durante as atualizações, baixe este número. O valor padrão é 50000.

en	Maximum Argument Length
pt-br	Comprimento máximo do argumento

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
pt-br	Quando o impulso envia comandos de atualização para o RRDtool, ele não deve exceder o comprimento máximo do argumento dos sistemas operacionais. Isso varia de acordo com o sistema operacional e o nível do kernel. Por exemplo: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ ilimitada

en	Memory Limit for Boost and Poller
pt-br	Limite de memória para Boost e Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
pt-br	A quantidade máxima de memória para o Cacti Poller e Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
pt-br	Tempo máximo de execução do script de atualização do RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
pt-br	Se o polidor de impulso exceder este tempo de execução, um aviso será colocado no registro de cactos,

en	Enable Direct Population of Boost Table
pt-br	Habilitar a população direta da tabela poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
pt-br	Permite a inserção direta de registros no impulso de saída do polidor com resultados em uma redução de tempo de 25% em cada ciclo de votação.

en	Enable Boost Debugging
pt-br	Ativar Plugin

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Image Caching
pt-br	Caching de Imagem

en	Enable Image Caching
pt-br	Ativar cache de imagem

en	Should image caching be enabled?
pt-br	O cache de imagens deve ser activado?

en	Location for Image Files
pt-br	Localização para arquivos de imagem

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
pt-br	Especifique o local onde o Boost deve colocar seus arquivos de imagem. Estes ficheiros serão automaticamente purgados pelo polidor quando expirarem.

en	Data Sources Statistics
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	Enable Data Source Statistics Collection
pt-br	Habilitar a coleta de estatísticas de fontes de dados

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
pt-br	Devem ser recolhidas estatísticas de fontes de dados para este sistema Cacti?

en	Data Collection Method
pt-br	Coleta de Dados

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
pt-br	Limpar Estatísticas

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
pt-br	Número de processos de impulso

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
pt-br	O número de processos de impulso simultâneos a utilizar para processar todos os RRDs na tabela de impulso.

en	Daily Update Frequency
pt-br	Frequência de Atualização Diária

en	How frequent should Daily Stats be updated?
pt-br	Com que frequência as estatísticas diárias devem ser actualizadas?

en	Hourly Average Window
pt-br	Janela Média horária

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
pt-br	O número de horas consecutivas que representam a média horária. Tenha em mente que uma configuração muito alta pode resultar em tabelas de memória muito grandes

en	Maintenance Time
pt-br	Tempo de manutenção

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
pt-br	A que hora do dia os dados semanais, mensais e anuais devem ser atualizados? O formato é HH:MM [am/pm].

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
pt-br	Limite de memória para o coletor de dados estatísticos de origem de dados

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
pt-br	A quantidade máxima de memória para o Cacti Poller e o Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
pt-br	Configurações de armazenamento de dados

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
pt-br	Retenção de Dados

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
pt-br	Retenção de Dados

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
pt-br	Retenção de Dados

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
pt-br	Limpador RRDfile

en	Enable RRDfile Check
pt-br	Ativar regra

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
pt-br	Devem ser recolhidas estatísticas de fontes de dados para este sistema Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
pt-br	Número de processos de impulso

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
pt-br	O número de processos de impulso simultâneos a utilizar para processar todos os RRDs na tabela de impulso.

en	Check Frequency
pt-br	Frequência

en	How frequent should RRD be checked ?
pt-br	Com que frequência as estatísticas diárias devem ser actualizadas?

en	Data Storage Settings
pt-br	Configurações de armazenamento de dados

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
pt-br	Escolha se os RRDs serão armazenados localmente ou se serão tratados por um servidor proxy RRDtool externo.

en	RRDtool Proxy Server
pt-br	Servidor Proxy RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
pt-br	Caminhos Estruturados RRD

en	Enable Structured Paths
pt-br	Caminhos Estruturados RRD

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
pt-br	Diretório encontrado

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
pt-br	Dispositivo

en	Device ID/Data Query ID
pt-br	Eliminar consulta de dados

en	Device Hash/Device ID
pt-br	Nome do Dispositivo

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
pt-br	O nome de host DNS ou endereço IP do servidor proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
pt-br	Número da Porta Proxy

en	TCP port for encrypted communication.
pt-br	Porta TCP para comunicação criptografada.

en	RSA Fingerprint
pt-br	Impressão digital RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
pt-br	A impressão digital da chave RSA pública atual que o proxy está usando. Isto é necessário para estabelecer uma conexão confiável.

en	RRDtool Proxy Server - Backup

en	Load Balancing
pt-br	Balanceamento de Carga

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
pt-br	Se tanto o proxy principal quanto o proxy de backup forem recebíveis, esta opção permite espalhar todas as solicitações contra o RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
pt-br	O nome de host DNS ou endereço IP do servidor proxy de backup do RRDtool se o proxy estiver em execução no modo MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
pt-br	Porta TCP para comunicação criptografada com o proxy de backup.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
pt-br	A impressão digital da chave RSA pública atual que o proxy de backup está usando. Isso era necessário para estabelecer uma conexão confiável.

en	Spike Kill Settings
pt-br	Configurações do Spike Kill

en	Removal Method
pt-br	Método de Remoção

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
pt-br	Existem dois métodos de remoção. O primeiro, Desvio Padrão, removerá qualquer amostra que seja X número de desvios padrão da média das amostras. O segundo método, Variância, removerá qualquer amostra que seja X% maior que a média de Variância. O método Variância leva em conta um determinado número de 'outliers'. Essas são amostras excepcionais, como o pico, que precisam ser excluídas da determinação da Média de desvio.

en	Standard Deviation
pt-br	Desvio padrão

en	Variance Based w/Outliers Removed
pt-br	Remoção de w/Outliers Baseados em Variância

en	Replacement Method
pt-br	Método de substituição

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
pt-br	Existem três métodos de substituição. O primeiro método substitui o pico pela média da fonte de dados em questão. O segundo método substitui o pico por um 'NaN'. O último substitui o pico pelo último bom valor encontrado.

en	NaN's

en	Last Known Good
pt-br	Último Conhecido Bom

en	Number of Standard Deviations
pt-br	Número de desvios padrão

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
pt-br	Qualquer valor que seja tão grande número de desvios padrão acima da média será excluído. Um bom número dependerá do tipo de dados a utilizar. Recomendamos um número não inferior a 5 Desvios Padrão.

en	%d Standard Deviations
pt-br	Desvios Padrão

en	Variance Percentage
pt-br	Porcentagem de desvio

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
pt-br	Esse valor representa a porcentagem acima da média da amostra ajustada, uma vez que os valores aberrantes foram removidos da amostra. Por exemplo, uma Porcentagem de desvio de 100%% em uma média ajustada de 50 removeria qualquer amostra acima da quantidade de 100 do gráfico.

en	Variance Number of Outliers
pt-br	Número de desvio de valores aberrantes

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
pt-br	Este valor representa o número de amostras de média alta e baixa que serão removidas do conjunto de amostras antes do cálculo da Média de variância. Se você escolher um valor de outlier de 5, então ambas as médias superior e inferior 5 são removidas.

en	%d High/Low Samples
pt-br	%d Amostras altas/baixas

en	Max Kills Per RRA
pt-br	Max mata por RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
pt-br	Este valor representa o número máximo de picos a serem removidos de um Graph RRA.

en	%d Spikes
pt-br	%d Espigas

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
pt-br	Este valor representa o número máximo de picos a serem removidos de um Graph RRA.

en	1 Thousand
pt-br	%d Tópico

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
pt-br	Filtro

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
pt-br	Diretório de backup do RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
pt-br	Se este diretório não estiver vazio, então seus arquivos RRD originais serão copiados para este local.

en	Batch Spike Kill Settings
pt-br	Configurações de matança de picos de lote

en	Removal Schedule
pt-br	Horário de Remoção

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
pt-br	Deseja remover periodicamente picos dos seus gráficos? Se for o caso, selecione a frequência abaixo.

en	Base Time
pt-br	Tempo Base

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
pt-br	O tempo de base para a remoção do Spike ocorrerá. Por exemplo, se você usar '12:00am' e escolher uma vez por dia, a remoção do lote começaria aproximadamente à meia-noite de cada dia.

en	Graph Templates to Spike Kill
pt-br	Moldes do gráfico para Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
pt-br	Ao realizar a remoção do pico de lote, somente os modelos selecionados abaixo serão ativados.

en	Backup Retention
pt-br	Retenção de Dados

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
pt-br	Quando o SpikeKill mata picos em gráficos, ele faz um backup do RRDfile. Por quanto tempo esses arquivos de backup devem ser mantidos?

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
pt-br	Qual modo de Gráfico você deseja exibir por padrão quando você visitar a página Graphs pela primeira vez?

en	TimeZone Support
pt-br	MySQL - Suporte a TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
pt-br	Cacti Server v%s - Manutenção

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
pt-br	Define o idioma preferido da GUI.

en	Show Graph Title
pt-br	Mostrar título do gráfico

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
pt-br	Exiba o título do gráfico na página para que ele possa ser pesquisado usando o navegador.

en	Hide Disabled
pt-br	Ocultar Desabilitado

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
pt-br	Oculta Dispositivos e Gráficos Desativados ao visualizar fora da guia Console.

en	Show Device Aggregates
pt-br	Agregados

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
pt-br	Se uma fonte de dados do dispositivo estiver incluída em um gráfico agregado, mostre esse gráfico junto com outros gráficos do dispositivo

en	Enable Horizontal Scrolling
pt-br	Habilitar rolagem horizontal

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
pt-br	Habilite a rolagem horizontal de tabelas, desabilitando a visibilidade da coluna responsiva.

en	The date format to use in Cacti.
pt-br	O formato de data a utilizar em Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
pt-br	O separador de data a utilizar em Cacti.

en	Page Refresh
pt-br	Atualização de página

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
pt-br	O número de segundos entre as atualizações automáticas da página é atualizado.

en	Preview Graphs Per Page
pt-br	Visualizar gráficos por página

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
pt-br	O número de gráficos a serem exibidos em uma página no modo de visualização.

en	Default Time Range
pt-br	Intervalo de tempo padrão

en	The default RRA to use in rare occasions.
pt-br	O RRA padrão a ser usado em raras ocasiões.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
pt-br	O Timespan predefinido é apresentado quando se visualizam Gráficos e outros dados específicos de tempo.

en	Default Timeshift
pt-br	Timeshift padrão

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
pt-br	O Timeshift predefinido é apresentado quando se visualizam Gráficos e outros dados específicos de tempo.

en	Allow Graph to extend to Future
pt-br	Permitir que o Gráfico se estenda até o Futuro

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
pt-br	Ao exibir Gráficos, permita que as Datas Gráficas estendam 'para o futuro'.

en	First Day of the Week
pt-br	Primeiro Dia da Semana

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
pt-br	O primeiro dia da semana para exibições gráficas semanais

en	Start of Daily Shift
pt-br	Início do turno diário

en	Start Time of the Daily Shift.
pt-br	Hora de início do turno diário.

en	End of Daily Shift
pt-br	Fim do turno diário

en	End Time of the Daily Shift.
pt-br	Hora de fim do turno diário.

en	Thumbnail Sections
pt-br	Seções de Miniaturas

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
pt-br	Quais partes de Cacti exibem Miniaturas por padrão.

en	Preview Thumbnail Columns
pt-br	Pré-visualizar Colunas de Miniaturas

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
pt-br	O número de colunas a utilizar ao apresentar Gráficos de miniaturas no modo Pré-visualização.

en	Tree View Thumbnail Columns
pt-br	Colunas de Miniaturas de Vista em Árvore

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
pt-br	O número de colunas a utilizar para apresentar gráficos de miniaturas no modo Árvore.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
pt-br	A altura dos gráficos de Miniaturas em pixels.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
pt-br	A largura dos gráficos de miniaturas em pixels.

en	Default Tree
pt-br	Árvore padrão

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
pt-br	A árvore de gráficos padrão a ser usada ao exibir gráficos no modo árvore.

en	Graphs Per Page
pt-br	Gráficos por página

en	Expand Devices
pt-br	Expandir dispositivos

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
pt-br	Escolha se pretende expandir os Modelos de gráfico e as Consultas de dados utilizados por um Dispositivo na árvore.

en	Tree History
pt-br	Histórico de Senhas

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
pt-br	Se ativado, o Cacti lembrará o seu Histórico de árvores entre logins e quando você retornar à página Gráficos.

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
pt-br	Escolha entre usar suas próprias fontes e tamanhos de fonte personalizados ou utilizar os padrões do sistema.

en	Title Font File
pt-br	Arquivo de fonte de título

en	The font file to use for Graph Titles
pt-br	O arquivo de fonte a ser usado para Títulos de Gráfico

en	Legend Font File
pt-br	Arquivo de fonte de legenda

en	The font file to be used for Graph Legend items
pt-br	O arquivo de fonte a ser usado para itens de Legenda de Gráfico

en	Axis Font File
pt-br	Arquivo de fonte Axis

en	The font file to be used for Graph Axis items
pt-br	O arquivo de fonte a ser usado para itens de eixo gráfico

en	Unit Font File
pt-br	Arquivo de fonte da unidade

en	The font file to be used for Graph Unit items
pt-br	O arquivo de fonte a ser usado para os itens da unidade de gráfico

en	Realtime View Mode
pt-br	Modo de visualização em tempo real

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
pt-br	Como você deseja visualizar gráficos em tempo real?

en	System Setting
pt-br	Configurações do usuário

en	Auto Log Out Time
pt-br	Logout automático

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
pt-br	Para usuários com acesso apenas ao console, por quanto tempo esse usuário pode permanecer conectado antes de ser desconectado automaticamente. Observe que se você não estiver ativo por mais de uma hora, pode ser necessário atualizar seu navegador. Observe também que essa configuração não tem efeito quando os cookies de autenticação estão habilitados.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
pt-br	Agora você está logado em Cacti>. Pode seguir estes passos básicos para começar.

en	Create devices for network
pt-br	Criar dispositivos para rede

en	Create graphs for your new devices
pt-br	Crie gráficos para os seus novos dispositivos

en	View your new graphs
pt-br	Ver seus novos gráficos

en	Remote Data Collector Status:
pt-br	Status do coletor de dados remoto:

en	Number of Offline Records:
pt-br	Número de registros off-line:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
pt-br	NOTE: Você está conectado a um Coletor de Dados Remoto. Quando 'online', você será capaz de ver e controlar muito do Main Cacti Web Site como se você estivesse logado nele. Além disso, é importante observar que os coletores de dados remotos são necessários para usar o recurso "Performance Boosting Services 'On Demand Updating'" do Cacti, e sempre recomendamos usar a coluna vertebral. Quando o Coletor de dados remoto for 'offline', o Site do coletor de dados remoto conterá muito menos informações. No entanto, ele irá armazenar em cache todas as atualizações até que o Main Cacti Database e o Web Server estejam acessíveis. Em seguida, ele irá despejar sua saída da tabela Boost de volta para o Main Cacti Database para atualização.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
pt-br	NOTE: Nenhum dos plugins do Core Cacti, até hoje, foi redesenhado para funcionar com coletores de dados remotos. Portanto, Plugins como MacTrack e HMIB, que requerem acesso direto aos dispositivos, não funcionarão com os Remote Data Collectors neste momento. No entanto, plugins como Thold funcionarão enquanto o Coletor de Dados Remoto estiver no modo 'online'.

en	Path for %s
pt-br	Caminho para %s

en	New Poller
pt-br	Novo Polidor

en	Cacti Install Help
pt-br	Ativo/Instalado

en	Cacti Server v%s - Maintenance
pt-br	Cacti Server v%s - Manutenção

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
pt-br	Cacti Server v%s - Assistente de Instalação

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
pt-br	Por favor aguarde enquanto o sistema de instalação do Cacti Version %s inicializa. Você deve ter o JavaScript habilitado para que isso funcione.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
pt-br	FATAL: Não podemos continuar com esta instalação. Para instalar o Cacti, o PHP deve estar na versão 5.4 ou posterior.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
pt-br	Veja o Manual do PHP: Notação de objetos JavaScript.

en	The php-json module must also be installed.
pt-br	A versão do RRDtool que você instalou.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
pt-br	Veja o Manual do PHP: Disable Functions.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
pt-br	As funções shell_exec() e/ou exec() estão atualmente bloqueadas.

en	Display Graphs from this Aggregate
pt-br	Exibir gráficos a partir deste agregado

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
pt-br	Os Gráficos escolhidos para o Gráfico Agregado abaixo representam Gráficos de múltiplos Modelos de Gráficos. O Aggregate não suporta a criação de Gráficos Agregados a partir de múltiplos Modelos de Gráficos.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
pt-br	Os Gráficos selecionados para o Gráfico Agregado não utilizam Modelos de Gráficos. O Aggregate não suporta a criação de Aggregate Graphs a partir de gráficos não contemplados.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Gráfico para adicionar a um Relatório.

en	Graph Item
pt-br	Gráfico Item

en	CF Type
pt-br	Tipo CF

en	GPrint

en	Color Template
pt-br	Modelo de cor

en	Aggregate Items are not modifiable
pt-br	Itens agregados não são modificáveis

en	Aggregate Items are not editable
pt-br	Itens agregados não são editáveis

en	No Matching Devices
pt-br	Sem Dispositivos de Correspondência

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
pt-br	Uma cor de fonte azul indica que a regra será aplicada aos objetos em questão. Outros objetos não estarão sujeitos à regra.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
pt-br	Correspondência de Objectos [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
pt-br	Não há Objetos que correspondam a esta regra.

en	Error in data query
pt-br	Erro na consulta de dados

en	Matching Items
pt-br	Itens correspondentes

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Resulting Branch
pt-br	Sucursal resultante

en	Show Matching Device SQL Query
pt-br	Sem Dispositivos de Correspondência

en	No Device Selection Criteria
pt-br	Nenhum critério de seleção de dispositivo

en	Show Matching Objects SQL Query
pt-br	Correspondência de objetos

en	No Graph Creation Criteria
pt-br	Nenhum critério de criação de gráfico

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
pt-br	Propagação de mudança

en	Replace Pattern
pt-br	Substituir Padrão

en	No Tree Creation Criteria
pt-br	Nenhum critério de criação de árvore

en	Device Match Rule
pt-br	Regra de correspondência de dispositivos

en	Create Graph Rule
pt-br	Criar regra de gráfico

en	Graph Match Rule

en	Create Tree Rule (Device)
pt-br	Criar regra de árvore (dispositivo)

en	Create Tree Rule (Graph)
pt-br	Criar regra de árvore (Gráfico)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
pt-br	Item de regra [editar item de regra para %s: %s].

