en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
pl	Limit pamięci dla źródła danych statystycznych zbierającego dane statystyczne

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
pl	Maksymalna ilość pamięci dla Cacti Poller i Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
pl	Ustawienia przechowywania danych

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
pl	Zatrzymanie wskazania

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
pl	Zatrzymanie wskazania

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
pl	Zatrzymanie wskazania

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
pl	Środek czyszczący RRDfile

en	Enable RRDfile Check
pl	Włącz regułę

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
pl	Czy dla tego systemu Cacti należy gromadzić statystyki dotyczące źródeł danych?

en	Number of RRDfile Check Processes
pl	Liczba procesów typu Boost

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
pl	Liczba jednoczesnych procesów wspomagających do wykorzystania w celu przetworzenia wszystkich RRD w tabeli wspomagania.

en	Check Frequency
pl	Częstotliwość

en	How frequent should RRD be checked ?
pl	Jak często należy codziennie aktualizować statystyki?

en	Data Storage Settings
pl	Ustawienia przechowywania danych

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
pl	Wybierz, czy RRD będą przechowywane lokalnie czy obsługiwane przez zewnętrzny serwer proxy RRDtool.

en	RRDtool Proxy Server
pl	Serwer proxy RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
pl	Strukturalne ścieżki RRD

en	Enable Structured Paths
pl	Strukturalne ścieżki RRD

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
pl	Założono spis abonentów

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
pl	Urządzenie

en	Device ID/Data Query ID
pl	Usuń zapytanie o dane

en	Device Hash/Device ID
pl	Nazwa urządzenia

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
pl	Serwer proxy

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
pl	Nazwa hosta DNS lub adres IP serwera proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
pl	Numer portu proxy

en	TCP port for encrypted communication.
pl	Port TCP do szyfrowanej komunikacji.

en	RSA Fingerprint
pl	RSA Odcisk palca

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
pl	Odcisk palca obecnego publicznego klucza RSA, z którego korzysta pełnomocnik. Jest to konieczne do ustanowienia zaufanego połączenia.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
pl	Serwer proxy RRDtool - Kopia zapasowa

en	Load Balancing
pl	Bilansowanie obciążenia

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
pl	Jeśli dostępne są zarówno główny jak i rezerwowy serwer proxy, opcja ta pozwala na rozłożenie wszystkich żądań przeciwko RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
pl	Nazwa hosta DNS lub adres IP serwera proxy backupowego RRDtool, jeśli serwer proxy działa w trybie MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
pl	Port TCP do szyfrowanej komunikacji z proxy kopii zapasowej.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
pl	Odcisk palca obecnego publicznego klucza RSA, z którego korzysta rezerwowy serwer proxy. Wymagało to nawiązania zaufanego połączenia.

en	Spike Kill Settings
pl	Ustawienia uśmiercania szpiku

en	Removal Method
pl	Metoda usuwania

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
pl	Istnieją dwie metody usuwania. Pierwsze, odchylenie standardowe, usunie każdą próbkę, która jest liczbą X odchyleń standardowych od średniej próbki. Druga metoda, Variance, usunie każdą próbkę, która jest o X% większa od średniej Variance. Metoda Variance uwzględnia pewną liczbę "wartości odstających". Są to próbki wyjątkowe, takie jak szpikulec, które należy wyłączyć z obliczeń średniej zmienności.

en	Variance Based w/Outliers Removed
pl	Usunięcie wariantów w/Outliers

en	Replacement Method
pl	Metoda zastępcza

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
pl	Istnieją trzy metody zastępcze. Pierwsza metoda zastępuje szpikulec średnią z danego źródła danych. Druga metoda polega na zastąpieniu kolca "NaN". Ostatni zastępuje kolce ostatnią znaną dobrą wartością znalezioną.

en	NaN's

en	Last Known Good
pl	Ostatnio znany Dobry

en	Number of Standard Deviations
pl	Liczba odchyleń standardowych

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
pl	Każda wartość, która jest tym wieloma odchyleniami standardowymi powyżej średniej, będzie wyłączona. Dobra liczba będzie zależała od rodzaju danych, które będą wykorzystywane. Zalecamy liczbę nie mniejszą niż 5 Odchylenia standardowe.

en	%d Standard Deviations
pl	%d Odchylenia standardowe

en	Variance Percentage
pl	Różnica Procent

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
pl	Wartość ta stanowi odsetek powyżej skorygowanej średniej próbki po usunięciu wartości odstających z próbki. Na przykład, Variance Procent 100% przy skorygowanej średniej 50 usunąłby z wykresu każdą próbkę powyżej ilości 100.

en	Variance Number of Outliers
pl	Różnica Liczba wartości odstających

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
pl	Wartość ta odpowiada liczbie próbek o wysokiej i niskiej średniej liczbie próbek, które zostaną usunięte z zestawu próbek przed obliczeniem średniej zmienności. Jeśli wybierzesz wartość odbiegającą od wartości 5, to zarówno górna jak i dolna 5 średnich zostaną usunięte.

en	%d High/Low Samples
pl	%d Próbki wysokie/niskie

en	Max Kills Per RRA
pl	Maksymalna liczba zabitych na RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
pl	Wartość ta przedstawia maksymalną liczbę kolców do usunięcia z wykresu RRA.

en	%d Spikes
pl	%d Kolce

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
pl	Wartość ta przedstawia maksymalną liczbę kolców do usunięcia z wykresu RRA.

en	1 Thousand
pl	%d Gwint

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
pl	Filtr

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
pl	Jeśli katalog ten nie jest pusty, pliki RRD zostaną skopiowane do tej lokalizacji.

en	Batch Spike Kill Settings
pl	Ustawienia uśmiercania szpiku serii

en	Removal Schedule
pl	Harmonogram usuwania

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
pl	Czy chcesz okresowo usuwać kolce z wykresów? Jeśli tak, wybierz częstotliwość poniżej.

en	Every Other Day
pl	Co drugi dzień

en	Base Time
pl	Czas bazowy

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
pl	Czas bazowy do usunięcia kolców. Na przykład, jeśli używasz '12:00 rano' i wybierasz raz dziennie, usuwanie partii rozpocznie się o około północy każdego dnia.

en	Graph Templates to Spike Kill
pl	Szablony wykresów do zabijania kolców

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
pl	Podczas usuwania zboczy wsadowych będą działały tylko szablony wybrane poniżej.

en	Backup Retention
pl	Zatrzymywanie danych

en	Default View Mode
pl	Domyślny tryb widoku

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
pl	Który tryb wykresów ma być domyślnie wyświetlany podczas pierwszej wizyty na stronie Wykresy?

en	TimeZone Support
pl	MySQL - obsługa stref czasowych

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
pl	Serwer Cacti v%s - Konserwacja

en	My Browsers Timezone

en	User Language
pl	Język użytkownika

en	Defines the preferred GUI language.
pl	Określa preferowany język GUI.

en	Show Graph Title
pl	Pokaż tytuł wykresu

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
pl	Wyświetl tytuł wykresu na stronie tak, aby można go było przeszukiwać za pomocą przeglądarki.

en	Hide Disabled
pl	Ukryj osoby niepełnosprawne

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
pl	Ukrywa wyłączone urządzenia i wykresy podczas przeglądania poza kartą Konsola.

en	Show Device Aggregates
pl	Agregaty

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
pl	Jeśli źródło danych urządzenia jest uwzględnione w wykresie zbiorczym, pokaż ten wykres wraz z innymi wykresami urządzenia

en	Enable Horizontal Scrolling
pl	Włącz przewijanie w poziomie

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
pl	Włącz poziome przewijanie tabel, wyłączając responsywną widoczność kolumn.

en	The date format to use in Cacti.
pl	Format daty do wykorzystania w Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
pl	Separator daty, który ma być stosowany w Cacti.

en	Page Refresh
pl	Odśwież stronę

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
pl	Liczba sekund pomiędzy automatycznym odświeżaniem strony.

en	Preview Graphs Per Page
pl	Podgląd wykresów na stronę

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
pl	Liczba wykresów do wyświetlenia na jednej stronie w trybie podglądu.

en	Default Time Range
pl	Domyślny zakres czasowy

en	The default RRA to use in rare occasions.
pl	Domyślny RRA do wykorzystania w rzadkich przypadkach.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
pl	Domyślny zakres czasowy wyświetlany podczas przeglądania wykresów i innych danych czasowych.

en	Default Timeshift
pl	Domyślne przesunięcie czasowe

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
pl	Domyślne przesunięcie czasowe wyświetlane podczas przeglądania wykresów i innych danych czasowych.

en	Allow Graph to extend to Future
pl	Pozwól, aby wykres rozszerzył się na przyszłość

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
pl	Podczas wyświetlania wykresów, pozwól, aby data wykresu rozciągała się "do przyszłości

en	First Day of the Week
pl	Pierwszy dzień tygodnia

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
pl	Pierwszy dzień tygodnia dla cotygodniowego wyświetlania wykresów

en	Start of Daily Shift
pl	Początek dziennej zmiany

en	Start Time of the Daily Shift.
pl	Godzina rozpoczęcia dziennej zmiany.

en	End of Daily Shift
pl	Koniec dziennej zmiany

en	End Time of the Daily Shift.
pl	Koniec dziennej zmiany.

en	Thumbnail Sections
pl	Sekcje miniaturowe

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
pl	Które części Cacti wyświetlają domyślnie miniaturki.

en	Preview Thumbnail Columns
pl	Podgląd miniaturowych kolumn

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
pl	Liczba kolumn do wykorzystania podczas wyświetlania miniaturowych wykresów w trybie Podgląd.

en	Tree View Thumbnail Columns
pl	Widok drzewa Miniaturki Kolumny

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
pl	Liczba kolumn do wykorzystania podczas wyświetlania miniaturowych wykresów w trybie Drzewo.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
pl	Wysokość miniaturek w pikselach.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
pl	Szerokość miniaturowych wykresów w pikselach.

en	Default Tree
pl	Drzewo domyślne

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
pl	Domyślne drzewo wykresów do wykorzystania podczas wyświetlania wykresów w trybie drzewa.

en	Graphs Per Page
pl	Wykresy na stronę

en	Expand Devices
pl	Rozszerzenie urządzeń

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
pl	Wybierz, czy chcesz rozszerzyć szablony wykresów i zapytania o dane używane przez urządzenie na drzewie.

en	Tree History
pl	Historia hasła

en	Use Custom Fonts
pl	Użyj czcionek niestandardowych

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
pl	Wybierz, czy chcesz używać własnych czcionek i rozmiarów czcionek, czy też korzystać z domyślnych ustawień systemu.

en	Title Font File
pl	Tytułowy plik czcionki

en	The font file to use for Graph Titles
pl	Plik czcionki do wykorzystania w Graph Titles

en	Legend Font File
pl	Legenda - plik czcionki

en	The font file to be used for Graph Legend items
pl	Plik czcionki, który ma być używany dla elementów Graph Legend

en	Axis Font File
pl	Plik czcionki osi

en	The font file to be used for Graph Axis items
pl	Plik czcionki, który ma być używany dla elementów osi wykresu

en	Unit Font File
pl	Plik czcionki jednostki

en	The font file to be used for Graph Unit items
pl	Plik czcionki, który ma być używany dla elementów Grafiki

en	Realtime View Mode
pl	Tryb widoku w czasie rzeczywistym

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
pl	Jak chcesz zobaczyć wykresy czasu rzeczywistego?

en	System Setting
pl	Ustawienia użytkownika

en	Auto Log Out Time
pl	Automatyczne wylogowanie

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
pl	W przypadku użytkowników z dostępem tylko do konsoli, jak długo ten użytkownik może pozostać zalogowany, zanim zostanie automatycznie wylogowany. Pamiętaj, że jeśli nie byłeś aktywny przez ponad godzinę, może być konieczne odświeżenie przeglądarki. Należy również pamiętać, że to ustawienie nie ma wpływu, gdy włączone są pliki cookie uwierzytelniania.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
pl	Jesteś teraz zalogowany do Kaktusy. Możesz postępować zgodnie z poniższymi podstawowymi krokami, aby zacząć.

en	Create devices for network
pl	Twórz urządzenia dla sieci

en	Create graphs for your new devices
pl	Twórz wykresy dla nowych urządzeń

en	View your new graphs
pl	View nowe wykresy

en	Remote Data Collector Status:
pl	Status zdalnego gromadzenia danych:

en	Number of Offline Records:
pl	Liczba rekordów offline:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
pl	NOTE: Jesteś zalogowany do Remote Data Collector. Kiedy 'online', będziesz mógł przeglądać i kontrolować dużą część głównej strony internetowej Cacti, tak jakbyś był zalogowany do niej. Ważne jest również, aby pamiętać, że zdalne zbieracze danych są wymagane do korzystania z funkcji Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating', i zawsze zalecamy używanie Spine. Gdy zdalny kolektor danych jest 'offline', zdalny kolektor danych na stronie internetowej będzie zawierał znacznie mniej informacji. Jednak wszystkie aktualizacje będą przechowywane w pamięci podręcznej, aż do momentu, gdy będzie można uzyskać dostęp do głównej bazy danych Cacti i serwera WWW. Następnie zrzuci swoją tabelę Boost z powrotem do Main Cacti Database w celu jej aktualizacji.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
pl	NOTE: Żadna z wtyczek Core Cacti Plugins, do tej pory, nie została przeprojektowana do pracy ze zdalnymi zbieraczami danych. Dlatego wtyczki takie jak MacTrack i HMIB, które wymagają bezpośredniego dostępu do urządzeń, nie będą w tym czasie współpracować ze zdalnymi zbieraczami danych. Jednak wtyczki takie jak Thold będą działać tak długo, jak długo Remote Data Collector jest w trybie 'online'.

en	Path for %s
pl	Ścieżka dla %s

en	New Poller
pl	Nowy Poller

en	Cacti Install Help
pl	Aktywny/Zainstalowany

en	Cacti Server v%s - Maintenance
pl	Serwer Cacti v%s - Konserwacja

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
pl	Cacti Server v%s - Kreator instalacji

en	Refresh current page
pl	Interwał odświeżania

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
pl	Proszę czekać, aż system instalacyjny dla wersji Cacti %s zostanie zainicjalizowany. Aby to działało, musisz mieć włączony JavaScript.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
pl	FATAL: Nie możemy kontynuować tej instalacji. Aby zainstalować Cacti, PHP musi być w wersji 5.4 lub nowszej.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
pl	Patrz Instrukcja PHP: JavaScript Object Notation.

en	The php-json module must also be installed.
pl	Wersja RRDtool, którą zainstalowałeś.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
pl	Patrz Instrukcja PHP: Disable Functions.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
pl	Funkcje shell_exec() i/lub exec() są obecnie zablokowane.

en	Display Graphs from this Aggregate
pl	Wyświetlanie wykresów z tego agregatu

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
pl	Wykresy wybrane dla poniższego wykresu zbiorczego przedstawiają wykresy z wielu szablonów wykresów. Aggregate nie obsługuje tworzenia wykresów Aggregate z wielu szablonów wykresów.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
pl	Wykresy wybrane dla wykresu zagregowanego nie wykorzystują szablonów wykresów. Aggregate nie obsługuje tworzenia wykresów Aggregate z wykresów niewzorcowanych.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden wykres, aby dodać go do raportu.

en	Graph Item
pl	Element wykresu

en	CF Type
pl	CF Rodzaj CF

en	GPrint
pl	GDrukuj

en	Color Template
pl	Szablon kolorowy

en	Aggregate Items are not modifiable
pl	Pozycje zagregowane nie mogą być modyfikowane

en	Aggregate Items are not editable
pl	Pozycje zagregowane nie mogą być edytowane

en	No Matching Devices
pl	Brak pasujących urządzeń

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
pl	Niebieski kolor czcionki oznacza, że reguła zostanie zastosowana do obiektów, o których mowa. Inne obiekty nie będą podlegały regule.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
pl	Dopasowane obiekty [ %s]

en	There are no Objects that match this rule.
pl	Nie ma obiektów odpowiadających tej zasadzie.

en	Error in data query
pl	Błąd w zapytaniu o dane

en	Matching Items
pl	Dopasowane elementy

en	Resulting Branch
pl	Oddział wynikowy

en	Show Matching Device SQL Query
pl	Brak pasujących urządzeń

en	No Device Selection Criteria
pl	Brak kryteriów wyboru urządzenia

en	Show Matching Objects SQL Query
pl	Dopasowywanie obiektów

en	No Graph Creation Criteria
pl	Kryteria tworzenia wykresów

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
pl	Zmiana Propagatu

en	Search Pattern
pl	Wzór wyszukiwania

en	Replace Pattern
pl	Wymień wzór

en	No Tree Creation Criteria
pl	Kryteria braku drzew

en	Device Match Rule
pl	Zasada dopasowania urządzenia

en	Create Graph Rule
pl	Utwórz regułę wykresu

en	Graph Match Rule
pl	Zasada dopasowania wykresu

en	Create Tree Rule (Device)
pl	Tworzenie reguły drzewa (urządzenie)

en	Create Tree Rule (Graph)
pl	Utwórz regułę drzewa (wykres)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
pl	Reguła Pozycja [edytuj regułę dla %s: %s].

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
pl	Zasada Pozycja [nowa pozycja reguły dla %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
pl	Dodane przez Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
pl	BŁĄD: zakresy adresów IP w postaci range1-range2 nie są już obsługiwane.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
pl	Nie wybrano pliku

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
pl	Importuj

en	Updated
pl	Aktualizuj

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
pl	Automatyzacja Opcje SNMP

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
pl	Automatyzacja Opcje SNMP

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
pl	Nieznany szablon

en	Automation Network Rule '%s' %s!
pl	Domyślna sieć automatyki

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
pl	Wzór polityki

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
pl	ERROR: ID urządzenia jest puste

en	ERROR: Device[
pl	ERROR: Urządzenie [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
pl	ERROR: Nie udało się podłączyć do zdalnego kolektora.

en	Device is Disabled
pl	Urządzenie jest wyłączone

en	Device Availability Check Bypassed
pl	Pominięto kontrolę dostępności urządzenia

en	SNMP Information
pl	Informacje SNMP

en	SNMP not in use
pl	SNMP nieużywany

en	SNMP error
pl	Błąd SNMP

en	No session
pl	Sesja

en	Ping Results
pl	Wyniki Pingu

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
pl	Brak kontroli dostępności Ping lub SNMP w użytkowaniu

en	New Branch
pl	Nowy Oddział

en	Web Basic
pl	Web Podstawowe dane techniczne

en	Device:(Hide Disabled)
pl	Urządzenie jest wyłączone

en	Graph:(%s%s)
pl	Wykres:

en	Device:(%s%s)
pl	Urządzenie:

en	Template:(%s%s)
pl	Szablony

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
pl	Szablon urządzenia:

en	Device+Template:(%s%s)
pl	Szablon urządzenia:

en	Restricted By:
pl	Ograniczony

en	Granted By:
pl	Przyznane przez:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
pl	Odmowa dostępu, prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
pl	Odmowa dostępu, konto użytkownika wyłączone.

en	Access Denied! Login Failed.
pl	Odmowa dostępu, konto użytkownika wyłączone.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
pl	Web Basic Authentication skonfigurowane, ale żadna nazwa użytkownika nie została przekazana z serwera WWW. Upewnij się, że masz włączone uwierzytelnianie na serwerze WWW.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
pl	%s uwierzytelnione przez serwer WWW, ale zarówno użytkownicy szablonów, jak i użytkownicy goszczący nie są definiowani w Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
pl	Błąd wyszukiwania LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
pl	Błąd LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
pl	Brak dostępu! Brak hasła podanego przez użytkownika.

en	LDAP Search Error: %s
pl	Błąd wyszukiwania LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
pl	Odmowa dostępu, prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
pl	Odmowa dostępu, konto użytkownika wyłączone.

en	Password must be at least %d characters!
pl	Hasło musi zawierać co najmniej %d znaków!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
pl	Twoje hasło musi zawierać co najmniej 1 znak numeryczny!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
pl	Twoje hasło musi zawierać kombinację małych i dużych liter!

en	Your password must contain at least 1 special character!
pl	Twoje hasło musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
pl	Kaktusy oczyszczone z kłód

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
pl	Uwierzytelnianie nie było wcześniej ustawione. Próbowano ustawić uwierzytelnianie lokalne, ale nie znaleziono konta administratora.

en	Unknown error
pl	Nieznany Sec

en	ERROR: Unable to find user
pl	Nie można znaleźć użytkowników DN

en	2FA failed to be disabled
pl	Zastosuj filtr do tabeli

en	2FA is now disabled
pl	Ścieżka nie jest zapisywalna

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
pl	Weryfikacja usunięcia

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
pl	%d MBajty

en	%s KBytes
pl	%s GBytes

en	%s Bytes
pl	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
pl	UWAGA: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby oczyścić plik dziennika.<br><br><br><br>Note: Jeśli logowanie jest ustawione zarówno na Cacti jak i Syslog, informacja o dzienniku pozostanie w Syslog.

en	Purge Log
pl	Oczyszczanie kłody drewna

en	Log Filters
pl	Filtry do kłód

en	- Admin Filter active
pl	- Filtr administracyjny aktywny

en	- Admin Unfiltered
pl	- Administrator Niefiltrowany

en	- Admin view
pl	- Widok administratora

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
pl	Log [Linie całkowite: %d %s - filtr aktywny].

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
pl	Kłoda [Linie ogółem: %d %s - niefiltrowane].

en	Head Lines
pl	%d Linie

en	Tail Lines
pl	Linie ogonowe

en	Warnings++
pl	Uwaga

en	Errors++
pl	Błędy

en	SQL Calls
pl	Połączenia SQL

en	AutoM8
pl	Automatycznie

en	Non Stats
pl	Nie podano

en	Device Up/Down
pl	Urządzenia wykorzystujące

en	Recaches
pl	dopasowania

en	Matches
pl	dopasowania

en	Does Not Match
pl	Hasła nie pasują

en	Automation Execution for Data Query complete
pl	Automatyzacja wykonywania zapytań o dane kompletne

en	Plugin Hooks complete
pl	Kompletne haki wtykowe

en	Running Data Query [%s].
pl	Bieżące zapytanie o dane [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
pl	Found Type = "%s" [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
pl	Nieznany typ = "%s".

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
pl	OSTRZEŻENIE: Stowarzyszenie Sort Field zmieniło się. Mogą wystąpić problemy z ponownym mapowaniem!

en	Update Data Query Sort Cache complete
pl	Aktualizacja Zapytania o dane Sortuj pamięć podręczną kompletną

en	Found %s Local Data ID's to Verify
pl	Znaleziono tabele%s do konwersji

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
pl	Wykryta zmiana indeksu! CurrentIndex: %s, poprzedni indeks: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
pl	Wykryto usunięcie indeksu! Poprzednindex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
pl	Wykryto usunięcie indeksu! Poprzednindex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
pl	Indeks Stowarzyszenie z danymi lokalnymi kompletne

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
pl	Znaleziono Zmieniono identyfikatory osieroconych danych lokalnych%si%s na ponowne zmapowanie.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
pl	Przenoszenie wykresów do nowych indeksów

en	Done updating Data Source Title Cache
pl	Duplikat profilu źródła danych

en	Done updating Graph Title Cache
pl	Zakończono aktualizację pamięci podręcznej tytułu wykresu

en	Index Association with Local Data complete
pl	Indeks Stowarzyszenie z danymi lokalnymi kompletne

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
pl	Aktualizacja Re-Index Cache kompletny. Były to

en	Update Poller Cache for Query complete
pl	Aktualizacja Poller Cache dla kompletnego zapytania

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
pl	Brak wykrytych zmian indeksu, pomijanie Re-Index i Poller Cache Re-population

en	Automation Executing for Data Query complete

en	Plugin hooks complete
pl	Kompletne haki wtykowe

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
pl	Sprawdzanie, czy w polu sortowania nie nastąpiła zmiana. Nie wykryto żadnych zmian.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
pl	Wykryte nowe pole sortowania: "%s" stare pole sortowania "%s

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
pl	ERROR: Nowe pole sortowania nie jest odpowiednie. Pole sortowania nie ulegnie zmianie.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
pl	Nowe pole sortowania zatwierdzone. Sortuj Pole zostanie zaktualizowane.

en	Could not find data query XML file at '%s'
pl	Nie można było znaleźć pliku XML z zapytaniem o dane w "%s

en	Found data query XML file at '%s'
pl	Znaleziony plik XML z zapytaniem o dane w "%s

en	Error parsing XML file into an array.
pl	Błąd przetwarzający plik XML na tablicę.

en	XML file parsed ok.
pl	Plik XML sparametryzowany ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
pl	Musi zawierać <direction>input</direction> lub <direction>input-output</direction> tylko pola

en	Data Query returned no indexes.
pl	ERROR: Zapytanie o dane nie zwracało żadnych indeksów.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
pl	<arg_num_indexes> brak w pliku XML, "Index Count Changed" nie jest obsługiwany

en	Executing script for num of indexes '%s'
pl	Wykonanie skryptu dla liczby indeksów "%s

en	Found number of indexes: %s
pl	Założona liczba indeksów: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
pl	<arg_num_indexes> brak w pliku XML, "Index Count Changed" nie jest obsługiwany

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
pl	<arg_num_indexes> brak w pliku XML, "Index Count Changed" emulowany przez zliczanie pozycji arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
pl	ERROR: Zapytanie o dane nie zwracało żadnych indeksów.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
pl	Wykonanie skryptu listy indeksów '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
pl	Kliknij, aby wyświetlić dane wyjściowe zapytań dla 'indeksu'.

en	Found index: %s
pl	Znaleziono indeks: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
pl	Kliknąć, aby wyświetlić dane wyjściowe dla pola '%s'.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
pl	Pole sortowania nie zwróciło żadnych danych. Nie można kontynuować Re-Index.

en	Executing script query '%s'
pl	Wykonujące zapytanie skryptowe "%s

en	Found item [%s='%s'] index: %s
pl	Znaleziono pozycję [%s=wskaźnik "%s"]: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
pl	Ogółem: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
pl	Wybrano rozmiar automatycznego spaceru zbiorczego.

en	Failed to load SNMP session.
pl	Nie udało się załadować sesji SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
pl	Testowany rozmiar spaceru zbiorczego %d z odpowiedzią %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
pl	Wybrany rozmiar spaceru zbiorczego to %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
pl	Zapisywanie zbiorczego rozmiaru spaceru na urządzeniu.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
pl	Rozmiar spaceru zbiorczego jest ustalony na %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
pl	Wykonując SNMP otrzymujemy dla liczby indeksów @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
pl	<oid_num_indexes> brak w pliku XML, "Index Count Changed" emulowany przez zliczanie pozycji oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
pl	Wykonanie spaceru SNMP dla listy indeksów @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
pl	Brak zwróconych danych SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
pl	Indeks znaleziony na OID: wartość "%s": "%s

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
pl	Lista filtrów indeksów @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
pl	Indeks filtrowany na OID: wartość "%s": "%s

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
pl	Lista filtrów indeksów @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
pl	Indeks filtrowany na OID: wartość "%s": "%s

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
pl	Naprawiono błędne pole "metoda" dla "%s", ponieważ "rewrite_index" lub "oid_suffix" jest zdefiniowane

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
pl	Wprowadzanie danych indeksu dla pola "%s" [wartość="%s"].

en	Located input field '%s' [get]
pl	Położone pole wejściowe "%s" [get].

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
pl	Znaleziono zasadę przepisywania OID: 's/%s/%s/s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
pl	oid_rewrite at OID: "%s" nowy OID: "%s

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
pl	Wykonanie SNMP get for data @ '%s' [value='%s'].

en	Field '%s' %s
pl	Pole "%s" %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
pl	Wykonanie SNMP uzyskać dla % ofert (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
pl	Pole sortowania zwrócone nie dane. Nie można kontynuować Re-Index dla OID[%].

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
pl	Znaleziono wynik dla danych @ "%s" [wartość="%s"].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
pl	Ustawianie wyniku dla danych @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
pl	Pominięty wynik dla danych @ '%s' [key='%s', value='%s'].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
pl	Uzyskaj wynik SNMP dla danych @ '%s' [wartość='%s'] (indeks: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
pl	Wykonanie SNMP get for data @ '%s' [value='$value'].

en	Located input field '%s' [walk]
pl	Położone pole wejściowe "%s" [spacer].

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
pl	Wykonywanie SNMP walk dla danych @ '%s

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
pl	Znaleziono pozycję [%s=wskaźnik "%s"]: %s [od %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
pl	Znaleziono OCTET STRING "%s" wartość dekodowana: "%s

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
pl	Znaleziono pozycję [%s=wskaźnik "%s"]: %s [z regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
pl	Znaleziono pozycję [%s=wskaźnik "%s"]: %s [z regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
pl	oid_rewrite at OID: "%s" nowy OID: "%s

en	Update graph data query cache complete
pl	Aktualizacja Zapytania o dane Sortuj pamięć podręczną kompletną

en	Re-Indexing Data Query complete
pl	Zapytanie o dane w trybie Re-Indexing jest kompletne

en	Unknown Index
pl	Nieznany Indeks

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
pl	Musisz wybrać kolumnę wyjściową XML dla źródła danych '%s' i przełączyć pole wyboru w prawo

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
pl	Szablon wykresu nie posiada szablonów danych w użyciu. Proszę skorygować szablon wykresu

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
pl	Nie udało się określić długości pola hasła, nie może być kontynuowane, podobnie jak może uszkodzić hasło

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
pl	Nie udało się zmienić długości pola hasła, nie może być kontynuowane, podobnie jak może uszkodzić hasło

en	Data Source ID %s does not exist
pl	Źródło danych nie istnieje

en	Debug not completed after 5 pollings
pl	Debug nie zakończony po 5 głosowaniach

en	Failed fields:
pl	Pola, które nie zostały wypełnione:

en	Data Source is not set as Active
pl	Źródło danych nie jest ustawione jako aktywne

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
pl	Folder RRD nie może być zapisywany przez Pollera. Właściciel RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
pl	Plik RRD nie jest zapisywalny przez Pollera. Właściciel RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
pl	Plik RRD nie pasuje do profilu danych

en	RRDfile not updated after polling
pl	RRD Plik nieaktualizowany po głosowaniu

en	Data Source returned Bad Results for
pl	Źródło danych Zwrócono złe wyniki za

en	Data Source was not polled
pl	Źródło danych nie zostało poddane badaniu

en	No issues found
pl	Nie znaleziono żadnych problemów

en	RRDfile not created yet
pl	RRD Plik nieaktualizowany po głosowaniu

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
pl	Ustawienia zapisać do programu Data Collector %d Failed.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
pl	Ustawienia zapisać do programu Data Collector %d Failed.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
pl	Informacje PHP

en	Message Not Found.
pl	Wiadomość nie została znaleziona.

en	Error %s is not readable
pl	Błąd %s nie jest czytelny

en	Logged in a Guest
pl	Zalogowany jako

en	Login as Regular User
pl	Login jako zwykły użytkownik

en	User Community
pl	Społeczność użytkowników

en	Non Query Based
pl	Nieoparte na zapytaniach

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
pl	Błąd mailingowy: Nie <b>TO</b> adres ustawiony! <br>Jeśli korzystasz z linku <i>Test Mail</i>, ustaw ustawienie <b>Alert e-mail</b>.

en	Authentication failed: %s
pl	Uwierzytelnienie nie powiodło się: %s

en	HELO failed: %s
pl	HELO nie powiodło się: %s

en	SMTP error:
pl	Błąd SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
pl	Jest to wiadomość testowa wygenerowana z Cacti. Ta wiadomość została wysłana w celu przetestowania konfiguracji ustawień poczty.

en	Your email settings are currently set as follows
pl	Ustawienia poczty e-mail są obecnie ustawione w następujący sposób

en	Checking Configuration...<br>
pl	Sprawdzanie konfiguracji....<br>

en	PHP's Mailer Class
pl	Klasa pocztowa PHP

en	Method: SMTP
pl	Metoda: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
pl	Nie pokazywana z powodów związanych z bezpieczeństwem

en	Ping Results:
pl	Wyniki Ping:

en	Creating Message Text...
pl	Tworzenie tekstu wiadomości....

en	Sending Message...
pl	Wysyłanie wiadomości....

en	Cacti Test Message
pl	Komunikat z testu Cacti

en	Message Not Sent due to ping failure.
pl	Komunikat Nie wysłany z powodu awarii ping.

en	Since Install
pl	Instaluj

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
pl	Cacti disabled plugin %s z powodu następującego błędu: %s! Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku dziennika Cacti.

en	- Dev %s
pl	(Z urządzenia: %s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
pl	Wersja %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
pl	Synchronizacja urządzeń

en	Aggregated Device
pl	Urządzenie zagregowane

en	Damaged Graph
pl	Źródło danych, wykres

en	Remote Server
pl	Usuń StdDev

en	Get Page Help
pl	Uzyskaj pomoc

en	Templates Selected
pl	Wybrane szablony

en	Data Query:
pl	Zapytanie o dane:

en	CSV Export of Graph Data
pl	CSV Eksport danych z wykresów

en	Time Graph View
pl	Widok wykresu czasu

en	Kill Spikes in Graphs
pl	Zabijaj kolce na wykresach

en	%d to %d of %s [ %s ]
pl	%d do %d %d %s [ %s ]

en	All %d %s
pl	Wszystkie %d %s

en	Current Page: %s
pl	Wartość bieżąca

en	Alpha %
pl	alfa

en	Execute Action
pl	Wykonaj działanie

en	Variance Outliers
pl	Odstępstwa

en	Kills Per RRA
pl	Zabójstwa na RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
pl	Usuń StdDev

en	Remove Variance
pl	Usuń odchylenie

en	Gap Fill Range
pl	Zakres wypełniania luk

en	Float Range
pl	Zakres pływacki

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
pl	Sucha praca StdDev

en	Dry Run Variance
pl	Wariancja pracy na sucho

en	Dry Run Gap Fill Range
pl	Zakres wypełniania szczelin na sucho

en	Dry Run Float Range
pl	Zakres pracy na sucho

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
pl	Obróć dziennik Cacti

en	Dashboards
pl	Ukryj deskę rozdzielczą Cacti

en	Help in Developing
pl	Pomoc w rozwoju

en	Donation & Sponsoring
pl	Darowizny i sponsoring

en	Cacti Home
pl	Kaktusy Strona główna

en	Cacti Project Page
pl	Strona projektu Cacti

en	RRDProxy

en	Spine
pl	Kręgosłup

en	Help in Translating
pl	Pomoc w tłumaczeniu

en	Clear Current Filter
pl	Filtr prądu stałego

en	Failed to find data to copy!
pl	Nie udało się znaleźć danych do skopiowania!