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
pt-br	Regra Item [novo item de regra para %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
pt-br	Adicionado por Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
pt-br	ERRO: os intervalos de IP na forma de intervalo1-intervalo2 não são mais compatíveis.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
pt-br	Nenhum arquivo selecionado

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
pt-br	Importar

en	Updated
pt-br	Atualizar

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
pt-br	Opções de SNMP de Automação

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
pt-br	Opções de SNMP de Automação

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
pt-br	Desconhecido Template

en	Automation Network Rule '%s' %s!
pt-br	Rede de Automação Padrão

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
pt-br	Política de modelos

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
pt-br	ERRO: O ID do dispositivo está em branco

en	ERROR: Device[
pt-br	ERRO: Dispositivo[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
pt-br	ERRO: Falha ao conectar ao coletor remoto.

en	Device is Disabled
pt-br	O dispositivo está desativado

en	Device Availability Check Bypassed
pt-br	Verificação de disponibilidade do dispositivo ignorada

en	SNMP Information
pt-br	Informações SNMP

en	SNMP not in use
pt-br	SNMP não está em uso

en	SNMP error
pt-br	Erro SNMP

en	No session
pt-br	Sessão

en	System:
pt-br	Sistema

en	Ping Results
pt-br	Resultados do Ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
pt-br	Sem verificação de disponibilidade de ping ou SNMP em uso

en	Web Basic
pt-br	Web Básico

en	Device:(Hide Disabled)
pt-br	O dispositivo está desativado

en	Graph:(%s%s)
pt-br	Gráfico:

en	Device:(%s%s)
pt-br	Eszköz:

en	Template:(%s%s)
pt-br	Modelos

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
pt-br	Modelo de dispositivo:

en	Device+Template:(%s%s)
pt-br	Modelo de dispositivo:

en	Restricted By:
pt-br	Restrito

en	Granted By:
pt-br	Concedido por:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
pt-br	Acesso Negado, entre em contato com o Administrador Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
pt-br	Acesso negado, conta de usuário desativada.

en	Access Denied! Login Failed.
pt-br	Acesso negado, conta de usuário desativada.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
pt-br	Autenticação Web Basic configurada, mas nenhum nome de usuário foi passado do servidor web. Certifique-se de que tem a autenticação activada no servidor web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
pt-br	%s autenticados pelo Servidor Web, mas tanto o Modelo quanto os Usuários Visitantes não são definidos no Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
pt-br	Erro de pesquisa LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
pt-br	Erro LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
pt-br	Acesso negado! Nenhuma senha fornecida pelo usuário.

en	LDAP Search Error: %s
pt-br	Erro de pesquisa LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
pt-br	Acesso Negado, entre em contato com o Administrador Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
pt-br	Acesso negado, conta de usuário desativada.

en	Reset password
pt-br	Nova senha

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
pt-br	O administrador do Cacti forçou senhas complexas para logins e sua senha atual do Cacti não corresponde aos novos requisitos. Portanto, você deve alterar sua senha agora.

en	Password must be at least %d characters!
pt-br	A senha deve ter pelo menos %d caracteres!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
pt-br	Sua senha deve conter pelo menos 1 caractere numérico!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
pt-br	Sua senha deve conter uma mistura de letras minúsculas e maiúsculas!

en	Your password must contain at least 1 special character!
pt-br	Sua senha deve conter pelo menos 1 caractere especial!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
pt-br	Cacti Log Cleared

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
pt-br	A autenticação não foi definida anteriormente. Tentativa de definir como autenticação local, mas nenhuma conta administrativa foi encontrada.

en	Unknown error
pt-br	Desconhecido Sec

en	ERROR: Unable to find user
pt-br	Incapaz de encontrar usuários DN

en	2FA failed to be disabled
pt-br	Aplicar filtro à tabela

en	2FA is now disabled
pt-br	O caminho não é gravável

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
pt-br	Verificação de eliminação

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
pt-br	%d MBytes

en	%s KBytes
pt-br	%s GBytes

en	%s Bytes
pt-br	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o Log File.<br><br><br><br><br>Note: Se o registro estiver definido como Cacti e Syslog, as informações de registro permanecerão no Syslog.

en	Purge Log
pt-br	Log de purga

en	Log Filters
pt-br	Filtros de Log

en	- Admin Filter active
pt-br	- Filtro Admin activo

en	- Admin Unfiltered
pt-br	- Admin Não filtrado

en	- Admin view
pt-br	- Vista Admin

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
pt-br	Log [Linhas totais: %d %s - Filtro ativo].

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
pt-br	Log [Linhas totais: %d %s - Não filtrado].

en	Head Lines
pt-br	%d Linhas

en	Tail Lines
pt-br	Linhas da cauda

en	Expand Log
pt-br	Expandir dispositivos

en	Expand
pt-br	Expandir dispositivos

en	System Default
pt-br	Definir Padrão

en	Raw Log
pt-br	Ver log

en	Warnings++
pt-br	Avisos

en	Errors++
pt-br	Erros

en	SQL Calls
pt-br	Chamadas SQL

en	AutoM8
pt-br	Auto

en	Non Stats
pt-br	Não Declarado

en	Device Up/Down
pt-br	Dispositivos que utilizam

en	Recaches
pt-br	resultados

en	Security Issues
pt-br	Segurança

en	Matches
pt-br	resultados

en	Does Not Match
pt-br	As senhas não correspondem

en	Automation Execution for Data Query complete
pt-br	Execução de automação para consulta de dados completa

en	Plugin Hooks complete
pt-br	Plugin Gancho completo

en	Running Data Query [%s].
pt-br	Executando consulta de dados [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
pt-br	Tipo encontrado = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
pt-br	Desconhecido Tipo = "%s".

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
pt-br	AVISO: A Associação de Campo Classificado mudou. Podem ocorrer problemas de re-mapping!

en	Update Data Query Sort Cache complete
pt-br	Atualizar consulta de dados Classificar cache completo

en	Found %s Local Data ID's to Verify
pt-br	Encontradas%s tabelas para converter

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
pt-br	Mudança de índice detectada! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
pt-br	Remoção de índice detectada! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
pt-br	Remoção de índice detectada! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
pt-br	Índice de Associação com Dados Locais completo

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
pt-br	Encontrados IDs de dados locais órfãos e%s alterados encontrados para mapear novamente.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
pt-br	Remodelando Gráficos para seus novos Índices

en	Done updating Data Source Title Cache
pt-br	Duplicar perfil de origem de dados

en	Done updating Graph Title Cache
pt-br	Concluída a atualização do Cache de Título do Gráfico

en	Index Association with Local Data complete
pt-br	Índice de Associação com Dados Locais completo

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
pt-br	Atualização do cache do Re-Index completa. Havia

en	Update Poller Cache for Query complete
pt-br	Update Poller Cache for Query completo

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
pt-br	Nenhuma alteração no índice detectada, ignorando a re-indexação e a re-população do cache do Poller

en	Automation Executing for Data Query complete
pt-br	Execução de automação para consulta de dados completa

en	Plugin hooks complete
pt-br	Gancho de encaixe completo

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
pt-br	Verificação de modificação de campo de ordenação. Não foram detectadas alterações.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
pt-br	Detectado novo campo de seleção: '%s' antigo campo de seleção '%s

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
pt-br	Novo campo de selecção não é adequado. Sort Field não vai mudar.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
pt-br	Novo campo de seleção validado. Campo de seleção a ser atualizado.

en	Could not find data query XML file at '%s'
pt-br	Não foi possível encontrar o arquivo XML de consulta de dados em '%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
pt-br	Encontrado arquivo XML de consulta de dados em '%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
pt-br	Erro ao analisar um ficheiro XML num array.

en	XML file parsed ok.
pt-br	Ficheiro XML analisado ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
pt-br	Campo inválido <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
pt-br	Deve conter <direction>input</direction> ou <direction>input-output</direction> campos somente

en	Data Query returned no indexes.
pt-br	ERRO: Data Query não retornou nenhum índice.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
pt-br	Arg_num_indexes> ausente no arquivo XML, 'Index Count Changed' não suportado

en	Executing script for num of indexes '%s'
pt-br	Executar script para o número de índices '%s'.

en	Found number of indexes: %s
pt-br	Número encontrado de índices: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
pt-br	Arg_num_indexes> ausente no arquivo XML, 'Index Count Changed' não suportado

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
pt-br	arg_num_indexes> ausente no arquivo XML, 'Index Count Changed' emulado pela contagem de entradas de arg_indexes

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
pt-br	ERRO: Data Query não retornou nenhum índice.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
pt-br	Executar script para a lista de índices '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
pt-br	Clique para mostrar a saída da Data Query para 'index'.

en	Found index: %s
pt-br	Índice encontrado: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
pt-br	Clique para mostrar a saída da consulta de dados para o campo '%s'.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
pt-br	O campo de seleção não retornou dados. Não é possível continuar o Re-Index.

en	Executing script query '%s'
pt-br	Executando a consulta script '%s' (%s)

en	Found item [%s='%s'] index: %s
pt-br	Índice do item encontrado [%s='%s']: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
pt-br	Host_id inválido: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
pt-br	Tamanho automático da caminhada em massa selecionado.

en	Failed to load SNMP session.
pt-br	Falha ao carregar a sessão SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
pt-br	Tamanho da caminhada em massa testado %d com uma resposta de %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
pt-br	O tamanho da caminhada em massa selecionado foi %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
pt-br	Salvando o tamanho da caminhada em massa no dispositivo.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
pt-br	O tamanho da caminhada em massa é fixado em %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
pt-br	Executando SNMP get para números de índices @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
pt-br	Oid_num_indexes> ausente no arquivo XML, 'Index Count Changed' emulado pela contagem das entradas do oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
pt-br	Executando SNMP walk para lista de índices @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
pt-br	Nenhum dado SNMP retornado

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
pt-br	Índice encontrado no OID: valor "%s": "%s".

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
pt-br	Lista de filtros de índices @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
pt-br	Índice filtrado encontrado no OID: valor de "%s": "%s".

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
pt-br	Lista de filtros de índices @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
pt-br	Índice filtrado encontrado no OID: valor de "%s": "%s".

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
pt-br	Correção do campo 'method' errado para '%s' desde que 'rewrite_index' ou 'oid_suffix' está definido

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
pt-br	Inserção de dados de índice para o campo "%s" [value="%s"].

en	Located input field '%s' [get]
pt-br	Campo de entrada localizado '%s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
pt-br	Encontrada a regra de reescrita do OID: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
pt-br	oid_rewrite no OID: '%s' novo OID: '%s'.

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
pt-br	Executar SNMP get para dados @ '%s' [value='%s'].

en	Field '%s' %s
pt-br	Campo "%s" %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
pt-br	Executando SNMP get para %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
pt-br	Campo de ordenação devolvido, não dados. Não é possível continuar o Re-Index para OID[%s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
pt-br	Resultado encontrado para dados @ '%s' [value='%s'].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
pt-br	Definir o resultado para dados @ '%s' [key='%s', value='%s'].

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
pt-br	Resultado pulado para dados @ '%s' [key='%s', value='%s'].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
pt-br	Got SNMP get resultado para dados @ '%s' [value='%s'] (índice: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
pt-br	Executar SNMP get para dados @ '%s' [value='$value'].

en	Located input field '%s' [walk]
pt-br	Campo de entrada localizado '%s' [walk] [%s

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
pt-br	Executando SNMP walk para dados @ '%s'.

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
pt-br	Índice do item encontrado [%s='%s']: %s [de %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
pt-br	OCTET STRING '%s' valor decodificado: '%s' encontrado

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
pt-br	Índice do item encontrado [%s='%s']: %s [from regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
pt-br	Índice do item encontrado [%s='%s']: %s [from regexp oid value parse] [from regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
pt-br	oid_rewrite no OID: '%s' novo OID: '%s'.

en	Update graph data query cache complete
pt-br	Atualizar consulta de dados Classificar cache completo

en	Re-Indexing Data Query complete
pt-br	Re-indexing Data Query complete

en	Unknown Index
pt-br	Índice Desconhecido

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
pt-br	Você deve selecionar uma coluna de saída XML para '%s' da Fonte de Dados e alternar a caixa de seleção para a direita

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
pt-br	O seu modelo de gráfico não tem modelos de dados em uso. Por favor, corrija o seu modelo de gráfico

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
pt-br	Falha ao determinar o comprimento do campo de senha, não pode continuar, pois pode corromper a senha

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
pt-br	Falha ao alterar o comprimento do campo de senha, não pode continuar, pois pode corromper a senha

en	Data Source ID %s does not exist
pt-br	A fonte de dados não existe

en	Debug not completed after 5 pollings
pt-br	Debug não completado após 5 sondagens

en	Failed fields:
pt-br	Campos falhados:

en	Data Source is not set as Active
pt-br	A Fonte de Dados não está definida como Ativa

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
pt-br	A pasta RRD não pode ser escrita pela Poller. Proprietário do RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
pt-br	RRD File não é gravável pelo Poller. Proprietário do RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
pt-br	O arquivo RRD não corresponde ao perfil de dados

en	RRDfile not updated after polling
pt-br	Arquivo RRD não atualizado após a sondagem

en	Data Source returned Bad Results for
pt-br	Fonte de Dados devolvida Bad Results for

en	Data Source was not polled
pt-br	A fonte dos dados não foi consultada

en	RRDfile not created yet
pt-br	Arquivo RRD não atualizado após a sondagem

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
pt-br	As configurações são salvas no Coletor de dados %d Falha.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
pt-br	As configurações são salvas no Coletor de dados %d Falha.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
pt-br	Informação do PHP

en	Message Not Found.
pt-br	Mensagem não encontrada.

en	Error %s is not readable
pt-br	Erro %s não é legível

en	Logged in a Guest
pt-br	Logado como

en	Login as Regular User
pt-br	Login como usuário regular

en	User Community
pt-br	Comunidade de usuários

en	Non Query Based
pt-br	Não baseado em consultas

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
pt-br	Erro de Mailer: Não <b>TO</b> conjunto de endereços!!<br>Se estiver usando o link <i>Teste Mail</i>, defina a configuração <b>Alerta e-mail</b>.

en	Authentication failed: %s
pt-br	Falha na autenticação: %s

en	HELO failed: %s
pt-br	HELO falhou: %s

en	Connect failed: %s
pt-br	Conexão falhou: %s

en	SMTP error:
pt-br	Erro SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
pt-br	Esta é uma mensagem de teste gerada a partir de Cacti. Esta mensagem foi enviada para testar a configuração de suas Configurações de e-mail.

en	Your email settings are currently set as follows
pt-br	As suas definições de e-mail estão actualmente definidas da seguinte forma

en	Checking Configuration...<br>
pt-br	Verificando a configuração...<br>

en	PHP's Mailer Class
pt-br	Classe Mailer do PHP

en	Method: SMTP
pt-br	Método: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
pt-br	Não Mostrado por Razões de Segurança

en	Ping Results:
pt-br	Resultados do Ping:

en	Bypassed
pt-br	Ignorado

en	Creating Message Text...
pt-br	Criação de texto de mensagem....

en	Cacti Test Message
pt-br	Mensagem de teste Cacti

en	Message Not Sent due to ping failure.
pt-br	Mensagem Não Enviada devido a falha de ping.

en	Since Install
pt-br	Instalar

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
pt-br	Cacti disabled plugin %s devido ao seguinte erro: %s! Consulte o ficheiro de registo Cacti para mais detalhes.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
pt-br	(Do dispositivo: %s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
pt-br	Versão %s %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
pt-br	Dispositivos de Sincronização

en	Aggregated Device
pt-br	Dispositivo Agregado

en	Damaged Graph
pt-br	Fonte de Dados, Gráfico

en	Remote Server
pt-br	Remover StdDev

en	Get Page Help
pt-br	Obter ajuda

en	Templates Selected
pt-br	Modelos selecionados

en	Data Query:
pt-br	Consulta de dados

en	CSV Export of Graph Data
pt-br	Exportação de dados do gráfico CSV

en	Time Graph View
pt-br	Visualização do gráfico de tempo

en	Edit Device
pt-br	Editar dispositivo

en	Kill Spikes in Graphs
pt-br	Matar picos em gráficos

en	%d to %d of %s [ %s ]
pt-br	%d a %d de %s [ %s ]

en	All %d %s
pt-br	Todos %d %s

en	Current Page: %s
pt-br	Valor corrente

en	Seq#

en	Consolidation
pt-br	Função de consolidação

en	Legend
pt-br	Opções de Legenda

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	No Source
pt-br	Fonte

en	Execute Action
pt-br	Executar ação

en	Metric
pt-br	Restrito

en	Select a Single Template
pt-br	Selecione um Template

en	Sort Column
pt-br	1 Coluna

en	Sort Order
pt-br	Ordenar por pedido

en	Ascending
pt-br	Ordenar árvores em ordem crescente

en	Descending
pt-br	Ordenar árvores descendentes

en	CF
pt-br	CDEF

en	Maximum
pt-br	Registros máximos

en	Measure

en	25th Percentile
pt-br	N° Percentil

en	50th Percentile (Median)
pt-br	N° Percentil

en	75th Percentile
pt-br	N° Percentil

en	90th Percentile
pt-br	N° Percentil

en	95th Percentile
pt-br	N° Percentil

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
pt-br	Habilitar a coleta de estatísticas de fontes de dados

en	Standard Deviations
pt-br	Desvios padrão

en	Variance Outliers
pt-br	Desvios de desvio

en	Kills Per RRA
pt-br	Mata por RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
pt-br	Remover StdDev

en	Remove Variance
pt-br	Remover desvio

en	Gap Fill Range
pt-br	Intervalo de Preenchimento da Abertura

en	Float Range
pt-br	Faixa de flutuação

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev

en	Dry Run Variance
pt-br	Desvio de funcionamento a seco

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range
pt-br	Faixa de flutuação de funcionamento a seco

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
pt-br	Rodar o Cacti Log

en	Panels

en	Help in Developing
pt-br	Ajuda no Desenvolvimento

en	Donation & Sponsoring
pt-br	Doação e patrocínio

en	Cacti Home
pt-br	Casa Cacti

en	Cacti Project Page
pt-br	Página do Projeto Cacti

en	RRDProxy
pt-br	RRD Proxy

en	Spine
pt-br	Coluna vertebral

en	Help in Translating
pt-br	Ajuda na tradução

en	Clear Current Filter
pt-br	Limpar filtro de corrente

en	Failed to find data to copy!
pt-br	Falha ao encontrar dados para copiar!

en	Clipboard ID
pt-br	ID da área de transferência

en	Copy operation is unavailable at this time
pt-br	A operação de cópia não está disponível neste momento

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
pt-br	Desculpe, sua área de transferência não pôde ser atualizada neste momento

en	Clipboard has been updated
pt-br	A área de transferência foi atualizada

en	Compact Mode
pt-br	Modo Zoom

en	Dark Color Mode
pt-br	Nenhuma cor encontrada

en	Sorry, we could not process your last action.
pt-br	Desculpe, não conseguimos processar a sua última acção.

en	Action failed
pt-br	Acção falhada

en	The response to the last action was unexpected.
pt-br	A resposta à última acção foi inesperada.