en	Clipboard ID
pl	Identyfikator schowka

en	Copy operation is unavailable at this time
pl	Operacja kopiowania jest obecnie niedostępna

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
pl	Przepraszamy, Twój schowek nie mógł być w tej chwili zaktualizowany

en	Clipboard has been updated
pl	Schowek został zaktualizowany

en	Compact Mode
pl	Tryb zoomu

en	Dark Color Mode
pl	Nie znaleziono kolorów

en	Sorry, we could not process your last action.
pl	Przepraszamy, nie mogliśmy wykonać ostatniej czynności.

en	The response to the last action was unexpected.
pl	Odpowiedź na ostatnie działanie była nieoczekiwana.

en	Ignore System Color
pl	Kolor elementu

en	Light Color Mode
pl	Tryb listy

en	Passphrases match
pl	Passphrazy pasują

en	Passphrase matches but too short
pl	Passphrase pasuje, ale jest zbyt krótki

en	Passphrases do not match
pl	Passphrazy nie pasują do siebie

en	Passphrase too short and not matching
pl	Passphrase zbyt krótkie i nie pasujące

en	Passphrase length meets 8 character minimum
pl	Długość hasła spełnia wymagania minimum 8 znaków

en	Password Validation Passes
pl	Legitymacja hasłem poprawna

en	Click again to take this Graph out of Realtime
pl	Kliknij ponownie, aby usunąć ten wykres z czasu rzeczywistego

en	Click to view just this Graph in Realtime
pl	Kliknij, aby wyświetlić tylko ten wykres w czasie rzeczywistym

en	Enter a regular expression
pl	Wprowadź wyrażenie regularne

en	Select to Search
pl	Wybierz plik

en	The Operation was successful. Details are below.
pl	Operacja zakończyła się sukcesem. Szczegóły znajdują się poniżej.

en	Click to Show/Hide Filter
pl	Kliknij, aby wyświetlić/ukryć filtr

en	SpikeKill Results
pl	Wyniki SpikeKill

en	Standard Mode
pl	Tryb skanowania

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
pl	Zezwól lub ogranicz, aby kolumny tabeli wykraczały poza obecne limity systemu Windows.

en	Connection Successful
pl	Operacja zakończona powodzeniem

en	Use System Color
pl	Kolor elementu

en	3rd Mouse Button
pl	3. Przycisk myszy

en	Begin with
pl	Początek z

en	Copy graph
pl	Kopiuj wykres

en	Copy graph link
pl	Skopiuj link do wykresu

en	End with
pl	Data zakończenia

en	Zoom Mode
pl	Tryb zoomu

en	Save graph
pl	Zapisywanie wykresu

en	Timestamps
pl	Znaczniki czasowe

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
pl	Współczynnik powiększenia

en	Zoom Out Positioning
pl	Zoom Out Pozycjonowanie

en	Version %s | %s
pl	Wersja %s

en	Apply filter to table
pl	Zastosuj filtr do tabeli

en	Reset filter to default values
pl	Przywrócenie wartości domyślnych filtra

en	File Found
pl	Znaleziono plik

en	Path is a Directory and not a File
pl	Ścieżka jest katalogiem, a nie plikiem

en	File is Not Found
pl	Plik nie został znaleziony

en	Enter a valid file path
pl	Wprowadź prawidłową ścieżkę dostępu do pliku

en	Directory Found
pl	Założono spis abonentów

en	Path is a File and not a Directory
pl	Ścieżka jest plikiem, a nie katalogiem

en	Directory is Not found
pl	Katalog nie został odnaleziony

en	Enter a valid directory path
pl	Wprowadź prawidłową ścieżkę katalogową

en	Cacti Color (%s)
pl	Kolor Cacti (%)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
pl	NIE JEST MOŻLIWA WERYFIKACJA CZCIONKI

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
pl	Ostrzeżenie Niezapisane dane formularza

en	Unsaved Changes Detected
pl	Niezapisane wykryte zmiany

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
pl	Masz niezapisane zmiany w tym formularzu. Jeśli wciśniesz 'Continue'Continue' zmiany te zostaną odrzucone. Naciśnij 'Cancel' aby kontynuować edycję formularza.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
pl	Źródła danych zapytania o dane muszą być tworzone poprzez %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
pl	Zapisywanie bieżących wykresów, kolumn, miniatur, ustawień wstępnych i preferencji Time Shift w profilu

en	Start Date Selector
pl	Wybór daty rozpoczęcia

en	End Date Selector
pl	Wybór daty końcowej

en	Shift Time Backward
pl	Czas przesunięcia do tyłu

en	Define Shifting Interval
pl	Zdefiniuj interwał zmiany

en	Shift Time Forward
pl	Czas przesunięcia do przodu

en	Refresh selected time span
pl	Odśwież wybrany zakres czasowy

en	Return to the default time span
pl	Powrót do domyślnego zakresu czasowego

en	Create Graph from %s
pl	Tworzenie wykresu z %s

en	Create %s Graphs from %s
pl	Tworzenie %s Wykresy z %s

en	Graph [Template: %s]
pl	Wykres [Szablon: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
pl	Elementy wykresu [Szablon: %s]

en	Data Source [Template: %s]
pl	Źródło danych [Wzór: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
pl	Dane niestandardowe [Szablon: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
pl	Podaj temu raportowi opisową nazwę

en	Enable Report
pl	Włącz raport

en	Check this box to enable this Report.
pl	Zaznaczyć to pole, aby włączyć raport.

en	Output Formatting
pl	Formatowanie wyjścia

en	Use Custom Format HTML
pl	Użyj niestandardowego formatu HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz użyć niestandardowych html i CSS dla raportu.

en	Format File to Use
pl	Formatowanie pliku do użycia

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardowy html wrapper i plik CSS do użycia. Ten plik zawiera zarówno html, jak i CSS do owinięcia raportu. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny tag <REPORT> wewnątrz pliku. Ten znacznik formatu zostanie zastąpiony treścią raportu. Pliki te znajdują się w katalogu "formaty".

en	Default Text Font Size
pl	Domyślny rozmiar czcionki

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
pl	Określa domyślny rozmiar czcionki dla całego tekstu raportu, łącznie z tytułem raportu.

en	Default Object Alignment
pl	Domyślne wyrównanie obiektu

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
pl	Określa domyślne wyrównanie tekstu i wykresów.

en	Graph Linked
pl	Wykres połączony

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
pl	Czy wykresy powinny być połączone z powrotem do strony Cacti?

en	Graph Settings
pl	Ustawienia wykresu

en	Graph Columns
pl	Kolumny wykresów

en	The number of Graph columns.
pl	Liczba kolumn wykresu.

en	Graph Width
pl	Szerokość wykresu

en	The Graph width in pixels.
pl	Szerokość wykresu w pikselach.

en	Graph Height
pl	Wysokość wykresu

en	The Graph height in pixels.
pl	Wysokość wykresu w pikselach.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
pl	Czy wykresy powinny być renderowane jako miniatury?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
pl	Następny znacznik czasu do wysyłania raportu pocztą

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
pl	Czas rozpoczęcia wysyłania [pierwszego|next] poczty. Wszystkie przyszłe czasy mailingowe będą oparte na tej godzinie rozpoczęcia. Dobrym przykładem może być godzina 2:00 rano. Czas musi nadejść w przyszłości. Jeśli używany jest czas ułamkowy, powiedzmy 2:00 rano, zakłada się, że będzie w przyszłości.

en	Report Interval
pl	Częstotliwość sprawozdań

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
pl	Określa częstotliwość raportów w stosunku do podanej powyżej godziny nadawania wiadomości.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
pl	np. "Tydzień (tygodnie)" oznacza tygodniowy okres sprawozdawczy.

en	Interval Frequency
pl	Częstotliwość

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
pl	W oparciu o zakres czasowy powyższego przedziału czasowego raportu, określa częstotliwość w tym przedziale czasowym.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
pl	e.g. Jeśli interwałem raportu jest "Miesiąc (miesiące)", wówczas "2" oznacza każdy "2 miesiące od następnej godziny nadania wiadomości". Wreszcie, jeśli używasz interwałów raportów miesięcznych, zarówno 'Dzień tygodnia' jak i 'Dzień miesiąca' są obliczane na podstawie podanej powyżej godziny nadawania poczty.

en	Email Sender/Receiver Details
pl	Szczegóły dotyczące nadawcy/odbiorcy wiadomości e-mail

en	Cacti Report
pl	Sprawozdanie Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
pl	Ta wartość będzie używana jako domyślny temat wiadomości e-mail. Nazwa raportu zostanie użyta, jeśli pozostawiono puste miejsce.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
pl	Ta nazwa będzie używana jako domyślny nadawca poczty elektronicznej

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
pl	Adres ten będzie wykorzystywany jako adres nadawcy poczty elektronicznej

en	To Email Address(es)
pl	Do adresu(-ów) poczty elektronicznej

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
pl	Proszę oddzielić wiele adresów przecinkiem (,)

en	BCC Address(es)
pl	Adres(-y) BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
pl	Ślepa kopia węglowa. Proszę oddzielić wiele adresów przecinkiem (,)

en	Image attach type
pl	Typ dołączonego obrazu

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
pl	Wybierz jeden z podanych typów załączników do obrazu

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
pl	Data/czas przeniesiony do tego samego czasu Jutro

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) raport(-y).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) raport(-y).

en	Delete Report
pl	Usuń kolor

en	Delete Reports
pl	Usuń użytkownika(ów)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby przejąć własność następującego(-ych) raportu(-ów).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby przejąć własność następującego(-ych) raportu(-ów).

en	Take Report Ownership
pl	Przejmij

en	Take Reports Ownership
pl	Przejmij

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Report
pl	Duplikuj Witrynę

en	Duplicate Reports
pl	Duplikuj Witrynę

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące raporty.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące raporty.

en	Enable Reports
pl	Włącz raport

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące Raporty.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące Raporty.

en	Disable Report
pl	Włącz raport

en	Disable Reports
pl	Włącz raport

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wysłać teraz następujący raport (raporty).

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wysłać teraz następujący raport (raporty).

en	Send Report Now
pl	Wyślij raport

en	Send Reports Now
pl	Wyślij raport

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
pl	Nie można wysłać raportu "%s". Proszę ustawić docelowe adresy e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
pl	Nie można wysłać raportu "%s". Proszę ustawić temat e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
pl	Nie można wysłać raportu "%s". Proszę ustawić adres e-mail Od nazwy

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
pl	Nie można wysłać raportu "%s". Proszę ustawić adres e-mail z adresu

en	Item Type to be added.
pl	Typ elementu do dodania.

en	Graph Tree
pl	Drzewo wykresu

en	Select a Tree to use.
pl	Wybierz drzewo, którego chcesz użyć.

en	Graph Tree Branch

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
pl	Wybierz gałąź drzewa, której chcesz użyć dla wykresów i urządzeń. Urządzenia będą traktowane jako Oddziały.

en	Cascade to Branches
pl	Kaskada do oddziałów

en	Should all Branch Graphs be rendered?
pl	Czy należy wyrenderować wykresy dla wszystkich dzieci z branży dziecięcej?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
pl	Wybierz urządzenie, aby określić wykres

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
pl	Wybierz szablon urządzenia, którego chcesz użyć.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
pl	Wybierz urządzenie, które ma być użyte do filtrowania lub wybierz wykresy w przypadku typu urządzenia.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
pl	Wybierz szablon wykresu dla urządzenia, który ma być użyty do filtrowania lub wybierz wykresy w przypadku typu urządzenia.

en	Graph Name Regular Expression
pl	Nazwa wykresu Wyrażenie regularne

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
pl	Wyrażenie regularne zgodne z Perlem (REGEXP) używane do wybierania wykresów do włączenia z drzewa.

en	The Graph to use for this report item.
pl	Wykres do wykorzystania dla tego elementu raportu.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
pl	Czas zakończenia wykresu zostanie ustawiony na zaplanowany czas wysyłania raportu. Tak więc, jeśli chcesz, aby czas zakończenia na różnych wykresach był o północy, upewnij się, że wysyłasz raport o północy. Czasem rozpoczęcia wykresu będzie czas zakończenia minus czas trwania wykresu.

en	Alignment of the Item
pl	Wyrównanie pozycji

en	Fixed Text
pl	Tekst stały

en	Enter descriptive Text
pl	Wprowadź tekst opisowy

en	Font Size of the Item
pl	Rozmiar czcionki elementu

en	Report Item [edit Report: %s]
pl	Pozycja raportu [edytuj raport: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
pl	Pozycja sprawozdania [nowe sprawozdanie: %s]

en	[new]
pl	nowy] [nowy].

en	Details %s
pl	Szczegóły

en	Report Items %s
pl	Brak pozycji sprawozdania

en	Scheduled Events %s
pl	Zaplanowane wydarzenia

en	Report Preview %s
pl	Podgląd raportu

en	Graph: %s
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).

en	Using CSS
pl	Korzystanie z CSS

en	Device: %s
pl	(Z urządzenia: %s)

en	, Graph Template: All Templates
pl	Dodaj szablon wykresu do szablonu urządzenia

en	, Graph Template: %s
pl	Wykres [Szablon: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
pl	, Używając RegEx: "%s"

en	Tree: %s
pl	Drzewo:

en	, Device: %s
pl	(Z urządzenia: %s)

en	, Branch: %s
pl	Oddział:

en	(All Branches)
pl	(Wszystkie Oddziały)

en	(Current Branch)
pl	(Oddział Bieżący)

en	No Report Items
pl	Brak pozycji sprawozdania

en	Administrator Level
pl	Poziom administratora Poziom administratora

en	Reports [%s]
pl	Sprawozdania [%s]

en	Report Disabled - No Owner
pl	Raport Niepełnosprawni - brak właściciela

en	No Reports Found
pl	Nie znaleziono żadnych raportów

en	Graph Template:
pl	Szablon wykresu:

en	Template Based
pl	Szablon W oparciu o szablon

en	Leaf:
pl	Liść

en	Graph Filters
pl	Filtry graficzne

en	Set/Refresh Filter
pl	Ustawianie/odświeżanie filtra

en	(Non Graph Template)
pl	(Szablon niegraficzny)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
pl	Wyszukiwany termin "%s" jest nieważny. Błąd wynosi %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
pl	Wystąpił wewnętrzny błąd!

en	Backtrack limit was exhausted!
pl	Limit Backtrack został wyczerpany!

en	Recursion limit was exhausted!
pl	Granica powtarzalności została wyczerpana!

en	Bad UTF-8 error!
pl	Zły błąd UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
pl	Zły błąd offsetu UTF-8!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
pl	Błąd walidacji dla zmiennej %s o wartości %s. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w odwrotnej ścieżce.

en	written
pl	zapisany

en	could not open
pl	nie mógł otworzyć się

en	not exists
pl	nie istnieje

en	not writable
pl	Zapisywalny

en	New Graph Template: %s
pl	Wykres [Szablon: %s]

en	New Data Query: %s
pl	Zapytanie o dane [%s]

en	Import Preview Results
pl	Importowanie wyników podglądu

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
pl	Kaktusy wprowadziłyby następujące zmiany, gdyby Pakiet był importowany:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
pl	Cacti zaimportowało do Pakietu następujące pozycje

en	Package Files
pl	Pliki opakowaniowe

en	[preview]
pl	Podgląd

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
pl	Cacti dokonywałoby następujących zmian, gdyby szablon został zaimportowany:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
pl	Cacti zaimportowało do Szablonu następujące elementy

en	[success]
pl	Sukces!

en	[fail]
pl	Błąd

en	[preview]
pl	Podgląd

en	[updated]
pl	Zaktualizowano

en	[unchanged]
pl	bez zmian

en	Found Dependency:
pl	Założona zależność:

en	Unmet Dependency:
pl	Niezaspokojona zależność:

en	Path was not writable
pl	Ścieżka nie była możliwa do napisania

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
pl	Nie udało się ustawić określonych %sRRDTool wersja: %s

en	Invalid Theme Specified
pl	Nieważny Określony motyw

en	Resource is not writable
pl	Zasoby nie podlegają odpisaniu

en	PHP did not return expected result
pl	PZP nie zwrócił oczekiwanego rezultatu

en	Unexpected path parameter
pl	Parametr nieoczekiwanej trasy

en	Failed to apply specified profile %s != %s
pl	Nie zastosowano określonego profilu %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
pl	Nie zastosowano określonego trybu: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
pl	Niezastosowanie określonej nadrzędnej funkcji automatyki: %s

en	Failed to apply specified cron interval
pl	Nie zastosowano określonego odstępu czasu cron

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
pl	Nie zastosowano określonego zakresu automatyki

en	No matching snmp option exists
pl	Nie istnieje pasująca opcja snmp

en	No matching template exists
pl	Nie istnieje pasujący szablon

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
pl	Instalator nie mógł kontynuować pracy z powodu nieoczekiwanego błędu.

en	Please report this to the Cacti Group.
pl	Proszę zgłosić to do Grupy Cacti.

en	Unknown Reason: %s
pl	Nieznany powód: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
pl	Próbujesz zainstalować Cacti %s w bazie danych 0.6.x. Niestety, nie można tego zrobić.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
pl	Aby móc kontynuować, MUSISZ utworzyć nową bazę danych, zaimportuj do niej "cacti.sql":

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
pl	MUSISZ a następnie zaktualizuj "include/config.php", aby wskazać nową bazę danych.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
pl	UWAGA: Twoje istniejące dane nie będą modyfikowane, ani nie będą dostępne dla nowej instalacji

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
pl	Stworzyłeś nową bazę danych, ale nie zaimportowałeś jeszcze pliku 'cacti.sql'. W wierszu poleceń, wykonaj następujące czynności, aby kontynuować:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
pl	Błąd ten może być również generowany, jeśli użytkownik bazy Cacti nie ma poprawnych uprawnień w bazie danych Cacti. Upewnij się, że użytkownik bazy danych Cacti ma możliwość WYBoru, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX na bazie Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
pl	MUSISZ również zaimportować informacje MySQL TimeZone do MySQL i przyznać użytkownikowi Cacti SELECT dostęp do tabeli mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
pl	W Linuksie/UNIX, uruchom poniższe czynności jako "root" w powłoce:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
pl	W systemie Windows, musisz postępować zgodnie z instrukcjami tutaj Time zone description table. Po zakończeniu tego procesu możesz wydać następującą komendę, aby zapewnić użytkownikowi Cacti dostęp do tabel:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
pl	Następnie uruchom poniższe polecenia w MySQL jako administrator:

en	Cacti Version
pl	Wersja Cacti

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
pl	Ta wersja Cacti (%s) nie wydaje się mieć poprawnego kodu wersji, prosimy o kontakt z zespołem ds. rozwoju Cacti, aby upewnić się, że jest to podstawa. Jeśli widzisz ten błąd w wersji, prosimy o natychmiastowe przesłanie raportu na adres GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
pl	Dzięki za poświęcenie czasu na pobranie i zainstalowanie Cacti, kompletnego rozwiązania graficznego dla Twojej sieci. Zanim zaczniesz tworzyć fajne wykresy, istnieje kilka danych, które Cacti musi znać.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
pl	Upewnij się, że przeczytałeś i postępowałeś zgodnie z instrukcjami niezbędnymi do zainstalowania Cacti przed kontynuacją. Informacje o instalacji można znaleźć dla systemów operacyjnych opartych na Unix i Win32.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
pl	Proces ten poprowadzi Cię przez etapy aktualizacji z wersji '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
pl	Ponadto, jeśli jest to aktualizacja, należy przeczytać plik informacyjny Upgrade.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
pl	NIE zaleca się obniżania oceny, ponieważ struktura bazy danych może być niespójna

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
pl	Cacti jest licencjonowane na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU, musisz wyrazić zgodę na jej postanowienia przed kontynuowaniem:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
pl	Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

en	Accept GPL License Agreement
pl	Akceptacja umowy licencyjnej GPL

en	Select default theme:
pl	Wybierz motyw domyślny:

en	Pre-installation Checks
pl	Kontrole przed instalacją

en	Location checks
pl	Kontrole lokalizacji

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
pl	Proszę zaktualizować config.php z poprawną względną lokalizacją URI Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
pl	Twoja konfiguracja Cacti ma poprawną ścieżkę (url_path) w config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
pl	PZP - zalecenia

en	PHP Recommendations (
pl	Zalecenia PZP

en	PHP Binary
pl	Ścieżka binarna PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
pl	Lokalizacja binarna PHP jest nieprawidłowa i musi zostać zaktualizowana.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
pl	Zaktualizuj wartość path_php_binary w tabeli ustawień.

en	Restart Required
pl	Wymagane

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
pl	PHP - wsparcie modułowe (wymagane)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
pl	Cacti wymaga zainstalowania kilku modułów PHP do poprawnego działania. Jeśli którekolwiek z nich nie są zainstalowane, nie będzie można kontynuować instalacji do czasu wprowadzenia poprawek. Dodatkowo, dla optymalnej wydajności systemu Cacti powinien być uruchamiany z określonymi zmiennymi systemowymi MySQL. Proszę postępować zgodnie z zaleceniami MySQL według własnego uznania. Zawsze szukaj dokumentacji MySQL, jeśli masz jakieś pytania.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
pl	Następujące rozszerzenia PHP są obowiązkowe i muszą być zainstalowane przed kontynuacją instalacji Cacti.

en	Required PHP Modules
pl	Wymagane moduły PHP

en	PHP - Module Support (Optional)
pl	PHP - wsparcie dla modułów (opcjonalnie)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
pl	Zalecane są następujące rozszerzenia PHP i powinny być zainstalowane przed kontynuacją instalacji Cacti. UWAGA: Jeśli planujesz wspierać SNMPv3 z IPv6, nie powinieneś instalować modułu php-snmp w tym czasie.

en	Optional Modules
pl	Moduły opcjonalne

en	MySQL - TimeZone Support
pl	MySQL - obsługa stref czasowych

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
pl	Twoja baza danych MySQL TimeZone nie jest wypełniona. Proszę wypełnić tę bazę danych przed przystąpieniem do dalszych działań.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
pl	Twoje konto logowania do bazy danych Cacti nie ma dostępu do bazy danych MySQL TimeZone. Proszę podać konto bazy danych Cacti "wybierz" dostęp do tabeli "time_zone_name" w bazie danych "mysql" i wypełnić informacje MySQL TimeZone przed przystąpieniem do pracy.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
pl	Twoje konto bazy danych Cacti ma dostęp do bazy danych MySQL TimeZone i ta baza danych jest wypełniona globalnymi informacjami TimeZone.

en	MySQL - Settings
pl	MySQL - Ustawienia

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
pl	Te ustawienia strojenia wydajności MySQL pomogą twojemu systemowi Cacti działać lepiej bez problemów przez dłuższy czas.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
pl	Zalecane zmienne ustawienia systemu MySQL

en	Installation Type
pl	Typ instalacji

en	Upgrade from %s to %s
pl	Podwyższenie z %s do %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
pl	W przypadku problemów zaleca się wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, zamknąć, a następnie ponownie otworzyć przeglądarkę (nie tylko zakładka Cacti jest włączona) i spróbować ponownie, przed zgłoszeniem problemu z The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
pl	W rzadkich przypadkach mieliśmy raporty od użytkowników, którzy doświadczyli drobnych problemów związanych ze zmianami w kodzie. Problemy te są spowodowane przez przeglądarkę zachowującą kod pre-upgrade'owy i chociaż podjęliśmy kroki w celu zminimalizowania szans na to, może się to nadal zdarzać. Jeśli potrzebujesz instrukcji jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, https://www.refreshyourcache.com/ jest dobrym punktem wyjścia.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
pl	Jeśli po wyczyszczeniu pamięci podręcznej i ponownym uruchomieniu przeglądarki nadal występują problemy, prosimy o zgłoszenie problemu, a my postaramy się zidentyfikować jego przyczynę.

en	Downgrade from %s to %s
pl	Obniżenie z %s do %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
pl	Wygląda na to, że obniżasz ocenę do poprzedniej wersji. Zmiany w bazie danych dokonane dla nowszej wersji nie zostaną odwrócone i mogłyby powodować problemy.

en	Please select the type of installation
pl	Proszę wybrać typ instalacji

en	Installation options:
pl	Opcje instalacji:

en	Choose this for the Primary site.
pl	Wybierz to dla strony Primary.

en	New Primary Server
pl	Nowy serwer główny

en	New Remote Poller
pl	Nowy zdalny sondaż

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
pl	Remote Pollers są używane w celu uzyskania dostępu do sieci, które nie są łatwo dostępne dla witryny Primary.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
pl	Poniższe informacje zostały określone na podstawie pliku konfiguracyjnego Cacti. Jeśli nie jest poprawne, przed kontynuacją należy edytować "include/config.php".

en	Local Database Connection Information
pl	Informacje o połączeniu z lokalną bazą danych

en	Database: %s
pl	Baza danych: %s

en	Database User: %s
pl	Użytkownik bazy danych: %s

en	Database Hostname: %s
pl	Nazwa hosta bazy danych: %s

en	Port: %s

en	Server Operating System Type: %s
pl	Typ systemu operacyjnego serwera: %s

en	Central Database Connection Information
pl	Informacje o połączeniu z centralną bazą danych

en	Configuration Readonly!
pl	Konfiguracja Tylko do odczytu!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
pl	Twój plik config.php musi być zapisywalny przez serwer WWW podczas instalacji w celu skonfigurowania Remote poller. Po zakończeniu instalacji należy ustawić ten plik tylko do odczytu, aby zapobiec możliwym problemom związanym z bezpieczeństwem.

en	Configuration of Poller
pl	Konfiguracja Pollera

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
pl	Informacje na temat Remote Cacti Poller nie zostały zawarte w pliku config.php. Proszę zapoznać się z config.php.dist i ustawić zmienne: $rdatabase_default, $rdatabase_username, itd. Te zmienne muszą być ustawione i wskazywać z powrotem na serwer bazy danych Primary Cacti. Poprawić i spróbować ponownie.

en	Remote Poller Variables
pl	Zmienne z poliesterem zdalnym

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
pl	Zmienne, które muszą być ustawione w pliku config.php zawierają następujące elementy

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
pl	Instalator automatycznie przydziela $poller_id i dodaje go do pliku config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
pl	Po ustawieniu wszystkich zmiennych w pliku config.php, należy również przyznać $rdatabase_username dostęp do głównego serwera bazy danych Cacti. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, jaką stosowałbyś przy każdej innej instalacji Cacti. Następnie można nacisnąć przycisk "Test Connection" (Połączenie testowe). Jeśli test zakończy się pomyślnie, będziesz mógł kontynuować i zakończyć instalację.

en	Additional Steps After Installation
pl	Dodatkowe kroki po instalacji

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
pl	Istotne jest, że centralny serwer Cacti może komunikować się poprzez MySQL do każdego zdalnego serwera bazy danych Cacti. Po zakończeniu instalacji należy edytować zdalny kolektor danych i upewnić się, że ustawienia są prawidłowe. Podczas edycji zdalnego gromadzenia danych można sprawdzić, korzystając z opcji "Połączenie testowe".

en	Critical Binary Locations and Versions
pl	Krytyczne lokalizacje i wersje binarne

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
pl	Przed kontynuacją upewnij się, że wszystkie te wartości są prawidłowe.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
pl	Jedna lub więcej ścieżek wydaje się być nieprawidłowa, niezdolna do kontynuowania

en	Directory Permission Checks
pl	Kontrole pozwoleń na pracę w spisie

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
pl	Upewnij się, że poniższe uprawnienia katalogów są poprawne przed przystąpieniem do pracy. Podczas instalacji katalogi te muszą być własnością użytkownika serwera WWW. Te zmiany uprawnień są wymagane, aby umożliwić instalatorowi zainstalowanie pakietów Device Template, które zawierają pliki XML i skrypty, które zostaną umieszczone w tych katalogach. Jeśli nie zdecydujesz się na instalowanie pakietów, istnieje skrypt 'install_package.php', który może być użyty z linii poleceń po zakończeniu instalacji.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
pl	Po zakończeniu instalacji, możesz sprawić, że niektóre z tych katalogów będą czytane tylko w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
pl	Katalogi te będą musiały pozostać czytelne po zainstalowaniu, tak aby proces zdalnej synchronizacji Cacti mógł je aktualizować w miarę jak zmienia się Strona główna Cacti

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
pl	Jeśli instalujesz pakiety, po zainstalowaniu pakietów, powinieneś zmienić katalog skryptów z powrotem na czytany tylko dlatego, że jest to ekspozycja na stronie internetowej.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
pl	W przypadku zdalnych ankieterów bardzo ważne jest, aby ścieżki, które będziesz często aktualizować, w tym wtyczki, skrypty i ścieżki zasobów, miały dostęp do odczytu/zapisu, ponieważ zbieracz danych będzie musiał aktualizować te ścieżki z głównej zawartości serwera WWW.

en	Required Writable at Install Time Only
pl	Wymagane pisanie tylko w czasie instalacji

en	Not Writable
pl	Zapisywalny

en	Required Writable after Install Complete
pl	Wymagana możliwość pisania po zakończeniu instalacji

en	Potential permission issues
pl	Potencjalne kwestie związane z pozwoleniami

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
pl	Upewnij się, że Twój serwer ma dostęp do folderów Cacti, które zawierają błędy poniżej.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
pl	Jeśli SELinux jest włączone na serwerze, można albo permenantly wyłączyć, albo tymczasowo wyłączyć go, a następnie dodać odpowiednie uprawnienia za pomocą narzędzi wiersza poleceń SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
pl	Użytkownik '%s' powinien posiadać zezwolenie MODIFY, aby umożliwić odczyt/zapis.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
pl	Przykład ustawiania uprawnień do folderów jest pokazany tutaj, choć może być konieczne ich dostosowanie w zależności od systemu operacyjnego, kont użytkowników i żądanych uprawnień.

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
pl	Po zakończeniu instalacji ścieżka CSRF powinna być ustawiona tylko do odczytu.

en	All folders are writable
pl	Wszystkie foldery można zapisywać

en	Input Validation Whitelist Protection
pl	Ochrona białej listy walidacji danych wejściowych

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
pl	Metody wprowadzania danych Cacti, które wywołują skrypt, mogą być wykorzystane w taki sposób, że użytkownik niebędący administratorem może wyrządzić szkody w plikach należących do konta poller, a w przypadkach, gdy ktoś uruchamia poller Cacti jako root, może zagrozić systemowi operacyjnemu, umożliwiając atakującym wykorzystaj swoją infrastrukturę.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
pl	Dlatego kilka wersji temu Cacti zostało ulepszone, aby zapewnić możliwość umieszczania na białej liście dla tych typów metod wprowadzania danych. Chociaż zapewnia to bardziej kompleksowe zabezpieczenie kaktusów, zwiększa ilość pracy wymaganej przez administratora kaktusów do importowania szablonów i pakietów oraz zarządzania nimi.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
pl	Sposób, w jaki działa Biała lista, polega na tym, że gdy importujesz metodę wprowadzania danych lub importujesz metodę wprowadzania danych, a skrypt i / lub narzędzia zmieniają się w jakikolwiek sposób, metoda wprowadzania danych i wszystkie odpowiednie źródła danych należy natychmiast wyłączyć, dopóki administrator nie potwierdzi, że metoda wprowadzania danych jest poprawna.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
pl	Aby umożliwić identyfikację metod wprowadzania danych w tym stanie, udostępniliśmy skrypt sprawdzania poprawności w katalogu CLI Cacti, który można uruchomić z następującymi opcjami:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
pl	Ta opcja skryptu wyszuka wszelkie metody wprowadzania danych, które są obecnie zbanowane, i poda szczegółowe informacje na temat przyczyny.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
pl	Ta opcja skryptu odblokowuje metody wprowadzania danych, które są obecnie zbanowane.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
pl	Ta opcja skryptu spowoduje ponowne włączenie wszelkich wyłączonych źródeł danych.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
pl	Zdecydowanie zaleca się zaktualizowanie pliku config.php, aby włączyć tę funkcję, poprzez odkomentowanie zmiennej $ input_whitelist , a następnie uruchomienie trzech powyższych opcji skryptu CLI po zakończeniu instalacji przez Internet.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
pl	Zaznacz pole wyboru poniżej, aby potwierdzić, że przeczytałeś i zrozumiałeś to obawy dotyczące bezpieczeństwa

en	I have read this statement
pl	Przeczytałem to oświadczenie

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
pl	Proszę wybrać domyślny profil źródła danych, który ma być używany w badaniach źródeł. Jest to maksymalny czas pomiędzy urządzeniami skanującymi informacje, więc im krótszy jest interwał ankietowania, tym więcej pracy jest umieszczane na serwerze Cacti. Należy również wybrać zamierzony lub skonfigurowany interwał Cron, który ma być używany do zbierania danych.

en	Cron Interval
pl	Odstęp czasu między kolejnymi wymianami korony

en	Default Automation Network
pl	Domyślna sieć automatyki

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
pl	Cacti może automatycznie skanować sieć po zakończeniu instalacji. Wykorzysta to poniższy zakres sieci, aby określić zakres adresów IP, które mogą być skanowane. Do celów skanowania zdefiniowano predefiniowany zestaw opcji, które obejmują korzystanie zarówno ze społeczności "publicznych", jak i "prywatnych".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
pl	Jeśli urządzenia wymagają innego zestawu opcji do użycia w pierwszej kolejności, można je zdefiniować poniżej i będą one używane przed ustawieniami domyślnymi

en	All options may be adjusted post installation
pl	Wszystkie opcje mogą być dostosowane po instalacji

en	Default Options
pl	Opcje domyślne Opcje domyślne

en	Network Range
pl	Zasięg sieci

en	Additional Defaults
pl	Dodatkowe wartości domyślne

en	Additional SNMP Options
pl	Dodatkowe opcje SNMP

en	Error Locating Profiles
pl	Profile lokalizacji błędów

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
pl	Instalacja nie może być kontynuowana, ponieważ nie można było znaleźć żadnych profili.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
pl	Może to nastąpić, jeśli masz pustą bazę danych i nie zaimportowałeś jeszcze pliku cacti.sql