en	Ignore System Color
pt-br	Item Cor

en	Light Color Mode
pt-br	Modo lista

en	Passphrases match
pt-br	Combinação de senhas

en	Passphrase matches but too short
pt-br	Fósforos com senhas, mas muito curtos

en	Passphrases do not match
pt-br	As senhas não coincidem

en	Passphrase too short and not matching
pt-br	A frase-chave é muito curta e não coincide

en	Passphrase length meets 8 character minimum
pt-br	Comprimento da frase secreta com um mínimo de 8 caracteres

en	Password Validation Passes
pt-br	Passes de validação de senha

en	Click again to take this Graph out of Realtime
pt-br	Clique novamente para retirar este gráfico do Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
pt-br	Clique para ver apenas este gráfico em tempo real

en	Enter a search term
pt-br	Digite um termo de pesquisa

en	Enter a regular expression
pt-br	Entrar uma expressão regular

en	Select to Search
pt-br	Selecionar um Arquivo

en	The Operation was successful. Details are below.
pt-br	A Operação foi um sucesso. Os detalhes estão abaixo.

en	Operation successful
pt-br	Operação bem sucedida

en	Click to Show/Hide Filter
pt-br	Clique para mostrar/ocultar o filtro

en	SpikeKill Results
pt-br	Resultados SpikeKill

en	Standard Mode
pt-br	Modo de Digitalização

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
pt-br	Permitir ou limitar as colunas da tabela para se estender além dos limites atuais das janelas.

en	Connection Failed
pt-br	Tempo limite de conexão

en	Connection Successful
pt-br	Operação bem sucedida

en	Use System Color
pt-br	Item Cor

en	Utility View
pt-br	Vista Utilitária

en	3rd Mouse Button
pt-br	Botão do 3º Mouse

en	Begin with
pt-br	Comece com

en	Copy graph
pt-br	Copiar gráfico

en	Copy graph link
pt-br	Copiar link do gráfico

en	End with
pt-br	Data Final

en	Zoom Mode
pt-br	Modo Zoom

en	Save graph
pt-br	Salvar gráfico

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
pt-br	Fator de redução do zoom

en	Zoom Out Positioning
pt-br	Reduzir o Posicionamento

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
pt-br	Versão %s %s %s

en	Apply filter to table
pt-br	Aplicar filtro à tabela

en	File Found
pt-br	Arquivo encontrado

en	Path is a Directory and not a File
pt-br	O caminho é um diretório e não um arquivo

en	File is Not Found
pt-br	Arquivo Não Encontrado

en	Enter a valid file path
pt-br	Entrar um caminho de file válido

en	Directory Found
pt-br	Diretório encontrado

en	Path is a File and not a Directory
pt-br	O caminho é um arquivo e não um diretório

en	Directory is Not found
pt-br	O diretório não é encontrado

en	Enter a valid directory path
pt-br	Entrar um caminho de diretório válido

en	Cacti Color (%s)
pt-br	Cactos Cor (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
pt-br	NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A FONTE

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
pt-br	Aviso de dados de formulário não gravados

en	Unsaved Changes Detected
pt-br	Alterações não salvas detectadas

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
pt-br	O usuário efetuou modificações não gravadas nesse formulário. Se você pressionar 'Continue' estas alterações serão descartadas. Pressione 'Cancelar' para continuar editando o formulário.

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
pt-br	As fontes de dados de consulta de dados devem ser criadas através de %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
pt-br	Salve as preferências atuais de Gráficos, Colunas, Miniaturas, Preset e Timeshift no seu perfil

en	Start Date Selector
pt-br	Seletor de data de início

en	End Date Selector
pt-br	Seletor de data final

en	Shift Time Backward
pt-br	Tempo de turnos para trás

en	Define Shifting Interval
pt-br	Definir intervalo de turnos

en	Shift Time Forward

en	Refresh selected time span
pt-br	Atualizar intervalo de tempo selecionado

en	Return to the default time span
pt-br	Retornar ao intervalo de tempo padrão

en	Create Graph from %s
pt-br	Criar Gráfico a partir de %s

en	Create %s Graphs from %s
pt-br	Criar gráficos de %s a partir de %s

en	Graph [Template: %s]
pt-br	Gráfico [Template: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
pt-br	Itens do Gráfico [Modelo: %s]

en	Data Source [Template: %s]
pt-br	Fonte de dados [Template: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
pt-br	Dados personalizados [Modelo: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
pt-br	Dê a este Relatório um Nome descritivo

en	Enable Report
pt-br	Ativar relatório

en	Check this box to enable this Report.
pt-br	Marque esta caixa para ativar este Relatório.

en	Output Formatting
pt-br	Formatação de saída

en	Use Custom Format HTML
pt-br	Usar HTML de Formato Personalizado

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
pt-br	Marque esta caixa se você quiser usar html e CSS personalizados para o relatório.

en	Format File to Use
pt-br	Formatar arquivo para usar

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pt-br	Escolha o invólucro html personalizado e o arquivo CSS para usar. Este arquivo contém ambos html e CSS para embrulhar o seu relatório. Se ele contém mais do que simplesmente CSS, você precisa colocar uma tag especial <REPORT> dentro do arquivo. Esta etiqueta de formato será substituída pelo conteúdo do relatório. Estes arquivos estão localizados no diretório 'formats'.

en	Default Text Font Size
pt-br	Tamanho da fonte do texto padrão

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
pt-br	Define o tamanho da fonte padrão para todo o texto no relatório, incluindo o Título do relatório.

en	Default Object Alignment
pt-br	Alinhamento de objetos padrão

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
pt-br	Define o Alinhamento padrão para Texto e Gráficos.

en	Graph Linked
pt-br	Gráfico Ligado

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
pt-br	Os gráficos devem ser ligados de volta ao site do Cacti?

en	Graph Settings
pt-br	Configurações do gráfico

en	Graph Columns
pt-br	Colunas Gráficas

en	The number of Graph columns.
pt-br	O número de colunas do Gráfico.

en	The Graph width in pixels.
pt-br	A largura do gráfico em pixels.

en	The Graph height in pixels.
pt-br	A altura do gráfico em pixels.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
pt-br	Os gráficos devem ser renderizados como miniaturas?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
pt-br	Próximo registro de data e hora para o envio de relatório de correio eletrônico

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
pt-br	Hora de início do [primeiro próximo] correio a ser enviado. Todos os tempos de envio futuros serão baseados nesta hora de início. Um bom exemplo seria às 2:00 da manhã. O tempo deve ser no futuro. Se for usado um tempo fracionário, digamos 2:00 da manhã, presume-se que seja no futuro.

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
pt-br	Define uma Frequência de Relatório relativa ao tempo de correio acima indicado.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
pt-br	por exemplo, "Semana(s)" representa um intervalo de reporte semanal.

en	Interval Frequency
pt-br	Frequência de Intervalo

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
pt-br	Com base no intervalo de tempo do intervalo de relatório acima, define a frequência dentro desse intervalo.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
pt-br	por exemplo, se o Intervalo do Relatório for 'Mês(s)', então '2' indica Todos os '2 Meses a partir do próximo Mailtime'. Por último, se utilizar os Intervalos de Relatório do(s) Mês(s), o 'Dia da Semana' e o 'Dia do Mês' são ambos calculados com base no horário de envio que você especificar acima.

en	Email Sender/Receiver Details
pt-br	Detalhes do remetente/receptor de e-mail

en	Cacti Report
pt-br	Relatório Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
pt-br	Este valor será usado como o assunto padrão do e-mail. O nome do relatório será usado se deixado em branco.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
pt-br	Este Nome será usado como o remetente de e-mail padrão

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
pt-br	Este endereço será usado como o endereço dos remetentes de e-mail

en	To Email Address(es)
pt-br	Para o(s) endereço(s) de e-mail

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
pt-br	Por favor, separe vários endereços por vírgula (,)

en	BCC Address(es)
pt-br	Endereço(s) do BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
pt-br	Cópia cega de carbono. Por favor, separe vários endereços por vírgula (,)

en	Image attach type
pt-br	Tipo de anexo de imagem

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
pt-br	Selecione um dos tipos fornecidos para os anexos de imagem

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
pt-br	Data/Hora mudou para a mesma hora Amanhã

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Delete Report
pt-br	Eliminar cor

en	Delete Reports
pt-br	Eliminar Utilizador(es)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para se apropriar do(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
pt-br	Clique em 'Continuar' para se apropriar do(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Take Report Ownership
pt-br	Tomar posse

en	Take Reports Ownership
pt-br	Tomar posse

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Duplicate Report
pt-br	Duplicar

en	Duplicate Reports
pt-br	Duplicar

en	Name Format:
pt-br	Formato do nome

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Enable Reports
pt-br	Ativar relatório

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar os seguintes Relatórios.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar os seguintes Relatórios.

en	Disable Report
pt-br	Ativar relatório

en	Disable Reports
pt-br	Ativar relatório

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
pt-br	Clique em 'Continuar' para enviar o(s) seguinte(s) Relatório(s) agora.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
pt-br	Clique em 'Continuar' para enviar o(s) seguinte(s) Relatório(s) agora.

en	Send Report Now
pt-br	Enviar problema

en	Send Reports Now
pt-br	Enviar problema

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
pt-br	Não é possível enviar Relatório '%s'. Por favor, defina os endereços de e-mail de destino

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
pt-br	Não é possível enviar Relatório '%s'. Por favor, defina um assunto de e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
pt-br	Não é possível enviar Relatório '%s'. Por favor, defina um e-mail de Nome

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
pt-br	Não é possível enviar Relatório '%s'. Por favor, defina um e-mail a partir do endereço

en	Item Type to be added.
pt-br	Tipo de item a ser adicionado.

en	Graph Tree
pt-br	Árvore de gráficos

en	Select a Tree to use.
pt-br	Selecione uma Árvore para usar.

en	Graph Tree Branch
pt-br	Ramo de árvore de gráfico

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
pt-br	Selecione um Ramo de Árvore a ser usado para Gráficos e Dispositivos. Os dispositivos serão considerados como Filiais.

en	Cascade to Branches
pt-br	Cascata para filiais

en	Should all Branch Graphs be rendered?
pt-br	Todas as crianças devem ser renderizadas com gráficos de ramificação?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
pt-br	Selecione um Dispositivo para especificar um Gráfico

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
pt-br	Selecione um Modelo de Dispositivo para usar.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
pt-br	Selecione um Dispositivo a ser usado para filtrar ou selecionar Gráficos no caso de um Tipo de Dispositivo.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
pt-br	Selecione um modelo de gráfico para o dispositivo a ser usado para filtrar ou selecione gráficos no caso de um tipo de dispositivo.

en	Graph Name Regular Expression
pt-br	Nome do gráfico Expressão regular

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
pt-br	Uma expressão regular compatível com Perl (REGEXP) usada para selecionar gráficos para incluir da árvore.

en	The Graph to use for this report item.
pt-br	O Gráfico a ser utilizado para este item de relatório.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
pt-br	A hora de fim do gráfico será definida para a hora de envio de relatório programada. Portanto, se você deseja que a hora de término dos vários Gráficos seja meia-noite, certifique-se de enviar o relatório à meia-noite. A hora de início do gráfico será a hora de fim menos a hora de início do gráfico.

en	Alignment of the Item
pt-br	Alinhamento do Item

en	Enter descriptive Text
pt-br	Entrar texto descritivo

en	Font Size of the Item
pt-br	Tamanho da fonte do item

en	Report Item [edit Report: %s]
pt-br	Item de relatório [editar relatório: %s].

en	Report Item [new Report: %s]
pt-br	Item do Relatório [novo Relatório: %s]

en	[new]
pt-br	[novo]

en	Details %s
pt-br	Detalhes

en	Report Items %s
pt-br	Nenhum item de relatório

en	Scheduled Events %s
pt-br	Eventos Agendados

en	Report Preview %s
pt-br	Pré-visualização do relatório

en	Graph: %s
pt-br	Gráfico:

en	Using CSS
pt-br	Usando CSS

en	Device: %s
pt-br	(Do dispositivo: %s)

en	, Graph Template: All Templates
pt-br	Adicionar modelo de gráfico ao modelo do dispositivo

en	, Graph Template: %s
pt-br	Gráfico [Template: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
pt-br	, Usando RegEx: "%s"

en	Tree: %s
pt-br	Árvore

en	, Device: %s
pt-br	(Do dispositivo: %s)

en	, Branch: %s
pt-br	Grupo:

en	(All Branches)
pt-br	(Todas as filiais)

en	(Current Branch)
pt-br	(Sucursal actual)

en	No Report Items
pt-br	Nenhum item de relatório

en	Administrator Level
pt-br	Nível de Administrador

en	Reports [%s]
pt-br	Relatórios [%s]

en	Report Disabled - No Owner
pt-br	Relatório Desativado - Sem Proprietário

en	Graph Template:
pt-br	Modelo de gráfico:

en	Template Based
pt-br	Baseado em modelos

en	Tree:
pt-br	Árvore

en	Leaf:
pt-br	Folha

en	Device Template:
pt-br	Modelo de dispositivo:

en	Graph Filters
pt-br	Filtros de Gráficos

en	Set/Refresh Filter
pt-br	Filtro Set/Refresh

en	(Non Graph Template)
pt-br	(Modelo sem gráfico)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
pt-br	O termo de pesquisa "%s" não é válido. Erro é %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
pt-br	Houve um erro interno!

en	Backtrack limit was exhausted!
pt-br	O limite de retrocesso estava esgotado!

en	Recursion limit was exhausted!
pt-br	O limite de recorrência foi esgotado!

en	Bad UTF-8 error!
pt-br	Erro UTF-8 mau!

en	Bad UTF-8 offset error!
pt-br	Erro de desvio UTF-8 mau!

en	Down (Thold)
pt-br	Download

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
pt-br	Erro de validação para %s variáveis com valor de %s. Veja o backtrace abaixo para mais detalhes.

en	written
pt-br	escrito

en	could not open
pt-br	não podia abrir

en	not exists
pt-br	não existe

en	New Graph Template: %s
pt-br	Gráfico [Template: %s]

en	New Data Query: %s
pt-br	Consulta de Dados [%s]

en	Import Preview Results
pt-br	Importar resultados da pré-visualização

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
pt-br	Cacti faria as seguintes mudanças se o Pacote fosse importado:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
pt-br	Cacti importou os seguintes itens para o pacote:

en	Package Files
pt-br	Arquivos do Pacote

en	[preview]
pt-br	Visualização

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
pt-br	Cacti faria as seguintes alterações se o Template fosse importado:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
pt-br	Cacti importou os seguintes itens para o modelo:

en	[success]
pt-br	Sucesso!

en	[fail]
pt-br	Falha

en	[preview]
pt-br	Visualização

en	[unchanged]
pt-br	Inalterados

en	Found Dependency:
pt-br	Dependência encontrada:

en	Unmet Dependency:
pt-br	Dependência não satisfeita:

en	Path was not writable
pt-br	O caminho não era gravável

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
pt-br	Falha ao definir %sRRDTool versão especificada: %s

en	Invalid Theme Specified
pt-br	Tema inválido Especificado

en	Resource is not writable
pt-br	Recurso não é gravável

en	PHP did not return expected result
pt-br	PHP não retornou o resultado esperado

en	Unexpected path parameter
pt-br	Parâmetro de caminho inesperado

en	Failed to apply specified profile %s != %s
pt-br	Falha ao aplicar o perfil especificado %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
pt-br	Falha ao aplicar o modo especificado: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
pt-br	Falha ao aplicar o override de automação especificado: %s

en	Failed to apply specified cron interval
pt-br	Falha ao aplicar o intervalo cron especificado

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
pt-br	Falha ao aplicar a faixa de automação especificada

en	No matching snmp option exists
pt-br	Não existe opção snmp correspondente

en	No matching template exists
pt-br	Não existe nenhum modelo correspondente

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
pt-br	O instalador não pôde prosseguir devido a um erro inesperado.

en	Please report this to the Cacti Group.
pt-br	Por favor, comunique isto ao Grupo Cacti.

en	Unknown Reason: %s
pt-br	Desconhecido Motivo: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
pt-br	Você está tentando instalar o Cacti %s em um banco de dados 0.6.x. Infelizmente, isso não pode ser feito.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
pt-br	Para poder continuar, você MUSTcria um novo banco de dados, importe "cacti.sql" para ele:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
pt-br	Você MUST então atualize "include/config.php" para apontar para o novo banco de dados.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
pt-br	NOTA: Seus dados existentes não serão modificados, nem estarão disponíveis para a nova instalação.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
pt-br	Você criou um novo banco de dados, mas ainda não importou o arquivo 'cacti.sql'. Na linha de comando, execute o seguinte para continuar:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
pt-br	Este erro também pode ser gerado se o usuário do banco de dados cactos não tiver permissões corretas no banco de dados Cacti. Certifique-se de que o usuário do banco de dados Cacti tem a capacidade de SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX no banco de dados Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
pt-br	Você MUST também importa informações do MySQL TimeZone para o MySQL e concede ao usuário Cacti acesso SELECT à tabela mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
pt-br	Em Linux/UNIX, execute o seguinte como 'root' em um shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
pt-br	No Windows, você deve seguir as instruções aqui Time zone description table. Uma vez que isso esteja completo, você pode emitir o seguinte comando para conceder ao usuário Cacti acesso às tabelas:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
pt-br	Em seguida, execute o seguinte no MySQL como administrador:

en	Cacti Version
pt-br	Versão Cacti

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
pt-br	Esta versão de Cacti (%s) não parece ter um código de versão válido, por favor contacte a Equipa de Desenvolvimento de Cacti para se certificar de que está corrompida. Se você está vendo esse erro em uma release, por favor, levante um relatório imediatamente no GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
pt-br	Obrigado por dedicar tempo para baixar e instalar o Cacti, a solução gráfica completa para sua rede. Antes que você possa começar a fazer gráficos legais, há algumas partes de dados que Cacti precisa saber.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
pt-br	Certifique-se de que leu e seguiu os passos necessários para instalar o Cacti antes de continuar. As informações de instalação podem ser encontradas para Unix e Win32 sistemas operacionais baseados.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
pt-br	Este processo irá guiá-lo através dos passos para atualizar a partir da versão '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
pt-br	Além disso, se for uma atualização, certifique-se de ler o arquivo de informações Upgrade.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
pt-br	NÃO é recomendado o downgrade, pois a estrutura do banco de dados pode ser inconsistente

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
pt-br	Cacti é licenciado sob a GNU General Public License, você deve concordar com suas provisões antes de continuar:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
pt-br	Este programa é distribuído na esperança de que seja útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. Veja a GNU General Public License para mais detalhes.

en	Accept GPL License Agreement
pt-br	Aceitar contrato de licença GPL

en	Select default theme:
pt-br	Seleccione o tema predefinido:

en	Pre-installation Checks
pt-br	Verificações de pré-instalação

en	Location checks
pt-br	Verificações de localização

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
pt-br	Por favor, atualize o config.php com a localização URI relativa correta do Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
pt-br	Sua configuração Cacti tem o caminho relativo correto (url_path) no config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
pt-br	PHP - Recomendações

en	PHP Recommendations (
pt-br	Recomendações PHP

en	PHP Binary
pt-br	Caminho Binário PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
pt-br	A localização binária do PHP não é válida e deve ser atualizada.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
pt-br	Atualize o valor path_php_binary na tabela de configurações.