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
pl	Wybierz typ szablonu, który chcesz wyeksportować z Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
pl	Nie zaleca się aktualizowania szablonów, w których już dokonano modyfikacji. Uaktualnienie szablonów NIE spowoduje usunięcia modyfikacji szablonów wykresów i danych i może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. Jeśli jednak nie dokonałeś zmian w żadnym wykresie, zapytaniu o dane lub szablonie danych, ponowne zaimportowanie pakietu nie powinno mieć żadnego wpływu. W takim przypadku po aktualizacji musisz „Synchronizować wykresy” z szablonami.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
pl	Proszę wybrać szablony urządzeń, które mają być używane po zakończeniu instalacji. W przypadku systemu operacyjnego Windows należy upewnić się, że wybrano szablon "Urządzenie Windows". Jeśli Twoim systemem operacyjnym jest Linux/UNIX, upewnij się, że wybrałeś 'Local Linux Machine' Device Template.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
pl	Szablony urządzeń pozwalają na monitorowanie i wykres szerokiego asortymentu danych w Cacti. Po wybraniu żądanych szablonów urządzenia, naciśnij 'Finish' i instalacja zostanie zakończona. Prosimy o cierpliwość na tym kroku, ponieważ import szablonów urządzeń może zająć kilka minut.

en	Server Collation
pl	Zestawienie serwerów

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
pl	Zestawienie serwerów wydaje się być zgodne z UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
pl	Zestawienie serwerów NIE wydaje się być w pełni zgodne z UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
pl	W sekcji [mysqld] znajdź wpisy o nazwie 'character‑set‑server' i 'collation‑server' i ustaw je w następujący sposób:

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
pl	Domyślna kolacja bazy danych wydaje się być zgodna z UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
pl	Domyślna kolacja bazy danych NIE wydaje się być w pełni zgodna z UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
pl	Wszystkie tabele utworzone przez wtyczki mogą mieć problemy z tabelami Cacti Core, jeśli kolacja nie jest dopasowana. Upewnij się, że twoja baza danych została zmieniona na 'utf8mb4_unicode_ci', wykonując następujące czynności:

en	Table Setup
pl	Ustawienie tabeli

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
pl	Masz więcej tabel niż konfiguracja PHP pozwoli nam wyświetlić / przekonwertować. Zmodyfikuj ustawienie max_input_vars w php.ini na wartość powyżej%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
pl	Konwersja tabel może zająć trochę czasu, zwłaszcza na większych stołach. Konwersja tych tabel nastąpi w tle, ale nie przeszkodzi instalatorowi w uzupełnieniu. Może to spowolnić niektóre serwery, jeśli nie ma wystarczającej ilości zasobów dla MySQL do obsługi konwersji.

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
pl	Jedna lub więcej tabel są zbyt duże, aby można je było przekonwertować podczas instalacji. Do konwersji należy użyć skryptu cli/convert_tables.php, a następnie odświeżyć tę stronę. Na przykład:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
pl	Poniższe tabele należy przeliczyć na UTF8 i InnoDB. Proszę wybrać tabele, które chcą Państwo przekonwertować podczas procesu instalacji.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
pl	Wszystkie tabele wydają się być zgodne z UTF8

en	Confirm Upgrade
pl	Potwierdź aktualizację

en	Confirm Downgrade
pl	Potwierdź obniżenie

en	Confirm Installation
pl	Potwierdź instalację

en	DOWNGRADE DETECTED
pl	WYKRYTA OBNIŻKA

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
pl	MUSISZ MUSI ZMIANY ZMIANAĆ DATY CACTI, aby uzyskać jakiekolwiek zmiany, które zostały wprowadzone w życie. Instalator NIE MOŻE WIEDZIEĆ TEGO AUTOMATYCZNEGO DLA TWOICH

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
pl	Obniżenie oceny powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i może to spowodować przerwanie raty.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
pl	Twój serwer Cacti jest prawie gotowy. Proszę sprawdzić, czy jesteś szczęśliwy, że możesz kontynuować.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
pl	Naciśnij '%s', a następnie kliknij '%s', aby zakończyć proces instalacji po wybraniu szablonów urządzenia.

en	Installing Cacti Server v%s
pl	Instalacja serwera Cacti v%s

en	Your Cacti Server is now installing
pl	Serwer Cacti jest teraz instalowany

en	Spawning background process: %s %s
pl	Odradzający się proces w tle:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
pl	Twój serwer Cacti v%s został zainstalowany/uaktualniony. Teraz możesz zacząć korzystać z oprogramowania.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
pl	Twój serwer Cacti v%s został zainstalowany/uaktualniony z błędami

en	Starting %s Process for v%s
pl	Rozpoczęcie procesu%s dla v%s

en	Finished %s Process for v%s
pl	Zakończono%s Proces dla v%s

en	Found %s templates to install
pl	Znaleziono szablony%s do zainstalowania

en	About to import Package #%s '%s'.
pl	Informacje o zaimportowaniu pakietu #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
pl	Import pakietu #%s '%s' w profilu '%s' powiódł się

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
pl	Import pakietu nr%s '%s' w profilu '%s' nie powiódł się

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
pl	Szablony automatyzacji dla [Usunięty szablon].

en	No templates were selected for import
pl	Nie wybrano żadnych szablonów do zaimportowania

en	Updating remote configuration file
pl	Oczekiwanie na konfigurację

en	Setting default data source profile to %s (%s)
pl	Domyślny profil źródła danych dla tego szablonu danych.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
pl	Nie zastosowano określonego profilu %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
pl	Aktualizacja sieci automatyzacji (%s), tryb „%s” => „%s”, podsieć „%s” =>%s ”

en	Failed to find automation network, no changes were made
pl	Nie udało się znaleźć sieci automatyzacji, nie wprowadzono żadnych zmian

en	Adding extra snmp settings for automation
pl	Dodanie dodatkowych ustawień snmp do automatyzacji

en	Selecting Automation Option Set %s
pl	Usuń szablon(y) automatyki

en	Updating Automation Option Set %s
pl	Automatyzacja Opcje SNMP

en	Successfully updated Automation Option Set %s
pl	Pomyślnie zaktualizowano zestaw opcji automatyzacji%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
pl	Uruchomić automatykę na urządzeniu(-ach)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
pl	Nie zastosowano określonego zakresu automatyki

en	Failed to find any automation option set
pl	Nie udało się znaleźć danych do skopiowania!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
pl	Szablony urządzeń [edytuj: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
pl	Tworzenie wykresów dla tego urządzenia

en	Adding Device to Default Tree
pl	Domyślne ustawienia urządzenia

en	No templated graphs for Default Device were found
pl	Nie znaleziono wykresów szablonowych dla urządzenia domyślnego

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
pl	OSTRZEŻENIE: Nie znaleziono szablonu urządzenia dla systemu operacyjnego. Będziesz musiał zaimportować szablony urządzeń lub pakiety kaktusów, aby monitorować serwer Cacti.

en	Running first-time data query for local host
pl	Uruchamianie zapytania danych po raz pierwszy dla hosta lokalnego

en	Repopulating poller cache
pl	Odbudować pamięć podręczną Pollera

en	Repopulating SNMP Agent cache
pl	Odbudować pamięć podręczną SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
pl	Generowanie pary kluczy RSA

en	Found %s tables to convert
pl	Znaleziono tabele%s do konwersji

en	Converting Table #%s '%s'
pl	Konwertowanie tabeli #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
pl	Brak tabel, w których znaleziono lub wybrano do konwersji

en	Switched from %s to %s
pl	Zmieniono z%s na%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
pl	UWAGA: Używanie pliku tymczasowego dla pamięci podręcznej db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
pl	Aktualizacja z v%s (DB%s) do v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
pl	OSTRZEŻENIE: Nie udało się znaleźć funkcji aktualizacji dla v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
pl	Instalacja przerwana z powodu braku akceptacji EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
pl	Tło rozpoczęło się już w%s, ta próba w%s została pominięta

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
pl	Podczas instalacji miały miejsce wyjątki: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
pl	Instalacja została rozpoczęta w %s, zakończona w %s

en	No - %s
pl	Element #%s

en	%s - N/A
pl	Element #%s

en	%s - No
pl	Element #%s

en	Cli
pl	Klasyczny

en	Setting PHP Option %s = %s
pl	Ustawienie opcji PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
pl	Nie udało się ustawić opcji PHP%s, to%s (powinno być%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
pl	Nie znaleziono kolektora(-ów) danych podczas synchronizacji

en	PHP LDAP not enabled
pl	PHP LDAP nie włączony

en	No username defined
pl	Nie zdefiniowano nazwy użytkownika

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
pl	Błąd protokołu, brak możliwości ustawienia wersji

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
pl	Protokół Błąd, Nie można ustawić opcji Odsyłanie

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
pl	Błąd protokołu, brak możliwości uruchomienia komunikacji TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
pl	Protokół Błąd, błąd ogólny (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
pl	Błąd protokołu, brak możliwości powiązania, wynik LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
pl	Nie można połączyć się z serwerem

en	Connection Timeout to Server (%s)
pl	Limit czasu połączenia

en	Insufficient Access to Server (%s)
pl	Niewystarczający dostęp

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
pl	Grupa DN nie mogła być znaleziona do porównania

en	More than one matching user found
pl	Znaleziono więcej niż jednego pasującego użytkownika

en	Unable to find user from DN
pl	Nie można znaleźć użytkownika z DN

en	Unable to find users DN
pl	Nie można znaleźć użytkowników DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
pl	Nie można utworzyć obiektu połączenia LDAP

en	Specific DN and Password required
pl	Wymagana jest specjalna wartość DN i hasło

en	Invalid Password provided. Login failed.
pl	Podano nieprawidłowe hasło. Logowanie nie powiodło się.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
pl	Nieoczekiwany błąd %s (błąd Ldap: %s)

en	ICMP Ping timed out

en	ICMP Ping Success (%s ms)

en	ICMP ping Timed out

en	Destination address not specified
pl	Adres miejsca przeznaczenia nieokreślony

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
pl	Błąd UDP ping: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
pl	TCP ping: socket_connect(), powód: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
pl	TCP ping: socket_select() failed, powód: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
pl	TCP Ping Sukces (%s ms)

en	TCP ping timed out
pl	TCP ping wyłączony

en	Ping not performed due to setting.
pl	Ping nie został wykonany z powodu ustawienia.

en	%s Version %s or above is required for %s.
pl	%s Dla %s wymagana jest wersja %s lub wyższa.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
pl	%s jest wymagany dla %s i nie jest zainstalowany.

en	Plugin cannot be installed.
pl	Nie można zainstalować wtyczki.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
pl	Wymaga: Kaktusy >= %s

en	Legacy Plugin

en	Device '%s' successfully added to Report.
pl	Dodano do Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
pl	Nie znaleziono wykresu próbującego dodać do raportu

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
pl	Urządzenie '%s' nie zostało dodane do raportu, ponieważ już istnieje w raporcie.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
pl	Problemy z wysyłaniem raportu „%s” Problem z e-mailem Błąd podsystemu to „%s”

en	Report '%s' Sent Successfully
pl	Zgłoś „%s” wysłane pomyślnie

en	(No Graph Template)
pl	(Bez szablonu wykresu)

en	(Non Query Based)
pl	(bez zapytań)

en	Add to Report
pl	Dodaj do raportu

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
pl	Wybierz Raport, z którym chcesz powiązać te wykresy. Domyślne ustawienia wyrównania zostaną użyte dla każdego wykresu na poniższej liście.

en	Graph Timespan:
pl	Czas trwania wykresu:

en	Graph Alignment:
pl	Wyrównanie wykresu:

en	Created Report Graph Item '%s'
pl	Pozycja utworzonego raportu "%s".

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
pl	Nieudane dodawanie pozycji raportu Wykres "%s" Już istnieje

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
pl	Pominięty raport Pozycja wykresu "%s" Już istnieje

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
pl	Wymagana wielkość kroku RRD wynosi "%s

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
pl	Typ źródła danych "%" powinien być "%".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
pl	Heartbeat for Data Source "%" powinien być "%".

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
pl	Minimalna wartość RRD dla źródeł danych "%" powinna wynosić "%".

en	DS '%s' missing in Cacti definition
pl	DS "%" brakujące w definicji Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
pl	RRA Cacti "%" ma taki sam CF/etapy (%s, %s) jak "%s

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
pl	RRA pliku "%s" ma te same CF/etapy (%s, %s) co "%s

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
pl	XFF dla Cacti RRA id "%" powinno być "%".

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
pl	Liczba wierszy dla Cacti RRA id "%" powinna być "%".

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
pl	Brak "%" RRA w pliku RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
pl	Brak "%" RRA w definicji Cacti

en	RRD File Information
pl	Informacje o pliku RRD

en	Data Source Items
pl	Dane Pozycje źródłowe

en	Minimal Heartbeat
pl	Minimalne bicie serca

en	Last DS
pl	Ostatnia DS

en	Unknown Sec
pl	Nieznany Sec

en	Round Robin Archive
pl	Archiwum Robina okrągłego

en	Cur Row
pl	Cur Cur Row

en	PDP per Row
pl	PDP na rząd

en	CDP Prep Value (0)
pl	CDP Wartość Prep (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
pl	CDP Nieznane punkty danych (0)

en	Errors Found
pl	Nie znaleziono %s

en	Optional Tuning Recommendations
pl	Pola z danymi źródłowymi

en	rename %s to %s
pl	zmiana nazwy %s na %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
pl	Błąd podczas przetwarzania XML zrzutu rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
pl	ERROR podczas pisania pliku XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
pl	ERROR: RRDfile %s nie nadające się do zapisu

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
pl	Błąd podczas przetwarzania XML zrzutu RRDtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
pl	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) usunięte z pliku RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
pl	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) dodając do pliku RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
pl	Strona nie ma dostępu do %s, może nie być w stanie tworzyć/aktualizować RRD

en	(Custom)
pl	Własny

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
pl	Nie udało się otworzyć pliku danych, ankieter mógł jeszcze nie działać

en	RRA Folder
pl	Folder RRA

en	Unknown RRDtool Error
pl	Nieznany błąd RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
pl	Tworzenie agregatu z szablonu

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
pl	ERROR: Walidacja białej listy nie powiodła się. Sprawdź metodę wprowadzania danych

en	Graph Not created for %s due to bad data
pl	Tworzenie wykresu

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
pl	MySQL 5.6+ i MariaDB 10.0+ to świetne wydania i są to bardzo dobre wersje do wyboru. Upewnij się, że uruchomiłeś najnowszą wersję, ale która rozwiązuje długotrwały problem sieci niskiego poziomu, który powodował wiele problemów z niezawodnością kręgosłupa.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
pl	Zaleca się włączenie InnoDB w dowolnej wersji %s większej niż 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
pl	W przypadku używania Cacti w językach innych niż angielski, ważne jest, aby używać kolacji utf8mb4_unicode_ci, ponieważ niektóre znaki przyjmują więcej niż jeden bajt.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
pl	W przypadku używania Cacti w językach innych niż angielski, ważne jest, aby używać zestawu znaków utf8mb4, ponieważ niektóre znaki przyjmują więcej niż jeden bajt.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
pl	Zaleca się włączenie InnoDB w dowolnej wersji %s większej niż 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
pl	W zależności od liczby logowań i wykorzystania kolektora danych kręgosłupa, %s będzie potrzebował wielu połączeń. Obliczenia dla kręgosłupa to: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), następnie musisz zostawić miejsce na połączenia użytkowników, które będzie się zmieniać w zależności od liczby jednoczesnych kont logowania.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
pl	Przechowywanie w pamięci podręcznej tabeli większej oznacza mniej operacji otwierania/zamykania pliku przy użyciu innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
pl	Dzięki możliwości zdalnej ankiety duże ilości danych zostaną zsynchronizowane z głównym serwerem i zdalnymi ankieterami. Dlatego należy utrzymać tę wartość na poziomie lub powyżej 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
pl	Jeśli używasz Cacti Performance Booster i wybierasz silnik pamięci masowej, musisz być ostrożny, aby spłukać bufor Performance Booster zanim system zabraknie miejsca na stole pamięci. Odbywa się to na dwa sposoby, najpierw zmniejszając rozmiar kolumny wyjściowej do właściwego rozmiaru. Kolumna ta znajduje się w tabelach poller_output i poller_output_boost. Drugą rzeczą, którą można zrobić, jest przydzielenie większej ilości pamięci do tabel pamięci. Wybraliśmy arbitralnie zalecaną wartość 10% pamięci systemowej, ale jeśli używasz dysków SSD lub masz mniejszy system, możesz zignorować to zalecenie lub wybrać inny silnik pamięci masowej. Możesz zobaczyć oczekiwane zużycie tabel Performance Booster w sekcji Konsola -> Narzędzia systemowe -> Zobacz status Boost.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
pl	Podczas wykonywania pod-zapytań, mając większy rozmiar tabeli tymczasowej, należy zachować te tymczasowe tabele w pamięci.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
pl	W przypadku korzystania z pamięci masowej InnoDB ważne jest, aby przestrzenie przy stole były oddzielone. Ułatwia to zarządzanie tabelami przez długi czas użytkownikom %s. Jeśli z tym aktualnie wyłączone, można migrować do pamięci masowej na plik, włączając tę funkcję, a następnie uruchamiając polecenie alter na wszystkich tabelach InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
pl	W przypadku używania innodb_file_per_table, ważne jest, aby ustawić format innodb_file_format na Barracuda. To ustawienie pozwala na dłuższe indeksy ważne dla niektórych tabel Cacti.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
pl	InnoDB będzie trzymać w pamięci systemowej jak najwięcej tabel i indeksów, jak to tylko możliwe. Dlatego powinieneś sprawić, że innodb_buffer_pool będzie wystarczająco duży, aby pomieścić jak najwięcej tabel i indeksów w pamięci. Sprawdzenie rozmiaru katalogu /var/lib/mysql/cacti pomoże w określeniu tej wartości. Zalecamy 25% całkowitej pojemności pamięci systemów, ale Twoje wymagania będą się różnić w zależności od wielkości systemów.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
pl	To ustawienie powinno pozostać WŁĄCZONE, chyba że instancje kaktusów działają na ZFS lub FusionI / O, które mają wewnętrzne rejestrowanie w celu obsługi nagłych awarii systemu. Jeśli jednak masz bardzo dobrą moc, a twoje systemy rzadko się psują i masz kopie zapasowe, przełączenie tego ustawienia na WYŁ. Może dać ci prawie 50% wzrost wydajności bazy danych.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
pl	W tym miejscu przechowywane są metadane. Jeśli miałbyś dużo stołów, warto byłoby to zwiększyć.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
pl	Zapytania Rogue nie powinny być tak skonstruowane, aby baza danych nie przechodziła w tryb offline do innych. Usuń te pytania zanim zabiją Twój system.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
pl	Maksymalna wydajność We/Wy ma miejsce, gdy używasz metody O_DIRECT do spłukiwania stron.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
pl	Ustawienie tej wartości na 2 oznacza, że będziesz spłukiwać wszystkie transakcje co sekundę, a nie na commit. Dzięki temu %s może rzadziej zajmować się pisaniem.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pl	Dzięki nowoczesnej pamięci masowej typu SSD, posiadanie wielu gwintów io jest korzystne w zastosowaniach o wysokiej charakterystyce io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
pl	W %s %s, można kontrolować, jak często %s przepłukuje transakcje na dysk. Domyślnie jest to 1 sekunda, ale w systemach o wysokim poziomie We/Wy ustawienie wartości większej niż 1 może pozwolić na to, aby we/wy dysku były bardziej sekwencyjne.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
pl	Dzięki nowoczesnej pamięci masowej typu SSD, posiadanie wielu wątków io read jest korzystne w zastosowaniach o wysokiej charakterystyce io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
pl	Dzięki nowoczesnej pamięci masowej typu SSD, posiadanie wielu wątków zapisu io jest korzystne w zastosowaniach o wysokiej charakterystyce io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
pl	%s podzieli innodb_buffer_pool na regiony pamięci w celu poprawy wydajności. Maksymalna wartość to 64. Kiedy Twój innodb_buffer_pool jest mniejszy niż 1GB, powinieneś użyć puli o wielkości podzielonej przez 128MB. Kontynuuj używanie tego równania do maksymalnie 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
pl	%s podzieli innodb_buffer_pool na regiony pamięci w celu poprawy wydajności. Maksymalna wartość to 64. Kiedy Twój innodb_buffer_pool jest mniejszy niż 1GB, powinieneś użyć puli o wielkości podzielonej przez 128MB. Kontynuuj używanie tego równania do maksymalnie 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
pl	Jeśli posiadasz dyski SSD, skorzystaj z tej sugestii. Jeśli posiadasz fizyczne dyski twarde, użyj 200 * liczby aktywnych dysków w tablicy. W przypadku korzystania z NVMe lub PCIe Flash można używać znacznie większych liczb, nawet do 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
pl	Jeśli posiadasz dyski SSD, skorzystaj z tej sugestii. Jeśli posiadasz fizyczne dyski twarde, użyj 2000 * liczby aktywnych dysków w tablicy. W przypadku korzystania z NVMe lub PCIe Flash można używać znacznie większych liczb, nawet do 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
pl	Jeśli posiadasz dyski SSD, skorzystaj z tej sugestii. W przeciwnym razie nie należy ustawiać tego ustawienia.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pl	Dzięki nowoczesnej pamięci masowej typu SSD, posiadanie wielu wątków io read jest korzystne w zastosowaniach o wysokiej charakterystyce io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
pl	Dzięki nowoczesnej pamięci masowej typu SSD, posiadanie wielu wątków zapisu io jest korzystne w zastosowaniach o wysokiej charakterystyce io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
pl	W przypadku korzystania z MariaDB 10.2.4 i nowszych to ustawienie powinno być wyłączone, jeśli włączone są zapisy atomowe. Dlatego należy włączyć zapisy atomowe zamiast podwójnego bufora zapisu, ponieważ zwiększy to wydajność.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
pl	Korzystając z MariaDB 10.2.4 i nowszych, można użyć zapisów atomowych w buforze podwójnego zapisu, aby zwiększyć wydajność.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
pl	Uwaga: Wiele poniższych zmian wymaga ponownego uruchomienia bazy danych

en	PHP %s is the minimum version
pl	PHP %s jest wersją minimalną

en	A minimum of %s memory limit
pl	Minimalny limit pamięci MB

en	A minimum of %s m execution time
pl	Minimalny czas realizacji % m

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
pl	Prawidłowa strefa czasowa, która pasuje do MySQL i systemu

en	A useful name for this VDEF.
pl	Przydatna nazwa dla tego VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą domenę użytkownika.

en	Delete External Link
pl	Zewnętrzny odnośnik

en	Delete External Links
pl	Linki zewnętrzne

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następującą domenę użytkownika.

en	Disable External Link
pl	Zewnętrzny odnośnik

en	Disable External Links
pl	Linki zewnętrzne

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą domenę użytkownika.

en	Enable External Link
pl	Zewnętrzny odnośnik

en	Enable External Links
pl	Linki zewnętrzne

en	Top Tab
pl	Górna zakładka

en	Bottom Console
pl	Konsola dolna

en	Top Console
pl	Konsola górna

en	Sort for Ordering
pl	Sortowanie do zamawiania

en	Console Menu
pl	Menu konsoli

en	Bottom of Console Page
pl	Spód konsoli Strona

en	Top of Console Page
pl	Góra strony konsoli

en	Where should this page appear?
pl	Gdzie ta strona powinna się pojawić?

en	Console Menu Section
pl	Sekcja menu konsoli

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
pl	W którym nagłówku konsoli powinien pojawić się ten element? (Pomiędzy menu Konfiguracja i Narzędzia pojawiają się wszystkie menu linków zewnętrznych)

en	New Console Section
pl	Nowa sekcja konsoli

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
pl	Jeśli nie podoba Ci się żadna z powyższych opcji, wpisz tutaj nowy tytuł.

en	Tab/Menu Name
pl	Nazwa karty/Menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
pl	Tekst, który pojawi się na karcie lub w menu.

en	Content File/URL
pl	Zawartość pliku/URL

en	Web URL Below
pl	Adres URL poniżej

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
pl	Plik zawierający zawartość tej strony. Ten plik musi znajdować się w katalogu Cacti 'include/content/'.

en	Web URL Location
pl	URL URL URL Lokalizacja

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
pl	Poprawny adres URL do wykorzystania dla tego linku zewnętrznego. Musi zawierać typ, na przykład http://www.cacti.net. Należy pamiętać, że wiele stron internetowych nie pozwala na osadzenie ich w ramce iframe z witryny zagranicznej, a zatem łącze zewnętrzne może nie działać.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
pl	Jeśli jest zaznaczone, strona będzie natychmiast dostępna dla administratora.

en	Automatic Page Refresh
pl	Automatyczne odświeżanie strony

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
pl	Jak często chcesz, aby ta strona była odświeżana automatycznie.

en	External Links [edit: %s]
pl	Linki zewnętrzne [edytuj: %s]

en	External Links [new]
pl	Połączenia zewnętrzne [nowe]

en	a Session Timeout
pl	Upłynął limit czasu

en	an Account Suspension
pl	Opcje Konta

en	a change in state of the Remote Data Collector
pl	Status tego zbieracza danych.

en	Automatic Logout
pl	Automatyczne wylogowanie

en	Logout of Cacti
pl	Wylogowanie Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
pl	Zostałeś wylogowany z Cacti z powodu limitu czasu sesji.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
pl	Proszę zamknąć przeglądarkę lub %sLogin Again%s

en	Cookies have been cleared
pl	Wszystkie sesje logowania zostały usunięte.

en	SNMP Notification Receivers
pl	Odbiorniki powiadomień SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
pl	Brak odbiorników powiadomień SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
pl	Odbiornik powiadomień SNMP [edytuj: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
pl	Odbiornik powiadomienia SNMP [nowy]

en	MIB

en	OID

en	Max-Access
pl	Maksymalny dostęp

en	Monitored
pl	Wszystkie monitorowane urządzenia

en	No SNMP Notifications
pl	Nr SNMP Powiadomienia

en	Purge Notification Log
pl	Dziennik zawiadamiania o oczyszczeniu

en	Varbinds
pl	Warbindy

en	Severity Level
pl	Poziom dotkliwości

en	No SNMP Notification Log Entries
pl	Nr SNMP Notification Log Entries (Wpisy w dzienniku zgłoszeniowym SNMP)

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący odbiornik powiadomień

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący odbiornik powiadomień

en	Delete Notification Receiver
pl	%s Odbiorniki powiadomień

en	Delete Notification Receivers
pl	%s Odbiorniki powiadomień

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujący odbiornik powiadomień

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujący odbiornik powiadomień

en	Disable Notification Receiver
pl	Wyłącz odbiornik powiadomienia SNMP

en	Disable Notification Receivers
pl	Wyłącz odbiornik powiadomienia SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby włączyć następujący odbiornik powiadomień

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby włączyć następujący odbiornik powiadomień

en	Enable Notification Receiver
pl	Wyłącz odbiornik powiadomienia SNMP

en	Enable Notification Receivers
pl	%s Odbiorniki powiadomień

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć przekazywanie następujących obiektów powiadomień do odbiornika powiadomień.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć przekazywanie następujących obiektów powiadomień do odbiornika powiadomień.

en	Disable Forwarding Object
pl	Wyłączyć obiekty zgłoszeniowe

en	Disable Forwarding Objects
pl	Wyłączyć obiekty zgłoszeniowe

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć przekazywanie następujących obiektów powiadomień do odbiornika powiadomień.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć przekazywanie następujących obiektów powiadomień do odbiornika powiadomień.

en	Enable Forwarding Object
pl	Wyłączyć obiekty zgłoszeniowe

en	Enable Forwarding Objects
pl	Wyłączyć obiekty zgłoszeniowe

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
pl	Kaktusy pomyślnie oczyszczone z Cacti

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
pl	Błąd w zapytaniu o dane

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
pl	Pliki opakowaniowe

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
pl	Pliki opakowaniowe

en	Device class
pl	Reguły dotyczące urządzeń

en	Copyright
pl	prawo

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
pl	Pliki opakowaniowe

en	Filename
pl	Przezwij

en	Differences

en	Unchanged
pl	bez zmian

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
pl	Nazwa Szablonu

en	Changes/Diffferences
pl	Zmień urządzenie

en	Orphans
pl	Sieroctwo

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
pl	Pliki opakowaniowe

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
pl	Automatycznie dodawaj do Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
pl	Importuj

en	Awaiting Configuration
pl	Oczekiwanie na konfigurację

en	Awaiting Upgrade
pl	Oczekiwanie na aktualizację

en	Plugin Management
pl	Zarządzanie wtyczkami

en	Plugin Error
pl	Błąd wtyczki

en	Active/Installed
pl	Aktywny/Zainstalowany

en	Configuration Issues
pl	Problemy związane z konfiguracją

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
pl	Dostępne działania obejmują "Install", "Activate", "Disable", "Enable", "Uninstall".

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
pl	Nazwa wtyczki. Nazwa jest kontrolowana przez katalog, w którym się znajduje.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
pl	Opis, który autor wtyczek podał do wtyczki.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
pl	Status tego dodatku.

en	The author of this Plugin.
pl	Autor wtyczki.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
pl	Ta wtyczka wymaga, aby najpierw zostały zainstalowane następujące wtyczki.

en	The version of this Plugin.
pl	Wersja tego dodatku.

en	Load Order
pl	Kolejność załadunku

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
pl	Kolejność obciążenia wtyczki. Możesz zmienić kolejność ładowania, najpierw posortując go, a następnie przesuwając wtyczkę w górę lub w dół.

en	No Plugins Found
pl	Nie znaleziono wtyczek

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
pl	Odinstalowanie wtyczki spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień wtyczki. Jeśli naprawdę chcesz odinstalować wtyczkę, kliknij 'Odinstaluj' poniżej. W przeciwnym razie kliknij 'Anuluj'.

en	Are you sure you want to Uninstall?
pl	Czy na pewno chcesz odinstalować?

en	Not Compatible, %s
pl	Nieodpowiedni, %s

en	Order Before Previous Plugin
pl	Zamówienie przed poprzednią wtyczką

en	Order After Next Plugin
pl	Zamówienie po następnej wtyczce

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
pl	Nie można zainstalować wtyczki. Najpierw należy zainstalować następujące wtyczki: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
pl	Nie można odinstalować. Ta wtyczka jest wymagana przez: %s

en	Uninstall Plugin
pl	Odinstaluj wtyczkę

en	Plugin directory is missing!
pl	Brak katalogu wtyczek!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
pl	Wtyczka nie jest kompatybilna (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
pl	Katalogi wtyczek nie mogą zawierać spacji

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
pl	Katalog wtyczek nie jest poprawny. Powinien być "%s", ale jest "%s

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
pl	Brak katalogu wtyczek '%s' setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
pl	Wtyczka nie posiada pliku INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
pl	Wtyczka jest zintegrowana z rdzeniem Cacti

en	Plugin is not compatible
pl	Wtyczka nie jest kompatybilna

en	Enable Plugin Locally
pl	Włącz wtyczkę

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
pl	OSTRZEŻENIE: %s nie jest zsynchronizowane z interwałem Pollera! Interwał Pollera wynosi "%d" sekund, z maksimum "%d" sekund, ale %d sekund minęło od ostatniej ankiety!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
pl	OSTRZEŻENIE: Wykryto "%d" jako przekroczenie cyklu wyborczego, proszę zbadać.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
pl	OSTRZEŻENIE: Poller Output Table not Empty. Zagadnienia: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
pl	ERROR: Ścieżka kręgosłupa: %s jest nieważna. Poller nie może być kontynuowany!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
pl	Przekroczony maksymalny czas pracy %d sekund. Wyjście.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
pl	OSTRZEŻENIE: Przekroczono interwał odpytywania kaktusów o

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
pl	Narzędzia systemu Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
pl	UWAGA: Dodano drugi moduł gromadzący dane Cacti. Dlatego też automatyczne doładowanie!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
pl	OSTRZEŻENIE: Główna baza danych kaktusów w trybie offline lub w trakcie odzyskiwania

en	Cacti Primary Admin
pl	Administracja podstawowa Cacti

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
pl	Cacti Automation Report wymaga klienta poczty elektronicznej opartego na html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
pl	OSTRZEŻENIE: Wykryto przekroczenie doładowania doładowania, możliwy awaria odpytywania doładowania

en	Full Sync
pl	Pełna synchronizacja

en	New/Idle
pl	Nowe/Niepodłączone

en	Use Cacti Log Level
pl	Ogólny poziom logów

en	Data Collector Information
pl	Informacje dla zbieraczy danych

en	The primary name for this Data Collector.
pl	Podstawowa nazwa dla tego zbieracza danych.

en	New Data Collector
pl	Nowy zbieracz danych

en	Data Collector Hostname
pl	Nazwa hosta gromadzącego dane

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
pl	Nazwa hosta dla Data Collector. Może to być w pełni kwalifikowana nazwa domeny dla zdalnych ankieterów, aby skontaktować się z nią w celu przeprowadzenia takich działań jak reindeksacja, wykresy w czasie rzeczywistym, itp.

en	Custom Log Level
pl	Ogólny poziom logów

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
pl	Strefa czasowa dla zbieracza danych.

en	Notes for this Data Collectors Database.
pl	Uwagi do bazy danych zbieraczy danych.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
pl	Liczba procesów zbierania danych do wykorzystania do tarła.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
pl	Liczba gwintów do wykorzystania w procesie zbierania danych.

en	Sync Interval
pl	Częstotliwość synchronizacji

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
pl	Stosowany interwał synchronizacji sondaży. To ustawienie będzie miało wpływ na częstotliwość sprawdzania i aktualizacji ankietera.

en	Remote Database Connection
pl	Zdalne połączenie z bazą danych

en	The hostname for the remote database server.
pl	Nazwa hosta zdalnego serwera bazy danych.

en	Remote Database Name
pl	Nazwa zdalnej bazy danych

en	The name of the remote database.
pl	Nazwa zdalnej bazy danych.

en	Remote Database User
pl	Użytkownik zdalnej bazy danych

en	The user name to use to connect to the remote database.
pl	Nazwa użytkownika, której należy użyć do połączenia ze zdalną bazą danych.