en	Restart Required
pt-br	Obrigatório

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
pt-br	PHP - Suporte a Módulos (Obrigatório)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
pt-br	Cacti requer que vários módulos PHP sejam instalados para funcionar corretamente. Se algum deles não estiver instalado, você não poderá continuar a instalação até que seja corrigido. Além disso, para um ótimo desempenho do sistema, Cacti deve ser executado com certas variáveis do sistema MySQL definidas. Por favor, siga as recomendações do MySQL a seu critério. Procure sempre a documentação do MySQL se tiver alguma dúvida.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
pt-br	As seguintes extensões PHP são obrigatórias, e DEVEM ser instaladas antes de continuar sua instalação do Cacti.

en	Required PHP Modules
pt-br	Módulos PHP necessários

en	PHP - Module Support (Optional)
pt-br	PHP - Suporte a Módulos (Opcional)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
pt-br	As seguintes extensões PHP são recomendadas, e devem ser instaladas antes de continuar sua instalação do Cacti. NOTA: Se você está planejando suportar SNMPv3 com IPv6, você não deve instalar o módulo php-snmp neste momento.

en	Optional Modules
pt-br	Módulos opcionais

en	MySQL - TimeZone Support
pt-br	MySQL - Suporte a TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
pt-br	A sua base de dados MySQL TimeZone não está preenchida. Por favor, preencha esta base de dados antes de prosseguir.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
pt-br	A sua conta de login na base de dados Cacti não tem acesso à base de dados MySQL TimeZone. Por favor, forneça a conta do banco de dados Cacti "selecione" o acesso à tabela "time_zone_name" no banco de dados "mysql", e preencha as informações do TimeZone do MySQL antes de prosseguir.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
pt-br	A sua conta de base de dados Cacti tem acesso à base de dados MySQL TimeZone e essa base de dados é preenchida com informação global TimeZone.

en	MySQL - Settings
pt-br	MySQL - Definições

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
pt-br	Essas configurações de ajuste de desempenho do MySQL ajudarão seu sistema Cacti a funcionar melhor sem problemas por mais tempo.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
pt-br	Configurações de variáveis recomendadas do sistema MySQL

en	Upgrade from %s to %s
pt-br	Atualização de %s para %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
pt-br	No caso de problemas, é altamente recomendável que você limpe o cache do seu navegador, feche e reabra o navegador (não apenas a aba Cacti está ativada) e tente novamente, antes de levantar um problema com o The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
pt-br	Em raras ocasiões, tivemos relatórios de usuários que tiveram alguns problemas menores devido a alterações no código. Estes problemas são causados pela retenção do código de pré-atualização pelo navegador e, embora tenhamos tomado medidas para minimizar as chances de que isso ocorra, ele ainda pode ocorrer. Se você precisar de instruções sobre como limpar o cache do seu navegador, https://www.refreshyourcache.com/ é um bom ponto de partida.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
pt-br	Se depois de limpar o cache e reiniciar o navegador, você ainda tiver problemas, por favor, levante o problema conosco e tentaremos identificar a causa.

en	Downgrade from %s to %s
pt-br	Downgrade de %s para %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
pt-br	Parece que estás a baixar para uma versão anterior. Alterações no banco de dados feitas para a versão mais recente não serão revertidas e poderiacausar problemas.

en	Please select the type of installation
pt-br	Selecione o tipo de instalação

en	Installation options:
pt-br	Opções de instalação:

en	Choose this for the Primary site.
pt-br	Selecione esta opção para o site principal.

en	New Primary Server
pt-br	Novo servidor primário

en	New Remote Poller
pt-br	Novo Polidor Remoto

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
pt-br	Os Polidores Remotos são usados para acessar redes que não são facilmente acessíveis ao Local Primário.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
pt-br	As seguintes informações foram determinadas a partir do arquivo de configuração do Cacti. Se não estiver correto, por favor, edite "include/config.php" antes de continuar.

en	Local Database Connection Information
pt-br	Informações de conexão do banco de dados local

en	Database: %s
pt-br	Base de dados: %s

en	Database User: %s
pt-br	Usuário do banco de dados: %s

en	Database Hostname: %s
pt-br	Nome do host do banco de dados: %s

en	Port: %s
pt-br	Porto: %s

en	Server Operating System Type: %s
pt-br	Tipo de sistema operativo do servidor: %s

en	Central Database Connection Information
pt-br	Informações de conexão do banco de dados central

en	Configuration Readonly!
pt-br	Configuração Readonly!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
pt-br	Seu arquivo config.php deve ser gravável pelo servidor web durante a instalação para poder configurar o Poller remoto. Uma vez concluída a instalação, você deve definir este arquivo como Somente leitura para evitar possíveis problemas de segurança.

en	Configuration of Poller
pt-br	Configuração do Polidor

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
pt-br	Suas informações do Remote Cacti Poller não foram incluídas no seu arquivo config.php. Por favor, reveja o config.php.dist e defina as variáveis: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. Estas variáveis devem ser definidas e apontar de volta para o seu servidor de banco de dados Cacti Primário. Corrige isto e tenta outra vez.

en	Remote Poller Variables
pt-br	Variáveis do Polidor Remoto

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
pt-br	As variáveis que devem ser definidas no arquivo config.php incluem o seguinte:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
pt-br	O instalador atribui automaticamente um $poller_id e o adiciona ao arquivo config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
pt-br	Uma vez que todas as variáveis estão definidas no arquivo config.php, você também deve conceder o acesso ao nome de usuário $rdatabase_username ao servidor principal do banco de dados Cacti. Siga o mesmo procedimento que você faria com qualquer outra instalação Cacti. Você pode então pressionar o botão 'Test Connection'. Se o teste for bem sucedido, você será capaz de prosseguir e concluir a instalação.

en	Additional Steps After Installation
pt-br	Etapas adicionais após a instalação

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
pt-br	É essencial que o servidor Central Cacti possa se comunicar via MySQL para cada servidor de banco de dados Cacti remoto. Quando a instalação estiver concluída, você deve editar o Coletor de dados remoto e garantir que as configurações estejam corretas. Você pode verificar usando o 'Test Connection' ao editar o Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
pt-br	Localizações e Versões Binárias Críticas

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
pt-br	Certifique-se de que todos estes valores estão correctos antes de continuar.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
pt-br	Um ou mais caminhos parecem estar incorretos, incapazes de prosseguir

en	Directory Permission Checks
pt-br	Verificações de permissão de diretório

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
pt-br	Certifique-se de que as permissões de diretório abaixo estão corretas antes de prosseguir. Durante a instalação, esses diretórios precisam ser de propriedade do usuário do Servidor Web. Estas alterações de permissão são necessárias para permitir que o Instalador instale pacotes Device Template que incluam ficheiros XML e script que serão colocados nestes directórios. Se você escolher não instalar os pacotes, existe um script cli 'install_package.php' que pode ser usado a partir da linha de comando após a instalação estar completa.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
pt-br	Após a instalação estar completa, você pode fazer com que alguns destes diretórios sejam lidos apenas para aumentar a segurança.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
pt-br	Estes diretórios serão necessários para permanecerem legíveis e graváveis após a instalação para que o processo de sincronização remota do Cacti possa atualizá-los à medida que o Main Cacti Web Site muda

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
pt-br	Se você está instalando pacotes, uma vez que os pacotes estão instalados, você deve mudar o diretório de scripts de volta para ler somente porque isso apresenta alguma exposição ao site.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
pt-br	Para os pesquisadores remotos, é fundamental que os caminhos que você estará atualizando com frequência, incluindo os plugins, scripts e caminhos de recursos tenham acesso de leitura/gravação, pois o coletor de dados terá que atualizar esses caminhos a partir do conteúdo do servidor web principal.

en	Required Writable at Install Time Only
pt-br	Gravável necessário somente no momento da instalação

en	Required Writable after Install Complete
pt-br	Necessário Gravável após a Instalação Completa

en	Potential permission issues
pt-br	Potenciais problemas de permissão

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
pt-br	Certifique-se de que o seu servidor web tem acesso de leitura/escrita às pastas de cactos que mostram os erros abaixo.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
pt-br	Se o SELinux estiver activado no seu servidor, pode desactivá-lo permenentemente, ou desactivá-lo temporariamente e depois adicionar as permissões apropriadas utilizando as ferramentas de linha de comandos do SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
pt-br	O usuário '%s' deve ter permissão MODIFY para ativar a leitura/gravação.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
pt-br	Um exemplo de como definir permissões de pastas é mostrado aqui, embora você possa precisar ajustar isso dependendo do seu sistema operacional, contas de usuário e permissões desejadas

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
pt-br	Depois que a instalação concluir o caminho do CSRF, ele deverá ser definido como somente leitura.

en	All folders are writable
pt-br	Todas as pastas são graváveis

en	Input Validation Whitelist Protection
pt-br	Proteção de lista de permissões de validação de entrada

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
pt-br	Os métodos de entrada de dados do Cacti que chamam um script podem ser explorados de maneira que um não administrador possa danificar os arquivos pertencentes à conta do pesquisador e, nos casos em que alguém executa o pesquisador como root, pode comprometer o sistema operacional, permitindo que os invasores explore sua infraestrutura.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
pt-br	Portanto, há várias versões, o Cacti foi aprimorado para fornecer recursos da Lista de permissões sobre esses tipos de Métodos de entrada de dados. Embora isso proteja o Cacti de maneira mais abrangente, ele aumenta a quantidade de trabalho exigida pelo administrador do Cacti para importar e gerenciar modelos e pacotes.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
pt-br	A maneira como a Lista de permissões funciona é que, quando você importa pela primeira vez um Método de Entrada de Dados ou reimporta um Método de Entrada de Dados, e o script e ou aguments mudam de qualquer forma, o Método de Entrada de Dados e todas as Fontes de Dados correspondentes ser desativado imediatamente até que o administrador valide que o Método de entrada de dados é válido.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
pt-br	Para identificar métodos de entrada de dados nesse estado, fornecemos um script de validação no diretório CLI do Cacti que pode ser executado com as seguintes opções:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
pt-br	Esta opção de script procurará quaisquer métodos de entrada de dados atualmente banidos e fornecerá detalhes sobre o motivo.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
pt-br	Esta opção de script cancela o banimento dos métodos de entrada de dados atualmente banidos.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
pt-br	Esta opção de script reativará todas as fontes de dados desativadas.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
pt-br	É altamente recomendável que você atualize seu config.php para ativar esse recurso, descomentando a variável $ input_whitelist e executando as três opções de script da CLI acima, após a conclusão da instalação baseada na Web.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
pt-br	Marque a caixa de seleção abaixo para confirmar que leu e entendeu essa preocupação de segurança

en	I have read this statement
pt-br	Eu li esta declaração

en	Default Profile
pt-br	Perfil padrão

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
pt-br	Selecione o Perfil de origem de dados padrão a ser usado para fontes de sondagem. Esta é a quantidade máxima de tempo entre os dispositivos de varredura em busca de informações, de modo que quanto menor o intervalo de sondagem, mais trabalho é colocado no host do Cacti Server. Além disso, selecione o intervalo Cron pretendido ou configurado que você deseja usar para coleta de dados.

en	Cron Interval
pt-br	Intervalo de Cron

en	Default Automation Network
pt-br	Rede de Automação Padrão

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
pt-br	Cacti pode varrer automaticamente a rede assim que a instalação estiver concluída. Isto irá utilizar o intervalo de rede abaixo para calcular o intervalo de IPs que podem ser verificados. É definido um conjunto pré-definido de opções para a digitalização, que inclui a utilização de comunidades "públicas" e "privadas".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
pt-br	Se seus dispositivos exigirem que um conjunto diferente de opções seja usado primeiro, você pode defini-los abaixo e eles serão utilizados antes dos padrões

en	All options may be adjusted post installation
pt-br	Todas as opções podem ser ajustadas após a instalação

en	Network Range
pt-br	Faixa de rede

en	Additional Defaults
pt-br	Defaults adicionais

en	Additional SNMP Options
pt-br	Opções adicionais de SNMP

en	Error Locating Profiles
pt-br	Localização de erros de perfis

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
pt-br	A instalação não pode continuar porque não foi possível encontrar perfis.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
pt-br	Isso pode ocorrer se o usuário tiver um banco de dados em branco e ainda não tiver importado o file cacti.sql

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
pt-br	Selecione o tipo de modelo que você deseja exportar de Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
pt-br	Não é aconselhável atualizar os modelos nos quais você já fez modificações. A atualização dos modelos NÃO removerá as modificações nos modelos de gráfico e de dados e pode levar a um comportamento inesperado. No entanto, se você não fez alterações em nenhum gráfico, consulta de dados ou modelo de dados, a reimportação do pacote não terá nenhum efeito. Nesse caso, você teria que 'sincronizar os gráficos' com os modelos após a atualização.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
pt-br	Seleccione os Modelos de Dispositivos que pretende utilizar após a Instalação. Se o seu sistema operativo for o Windows, tem de se certificar de que selecciona o Modelo 'Dispositivo Windows'. Se seu sistema operacional for Linux/UNIX, certifique-se de selecionar o Modelo do Dispositivo 'Local Linux Machine'.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
pt-br	Os Modelos de Dispositivos permitem que você monitore e faça gráficos de uma vasta gama de dados dentro do Cacti. Depois de selecionar os Modelos de Dispositivos desejados, pressione 'Finish' (Concluir) e a instalação será concluída. Seja paciente neste passo, pois a importação dos Modelos de Dispositivos pode demorar alguns minutos.

en	Server Collation
pt-br	Agrupamento de Servidores

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
pt-br	O seu agrupamento de servidores parece ser compatível com UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
pt-br	Seu agrupamento de servidores NÃO parece ser totalmente compatível com UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
pt-br	Na seção [mysqld], localize as entradas chamadas 'character‑set‑server' e 'collation‑server' e configure-as como segue:

en	Database Collation
pt-br	Agrupamento de bancos de dados

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
pt-br	Seu banco de dados padrão de agrupamento parece ser compatível com UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
pt-br	Seu banco de dados padrão de agrupamento NÃO parece ser totalmente compatível com UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
pt-br	Quaisquer tabelas criadas por plugins podem ter problemas vinculados às tabelas do Cacti Core se o agrupamento não for compatível. Por favor, certifique-se de que a sua base de dados é alterada para 'utf8mb4_unicode_ci' executando o seguinte:

en	Table Setup
pt-br	Configuração da tabela

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
pt-br	Você tem mais tabelas do que sua configuração do PHP nos permitirá exibir / converter. Modifique a configuração max_input_vars no php.ini para um valor acima de%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
pt-br	A conversão de tabelas pode levar algum tempo, especialmente em tabelas maiores. A conversão destas tabelas ocorrerá em segundo plano, mas não impedirá o instalador de concluir. Isso pode diminuir a velocidade de alguns servidores se não houver recursos suficientes para o MySQL lidar com a conversão.

en	Row Format
pt-br	Formato

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
pt-br	Uma ou mais tabelas são muito grandes para converter durante a instalação. Você deve usar o script cli/convert_tables.php para realizar a conversão e depois atualizar esta página. Por exemplo:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
pt-br	As tabelas a seguir devem ser convertidas para UTF8 e InnoDB. Selecione as tabelas que deseja converter durante o processo de instalação.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
pt-br	Todas as suas tabelas parecem estar em conformidade com UTF8

en	Confirm Installation
pt-br	Confirmar a instalação

en	DOWNGRADE DETECTED
pt-br	DOWNGRADE DETECTADO

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
pt-br	VOCÊ DEVE MUDAR MANUALMENTE A BASE DE DADOS CÁCTICOS PARA REVERTER QUALQUER ALTERAÇÃO ATUAL QUE TER SIDO MADE.O INSTALADOR NÃO TEM MÉTODO DE FAZER ESTE AUTOMATICAMENTE PARA VOCÊ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
pt-br	O downgrade só deve ser feito quando absolutamente necessário e isso pode quebrar a sua instalação

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
pt-br	Seu Cacti Server está quase pronto. Por favor, verifique se você está feliz em prosseguir.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
pt-br	Pressione '%s' e depois clique em '%s' para concluir o processo de instalação após selecionar seus Modelos de Dispositivos.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
pt-br	Aceitar contrato de licença GPL

en	Install Type
pt-br	Tipo de instalação

en	New Install
pt-br	Instalar

en	Default Theme
pt-br	Árvore padrão

en	Install Language
pt-br	Idioma do usuário

en	Default Poller Interval
pt-br	Intervalo de polidor selecionado

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
pt-br	Perms de Dispositivo

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
pt-br	Tipo de item a ser adicionado.

en	Table Upgrades
pt-br	Atualizar

en	No Tables to be Upgraded
pt-br	Tipo de item a ser adicionado.

en	Device/Graph Automation
pt-br	Modelos de automação de dispositivos

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
pt-br	Propagação permitida

en	Automation Mode
pt-br	Automação

en	Automation Is Disabled
pt-br	Automação

en	IP Address Range
pt-br	Endereço IP

en	Using a Custom SNMP Options
pt-br	Excluir item de opção SNMP

en	Using the Default SNMP Options
pt-br	Excluir item de opção SNMP

en	Device Package
pt-br	Nome do Dispositivo

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
pt-br	Arquivos do Pacote

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
pt-br	Tabelas

en	Installing Cacti Server v%s
pt-br	Instalando Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
pt-br	Seu Cacti Server está agora instalando

en	Spawning background process: %s %s
pt-br	Processo em segundo plano de nascimento:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
pt-br	Seu Cacti Server v%s foi instalado/atualizado. Agora você pode começar a usar o software.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
pt-br	Seu Cacti Server v%s foi instalado/atualizado com erros

en	Starting %s Process for v%s
pt-br	Iniciando%s Processo para v%s

en	Finished %s Process for v%s
pt-br	Processo%s concluído para v%s

en	Found %s templates to install
pt-br	Encontrados%s modelos para instalar

en	About to import Package #%s '%s'.
pt-br	Sobre a importação do pacote #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
pt-br	A importação do pacote #%s '%s' no perfil '%s' foi bem-sucedida

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
pt-br	Falha na importação do pacote #%s '%s' no perfil '%s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
pt-br	Modelos de automação para [Modelo eliminado]

en	No templates were selected for import
pt-br	Nenhum modelo foi selecionado para importação

en	Updating remote configuration file
pt-br	Aguardando Configuração

en	Setting default data source profile to %s (%s)
pt-br	O perfil de origem de dados padrão para este modelo de dados.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
pt-br	Falha ao aplicar o perfil especificado %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
pt-br	Atualizando a rede de automação (%s), modo "%s" => "%s", sub-rede "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
pt-br	Falha ao encontrar a rede de automação, nenhuma alteração foi feita

en	Adding extra snmp settings for automation
pt-br	Adicionando configurações snmp extras para automação

en	Selecting Automation Option Set %s
pt-br	Excluir modelo(s) de automação

en	Updating Automation Option Set %s
pt-br	Opções de SNMP de Automação

en	Successfully updated Automation Option Set %s
pt-br	Conjunto de opções de automação atualizado com sucesso%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
pt-br	Executar Automação no(s) Dispositivo(s)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
pt-br	Falha ao aplicar a faixa de automação especificada

en	Failed to find any automation option set
pt-br	Falha ao encontrar dados para copiar!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
pt-br	Modelos de dispositivo [editar: %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
pt-br	Adicionado ao Cacti

en	Output: %s.
pt-br	Campos de saída

en	Creating Graphs for Default Device
pt-br	Criar gráficos para este dispositivo

en	Adding Device to Default Tree
pt-br	Predefinições do dispositivo

en	No templated graphs for Default Device were found
pt-br	Não foram encontrados gráficos de modelo para o dispositivo padrão