en	Remote Database Password
pl	Hasło do zdalnej bazy danych

en	The user password to use to connect to the remote database.
pl	Hasło użytkownika, którego należy użyć do połączenia ze zdalną bazą danych.

en	Remote Database Port
pl	Port zdalnej bazy danych

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
pl	Port TCP do podłączenia do zdalnej bazy danych.

en	Remote Database Retries
pl	Użytkownik zdalnej bazy danych

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
pl	Nazwa użytkownika, której należy użyć do połączenia ze zdalną bazą danych.

en	Remote Database SSL
pl	Zdalna baza danych SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
pl	Jeśli zdalna baza danych używa SSL do połączenia, zaznacz pole wyboru poniżej.

en	Remote Database SSL Key
pl	Klucz SSL do zdalnej bazy danych

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
pl	Plik z kluczem SSL do wykorzystania w celu połączenia ze zdalną bazą danych.

en	Remote Database SSL Certificate
pl	Certyfikat zdalnej bazy danych SSL

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
pl	Plik z certyfikatem SSL do wykorzystania w celu połączenia ze zdalną bazą danych.

en	Remote Database SSL Authority
pl	Zdalna baza danych SSL

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
pl	Plik zawierający ośrodek certyfikacji SSL używany do łączenia się ze zdalną bazą danych. Jest to opcjonalny parametr, który może być wymagany przez dostawcę bazy danych, jeśli uruchomił SSL przy użyciu opcji --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
pl	Zdalna baza danych SSL

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
pl	Plik zawierający ośrodek certyfikacji SSL używany do łączenia się ze zdalną bazą danych. Jest to opcjonalny parametr, który może być wymagany przez dostawcę bazy danych, jeśli uruchomił SSL przy użyciu opcji --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
pl	Użyłeś już tej nazwy hosta „%s”. Proszę podać nieuplikowaną nazwę hosta.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
pl	Użyłeś już tej nazwy hosta bazy danych '%s'. Podaj nazwę hosta bazy danych, która nie jest duplikatem.

en	Data Collector Statistics cleared.
pl	Źródła danych Statystyka

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Delete Data Collector
pl	Usuń zbieracz danych

en	Delete Data Collectors
pl	Usuń zbieracz danych

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Disable Data Collector
pl	Wyłącz zbieracz danych

en	Disable Data Collectors
pl	Wyłącz zbieracz danych

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Enable Data Collector
pl	Włącz funkcję gromadzenia danych

en	Enable Data Collectors
pl	Włącz funkcję gromadzenia danych

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby zsynchronizować zdalny kolektor danych do pracy w trybie offline.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby zsynchronizować zdalny kolektor danych do pracy w trybie offline.

en	Resync Data Collector
pl	Nowy zbieracz danych

en	Resync Data Collectors
pl	Zbieracze danych

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujący program do gromadzenia danych.

en	Site [edit: %s]
pl	Strona [edytuj: %s]

en	Site [new]
pl	Teren [nowy]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
pl	Zdalne zbieranie danych musi być w stanie komunikować się z Głównym Zbieraczem Danych i vice versa. Użyj tego przycisku, aby sprawdzić, czy główny zbieracz danych może komunikować się z tym zdalnym zbieraczem danych.

en	Test Database Connection
pl	Testowe połączenie bazy danych

en	Collectors
pl	Kolektory

en	Pollers
pl	Pollery

en	Collector Name
pl	Nazwa kolektora

en	The Name of this Data Collector.
pl	Nazwa tego zbieracza danych.

en	The unique id associated with this Data Collector.
pl	Unikatowy identyfikator powiązany z tym kolektorem danych.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
pl	Nazwa hosta, na którym działa kolektor danych.

en	The Status of this Data Collector.
pl	Status tego zbieracza danych.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
pl	Liczba procesów pollera i gwintów dla tego zbieracza danych.

en	Polling Time
pl	Czas trwania sondaży

en	The last data collection time for this Data Collector.
pl	Ostatni czas zbierania danych dla tego zbieracza danych.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
pl	Średni i maksymalny czas kolektora dla tego kolektora danych.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
pl	Liczba urządzeń powiązanych z tym zbieraczem danych.

en	SNMP Gets
pl	Zestawy SNMP

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
pl	Liczba SNMP jest związana z tym kolektorem.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
pl	Liczba wywołań skryptów związanych z tym Data Collector.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
pl	Liczba wywołań serwera skryptowego związanych z tym Data Collector.

en	Last Finished
pl	Ostatnio ukończone

en	The last time this Data Collector completed.
pl	Ostatni raz ten zbieracz danych został ukończony.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
pl	Ostatni raz ten zbieracz danych sprawdził się w głównej witrynie Cacti.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
pl	Ostatni raz ten Data Collector został w pełni zsynchronizowany z główną witryną Cacti.

en	No Data Collectors Found
pl	Nie znaleziono osób gromadzących dane

en	RRD check
pl	Kontrola działania

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
pl	Nie znaleziono szablonów urządzeń

en	Host Description
pl	Opis

en	Local Data ID
pl	Ważne dane

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
pl	Nie znaleziono szablonów urządzeń

en	Age
pl	Sie

en	%d hours
pl	%d godzin

en	%d day

en	%d days
pl	dni

en	Messages

en	Purge
pl	Oczyszczanie

en	RRD Files
pl	Pliki RRD

en	RRD File Name
pl	Nazwa pliku RRD

en	DS Name
pl	DS Nazwa

en	DS ID
pl	IDENTYFIKATOR DS ID

en	Size [KB]
pl	Wielkość [KB]

en	No unused RRD Files
pl	Brak niewykorzystanych plików RRD

en	Total Size [MB]:
pl	Wielkość całkowita [MB]:

en	Time Since Update
pl	Czas od momentu aktualizacji

en	RRDfiles
pl	Pliki RRD

en	Delete All Unknown RRDfiles
pl	Usuń wszystkie nieznane pliki RRD

en	Archive All
pl	Archiwum Wszystkie

en	Archive All Unknown RRDfiles
pl	Archiwum Wszystkie nieznane pliki RRD

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
pl	UWAGA: Ustawienia ścieżki na tej karcie są zapisywane tylko lokalnie!

en	Cacti Settings (%s)%s
pl	Ustawienia Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
pl	Odstęp czasu między kolejnymi pollerami musi być mniejszy od odstępu koronowego.

en	Select Plugin(s)
pl	Wybór wtyczki (wtyczek)

en	Plugins Selected
pl	Wybrane wtyczki

en	Files Selected
pl	Wybrane pliki

en	Select Template(s)
pl	Wybierz szablon(y)

en	All Templates Selected
pl	Wszystkie wybrane szablony

en	Send a Test Email
pl	Wyślij e-mail testowy

en	Test Email Results
pl	Wyniki e-maila testowego

en	The primary name for the Site.
pl	Podstawowa nazwa Strony.

en	Disable Site
pl	Urządzenie wyłączane

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
pl	Zaznacz to pole, aby wyłączyć wszystkie kontrole dla tego hosta.

en	The primary address for the Site.
pl	Główny adres strony.

en	Enter the Site Address
pl	Wprowadź adres strony

en	Additional address information for the Site.
pl	Dodatkowe informacje adresowe dla strony.

en	Additional Site Address information
pl	Dodatkowe informacje o adresie strony internetowej

en	The city or locality for the Site.
pl	Miasto lub miejscowość, w której znajduje się Strona.

en	Enter the City or Locality
pl	Wprowadź miasto lub miejscowość

en	The state for the Site.
pl	Stan strony.

en	Enter the state
pl	Wprowadź stan

en	The postal or zip code for the Site.
pl	Kod pocztowy lub kod pocztowy Strony.

en	Enter the postal code
pl	Wprowadź kod pocztowy

en	The country for the Site.
pl	Kraj, w którym znajduje się Strona.

en	Enter the country
pl	Wprowadź kraj

en	The TimeZone for the Site.
pl	Strefa czasowa dla witryny.

en	Geolocation Information
pl	Informacje dotyczące geolokalizacji

en	The Latitude for this Site.
pl	Szerokość geograficzna dla tej strony.

en	example 38.889488
pl	przykład 38.889488

en	The Longitude for this Site.
pl	Długość geograficzna dla tej strony.

en	example -77.0374678
pl	przykład -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
pl	Domyślny zoom mapowy dla tej strony. Wartości mogą wynosić od 0 do 23. Zauważ, że w niektórych regionach planety maksymalny zoom wynosi 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
pl	Dodatkowe wykorzystanie obszaru do losowych uwag związanych z tą stroną.

en	Enter some useful information about the Site.
pl	Wprowadź kilka przydatnych informacji o Witrynie.

en	Alternate Name
pl	Nazwa zastępcza

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
pl	Używane w przypadkach, gdy witryna posiada alternatywę o nazwie używaną do jej opisania

en	If the Site is known by another name enter it here.
pl	Jeśli Strona znana jest pod inną nazwą, wpisz ją tutaj.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
pl	Szablon witryny nie został znaleziony! Nie można powielić.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Delete Site
pl	Usuń stronę

en	Delete Sites
pl	Usuń stronę

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Site
pl	Duplikuj Witrynę

en	Duplicate Sites
pl	Duplikuj Witrynę

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące strony.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące strony.

en	Enable Site
pl	Włącz regułę

en	Enable Sites
pl	Dostępne strony internetowe

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następną(-e) stronę(-y).

en	Disable Sites
pl	Dostępne strony internetowe

en	The name of this Site.
pl	Nazwa tej strony.

en	The unique id associated with this Site.
pl	Unikatowy identyfikator związany z tą stroną.

en	Monitoring State
pl	Wszystkie monitorowane urządzenia

en	The state of this Site.
pl	Nazwa tej strony.

en	The number of Devices associated with this Site.
pl	Liczba urządzeń związanych z tą stroną.

en	The City associated with this Site.
pl	Miasto związane z tą stroną.

en	The State associated with this Site.
pl	Państwo stowarzyszone z tą stroną.

en	The Country associated with this Site.
pl	Kraj stowarzyszony z tą stroną.

en	No Sites Found
pl	Nie znaleziono żadnych miejsc

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
pl	FATAL: Metoda usuwania kolców "%s" jest nieważna

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
pl	FATAL: Nie wolno zabijać szpiku

en	Database Status
pl	Baza danych

en	Database Permissions
pl	Uprawnienia użytkownika

en	Technical Support [%s]
pl	Wsparcie techniczne [%].

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
pl	NET-SNMP Nie zainstalowany lub jego ścieżki nie są ustawione. Proszę zainstalować, jeśli chcesz monitorować urządzenia z włączoną funkcją SNMP.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
pl	ERROR: Zainstalowana wersja RRDtool nie przekracza skonfigurowanej wersji.<br>Wejdź na stronę %s i wybierz właściwą wersję RRDtool Utility Version.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
pl	ERROR: RRDtool 1.2.x+ nie obsługuje formatu obrazów GIF, ale graf(y) %d" i/lub szablony mają ustawiony GIF jako format obrazu.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
pl	Wersja NET-SNMP

en	Poller Information
pl	Informacje o pollerze

en	Different version of Cacti and Spine!
pl	Różne wersje Cacti i kręgosłupa!

en	Action[%s]
pl	Działanie[%]

en	No items to poll
pl	Brak pozycji do ankietowania

en	Procs:
pl	1 Proces

en	Threads:
pl	Tematy

en	Concurrent Processes
pl	Procesy równoległe

en	Max Threads
pl	Maks. ilość gwintów

en	PHP Servers
pl	Serwery PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
pl	Bieżące: %s, min. wymagane: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
pl	Bieżące: %s, min. wymagane: %s

en	Minimum Connections:
pl	Testuj połączenie

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
pl	Zakłada 100 zapasowych połączeń dla użytkowników stron WWW i innych różnych połączeń.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
pl	Wymagane minimum może się znacznie różnić w przypadku intensywnej aktywności użytkownika związanej z wyświetlaniem wykresu.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
pl	Każda karta przeglądarki może używać do 10 połączeń w zależności od przeglądarki.

en	Script Timeout
pl	Czas trwania skryptu

en	Max OID

en	Last Run Statistics
pl	Statystyki ostatniego uruchomienia

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
pl	Max Poller Memory Allowed:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
pl	Max Poller Memory Allowed:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
pl	PHP w wersji 5.5.0+ jest zalecana ze względu na silną obsługę haseł.

en	PHP uname

en	PHP SNMP
pl	PZP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
pl	Zainstalowano Uwaga: Jeśli planujesz używać SNMPv3, musisz usunąć php-snmp i użyć zestawu narzędzi Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
pl	Ustawiłeś limit pamięci na "nieograniczony".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
pl	Jest wysoce zalecane, aby zmienić php.ini memory_limit na %s lub wyższy.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
pl	Ta sugerowana wartość pamięci jest obliczana na podstawie liczby obecnych źródeł danych i ma być wykorzystywana jedynie jako sugestia, rzeczywiste wartości mogą różnić się w zależności od systemu w zależności od wymagań.

en	Permission Name
pl	Uprawnienia

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
pl	Informacje o tabeli MySQL - rozmiary w KBajtach

en	Avg Row Length
pl	Średni rząd Długość

en	Index Length
pl	Indeks Długość

en	Unable to retrieve table status
pl	Nie można odzyskać statusu tabeli

en	Worst 20 polling time hosts
pl	Czas trwania sondaży

en	Avg Polling Time
pl	Czas trwania sondaży

en	Actual polling time
pl	Czas trwania sondaży

en	No host found
pl	Nie znaleziono %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
pl	Informacje o module PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
pl	OSTRZEŻENIE: Napotkano błędy eksportu. Odśwież okno przeglądarki po szczegóły!

en	What would you like to export?
pl	Co chciałbyś eksportować?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
pl	Wybierz typ szablonu, który chcesz wyeksportować z Cacti.

en	Device Template to Export
pl	Szablon urządzenia do eksportu

en	Choose the Template to export to XML.
pl	Wybierz szablon do eksportu do XML.

en	Include Dependencies
pl	Włączyć zależności

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
pl	Niektóre szablony do poprawnego działania opierają się na innych elementach Cacti. Zaleca się zaznaczenie tego pola wyboru, ponieważ w przeciwnym razie import może się nie powieść.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
pl	Wybierz format, w którym ma zostać wygenerowany wynikowy plik XML.

en	Output to the Browser (within Cacti)
pl	Wyjście do przeglądarki (w obrębie Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
pl	Wyjście do przeglądarki (surowy XML)

en	Save File Locally
pl	Zapisz plik lokalnie

en	Available Templates [%s]
pl	Dostępne szablony [%s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
pl	export szablonu

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
pl	Nazwa pola

en	Not Readable
pl	Zapisywalny

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
pl	Włączyć zależności

en	Damaged
pl	Źródło danych, wykres

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
pl	Nieudany dostęp do folderu tymczasowego, funkcja importu jest wyłączona

en	Un-Lock
pl	Zakmniety

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Delete Tree
pl	Usuń drzewo

en	Delete Trees
pl	Usuń drzewo

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby opublikować następujące Drzewo.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby opublikować następujące Drzewo.

en	Publish Tree
pl	Opublikuj drzewo

en	Publish Trees
pl	Opublikuj drzewo

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć z publikacji następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć z publikacji następujące drzewo.

en	Un-Publish Tree
pl	Drzewo niepublikowane

en	Un-Publish Trees
pl	Drzewo niepublikowane

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć z publikacji następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć z publikacji następujące drzewo.

en	Un-Lock Tree
pl	Drzewo niepublikowane

en	Un-Lock Trees
pl	Drzewo niepublikowane

en	Trees [edit: %s]
pl	Drzewa [edytuj: %s]

en	Trees [new]
pl	Drzewa [nowe]

en	Edit Tree
pl	Edytuj drzewo

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
pl	Aby edytować to drzewo, musisz najpierw je zablokować, naciskając przycisk Edit Tree.

en	Add Root Branch
pl	Dodaj główny oddział

en	Finish Editing Tree
pl	Zakończ edycję Drzewo

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
pl	To drzewo zostało zablokowane do edycji na %1$s przez %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
pl	Aby edytować drzewo, musisz najpierw je odblokować, a następnie zablokować jako swoje

en	Tree Items
pl	Pozycje drzew

en	Available Sites
pl	Dostępne strony internetowe

en	Available Devices
pl	Dostępne urządzenia

en	Available Graphs
pl	Dostępne wykresy

en	New Node
pl	Nowy węzeł

en	Branch Sorting
pl	Sortowanie oddziałów

en	Add Tree
pl	Dodaj drzewo

en	Sort Trees Ascending
pl	Sortowanie rosnących drzew

en	Sort Trees Descending
pl	Sortowanie drzew opadających

en	The name by which this Tree will be referred to as.
pl	Nazwa, pod jaką to drzewo będzie nazywane.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego drzewa. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
pl	Nieopublikowane drzewa nie mogą być przeglądane na karcie Wykres

en	A Tree must be locked in order to be edited.
pl	Drzewo musi być zablokowane, aby mogło być edytowane.

en	The original author of this Tree.
pl	Oryginalny autor tego drzewa.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
pl	Aby zmienić kolejność drzew, najpierw posortuj według tej kolumny, naciśnij strzałki w górę lub w dół, gdy tylko się pojawią.

en	The date that this Tree was last edited.
pl	Data ostatniej edycji tego drzewa.