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
pt-br	AVISO: Modelo de dispositivo para o sistema operacional não encontrado. Você precisará importar modelos de dispositivos ou pacotes Cacti para monitorar seu servidor Cacti.

en	Running first-time data query for local host
pt-br	Executando uma consulta de dados pela primeira vez para o host local

en	Repopulating poller cache
pt-br	Reconstruir o cache do Poller

en	Repopulating SNMP Agent cache
pt-br	Reconstruir Cache SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
pt-br	Gerando par de chaves RSA

en	Found %s tables to convert
pt-br	Encontradas%s tabelas para converter

en	Converting Table #%s '%s'
pt-br	Convertendo tabela #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
pt-br	Nenhuma tabela foi encontrada ou selecionada para conversão

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
pt-br	NOTA: Usando arquivo temporário para cache db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
pt-br	Atualizando de v%s (DB%s) para v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
pt-br	AVISO: falha ao encontrar a função de atualização para v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
pt-br	Instalação interrompida devido a nenhuma aceitação do EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
pt-br	O fundo já foi iniciado em%s, essa tentativa em%s foi ignorada

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
pt-br	Ocorreu uma exceção durante a instalação: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
pt-br	A instalação foi iniciada em %s, concluída em %s

en	No - %s
pt-br	Alternado de %s para %s

en	%s - N/A
pt-br	Alternado de %s para %s

en	%s - No
pt-br	Alternado de %s para %s

en	Setting PHP Option %s = %s
pt-br	Configurando a opção PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
pt-br	Falha ao definir a opção do PHP%s, é%s (deve ser%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
pt-br	Coletor(es) de dados não encontrado(s) na tentativa de sincronização

en	Authentication Success
pt-br	Sucesso de Autenticação

en	Authentication Failure
pt-br	Falha de Autenticação

en	PHP LDAP not enabled
pt-br	PHP LDAP não habilitado

en	No username defined
pt-br	Sem nome de usuário definido

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
pt-br	Erro de Protocolo, Incapaz de definir a versão

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
pt-br	Erro de Protocolo, Incapaz de definir a opção de referências

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
pt-br	Erro de Protocolo, incapaz de iniciar comunicações TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
pt-br	Erro de Protocolo, Falha geral (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
pt-br	Erro de Protocolo, Incapaz de vincular, resultado LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
pt-br	Incapaz de se conectar ao servidor

en	Connection Timeout to Server (%s)
pt-br	Tempo limite de conexão

en	Insufficient Access to Server (%s)
pt-br	Acesso insuficiente

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
pt-br	O Grupo DN não pôde ser encontrado para comparar

en	More than one matching user found
pt-br	Mais de um usuário correspondente encontrado

en	Unable to find user from DN
pt-br	Incapaz de encontrar usuários a partir de DN

en	Unable to find users DN
pt-br	Incapaz de encontrar usuários DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
pt-br	Incapaz de criar objeto de conexão LDAP

en	Specific DN and Password required
pt-br	DN específico e senha necessária

en	Invalid Password provided. Login failed.
pt-br	Senha inválida fornecida. Falha na autenticação.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
pt-br	Erro inesperado %s (Ldap Error: %s)

en	ICMP Ping timed out

en	ICMP Ping Success (%s ms)
pt-br	ICMP Ping Sucesso (%s ms)

en	ICMP ping Timed out

en	Destination address not specified
pt-br	Endereço de destino não especificado

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
pt-br	Erro de ping UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
pt-br	UDP Ping Sucesso (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
pt-br	TCP Ping Sucesso (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
pt-br	TCP ping: socket_connect(), razão: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
pt-br	TCP ping: socket_select() falhou, razão: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
pt-br	TCP Ping Sucesso (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
pt-br	Ping não realizado devido à definição.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
pt-br	A versão %s ou superior é necessária para %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
pt-br	%s é necessário para %s, e não é instalado.

en	Plugin cannot be installed.
pt-br	O plugin não pode ser instalado.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
pt-br	Cacti log purgado com sucesso

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
pt-br	Um ou mais reparos do RRDfile falharam. Veja Cacti log para erros.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Requires: Cacti >= %s
pt-br	Requer: Cactos >= %s

en	Legacy Plugin
pt-br	Plugin Legado

en	Not Stated
pt-br	Não Declarado

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
pt-br	O Cacti Poller ainda não fugiu.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
pt-br	Adicionado ao Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
pt-br	O gráfico não foi encontrado tentando adicionar ao relatório

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
pt-br	O dispositivo '%s' não foi adicionado ao relatório porque já existe no relatório.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
pt-br	Problemas ao enviar o relatório '%s' O problema com o erro do subsistema de email é '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
pt-br	Relatório '%s' enviado com sucesso

en	(No Graph Template)
pt-br	(Sem modelo de gráfico)

en	(Non Query Based)
pt-br	(Não baseado em consulta)

en	Add to Report
pt-br	Adicionar ao Relatório

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
pt-br	Selecione o Relatório para associar estes gráficos. Os padrões para o alinhamento serão usados para cada gráfico na lista abaixo.

en	Graph Timespan:

en	Graph Alignment:
pt-br	Alinhamento do gráfico:

en	Created Report Graph Item '%s'
pt-br	Criado o Gráfico de Relatório Item '%s'.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
pt-br	Falha ao adicionar o item '%s' do gráfico de relatório Já existe

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
pt-br	Item do gráfico de relatório ignorado '%s' Já existe

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
pt-br	Comando RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
pt-br	A dimensão necessária do degrau RRD é "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
pt-br	Tipo para Fonte de Dados: "%s" deve ser "%s".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
pt-br	Ritmo cardíaco para Fonte de Dados '%s' deve ser '%s'.

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
pt-br	RRD mínimo para Fonte de Dados "%s" deve ser "%s".

en	DS '%s' missing in Cacti definition
pt-br	DS '%s' em falta na definição de Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
pt-br	Cacti RRA "%s" tem o mesmo FC/etapas (%s, %s) que "%s".

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
pt-br	Arquivo RRA '%s' tem o mesmo CF/etapas (%s, %s) que '%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
pt-br	XFF para cactos RRA id "%s" deve ser "%s".

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
pt-br	O número de linhas para Cacti RRA id "%s" deve ser "%s".

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
pt-br	RRA '%s' em falta no ficheiro RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
pt-br	RRA '%s' em falta na definição de Cacti

en	RRD File Information
pt-br	Informações sobre o arquivo RRD

en	Data Source Items
pt-br	Itens de origem de dados

en	Minimal Heartbeat
pt-br	Batimento cardíaco mínimo

en	Last DS
pt-br	Último DS

en	Unknown Sec
pt-br	Desconhecido Sec

en	Round Robin Archive
pt-br	Arquivo Round Robin

en	Cur Row
pt-br	Linha Cur

en	PDP per Row
pt-br	PDP por linha

en	CDP Prep Value (0)
pt-br	Valor de preparação do CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
pt-br	CDP Desconhecido Pontos de dados (0)

en	Errors Found
pt-br	Nenhum %s foi encontrado

en	Optional Tuning Recommendations
pt-br	Campos de origem de dados

en	rename %s to %s
pt-br	renomear %s para %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
pt-br	Erro ao analisar o XML de rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
pt-br	ERROR ao escrever um ficheiro XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
pt-br	ERRO: RRDfile %s não graváveis

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
pt-br	Erro ao analisar o XML do RRDtool dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
pt-br	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removido do arquivo RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
pt-br	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adicionando ao arquivo RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
pt-br	Website não tem acesso de escrita a %s, pode ser incapaz de criar/atualizar RRDs

en	(Custom)
pt-br	Personalizado

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
pt-br	Falha ao abrir o arquivo de dados, o poller pode ainda não ter sido executado

en	RRA Folder
pt-br	Pasta RRA

en	Unknown RRDtool Error
pt-br	Erro desconhecido do RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
pt-br	Criar agregado a partir de modelo

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
pt-br	Tentativa de criar gráfico a partir do modelo de gráfico removido

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
pt-br	A validação da lista branca falhou. Verificar método de entrada de dados

en	Graph Not created for %s due to bad data
pt-br	Criação de gráficos

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
pt-br	MySQL 5.6+ e MariaDB 10.0+ são grandes lançamentos, e são versões muito boas para escolher. Certifique-se de executar a versão mais recente embora que corrige um problema de rede de baixo nível de longa data que estava causando muitos problemas de coluna vertebral com confiabilidade.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
pt-br	Recomenda-se que você habilite o InnoDB em qualquer versão %s maior que 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
pt-br	Ao usar Cacti com outros idiomas além do inglês, é importante usar o tipo de agrupamento utf8mb4_unicode_ci, pois alguns caracteres levam mais de um único byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
pt-br	Ao usar Cacti com línguas diferentes do inglês, é importante usar o caráter do utf8mb4 ajustado como alguns caráteres fazem exame de mais do que um único byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
pt-br	Recomenda-se que você habilite o InnoDB em qualquer versão %s maior que 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
pt-br	Dependendo do número de logins e do uso do coletor de dados da coluna vertebral, %s precisarão de muitas conexões. O cálculo para a coluna vertebral é: total_connections = total_processos * (total_threads + script_servers + 1), então você deve deixar espaço para conexões de usuário, que mudarão dependendo do número de contas de login simultâneas.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
pt-br	Manter o cache da tabela maior significa menos operações de abrir/fechar arquivos ao usar innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
pt-br	Com as capacidades de sondagem remota, grandes quantidades de dados serão sincronizados do servidor principal para os sondadores remotos. Portanto, mantenha este valor em ou acima de 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
pt-br	Se utilizar o Cacti Performance Booster e escolher um motor de armazenamento de memória, tem de ter cuidado para lavar a memória intermédia do seu Performance Booster antes que o sistema fique sem espaço de memória na mesa. Isso é feito de duas maneiras, primeiro reduzindo o tamanho da coluna de saída para o tamanho correto. Esta coluna está nas tabelas poller_output e poller_output_boost. A segunda coisa que pode fazer é atribuir mais memória às tabelas de memória. Nós escolhemos arbitrariamente um valor recomendado de 10% da memória do sistema, mas se você estiver usando unidades de disco SSD, ou tiver um sistema menor, você pode ignorar essa recomendação ou escolher um mecanismo de armazenamento diferente. Você pode ver o consumo esperado das tabelas do Performance Booster em Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
pt-br	Quando se executam subconsultas, tendo um tamanho maior de tabela temporária, guardar essas tabelas temporárias na memória.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
pt-br	Ao usar o armazenamento InnoDB é importante manter os espaços de tabela separados. Isso torna o gerenciamento das tabelas mais simples para usuários de %s por muito tempo. Se você estiver executando com isso atualmente desativado, poderá migrar para o armazenamento por arquivo ativando o recurso e executando uma instrução Alterar em todas as tabelas InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
pt-br	Ao usar innodb_file_per_table, é importante definir o formato innodb_file_file_format para Barracuda. Esta configuração permitirá índices mais longos, importantes para certas tabelas Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
pt-br	Se suas tabelas tiverem índices muito grandes, você deverá operar com o Barracuda innodb_file_format e o innodb_large_prefix igual a 1. A falha ao fazer isso pode resultar em plugins que não podem criar tabelas adequadamente.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
pt-br	O InnoDB manterá o maior número possível de tabelas e índices na memória do sistema. Portanto, você deve tornar o innodb_buffer_pool grande o suficiente para armazenar o máximo de tabelas e índices na memória. Verificar o tamanho do diretório /var/lib/mysql/cacti ajudará a determinar este valor. Recomendamos 25% da memória total dos seus sistemas, mas os seus requisitos variam dependendo do tamanho dos seus sistemas.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
pt-br	Essas configurações devem permanecer ativadas, a menos que suas instâncias do Cacti estejam em execução no ZFS ou no FusionI / O, que possuem diário interno para acomodar falhas abruptas do sistema. No entanto, se você tiver uma potência muito boa e seus sistemas raramente forem desativados e você tiver backups, desativar essa configuração pode gerar um aumento de quase 50% no desempenho do banco de dados.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
pt-br	Aqui é onde os metadados são armazenados. Se você tivesse um monte de tabelas, seria útil para aumentar isso.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
pt-br	Consultas rogue não devem permitir que o banco de dados fique offline para outros. Matem estas perguntas antes que elas matem o vosso sistema.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
pt-br	O desempenho máximo de E/S acontece quando você usa o método O_DIRECT para descarregar páginas.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
pt-br	Definir este valor para 2 significa que você vai flush todas as transações a cada segundo, em vez de no commit. Isto permite que os %s realizem a escrita com menos frequência.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pt-br	Com armazenamento moderno do tipo SSD, ter múltiplas roscas io é vantajoso para aplicações com altas características io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
pt-br	A partir de %s %s, você pode controlar a frequência com que %s flui as transações para o disco. O padrão é 1 segundo, mas em sistemas de E/S alta a configuração para um valor maior que 1 pode permitir que a E/S do disco seja mais sequencial

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
pt-br	Com armazenamento moderno do tipo SSD, ter múltiplas roscas de leitura é vantajoso para aplicações com altas características de io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
pt-br	Com armazenamento moderno do tipo SSD, ter múltiplos threads de gravação é vantajoso para aplicações com altas características de io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
pt-br	%s dividirá o innodb_buffer_pool em regiões de memória para melhorar o desempenho. O valor máximo é 64. Quando seu innodb_buffer_pool for menor que 1GB, você deve usar o tamanho do pool dividido por 128MB. Continue a usar essa equação até o máximo de 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
pt-br	%s dividirá o innodb_buffer_pool em regiões de memória para melhorar o desempenho. O valor máximo é 64. Quando seu innodb_buffer_pool for menor que 1GB, você deve usar o tamanho do pool dividido por 128MB. Continue a usar essa equação até o máximo de 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
pt-br	Se você tiver discos SSD, use esta sugestão. Se você tiver discos rígidos físicos, use 200 * o número de unidades ativas na matriz. Se estiver usando NVMe ou PCIe Flash, números muito maiores, tão altos quanto 100000 podem ser usados.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
pt-br	Se você tiver discos SSD, use esta sugestão. Se você tiver movimentações duras físicas, use 2000 * o número de movimentações ativas na disposição. Se estiver usando NVMe ou PCIe Flash, números muito maiores, tão altos quanto 200000 podem ser usados.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
pt-br	Se você tiver discos SSD, use esta sugestão. Caso contrário, não defina esta definição.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pt-br	Com armazenamento moderno do tipo SSD, ter múltiplas roscas de leitura é vantajoso para aplicações com altas características de io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pt-br	Com armazenamento moderno do tipo SSD, ter múltiplos threads de gravação é vantajoso para aplicações com altas características de io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
pt-br	Ao usar MariaDB 10.2.4 e superior, esta configuração deve ser desativada se as gravações atômicas estiverem habilitadas. Portanto, habilite as gravações atômicas em vez do buffer de gravação dupla, pois isso aumentará o desempenho.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
pt-br	Ao usar MariaDB 10.2.4 e superior, você pode usar gravações atômicas sobre o buffer de gravação dupla para aumentar o desempenho.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
pt-br	Nota: Muitas alterações abaixo requerem uma reinicialização do banco de dados

en	PHP %s is the minimum version
pt-br	PHP %s é a versão mimimum

en	A minimum of %s memory limit
pt-br	Um mínimo de %s do limite de memória MB

en	A minimum of %s m execution time
pt-br	Um mínimo de %s m de tempo de execução

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
pt-br	Um fuso horário válido que combine com o MySQL e o sistema

en	A useful name for this VDEF.
pt-br	Um nome útil para este VDEF.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte Domínio de Utilizador.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte Domínio de Utilizador.

en	Delete External Link
pt-br	Link Externo

en	Delete External Links
pt-br	Links Externos

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte domínio de usuário.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte domínio de usuário.

en	Disable External Link
pt-br	Link Externo

en	Disable External Links
pt-br	Links Externos

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte domínio de usuário.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte domínio de usuário.

en	Enable External Link
pt-br	Link Externo

en	Enable External Links
pt-br	Links Externos

en	Top Tab
pt-br	Aba superior

en	Bottom Console
pt-br	Console inferior

en	Top Console
pt-br	Console superior

en	Sort for Ordering
pt-br	Ordenar por pedido

en	Console Menu
pt-br	Menu Console

en	Bottom of Console Page
pt-br	Parte inferior da página do console

en	Top of Console Page
pt-br	Topo da página do console

en	Where should this page appear?
pt-br	Onde deve aparecer esta página?

en	Console Menu Section
pt-br	Secção Menu da Consola

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
pt-br	Sob qual título do Console este item deve aparecer? (Todos os menus do Link Externo aparecerão entre Configuração e Utilitários)

en	New Console Section
pt-br	Nova Seção do Console

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
pt-br	Se você não gostar de nenhuma das opções acima, digite um novo título aqui.

en	Tab/Menu Name
pt-br	Nome da guia/nome do menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
pt-br	O texto que aparecerá na aba ou menu.

en	Content File/URL
pt-br	Conteúdo Arquivo/URL

en	Web URL Below
pt-br	URL da Web abaixo

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
pt-br	O arquivo que contém o conteúdo desta página. Este arquivo precisa estar no diretório 'include/content/' do Cacti.

en	Web URL Location
pt-br	Localização do URL da Web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
pt-br	O URL válido a ser usado para este link externo. Deve incluir o tipo, por exemplo http://www.cacti.net. Observe que muitos sites não permitem que eles sejam incorporados em um iframe de um site estrangeiro e, portanto, o link externo pode não funcionar.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
pt-br	Se marcada, a página estará disponível imediatamente para o usuário admin.

en	Automatic Page Refresh
pt-br	Atualização automática de página

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
pt-br	Quantas vezes você deseja que esta página seja atualizada automaticamente?

en	External Links [edit: %s]
pt-br	Links Externos [editar: %s]

en	External Links [new]
pt-br	Ligações externas [novo]

en	a Session Timeout
pt-br	Tempo esgotado

en	an Account Suspension
pt-br	Opções da Conta

en	a change in state of the Remote Data Collector
pt-br	O status desse coletor de dados.

en	Automatic Logout
pt-br	Logout automático

en	Logout of Cacti
pt-br	Logout de Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
pt-br	Você foi desconectado de Cacti devido a um tempo limite de sessão.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
pt-br	Feche seu navegador ou %sLogin Again%s

en	Cookies have been cleared
pt-br	Todas as suas sessões de login foram canceladas.

en	SNMP Notification Receivers
pt-br	Receptores de notificação SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
pt-br	Sem receptores de notificação SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
pt-br	Receptor de Notificação SNMP [editar: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
pt-br	Receptor de Notificação SNMP [novo]

en	Max-Access
pt-br	Max-Acesso

en	No SNMP Notifications
pt-br	Sem notificações SNMP

en	Purge Notification Log
pt-br	Log de notificação de purga

en	Varbinds

en	No SNMP Notification Log Entries
pt-br	Nenhuma entrada de log de notificação SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Receptor de notificação

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Receptor de notificação

en	Delete Notification Receiver
pt-br	%s Receptores de notificação

en	Delete Notification Receivers
pt-br	%s Receptores de notificação

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Receptor de notificação

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Receptor de notificação

en	Disable Notification Receiver
pt-br	Desativar Receptor de Notificação SNMP

en	Disable Notification Receivers
pt-br	Desativar Receptor de Notificação SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Receptor de notificação

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Receptor de notificação

en	Enable Notification Receiver
pt-br	Desativar Receptor de Notificação SNMP

en	Enable Notification Receivers
pt-br	%s Receptores de notificação

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o encaminhamento dos seguintes Objetos de notificação para este Receptor de notificação.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o encaminhamento dos seguintes Objetos de notificação para este Receptor de notificação.

en	Disable Forwarding Object
pt-br	Desativar objetos de nota

en	Disable Forwarding Objects
pt-br	Desativar objetos de nota

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o encaminhamento dos seguintes Objetos de notificação para este Receptor de notificação.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o encaminhamento dos seguintes Objetos de notificação para este Receptor de notificação.

en	Enable Forwarding Object
pt-br	Desativar objetos de nota

en	Enable Forwarding Objects
pt-br	Desativar objetos de nota

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
pt-br	AVISO: Erros de exportação detectados. Atualize a janela do navegador para detalhes!

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
pt-br	Modelos de dados

en	What would you like to Package?
pt-br	O que você gostaria de exportar?

en	%s Device Package
pt-br	Nome do Dispositivo

en	%s Graph Template Package
pt-br	Nome do modelo do gráfico

en	%s Data Query Package
pt-br	Nome da consulta de dados

en	Available Templates [%s]
pt-br	Modelos disponíveis [%s]

en	Available Templates
pt-br	Modelos disponíveis [%s]

en	%s to Export
pt-br	Exportar

en	Choose the exact items to export in the Package.
pt-br	Selecione o Modelo para exportar para XML.

en	Include Dependencies
pt-br	Incluir dependências

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
pt-br	Alguns modelos dependem de outros itens em Cacti para funcionar corretamente. É altamente recomendável que você selecione esta caixa ou a importação resultante pode falhar.

en	Package Information
pt-br	Informação do PHP

en	The Package Description.
pt-br	Descrição do dispositivo

en	The license type for this package.
pt-br	O nome de login para este usuário.

en	The version number to publish for this Package.
pt-br	O método de encriptação a utilizar para o e-mail.

en	The Classification of the Package.
pt-br	A cor como mostrado na tela.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
pt-br	Informações sobre Poller

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
pt-br	Converter para modelo de gráfico

en	Resource Files
pt-br	Recurso não é gravável

en	Script Files
pt-br	Scripts

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
pt-br	Cacti log purgado com sucesso

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
pt-br	Clique em 'Continuar' para descobrir a(s) seguinte(s) rede(s).

en	Click 'Continue' to Import all following Packages.
pt-br	Clique em 'Continuar' para descobrir a(s) seguinte(s) rede(s).

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	The following selected Packages will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
pt-br	Escolha como os itens nesta árvore serão ordenados.

en	Template Items to be Imported
pt-br	Itens de modelo de cor [Editar item de relatório: %s].

en	The Template Items in the list below will be imported.
pt-br	Escolha como os itens nesta árvore serão ordenados.

en	Import Package
pt-br	Importar Modelos

en	Import Packages
pt-br	Importar Modelos

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
pt-br	Erro na consulta de dados

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
pt-br	Arquivos do Pacote

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
pt-br	Renomear

en	Differences

en	Unchanged
pt-br	Inalterados

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Template Type
pt-br	Título do Template

en	Changes/Diffferences
pt-br	Alterar Dispositivo

en	Orphans
pt-br	Órfãos

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
pt-br	Arquivos do Pacote

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Automatically Trust Signer
pt-br	Adicionar automaticamente ao Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
pt-br	Padrão de substituição

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Package Location
pt-br	Localização

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
pt-br	Selecione o tipo de modelo que você deseja exportar de Cacti.

en	Package Import
pt-br	Importar

en	Local Package Import
pt-br	Arquivos do Pacote

en	Package Import Preferences
pt-br	Importar

en	Repository Based Package Import
pt-br	Importar

en	Not Set
pt-br	Não selecionado

en	No Packages Found
pt-br	Nenhuma Página Encontrada

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
pt-br	Clique em 'Continuar' para Excluir as seguintes VDEF's.

en	Click 'Continue' to delete following Package Repositories.
pt-br	Clique em 'Continuar' para Excluir as seguintes VDEF's.

en	Delete Public Key
pt-br	Eliminar dispositivo(s)

en	Delete Public Keys
pt-br	Eliminar dispositivo(s)

en	Home Page
pt-br	Página Inicial

en	Support EMail Address
pt-br	Do endereço de e-mail

en	Key Type
pt-br	Tipo de Campo

en	No Package Public Keys Found
pt-br	Nenhuma Página Encontrada

en	GitHub Based

en	File Based
pt-br	Nome do campo

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
pt-br	Eliminar cor

en	Delete Package Repositories
pt-br	Eliminar cor

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar os seguintes Relatórios.

en	Click 'Continue' to disable following Package Repositories.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar os seguintes Relatórios.

en	Disable Package Repository
pt-br	Ativar relatório

en	Disable Package Repositories
pt-br	Ativar relatório

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) Relatório(s).

en	Enabled Package Repository
pt-br	Ativar relatório

en	Enable Package Repositories
pt-br	Ativar relatório

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
pt-br	Clique em 'Continuar' para tornar o seguinte Domínio de Utilizador o domínio predefinido.

en	Make Selected Repository Default
pt-br	Tornar o Domínio Selecionado Padrão

en	Package Repository [edit: %s]
pt-br	Dispositivo [editar: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
pt-br	Introduza um nome significativo para este método de introdução de dados.

en	Repository Type
pt-br	Tipo de reabastecimento

en	Choose what Package Repository type this is.
pt-br	Escolha que tipo de item CDEF é este.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
pt-br	Grupo:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
pt-br	Se esta opção estiver marcada, os usuários poderão fazer login usando este domínio.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
pt-br	Se esta opção estiver marcada, os usuários poderão fazer login usando este domínio.

en	No Package Repositories Found
pt-br	Nenhuma consulta de dados encontrada

en	Loaded Plugins
pt-br	Plugins

en	Available Plugins
pt-br	Desativar Plugin

en	Check Configuration
pt-br	Configuração

en	Install Prompt Confirmation
pt-br	Configuração do tempo de execução

en	Remove Plugin Data
pt-br	Remover Consulta

en	Archive Restore
pt-br	Diretório de arquivos

en	Archive Delete
pt-br	Arquivo Todos

en	Install from Downloaded Plugins
pt-br	Instalar Plugin

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
pt-br	Tempo de espera do agente remoto

en	Remote Disable
pt-br	Ocultar Desabilitado

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
pt-br	Desativar Usuário(s)

en	Disabled Invalid Directory
pt-br	Diretório de backup do RRDfile

en	Disabled No INFO File
pt-br	Desativar dispositivo

en	Disabled Directory Missing
pt-br	Falta o diretório de plugins!

en	Loaded, Not Installed
pt-br	Não instalado

en	Installed/Active
pt-br	Instalado

en	Configuration Issues
pt-br	Problemas de configuração

en	Awaiting Upgrade
pt-br	Aguardando atualização

en	Installed/Inactive
pt-br	Instalado

en	Installed or Active
pt-br	Fonte de dados ativa

en	Installable
pt-br	Instalado

en	Disabled by Error
pt-br	Ativar relatório

en	Archived
pt-br	Arquivo

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
pt-br	Desinstalar este Plugin removerá todos os dados e configurações do Plugin. Se você realmente deseja Desinstalar o Plugin, clique em 'Desinstalar' abaixo. Caso contrário, clique em 'Cancelar'.

en	Are you sure you want to Uninstall?
pt-br	Tens a certeza que queres desinstalar?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
pt-br	Desinstalar este Plugin removerá todos os dados e configurações do Plugin. Se você realmente deseja Desinstalar o Plugin, clique em 'Desinstalar' abaixo. Caso contrário, clique em 'Cancelar'.

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
pt-br	Tens a certeza que queres desinstalar?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
pt-br	Desinstalar este Plugin removerá todos os dados e configurações do Plugin. Se você realmente deseja Desinstalar o Plugin, clique em 'Desinstalar' abaixo. Caso contrário, clique em 'Cancelar'.

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
pt-br	Tem a certeza de que pretende suprimir a regra "%s"?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
pt-br	Desinstalar este Plugin removerá todos os dados e configurações do Plugin. Se você realmente deseja Desinstalar o Plugin, clique em 'Desinstalar' abaixo. Caso contrário, clique em 'Cancelar'.

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
pt-br	Tem a certeza de que pretende suprimir a regra "%s"?

en	Plugin Management
pt-br	Gestão de Plugins

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
pt-br	Não instalado

en	Installed and Active
pt-br	Instalado

en	Installed and Inactive
pt-br	Instalando Cacti Server v%s

en	Plugin Errors
pt-br	Erro de Plugin

en	Available for Install
pt-br	Gráficos disponíveis

en	Tag Type
pt-br	Total Tipo

en	Non Develop
pt-br	Eszköz:

en	Develop

en	Newer Than Installed
pt-br	Não instalado

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
pt-br	Restritivo

en	Delete Archive
pt-br	Excluir MInha Conta

en	Remove Data
pt-br	Remover Consulta

en	Plugin Reame File
pt-br	Nome do plugin

en	Plugin ChangeLog File
pt-br	Gestão de Plugins

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
pt-br	As ações disponíveis incluem 'Instalar', 'Ativar', 'Desativar', 'Ativar', 'Desinstalar'.

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
pt-br	O nome deste Plugin. O nome é controlado pelo diretório em que reside.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
pt-br	Uma descrição que o autor do Plugins deu ao Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
pt-br	O autor deste Plugin.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
pt-br	A versão deste Plugin.

en	Installed Version
pt-br	Instalado

en	The version of this Plugin.
pt-br	A versão deste Plugin.

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
pt-br	A versão deste Plugin.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
pt-br	Este Plugin requer que os seguintes Plugins sejam instalados primeiro.

en	Archive Date
pt-br	Arquivo

en	The date that this Plugin was Archived.
pt-br	A data em que o Debug foi iniciado.

en	Installed/Upgraded
pt-br	Instalação/Upgrades

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
pt-br	A data em que esta Árvore foi editada pela última vez.

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
pt-br	As ações disponíveis incluem 'Instalar', 'Ativar', 'Desativar', 'Ativar', 'Desinstalar'.

en	The status of this Plugin.
pt-br	O estado deste Plugin.

en	Cacti Releases
pt-br	Relatório Cacti

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
pt-br	A versão deste Plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
pt-br	A versão deste Plugin.

en	Last Published
pt-br	Publicado

en	The date the release was published or develop was last pushed.
pt-br	A data em que esta Árvore foi editada pela última vez.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
pt-br	A data em que esta Árvore foi editada pela última vez.

en	Plugin Requires
pt-br	Requerido

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
pt-br	A ordem de carga do Plugin. Você pode alterar a ordem de carregamento primeiro ordenando por ele, depois movendo um Plugin para cima ou para baixo.

en	No Plugins Found
pt-br	Nenhum plugin encontrado

en	Not Compatible, '%s'
pt-br	Não compatível, %s

en	Plugin Error
pt-br	Erro de Plugin

en	New Version
pt-br	Versão SNMP

en	Order Before Previous Plugin
pt-br	Ordem antes do Plugin Anterior

en	Order After Next Plugin
pt-br	Encomendar depois do próximo plugin

en	Cacti Upgrade Required
pt-br	Cacti Log Cleared

en	Compatible
pt-br	Não compatível

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
pt-br	Não compatível, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
pt-br	Não compatível, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
pt-br	Confirmar Downgrade

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
pt-br	Versão Cacti

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
pt-br	Não compatível, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
pt-br	Não compatível, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
pt-br	Não Declarado

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
pt-br	Não compatível, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
pt-br	Falta o diretório de plugins '%s' no setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
pt-br	Falta um ficheiro INFO no Plugin

en	Unable to Install Plugin! %s
pt-br	Não é possível desinstalar. Este Plugin é requerido por: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
pt-br	O plugin não pode ser instalado.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
pt-br	Não é possível desinstalar. Este Plugin é requerido por: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
pt-br	Verificando a configuração...<br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
pt-br	Falta o diretório de plugins!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
pt-br	Plugin não é compatível (Pré-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
pt-br	Diretórios de plugins não podem incluir espaços

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
pt-br	O diretório do plugin não está correto. Deve ser "%s" mas é "%s".

en	Plugin is integrated into Cacti core
pt-br	Plugin está integrado no núcleo do Cacti

en	Plugin is not compatible
pt-br	Plugin não é compatível

en	Enable Plugin Locally
pt-br	Ativar Plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
pt-br	ATENÇÃO: %s está fora de sincronia com o Intervalo Poller! O Intervalo Poller é '%d' segundos, com um máximo de '%d' segundos, mas %d segundos passaram desde a última sondagem!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
pt-br	AVISO: Existem '%d' detectados como ultrapassando um ciclo de sondagem, por favor investigue.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
pt-br	AVISO: A tabela de saída do polidor não está vazia. Emissões: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
pt-br	A trajetória da coluna vertebral: %s é inválida. Poller não pode continuar!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
pt-br	Tempo máximo de execução de %d segundos excedido. A sair.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
pt-br	AVISO: O ciclo de pesquisa dos cactos excedeu o intervalo do Poller em

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
pt-br	Utilitários do Sistema Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
pt-br	NOTA: Um segundo coletor de dados Cacti foi adicionado. Portanto, permitindo o aumento automático!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
pt-br	AVISO: Banco de dados principal do Cacti offline ou em recuperação

en	Cacti Primary Admin
pt-br	Cactos Admin Primário

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
pt-br	Cacti Automation Report requer um cliente de e-mail baseado em html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
pt-br	AVISO: Detectado excesso de impulso do Poller, possível falha do Boost Poller

en	Full Sync
pt-br	Sincronização completa

en	New/Idle
pt-br	Novo/Informação

en	Use Cacti Log Level
pt-br	Nível de registro genérico

en	Data Collector Information
pt-br	Informações do coletor de dados

en	The primary name for this Data Collector.
pt-br	O nome primário para este Coletor de Dados.

en	New Data Collector
pt-br	Novo Coletor de Dados

en	Data Collector Hostname
pt-br	Nome do host do coletor de dados

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
pt-br	O nome de host do Coletor de Dados. Pode ter de ser um nome de Domínio Totalmente Qualificado para que os Polidores remotos o contactem para actividades como re-indexação, gráficos em Tempo Real, etc.

en	Custom Log Level
pt-br	Nível de registro genérico

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
pt-br	Fuso horário

en	The TimeZone for the Data Collector.
pt-br	O fuso horário do coletor de dados.

en	Notes for this Data Collectors Database.
pt-br	Notas para este banco de dados de coletores de dados.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
pt-br	O número de processos de recolha de dados a utilizar para a reprodução.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
pt-br	O número de linhas da coluna vertebral a serem usadas por processo de coletor de dados.

en	Sync Interval
pt-br	Intervalo de sincronização

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
pt-br	O intervalo de sincronização de polling em uso. Esta configuração afetará a frequência com que este polidor é verificado e atualizado.

en	Remote Database Connection
pt-br	Conexão Remota de Banco de Dados

en	The hostname for the remote database server.
pt-br	O nome da máquina para o servidor de banco de dados remoto.

en	Remote Database Name
pt-br	Nome do banco de dados remoto

en	The name of the remote database.
pt-br	O nome da base de dados remota.

en	Remote Database User
pt-br	Usuário de Banco de Dados Remoto

en	The user name to use to connect to the remote database.
pt-br	O nome de utilizador a utilizar para ligar à base de dados remota.

en	Remote Database Password
pt-br	Senha do Banco de Dados Remoto

en	The user password to use to connect to the remote database.
pt-br	A senha do usuário a ser usada para se conectar ao banco de dados remoto.

en	Remote Database Port
pt-br	Porta remota do banco de dados

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
pt-br	A porta TCP a utilizar para ligar à base de dados remota.

en	Remote Database Retries
pt-br	Usuário de Banco de Dados Remoto

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
pt-br	O nome de utilizador a utilizar para ligar à base de dados remota.

en	Remote Database SSL Information
pt-br	Banco de Dados Remoto Autoridade SSL

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	Remote Database SSL
pt-br	Banco de Dados Remoto SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
pt-br	Se o banco de dados remoto usar SSL para conectar, marque a caixa de seleção abaixo.

en	Remote Database SSL Key
pt-br	Chave SSL do banco de dados remoto

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
pt-br	O arquivo que contém a chave SSL a ser usada para se conectar ao banco de dados remoto.

en	Remote Database SSL Certificate
pt-br	Certificado SSL de Banco de Dados Remoto

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
pt-br	O arquivo que contém o certificado SSL a ser usado para se conectar ao banco de dados remoto.

en	Remote Database SSL Authority
pt-br	Banco de Dados Remoto Autoridade SSL

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
pt-br	O arquivo que contém a Autoridade de Certificação SSL para usar para se conectar ao banco de dados remoto. Este é um parâmetro opcional que pode ser exigido pelo provedor de banco de dados se ele tiver iniciado o SSL usando a opção --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
pt-br	Banco de Dados Remoto Autoridade SSL

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
pt-br	O arquivo que contém a Autoridade de Certificação SSL para usar para se conectar ao banco de dados remoto. Este é um parâmetro opcional que pode ser exigido pelo provedor de banco de dados se ele tiver iniciado o SSL usando a opção --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
pt-br	Você já usou este nome de host '%s'. Digite um nome de host não duplicado.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
pt-br	Você já usou este nome de host do banco de dados '%s'. Digite um nome de host de banco de dados não duplicado.

en	Data Collector Statistics cleared.
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Delete Data Collector
pt-br	Eliminar coletor de dados

en	Delete Data Collectors
pt-br	Eliminar coletor de dados

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Disable Data Collector
pt-br	Desativar o coletor de dados

en	Disable Data Collectors
pt-br	Desativar o coletor de dados

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Enable Data Collector
pt-br	Ativar o coletor de dados

en	Enable Data Collectors
pt-br	Ativar o coletor de dados

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar o coletor de dados remoto para operação offline.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar o coletor de dados remoto para operação offline.

en	Resync Data Collector
pt-br	Novo Coletor de Dados

en	Resync Data Collectors
pt-br	Coletores de Dados

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte Coletor de Dados.

en	Site [edit: %s]
pt-br	Site [editar: %s]

en	Site [new]
pt-br	Site [novo]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
pt-br	Os coletores de dados remotos devem ser capazes de se comunicar com o coletor de dados principal e vice-versa. Use este botão para verificar se o coletor de dados principal pode se comunicar com este Coletor de dados remoto.

en	Test Database Connection
pt-br	Testar a conexão do banco de dados

en	Collectors
pt-br	Coleccionadores

en	Pollers
pt-br	Polidores

en	Collector Name
pt-br	Nome do coletor

en	The Name of this Data Collector.
pt-br	O nome deste Coletor de Dados.

en	The unique id associated with this Data Collector.
pt-br	O ID exclusivo associado a este Coletor de dados.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
pt-br	O nome do host onde o Coletor de Dados está sendo executado.

en	The Status of this Data Collector.
pt-br	O status desse coletor de dados.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
pt-br	O Número de Processos e Tópicos de Poller para este Coletor de Dados.

en	The last data collection time for this Data Collector.
pt-br	O último tempo de coleta de dados para este Coletor de dados.

en	Avg/Max
pt-br	Média/Máxima

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
pt-br	As temporizações média e máxima do coletor para este coletor de dados.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
pt-br	O número de Dispositivos associados a este Coletor de Dados.

en	SNMP Gets

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
pt-br	O número de SNMP fica associado a este Coletor.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
pt-br	O número de chamadas de script associadas a este Coletor de dados.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
pt-br	O número de chamadas de servidor de script associadas a este Coletor de dados.

en	Last Finished
pt-br	Último Acabado

en	The last time this Data Collector completed.
pt-br	A última vez que este Coletor de Dados foi concluído.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
pt-br	A última vez que este Coletor de Dados entrou no site principal de Cacti.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
pt-br	A última vez que este Coletor de Dados foi totalmente sincronizado com o site principal de Cactos.

en	No Data Collectors Found
pt-br	Nenhum coletor de dados encontrado

en	RRD check
pt-br	Verificação de execução

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo encontrado

en	Host Description
pt-br	Descrição

en	Local Data ID
pt-br	Dados válidos

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo encontrado

en	Age
pt-br	Ago

en	%d hours
pt-br	%d horas

en	%d day

en	%d days
pt-br	dias

en	Messages

en	Purge
pt-br	Limpar

en	RRD Files
pt-br	Arquivos RRD

en	RRD File Name
pt-br	Nome do arquivo RRD

en	DS Name
pt-br	Nome DS

en	DS ID
pt-br	ID DS

en	Size [KB]
pt-br	Tamanho [KB]

en	No unused RRD Files
pt-br	Nenhum arquivo RRD não utilizado

en	Total Size [MB]:
pt-br	Tamanho total [MB]:

en	Last Scan:
pt-br	Última Varredura:

en	Time Since Update
pt-br	Tempo desde a atualização

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
pt-br	Excluir todos os arquivos RRD desconhecidos

en	Archive All
pt-br	Arquivo Todos

en	Archive All Unknown RRDfiles
pt-br	Arquivar todos os arquivos RRD desconhecidos

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
pt-br	NOTA: As configurações de caminho nesta guia são salvas apenas localmente!

en	Cacti Settings (%s)%s
pt-br	Cacti Settings (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
pt-br	O Intervalo Poller deve ser menor que o Intervalo Cron

en	Select Plugin(s)
pt-br	Selecione Plugin(s)

en	Plugins Selected
pt-br	Plugins selecionados

en	Files Selected
pt-br	Arquivos selecionados

en	Select Template(s)
pt-br	Selecionar modelo(s)

en	All Templates Selected
pt-br	Todos os modelos selecionados

en	Test Email Results
pt-br	Resultados do teste de e-mail

en	Site Information
pt-br	Informações sobre o site

en	The primary name for the Site.
pt-br	O nome primário para o Site.

en	New Site
pt-br	Novo Site

en	Disable Site
pt-br	Desativar dispositivo

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
pt-br	Marque esta caixa para desativar todas as verificações para esta máquina.

en	The primary address for the Site.
pt-br	O endereço principal do Site.

en	Enter the Site Address
pt-br	Digite o endereço do site

en	Additional address information for the Site.
pt-br	Informações adicionais de endereço para o Site.

en	Additional Site Address information
pt-br	Informações adicionais sobre o endereço do site

en	The city or locality for the Site.
pt-br	A cidade ou localidade para o Site.

en	Enter the City or Locality
pt-br	Digite a cidade ou localidade

en	The state for the Site.
pt-br	O estado para o Site.

en	Enter the state
pt-br	Entrar o estado

en	The postal or zip code for the Site.
pt-br	O código postal ou CEP do Site.

en	Enter the postal code
pt-br	Introduza o código postal

en	The country for the Site.
pt-br	O país para o Site.

en	The TimeZone for the Site.
pt-br	O fuso horário para o Site.

en	The Latitude for this Site.
pt-br	O Latitude para este Site.

en	example 38.889488
pt-br	exemplo 38.889488

en	The Longitude for this Site.
pt-br	A Longitude para este Site.

en	example -77.0374678
pt-br	exemplo -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
pt-br	O zoom padrão do mapa para este site. Os valores podem ser de 0 a 23. Note que algumas regiões do planeta têm um Zoom máximo de 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
pt-br	Uso adicional da área para notas aleatórias relacionadas a este Site.

en	Enter some useful information about the Site.
pt-br	Insira algumas informações úteis sobre o Site.

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
pt-br	Usado para casos em que um Site tem um nome alternativo usado para descrevê-lo

en	If the Site is known by another name enter it here.
pt-br	Se o Site for conhecido por outro nome, introduza-o aqui.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
pt-br	O site do modelo não foi encontrado! Não foi possível duplicar.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Delete Site
pt-br	Excluir MInha Conta

en	Delete Sites
pt-br	Excluir MInha Conta

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Duplicate Site
pt-br	Duplicar

en	Duplicate Sites
pt-br	Duplicar

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) página(s).

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) página(s).

en	Enable Site
pt-br	Ativar regra

en	Enable Sites
pt-br	Sites disponíveis

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) página(s).

en	Disable Sites
pt-br	Sites disponíveis

en	The name of this Site.
pt-br	O nome deste Site.

en	The unique id associated with this Site.
pt-br	A identificação única associada a este Site.

en	Monitoring State
pt-br	Monitorizado

en	The state of this Site.
pt-br	O nome deste Site.

en	The number of Devices associated with this Site.
pt-br	O número de Dispositivos associados a este Site.

en	The City associated with this Site.
pt-br	A Cidade associada a este Site.

en	The State associated with this Site.
pt-br	O Estado associado a este Site.

en	The Country associated with this Site.
pt-br	O País associado a este Site.

en	No Sites Found
pt-br	Nenhum Site Encontrado

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
pt-br	FATAL: O método Spike Kill '%s' é inválido

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
pt-br	FATAL: Spike Kill Não é permitido

en	Database Tables
pt-br	Banco de dados

en	Database Status
pt-br	Banco de dados

en	Database Permissions
pt-br	Permissões do usuário

en	Database Queries
pt-br	Consultas de dados

en	Background Processes
pt-br	Processos

en	Poller Stats
pt-br	Polidores

en	Technical Support [%s]
pt-br	Suporte Técnico [%s]

en	Include Poller
pt-br	Incluir índice

en	Info Length
pt-br	Comprimento do Índice

en	%d Chars
pt-br	Variações

en	Queries
pt-br	Consultas de dados

en	Refresh Values
pt-br	Setar/Atualizar Filtros

en	Reset Refresh
pt-br	Atualização de página

en	Process ID
pt-br	1 Processo

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
pt-br	Nome da consulta

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
pt-br	Limite de execução

en	The Runtime of the current query in seconds.
pt-br	Introduza o tempo de espera SMTP em segundos.

en	Query Length
pt-br	Comprimento do Índice

en	The total string length of the Query.
pt-br	O código postal ou CEP do Site.

en	Query State
pt-br	Nome da consulta

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
pt-br	Detalhes do Resumo

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
pt-br	Nenhuma consulta de dados encontrada

en	Cacti Poller
pt-br	Casa Cacti

en	Cacti Process
pt-br	1 Processo

en	RTM Process
pt-br	1 Processo

en	Automation Process
pt-br	Aproximado em processo:

en	HMIB Process
pt-br	1 Processo

en	MikroTik Process
pt-br	1 Processo

en	WebSeer Process
pt-br	1 Processo

en	Service Check Process
pt-br	Excluir verificação

en	MacTrack Process
pt-br	1 Processo

en	Task Type
pt-br	Este tipo

en	Poller:
pt-br	Criador da Votação

en	Collector
pt-br	Coleccionadores

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
pt-br	Nome de Usuário

en	The name of the Task.
pt-br	O nome desta regra.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
pt-br	Atualizar Perfil

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
pt-br	A etiqueta do eixo direito.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
pt-br	Última Hora de Início:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
pt-br	Última Atualização

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
pt-br	1 Ano

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	PHP Module Information
pt-br	Informações sobre o módulo PHP

en	Worst 20 Polling Time Devices
pt-br	Tempo de escolha

en	Avg Polling Time
pt-br	Tempo de escolha

en	Actual Polling Time
pt-br	Tempo de escolha

en	No host found
pt-br	Nenhum %s foi encontrado

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Avg Row Length
pt-br	Comprimento médio da linha

en	Data Length
pt-br	Comprimento dos dados

en	Index Length
pt-br	Comprimento do Índice

en	Unable to retrieve table status
pt-br	Não é possível recuperar o status da tabela

en	Permission Name
pt-br	Permissões

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
pt-br	NET-SNMP Não Instalado ou seus caminhos não estão definidos. Por favor, instale se você deseja monitorar dispositivos habilitados para SNMP.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
pt-br	ERROR: A versão instalada do RRDtool não excede a versão configurada.<br>Por favor visite as %s e selecione a versão correta do Utilitário do RRDtool.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
pt-br	ERRO: RRDtool 1.2.x+ não suporta o formato de imagens GIF, mas o(s) gráfico(s) e/ou modelos "%d" têm GIF definido como o formato de imagem.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
pt-br	Versão NET-SNMP

en	Poller Information
pt-br	Informações sobre Poller

en	Different version of Cacti and Spine!
pt-br	Versão diferente de Cacti e Spine!

en	Action[%s]
pt-br	Acção[%s]

en	No items to poll
pt-br	Não há itens para pesquisar

en	Procs:
pt-br	1 Processo

en	Threads:
pt-br	Conversas

en	Concurrent Processes
pt-br	Processos simultâneos

en	Max Threads
pt-br	Tópicos Max

en	PHP Servers
pt-br	Servidores PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
pt-br	Atual: %s, mínimo necessário: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
pt-br	Atual: %s, mínimo necessário: %s

en	Minimum Connections:
pt-br	Testar conexão

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
pt-br	Presume 100 conexões sobressalentes para usuários de páginas da Web e outras conexões diversas.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
pt-br	O mínimo necessário pode variar muito se houver atividade intensa de visualização do gráfico do usuário.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
pt-br	Cada guia do navegador pode usar até 10 conexões, dependendo do navegador.

en	Script Timeout
pt-br	Tempo de espera do script

en	Max OID
pt-br	Máximo OID

en	Last Run Statistics
pt-br	Estatísticas da última execução

en	System Memory
pt-br	Memória do Sistema

en	%s GB
pt-br	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
pt-br	Memória Máxima de Polidor Permitida:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
pt-br	Memória Máxima de Polidor Permitida:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
pt-br	A versão 5.5.0+ do PHP é recomendada devido ao suporte a hashing de senha forte.

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
pt-br	Instalado. Nota: Se você planeja usar o SNMPv3, remova o php-snmp e use o conjunto de ferramentas Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
pt-br	Você definiu o limite de memória para "ilimitado".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
pt-br	É altamente sugerido que você altere seu limite de memória php.ini para %s ou superior.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
pt-br	Esse valor de memória sugerido é calculado com base no número de fontes de dados presentes e só deve ser usado como sugestão; os valores reais podem variar de sistema para sistema com base nas necessidades.

en	What would you like to export?
pt-br	O que você gostaria de exportar?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
pt-br	Selecione o tipo de modelo que você deseja exportar de Cacti.

en	Device Template to Export
pt-br	Modelo de dispositivo para exportar

en	Choose the Template to export to XML.
pt-br	Selecione o Modelo para exportar para XML.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
pt-br	Escolha o formato para a saída do ficheiro XML resultante.

en	Output to the Browser (within Cacti)
pt-br	Saída para o Browser (dentro do Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
pt-br	Saída para o Browser (XML bruto)

en	Save File Locally
pt-br	Salvar arquivo localmente

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
pt-br	Exportar Templates

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
pt-br	Nome do campo

en	Not Readable
pt-br	O arquivo é gravável.

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
pt-br	Incluir dependências

en	Damaged
pt-br	Fonte de Dados, Gráfico

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
pt-br	Falha no acesso à pasta temporária, a funcionalidade de importação está desativada

en	Un-Publish
pt-br	Un Publicar

en	Un-Lock
pt-br	Bloqueado

en	alpha
pt-br	alfa

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Delete Tree
pt-br	Eliminar árvore

en	Delete Trees
pt-br	Eliminar árvore

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
pt-br	Clique em 'Continuar' para publicar a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
pt-br	Clique em 'Continuar' para publicar a seguinte árvore.

en	Publish Tree
pt-br	Publicar árvore

en	Publish Trees
pt-br	Publicar árvore

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
pt-br	Clique em 'Continuar' para des-publicar a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
pt-br	Clique em 'Continuar' para des-publicar a seguinte árvore.

en	Un-Publish Tree
pt-br	Árvore não publicada

en	Un-Publish Trees
pt-br	Árvore não publicada

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
pt-br	Clique em 'Continuar' para des-publicar a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
pt-br	Clique em 'Continuar' para des-publicar a seguinte árvore.

en	Un-Lock Tree
pt-br	Árvore não publicada

en	Un-Lock Trees
pt-br	Árvore não publicada

en	Trees [edit: %s]
pt-br	Árvores [editar: %s]

en	Trees [new]
pt-br	Árvores [novas]

en	Edit Tree
pt-br	Editar árvore

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
pt-br	Para Processar esta árvore, você deve primeiro bloqueá-la pressionando o botão Processar árvore.

en	Add Root Branch
pt-br	Adicionar Ramo de Raiz

en	Finish Editing Tree
pt-br	Concluir processamento de árvore

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
pt-br	Esta árvore foi bloqueada para Processamento em %1$s por %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
pt-br	Para processar a árvore, é necessário primeiro desbloqueá-la e, em seguida, bloqueá-la como você mesmo

en	Tree Items
pt-br	Itens em árvore

en	Available Sites
pt-br	Sites disponíveis

en	Available Devices
pt-br	Dispositivos disponíveis

en	Available Graphs
pt-br	Gráficos disponíveis

en	New Node
pt-br	Novo Nó

en	Branch Sorting
pt-br	Ordenação de ramos

en	Add Tree
pt-br	Adicionar árvore

en	Sort Trees Ascending
pt-br	Ordenar árvores em ordem crescente

en	Sort Trees Descending
pt-br	Ordenar árvores descendentes

en	Tree Name
pt-br	Nome da árvore

en	The name by which this Tree will be referred to as.
pt-br	O nome pelo qual esta Árvore será referida.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados dessa árvore. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
pt-br	Árvores não publicadas não podem ser visualizadas a partir da guia Graph

en	A Tree must be locked in order to be edited.
pt-br	Uma Árvore deve estar bloqueada para poder ser editada.

en	The original author of this Tree.
pt-br	O autor original desta árvore.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
pt-br	Para alterar a ordem das árvores, primeiro ordenar por esta coluna, pressione as setas para cima ou para baixo assim que elas aparecerem.

en	The date that this Tree was last edited.
pt-br	A data em que esta Árvore foi editada pela última vez.

en	The last user to have modified this Tree.
pt-br	O último usuário a ter modificado esta Árvore.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
pt-br	O número total de ramificações de local nesta árvore.

en	The total number of Branches in this Tree.
pt-br	O número total de Filiais nesta Árvore.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
pt-br	O número total de Dispositivos individuais nesta Árvore.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
pt-br	O número total de Gráficos individuais nesta Árvore.

en	No Trees Found
pt-br	Nenhuma Árvore Encontrada

en	Batch Copy
pt-br	Cópia em lote

en	You are not allowed to delete the current login account
pt-br	Você não está autorizado a alterar sua senha.

en	You are not allowed to disable the current login account
pt-br	Você não está autorizado a alterar sua senha.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte árvore.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a(s) seguinte(s) página(s).

en	Delete User
pt-br	Eliminar Utilizador(es)

en	Delete Users
pt-br	Eliminar Utilizador(es)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para publicar a seguinte árvore.

en	Copy User
pt-br	Copiar Usuário

en	Template Username
pt-br	Nome de usuário do modelo:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) página(s).

en	Enable User
pt-br	Activar Utilizador(es)

en	Enable Users
pt-br	Activar Utilizador(es)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Grupo de usuários.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) página(s).

en	Disable User
pt-br	Desativar Usuário(s)

en	Disable Users
pt-br	Desativar Usuário(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para substituir as definições do(s) Utilizador(es) pelo modelo seleccionado Definições e permissões do utilizador. O Nome Completo, Senha, Realm e Habilitar status dos usuários originais serão mantidos, todos os outros campos serão sobrescritos do Usuário Modelo.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
pt-br	Clique em 'Continuar' para substituir as definições do(s) Utilizador(es) pelo modelo seleccionado Definições e permissões do utilizador. O Nome Completo, Senha, Realm e Habilitar status dos usuários originais serão mantidos, todos os outros campos serão sobrescritos do Usuário Modelo.

en	Replace User Settings for User
pt-br	Repor Definições do(s) Utilizador(es)

en	Replace User Settings for Users
pt-br	Repor Definições do(s) Utilizador(es)

en	Template User
pt-br	Usuário do modelo:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
pt-br	Note: A Política de Gráficos do Sistema é 'Permissiva', o que significa que o Usuário deve ter acesso a pelo menos um dos Modelos de Gráfico, Dispositivo ou Gráfico para ter acesso ao Gráfico

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
pt-br	Note: A Política de Gráficos do Sistema é 'Restritiva', o que significa que o Usuário deve ter acesso ao Gráfico ou ao Dispositivo e ao Modelo do Gráfico para ter acesso ao Gráfico

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
pt-br	Note: A Política de Gráficos do Sistema é 'Restritiva', o que significa que o Usuário deve ter acesso ao Gráfico ou ao Dispositivo e ao Modelo do Gráfico para ter acesso ao Gráfico

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
pt-br	Note: A Política de Gráficos do Sistema é 'Permissiva', o que significa que o Usuário deve ter acesso a pelo menos um dos Modelos de Gráfico, Dispositivo ou Gráfico para ter acesso ao Gráfico

en	Default Graph Policy
pt-br	Política de gráficos padrão

en	Default Graph Policy for this User
pt-br	Política de gráficos padrão para este usuário

en	Effective Policy
pt-br	Política Eficaz

en	No Matching Graphs Found
pt-br	Nenhum gráfico de correspondência encontrado

en	Policies (Graph/Device/Template)
pt-br	Políticas (Gráfico/Dispositivo/Template)

en	ALLOW
pt-br	Permitir

en	DENY
pt-br	Negar

en	No Matching User Groups Found
pt-br	Não foram encontrados grupos de usuários correspondentes

en	Assign Membership
pt-br	Atribuir título de sócio

en	Remove Membership
pt-br	Remover Subscrição

en	Default Device Policy
pt-br	Política de dispositivo padrão

en	Default Device Policy for this User
pt-br	Política de dispositivo padrão para este usuário

en	No Matching Devices Found
pt-br	Nenhum Dispositivo de Correspondência Encontrado

en	Default Graph Template Policy
pt-br	Política de modelo de gráfico padrão

en	Default Graph Template Policy for this User
pt-br	Política de modelo de gráfico padrão para este usuário

en	Total Graphs
pt-br	Total de Gráficos

en	No Matching Graph Templates Found
pt-br	Não foram encontrados modelos de gráficos correspondentes

en	Default Tree Policy
pt-br	Política de árvore padrão

en	Default Tree Policy for this User
pt-br	Política de árvore padrão para este usuário

en	No Matching Trees Found
pt-br	Nenhuma Árvore Correspondente Encontrada

en	External Link Permissions
pt-br	Permissões de links externos

en	Plugin Permissions
pt-br	Permissões de Plugin

en	Legacy Permissions
pt-br	Permissões do usuário

en	User Settings %s
pt-br	Opções do usuário %s

en	Graph Perms

en	Device Perms
pt-br	Perms de Dispositivo

en	Template Perms

en	Tree Perms
pt-br	Árvore Perms

en	User Management %s
pt-br	Gestão de utilizadores %s

en	Group
pt-br	Grupos

en	< 1 Week Ago
pt-br	1 Semana

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
pt-br	%d Meses

en	> 4 Months Ago
pt-br	%d Meses

en	LDAP/AD
pt-br	LDAP

en	Graph Policy
pt-br	Política de gráficos

en	Device Policy
pt-br	Política de dispositivos

en	Template Policy
pt-br	Política de modelos

en	Graph Permissions %s
pt-br	Gráfico Permissões %s

en	Group Membership %s
pt-br	Grupo de Membros %s

en	Devices Permission %s
pt-br	Dispositivos Permissão %s

en	Template Permission %s
pt-br	Permissão de modelo %s

en	Tree Permission %s
pt-br	Árvore Permission %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte Domínio de Utilizador.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte Domínio de Utilizador.

en	Delete User Domain
pt-br	Excluir Domínio de Usuário

en	Delete User Domains
pt-br	Excluir Domínio de Usuário

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte domínio de usuário.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte domínio de usuário.

en	Disable User Domain
pt-br	Desativar domínio de usuário

en	Disable User Domains
pt-br	Desativar domínio de usuário

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte domínio de usuário.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o seguinte domínio de usuário.

en	Enable User Domain
pt-br	Domínio de usuário habilitado

en	Enable User Domains
pt-br	Domínio de usuário habilitado

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
pt-br	Clique em 'Continuar' para tornar o seguinte Domínio de Utilizador o domínio predefinido.

en	Make Selected Domain Default
pt-br	Tornar o Domínio Selecionado Padrão

en	User Domain [edit: %s]
pt-br	Domínio de Utilizador [editar: %s]

en	User Domain [new]
pt-br	Domínio de Utilizador [novo]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
pt-br	Digite um nome significativo para este domínio. Este será o nome que aparece no campo Login durante o login.

en	Domains Type
pt-br	Tipo de Domínios

en	Choose what type of domain this is.
pt-br	Escolha que tipo de domínio é este.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
pt-br	O nome do usuário que Cacti usará como modelo para novas contas de usuário.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
pt-br	Se esta opção estiver marcada, os usuários poderão fazer login usando este domínio.

en	Server(s)
pt-br	Servidores

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
pt-br	Uma lista delimitada por espaço de nomes de host DNS ou endereço IP para servidores LDAP válidos. O Cacti tentará usar os servidores LDAP da esquerda para a direita para autenticar um usuário.

en	Port Standard
pt-br	Porto Padrão

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
pt-br	Porta TCP/UDP para comunicações não SSL.

en	Port SSL
pt-br	Porta SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
pt-br	Porta TCP/UDP para comunicações SSL.

en	Protocol Version that the server supports.
pt-br	Versão de Protocolo que o servidor suporta.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
pt-br	Criptografia que o servidor suporta. O TLS só é suportado pela Versão de Protocolo 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
pt-br	Ativar ou desativar referências LDAP. Se desactivado, pode aumentar a velocidade das pesquisas.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
pt-br	Modo em que os cactos tentarão autenticar-se contra o servidor LDAP.<blockquote><i>No Searching</i> - Não ocorre pesquisa por Nome Distinguido (DN), basta tentar vincular-se ao formato de Nome Distinguido (DN) fornecido.<br><br><br><i>> Pesquisa Anônima</i> - Tentativas de procurar o nome de usuário no diretório LDAP através de um vínculo anônimo para localizar os usuários Nome Distinguido (DN).<br><br><br><i>>Procura específica</i> - Tentativas de procurar o nome de usuário no diretório LDAP através de Nome Distinguido específico (DN) e Senha específica para vincular para localizar os usuários Nome Distinguido (DN).

en	Distinguished Name (DN)
pt-br	Nome Distinguido (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
pt-br	Exigir afiliação em grupo

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
pt-br	Exigir que o usuário seja membro do grupo para autenticar. As configurações de grupo devem ser definidas para que isso funcione, a ativação sem as configurações de grupo adequadas causará falha de autenticação.

en	LDAP Group Settings
pt-br	Configurações do grupo LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
pt-br	Grupo Nome Distinguido (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
pt-br	Nome Distinto do grupo que o usuário deve ter como membro.

en	Group Member Attribute
pt-br	Atributo de Membro do Grupo

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
pt-br	Tipo de membro do grupo

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
pt-br	Define se os utilizadores utilizam o Nome Distinguido completo ou apenas o Nome de utilizador no Atributo de Membro do Grupo definido.

en	LDAP Specific Search Settings
pt-br	Definições de pesquisa específicas do LDAP

en	Search Base
pt-br	Base de pesquisa

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
pt-br	Base de pesquisa para pesquisar o diretório LDAP, como "dc=win2kdomain,dc=local" ou "ou=pessoas,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
pt-br	Filtro de pesquisa para usar para localizar o usuário no diretório LDAP, como no Windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> ou para OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt)))</i>. "&lt;username&gt" é substituído pelo nome de usuário que foi fornecido no prompt de login.

en	Search Distinguished Name (DN)
pt-br	Pesquisar Nome Distinguido (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.

en	Search Password
pt-br	Pesquisar Senha

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
pt-br	Palavra-passe para ligação de pesquisa específica ao directório LDAP.

en	LDAP CN Settings
pt-br	Configurações LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
pt-br	Campo que substituirá o Nome Completo ao criar um novo usuário, tirado do LDAP. (em janelas: nome do visor)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
pt-br	Campo que irá substituir o e-mail retirado do LDAP. (no windows: mail)

en	Domain Properties
pt-br	Propriedades do Domínio

en	Domain Type
pt-br	Tipo de Domínio

en	Effective User
pt-br	Usuário Efetivo

en	CN FullName
pt-br	CN Nome completo

en	CN eMail

en	No User Domains Found
pt-br	Nenhum domínio de usuário encontrado

en	Defer to the Users Setting
pt-br	Diferimento para a definição de usuários

en	Show the Page that the User pointed their browser to
pt-br	Mostrar a página para a qual o usuário apontou seu navegador

en	Show the Console
pt-br	Mostrar o Console

en	Show the default Graph Screen
pt-br	Mostrar o ecrã de gráfico predefinido

en	The name of this Group.
pt-br	O nome deste Grupo.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
pt-br	Um nome mais descritivo para este grupo, que pode incluir espaços ou caracteres especiais.

en	General Group Options
pt-br	Opções gerais de grupo

en	Set any user account-specific options here.
pt-br	Defina aqui quaisquer opções específicas da conta do usuário.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
pt-br	Permitir que os usuários deste grupo mantenham as configurações personalizadas do usuário

en	Tree Rights
pt-br	Direitos de Árvore

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
pt-br	Os usuários deste grupo devem ter acesso à árvore?

en	Graph List Rights
pt-br	Direitos de lista de gráficos

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
pt-br	Os usuários deste grupo devem ter acesso à lista de gráficos?

en	Graph Preview Rights
pt-br	Direitos de visualização de gráficos

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
pt-br	Os utilizadores deste Grupo devem ter acesso à Pré-visualização do Gráfico?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
pt-br	O que fazer quando um usuário deste grupo de usuários faz login.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte Grupo de Utilizadores

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Delete User Group
pt-br	Excluir grupo

en	Delete User Groups
pt-br	Excluir grupo

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Copy User Group
pt-br	Copiar grupo de usuários

en	Copy User Groups
pt-br	Copiar grupo de usuários

en	Group Prefix
pt-br	Prefixo de grupo:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
pt-br	Clique em 'Continuar' para activar o seguinte Grupo de Utilizadores.

en	Enable User Group
pt-br	Ativar grupo de usuários

en	Enable User Groups
pt-br	Ativar grupo de usuários

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Grupo de usuários.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o seguinte Grupo de usuários.

en	Disable User Group
pt-br	Desativar grupo de usuários

en	Disable User Groups
pt-br	Desativar grupo de usuários

en	No Matching Group Members Found
pt-br	Nenhum Membro do Grupo de Companheirismo Encontrado

en	Add to Group
pt-br	Adicionar ao grupo

en	Remove from Group
pt-br	Remover do grupo

en	Default Graph Policy for this User Group
pt-br	Política de gráficos padrão para este grupo de usuários

en	Default Graph Template Policy for this User Group
pt-br	Política de modelo de gráfico padrão para este grupo de usuários

en	Default Tree Policy for this User Group
pt-br	Política de árvore padrão para este grupo de usuários

en	User Group Management [edit: %s]
pt-br	Gestão de Grupos de Utilizadores [editar: %s]

en	User Group Management [new]
pt-br	Gestão de Grupos de Utilizadores [novo]

en	User Group Management
pt-br	Gestão de Grupos de Utilizadores

en	No User Groups Found
pt-br	Nenhum grupo de usuários encontrado

en	User Log Purged.
pt-br	Idioma do usuário

en	User Login History
pt-br	Histórico de Login de Usuário

en	Deleted/Invalid
pt-br	Eliminado/Inválido

en	Success - Password
pt-br	Sucesso - Pswd

en	Success - Token
pt-br	Sucesso - Token

en	Success - Password Change
pt-br	Sucesso - Pswd

en	User Logins
pt-br	Logins de usuário

en	(User Removed)
pt-br	(Usuário Removido)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o Log File.<br><br><br><br><br>Note: Se o registro estiver definido como Cacti e Syslog, as informações de registro permanecerão no Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
pt-br	Log [Linhas totais: %d - Itens não correspondentes ocultos].

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
pt-br	Log [Linhas de Total: %d - Todos os Itens Mostrados]

en	Clear Cacti Log
pt-br	Limpar Cacti Log

en	Cacti Log Cleared

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
pt-br	Erro: Incapaz de limpar o registo, sem permissões de escrita.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
pt-br	Erro: Incapaz de limpar o registo, o ficheiro não existe.

en	Data Query Cache Items
pt-br	Itens de cache de consulta de dados

en	Query Name
pt-br	Nome da consulta

en	Allow the search term to include the index column
pt-br	Permitir que o termo de pesquisa inclua a coluna de índice

en	Include Index
pt-br	Incluir índice

en	Poller Cache Items
pt-br	Itens de cache do Poller

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	SNMP Version:
pt-br	Versão SNMP:

en	Community:
pt-br	Comunidade

en	Script Server:
pt-br	Servidor Script:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
pt-br	Página de suporte técnico Cacti. Usado por desenvolvedores e pessoas de suporte técnico para ajudar com questões em Cacti. Inclui verificações de problemas comuns de configuração.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
pt-br	O Cacti Log armazena estatísticas, erros e outras mensagens dependendo das configurações do sistema. Esta informação pode ser usada para identificar problemas com o polidor e a aplicação.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
pt-br	Permite que os administradores naveguem pelo registro do usuário. Os administradores também podem filtrar e exportar o log.

en	Poller Cache Administration
pt-br	Administração de Cache Poller

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
pt-br	Estes são os dados que estão sendo passados ao polidor cada vez que ele corre. Estes dados são então, por sua vez, executados/interpretados e os resultados são alimentados nos arquivos RRD para criação de gráficos ou no banco de dados para exibição.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
pt-br	O Data Query Cache armazena informações recolhidas a partir de tipos de entrada Data Query. Os valores destes campos podem ser utilizados na área de texto de Gráficos para Legendas, Etiquetas Verticais e GPRINTS, bem como em CDEF's.

en	Rebuild Poller Cache
pt-br	Reconstruir o cache do Poller

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
pt-br	O Poller Cache será gerado novamente se você selecionar esta opção. Use esta opção apenas no caso de uma falha de banco de dados se você estiver enfrentando problemas após a falha e já tiver executado as ferramentas de reparo do banco de dados. Alternativamente, se você está tendo problemas com um Dispositivo específico, simplesmente salve novamente esse Dispositivo para reconstruir seu Cache Poller. Há também uma interface de linha de comando equivalente a este comando que é recomendada para sistemas grandes. NOTE: Em sistemas grandes, este comando pode levar vários minutos a horas para ser completado e, portanto, não deve ser executado a partir da interface Cacti. Você pode simplesmente executar 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' na linha de comando para mais informações..

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
pt-br	Reconstruir o cache de recursos

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
pt-br	Ao operar vários coletores de dados em Cacti, Cacti tentará manter o estado dos arquivos de chave em todos os coletores de dados. Isso inclui todos os principais, não relacionados à instalação do site e arquivos de plugin. Quando você força uma reconstrução do cache de recursos, o Cacti limpa o cache de recursos local, e então o reconstrói na próxima inicialização programada do poller. Isso acionará todos os coletores de dados remotos para verificar novamente seus arquivos de site e plugin para obter consistência.

en	Boost Utilities
pt-br	Boost Utilitários

en	View Boost Status
pt-br	Ver Estado do impulso

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
pt-br	Esta opção de menu permite-lhe visualizar várias definições de impulso e estatísticas associadas à configuração de impulso em curso.

en	Data Source Statistics Utilities
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	Purge Data Source Statistics
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
pt-br	Essa seleção de menu limpará todas as estatísticas de fonte de dados existentes do banco de dados. Se as Estatísticas da fonte de dados estiverem ativadas, as Estatísticas das fontes de dados iniciarão a coleta novamente na próxima passagem do Data Collector.

en	SNMP Agent Utilities
pt-br	Utilitários SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
pt-br	Isso mostra todos os objetos sendo manipulados pelo SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
pt-br	Reconstruir Cache SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
pt-br	O cache SNMP será limpo e gerado novamente se você selecionar esta opção. Note que é preciso mais uma execução de poller para restaurar o cache SNMP completamente.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
pt-br	Este menu permite que você veja os últimos eventos que o SNMPAgent tratou em relação aos receptores de notificação registrados.

en	Cacti System Utilities
pt-br	Utilitários do Sistema Cacti

en	Overrun Warning
pt-br	Aviso de Ultrapassagem

en	Cannot open directory
pt-br	Não é possível abrir o diretório

en	Directory Does NOT Exist!!
pt-br	O diretório não existe!

en	Current Boost Status
pt-br	Status de impulso atual

en	Boost On-demand Updating:
pt-br	Aumentar a atualização sob demanda:

en	Running Processes:
pt-br	Processos simultâneos

en	Total Poller Items:
pt-br	Itens de cache do Poller

en	Total Data Sources:
pt-br	Total de fontes de dados:

en	Remaining Data Sources:
pt-br	Depurando a Fonte de Dados

en	TBD

en	Queued Boost Records:
pt-br	Registos de impulso pendentes:

en	Approximate in Process:
pt-br	Aproximado em processo:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
pt-br	Aumente as estatísticas de armazenamento

en	Database Engine:
pt-br	Motor de banco de dados:

en	Current Boost Table(s) Size:
pt-br	Tamanho da(s) tabela(s) de aumento de corrente:

en	Avg Bytes/Record:
pt-br	Avg Bytes/Registro:

en	%d Bytes

en	Max Record Length:
pt-br	Comprimento máximo do registro:

en	Max Allowed Boost Table Size:
pt-br	Tamanho máximo permitido da tabela de aumento:

en	Estimated Maximum Records:
pt-br	Registos Máximos Estimados:

en	Previous Runtime Statistics
pt-br	Estatísticas de tempo de execução

en	Last Start Time:
pt-br	Última Hora de Início:

en	Last End Time:
pt-br	Última Hora de Início:

en	Last Run Duration:
pt-br	Duração da última execução:

en	%0.2f percent of update frequency)
pt-br	%0,2f por cento da frequência de actualização)

en	RRD Updates:
pt-br	Atualizações do RRD:

en	MBytes

en	Peak Poller Memory:
pt-br	Peak Poller Memória:

en	Max Poller Memory Allowed:
pt-br	Memória Máxima de Polidor Permitida:

en	Detailed Runtime Statistics
pt-br	Estatísticas de tempo de execução

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
pt-br	Temporizadores de tempo de execução detalhados:

en	Process: %d
pt-br	1 Processo

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
pt-br	Configuração do tempo de execução

en	Update Frequency:
pt-br	Frequência de atualização:

en	Concurrent Processes:
pt-br	Processos simultâneos

en	Next Start Time:
pt-br	Próxima Hora de Início:

en	Maximum Records:
pt-br	Registros máximos:

en	Maximum Allowed Runtime:
pt-br	Tempo de execução máximo permitido:

en	Image Caching Status:
pt-br	Status do cache de imagens:

en	Cache Directory:
pt-br	Selecione onde a configuração do cache está localizada. Nesta área de opções, você pode especificar qual driver de cache você gostaria de usar por padrão em toda a sua aplicação.

en	Cached Files:
pt-br	Arquivos em cache:

en	Cached Files Size:
pt-br	Tamanho dos Arquivos em cache:

en	SNMP Agent Cache
pt-br	Cache SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
pt-br	Dados de coluna

en	Scalar
pt-br	Escalar

en	SNMP Agent Notification Log
pt-br	Registro de notificação SNMPAgent