en	Edited By
pl	Ostatnio edytowane

en	The last user to have modified this Tree.
pl	Ostatni użytkownik, który zmodyfikował to Drzewo.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
pl	Całkowita liczba oddziałów terenowych w tym drzewie.

en	The total number of Branches in this Tree.
pl	Łączna liczba oddziałów w tym drzewie.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
pl	Całkowita liczba poszczególnych urządzeń w tym drzewie.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
pl	Całkowita liczba poszczególnych wykresów w tym drzewie.

en	No Trees Found
pl	Nie znaleziono drzew

en	Batch Copy
pl	Kopiowanie partii

en	You are not allowed to delete the current login account
pl	Nie wolno Ci zmieniać hasła.

en	You are not allowed to disable the current login account
pl	Nie wolno Ci zmieniać hasła.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następną(-e) stronę(-y).

en	Delete User
pl	Usuń użytkownika(ów)

en	Delete Users
pl	Usuń użytkownika(ów)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby opublikować następujące Drzewo.

en	Copy User
pl	Kopiuj użytkownika

en	Template Username:
pl	Szablon Nazwa użytkownika:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące strony.

en	Enable User
pl	Włącz użytkowników

en	Enable Users
pl	Włącz użytkowników

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą grupę użytkowników.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następną(-e) stronę(-y).

en	Disable User
pl	Wyłącz użytkownika(-ów)

en	Disable Users
pl	Wyłącz użytkownika(-ów)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby nadpisać ustawienia Użytkownika(ów) z wybranymi ustawieniami i uprawnieniami Użytkownika. Pierwotni użytkownicy zachowają pełną nazwę użytkownika, hasło, status Realizacji i Włącz, wszystkie pozostałe pola zostaną nadpisane przez użytkownika szablonu.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby nadpisać ustawienia Użytkownika(ów) z wybranymi ustawieniami i uprawnieniami Użytkownika. Pierwotni użytkownicy zachowają pełną nazwę użytkownika, hasło, status Realizacji i Włącz, wszystkie pozostałe pola zostaną nadpisane przez użytkownika szablonu.

en	Replace User Settings for User
pl	Resetuj ustawienia użytkownika (użytkowników)

en	Replace User Settings for Users
pl	Resetuj ustawienia użytkownika (użytkowników)

en	Template User:
pl	Szablon Użytkownik:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
pl	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
pl	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
pl	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
pl	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph

en	Default Graph Policy
pl	Domyślna polityka graficzna

en	Default Graph Policy for this User
pl	Domyślna polityka graficzna dla tego użytkownika

en	Effective Policy
pl	Skuteczna polityka

en	No Matching Graphs Found
pl	Nie znaleziono pasujących wykresów

en	Policies (Graph/Device/Template)
pl	Polityka (wykres/urządzenie/wzór)

en	Non Member
pl	Nie-członkowie

en	ALLOW
pl	Zezwól

en	DENY
pl	Odrzuć

en	No Matching User Groups Found
pl	Nie znaleziono pasujących grup użytkowników

en	Assign Membership
pl	Przyznanie członkostwa

en	Default Device Policy
pl	Domyślna polityka dotycząca urządzeń

en	Default Device Policy for this User
pl	Domyślna polityka urządzenia dla tego użytkownika

en	Access Granted
pl	Przyznany dostęp

en	Access Restricted
pl	Ograniczony dostęp

en	No Matching Devices Found
pl	Nie znaleziono pasujących urządzeń

en	Default Graph Template Policy
pl	Domyślna polityka szablonów wykresów

en	Default Graph Template Policy for this User
pl	Domyślna polityka szablonu wykresu dla tego użytkownika

en	Total Graphs
pl	Wykresy ogółem

en	No Matching Graph Templates Found
pl	Nie znaleziono pasujących szablonów wykresów

en	Default Tree Policy
pl	Polityka dotycząca drzew domyślnych

en	Default Tree Policy for this User
pl	Domyślna Polityka Drzewa dla tego użytkownika

en	No Matching Trees Found
pl	Nie znaleziono pasujących drzew

en	External Link Permissions
pl	Pozwolenia na połączenia zewnętrzne

en	Plugin Permissions
pl	Zezwolenia na korzystanie z wtyczek

en	Legacy Permissions
pl	Pozwolenia dla użytkowników

en	User Settings %s
pl	Ustawienia użytkownika %s

en	Graph Perms
pl	Wykresy Permamenty

en	Device Perms
pl	Wydajność urządzenia

en	Template Perms
pl	Szablony Perms

en	Tree Perms
pl	Permamenty drzew

en	User Management %s
pl	Zarządzanie użytkownikami %s

en	LDAP/AD
pl	LDAP

en	Graph Policy
pl	Polityka graficzna

en	Device Policy
pl	Polityka dotycząca urządzeń

en	Template Policy
pl	Wzór polityki

en	No Users Found
pl	Nie znaleziono użytkowników

en	Graph Permissions %s
pl	Wykres Uprawnienia %s

en	Group Membership %s
pl	Członkostwo w grupie %

en	Devices Permission %s
pl	Urządzenia Uprawnienia

en	Only Show Exceptions
pl	Pokaż wyjątki

en	Template Permission %s
pl	Wzór Pozwolenia % %.

en	Tree Permission %s
pl	Drzewo Pozwolenia % %.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą domenę użytkownika.

en	Delete User Domain
pl	Usuń domenę użytkownika

en	Delete User Domains
pl	Usuń domenę użytkownika

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następującą domenę użytkownika.

en	Disable User Domain
pl	Wyłącz domenę użytkownika

en	Disable User Domains
pl	Wyłącz domenę użytkownika

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą domenę użytkownika.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą domenę użytkownika.

en	Enable User Domain
pl	Domena użytkownika włączona

en	Enable User Domains
pl	Domena użytkownika włączona

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby następująca domena użytkownika stała się domeną domyślną.

en	Make Selected Domain Default
pl	Dodaj wybraną domenę domyślną

en	User Domain [edit: %s]
pl	Domena użytkownika [edytuj: %s]

en	User Domain [new]
pl	Domena użytkownika [nowa]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
pl	Wprowadź znaczącą nazwę dla tej domeny. Będzie to nazwa, która pojawia się w królestwie logowania podczas logowania.

en	Domains Type
pl	Rodzaje domen

en	Choose what type of domain this is.
pl	Wybierz, jaki jest to typ domeny.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
pl	Nazwa użytkownika, którego Cacti będzie używać jako szablonu dla nowych kont użytkowników.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
pl	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownicy będą mogli zalogować się za pomocą tej domeny.

en	Server(s)
pl	Serwery

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
pl	Rozdzielana spacjami lista nazw hostów DNS lub adresów IP prawidłowych serwerów LDAP. Cacti spróbuje użyć serwerów LDAP od lewej do prawej w celu uwierzytelnienia użytkownika.

en	Port Standard
pl	Standard portu

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
pl	Port TCP/UDP dla komunikacji Non SSL.

en	Port SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
pl	Port TCP/UDP do komunikacji SSL.

en	Protocol Version that the server supports.
pl	Wersja protokołu obsługiwana przez serwer.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
pl	Szyfrowanie obsługiwane przez serwer. TLS jest obsługiwany tylko przez protokół w wersji 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
pl	Włączanie lub wyłączanie poleceń LDAP. Jeśli jest wyłączona, może to zwiększyć szybkość przeszukiwania.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
pl	Tryb, w którym Cacti będą próbowały uwierzytelnić się w stosunku do serwera LDAP.<blockquote><i><i>Brak wyszukiwania</i> - Nie występuje wyszukiwanie Distinguished Name (DN), po prostu spróbuj powiązać z podanym formatem Distinguished Name (DN).<br><br><br><i>Wyszukiwanie anonimowe</i> - Próby wyszukania nazwy użytkownika w stosunku do katalogu LDAP za pomocą wiązania anonimowego w celu zlokalizowania użytkowników Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specyficzne wyszukiwanie</i> - Próby wyszukania nazwy użytkownika w stosunku do katalogu LDAP za pomocą Specyficznej Nazwy Distinguished Name (DN) i Specyficznego hasła do wiązania w celu zlokalizowania użytkowników Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)
pl	Nazwa odróżniająca (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
pl	Wymóg członkostwa w grupie

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
pl	Wymóg, aby użytkownik był członkiem grupy w celu uwierzytelnienia. Aby ustawienia grupowe działały, włączenie bez odpowiednich ustawień grupowych spowoduje niepowodzenie uwierzytelniania.

en	LDAP Group Settings
pl	Ustawienia grupy LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
pl	Grupa Distinguished Name (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
pl	Distinguished Nazwa grupy, do której użytkownik musi należeć.

en	Group Member Attribute
pl	Członek grupy Atrybuty

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
pl	Rodzaj członka grupy Rodzaj grupy

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
pl	Określa, czy użytkownicy używają pełnej Distinguished Name czy tylko Username w zdefiniowanym atrybucie członka grupy.

en	LDAP Specific Search Settings
pl	Ustawienia wyszukiwania specyficznego dla LDAP

en	Search Base
pl	Baza wyszukiwania

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
pl	Wyszukaj bazę do przeszukiwania katalogów LDAP, takich jak "dc=win2kdomain,dc=lokalna" lub "ou=ludzi,dc=domain,dc=lokalna".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
pl	Wyszukaj filtr, za pomocą którego można zlokalizować użytkownika w katalogu LDAP, np. dla okien: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i>" lub dla OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt)))</i>"</i>. "Nazwa użytkownika" zostaje zastąpiona nazwą użytkownika, która została podana w oknie logowania.

en	Search Distinguished Name (DN)
pl	Wyszukaj nazwę odróżniającą (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.

en	Search Password
pl	Wyszukaj hasło

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
pl	Hasło dla powiązania określonego wyszukiwania z katalogiem LDAP.

en	LDAP CN Settings
pl	Ustawienia LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
pl	Pole, które zastąpi Pełną nazwę podczas tworzenia nowego użytkownika, pobraną z LDAP. (na oknach: displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
pl	Pole, które zastąpi wiadomość e-mail pobraną z LDAP. (w oknach: poczta)

en	Domain Properties
pl	Domena Właściwości

en	Domain Type
pl	Typ domeny

en	Effective User
pl	Efektywny użytkownik

en	CN FullName
pl	CN Pełna nazwa

en	CN eMail

en	No User Domains Found
pl	Nie znaleziono domen użytkowników

en	Defer to the Users Setting
pl	Odroczenie do ustawień użytkownika

en	Show the Page that the User pointed their browser to
pl	Pokaż stronę, na której Użytkownik wskazał swoją przeglądarkę

en	Show the Console
pl	Pokaż konsolę

en	Show the default Graph Screen
pl	Pokaż domyślny ekran wykresu

en	Restrict Access
pl	Ogranicz dostęp

en	The name of this Group.
pl	Nazwa tej grupy.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
pl	Bardziej opisowa nazwa dla tej grupy, która może zawierać spacje lub znaki specjalne.

en	General Group Options
pl	Ogólne opcje grupowe

en	Set any user account-specific options here.
pl	Tutaj możesz ustawić opcje dla danego konta użytkownika.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
pl	Pozwól użytkownikom tej grupy zachować własne ustawienia użytkownika

en	Tree Rights
pl	Prawa do drzew

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
pl	Czy użytkownicy tej grupy powinni mieć dostęp do drzewa?

en	Graph List Rights
pl	Prawa z listy wykresów

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
pl	Czy użytkownicy tej grupy powinni mieć dostęp do listy wykresów?

en	Graph Preview Rights
pl	Prawa do podglądu wykresu

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
pl	Czy użytkownicy tej grupy powinni mieć dostęp do podglądu wykresu?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
pl	Co robić, gdy zaloguje się Użytkownik z tej Grupy Użytkowników.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą grupę użytkowników

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Delete User Group
pl	Usuń Grupę Użytkowników

en	Delete User Groups
pl	Usuń Grupę Użytkowników

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Copy User Group
pl	Kopiuj grupę użytkowników

en	Copy User Groups
pl	Kopiuj grupę użytkowników

en	Group Prefix:
pl	Prefiks grupy:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następującą grupę użytkowników.

en	Enable User Group
pl	Włącz grupę użytkowników

en	Enable User Groups
pl	Włącz grupę użytkowników

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą grupę użytkowników.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą grupę użytkowników.

en	Disable User Group
pl	Wyłączyć grupę użytkowników

en	Disable User Groups
pl	Wyłączyć grupę użytkowników

en	Group Member
pl	Członek grupy

en	No Matching Group Members Found
pl	Nie znaleziono pasujących członków grupy

en	Default Graph Policy for this User Group
pl	Domyślna polityka graficzna dla tej grupy użytkowników

en	Default Graph Template Policy for this User Group
pl	Domyślna polityka szablonu wykresu dla tej grupy użytkowników

en	Default Tree Policy for this User Group
pl	Domyślna polityka drzewa domyślnego dla tej grupy użytkowników

en	User Group Management [edit: %s]
pl	Zarządzanie grupą użytkowników [edytuj: %s]

en	User Group Management [new]
pl	Zarządzanie grupą użytkowników [nowe]

en	No User Groups Found
pl	Nie znaleziono grup użytkowników

en	Show Members
pl	Pokaż Członków

en	User Log Purged.
pl	Język użytkownika

en	Deleted/Invalid
pl	Skreślony/Nieważny

en	Success - Password
pl	Sukces - sukces

en	Success - Token
pl	Sukces - Żeton

en	Success - Password Change
pl	Sukces - sukces

en	User Logins
pl	Loginy użytkownika

en	(User Removed)
pl	(usunięty użytkownik)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby oczyścić plik dziennika.<br><br><br><br>Note: Jeśli logowanie jest ustawione zarówno na Cacti jak i Syslog, informacja o dzienniku pozostanie w Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
pl	Źródła danych Statystyka

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
pl	Dziennik [Linie ogółem: %d - Pozycje niedopasowane ukryte].

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
pl	Dziennik [Linie ogółem: %d - wszystkie wyświetlone pozycje].

en	Clear Cacti Log
pl	Przejrzysty rejestr Cacti

en	Cacti Log Cleared
pl	Kaktusy oczyszczone z kłód

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
pl	Błąd: Nie można wyczyścić dziennika, brak uprawnień do zapisu.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
pl	Błąd: Nie można wyczyścić dziennika, plik nie istnieje.

en	Data Query Cache Items
pl	Pozycje pamięci podręcznej zapytania o dane

en	Query Name
pl	Nazwa zapytania

en	Allow the search term to include the index column
pl	Pozwól, aby szukany termin zawierał kolumnę indeksu

en	Include Index
pl	Uwzględnij Indeks

en	Poller Cache Items
pl	Elementy pamięci podręcznej Poller Cache

en	SNMP Version:
pl	Wersja SNMP:

en	OID:

en	Script Server:
pl	Serwer skryptów

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
pl	Strona wsparcia technicznego Cacti. Wykorzystywane przez programistów i osoby zajmujące się wsparciem technicznym do pomocy w kwestiach związanych z Cacti. Zawiera sprawdzenia wspólnych problemów konfiguracyjnych.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
pl	Cacti Log przechowuje statystyki, błędy i inne komunikaty w zależności od ustawień systemu. Informacje te mogą być wykorzystane do identyfikacji problemów z ankieterami i aplikacją.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
pl	Umożliwia administratorom przeglądanie dziennika użytkownika. Administratorzy mogą również filtrować i eksportować dziennik.

en	Poller Cache Administration
pl	Administracja Poller Cache

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
pl	Są to dane, które są przekazywane do ankietera przy każdym uruchomieniu. Dane te są następnie wykonywane/interpretowane, a wyniki są wprowadzane do plików RRD do wykresów lub do bazy danych do wyświetlania.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
pl	W pamięci podręcznej Data Query Cache przechowywane są informacje zebrane z typów danych wejściowych Data Query. Wartości z tych pól mogą być używane w obszarze tekstowym Graphs for Legends, Vertical Labels i GPRINTS, jak również w CDEF's.

en	Rebuild Poller Cache
pl	Odbudować pamięć podręczną Pollera

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
pl	Po wybraniu tej opcji Poller Cache zostanie wygenerowany ponownie. Użyj tej opcji tylko w przypadku awarii bazy danych, jeśli występują problemy po awarii i zostały już uruchomione narzędzia do naprawy bazy danych. Alternatywnie, jeśli masz problemy z określonym urządzeniem, po prostu ponownie zapisz to urządzenie, aby odbudować pamięć podręczną Poller Cache. Istnieje również interfejs wiersza poleceń odpowiadający tej komendzie, który jest zalecany dla dużych systemów. NOTE: W dużych systemach komenda ta może trwać kilka minut do godzin i dlatego nie powinna być uruchamiana z Cacti UI. Możesz po prostu uruchomić 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' w wierszu poleceń, aby uzyskać więcej informacji.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
pl	Odbudować pamięć podręczną zasobów

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
pl	Podczas pracy z wieloma kolektorami danych w Cacti, Cacti będzie starał się utrzymać stan plików kluczowych dla wszystkich kolektorów danych. Obejmuje to wszystkie podstawowe, nie związane z instalacją strony internetowej i plików pluginów. Kiedy wymusi się odbudowę pamięci podręcznej Resource Cache, Cacti wyczyści lokalną pamięć podręczną Resource Cache, a następnie odbuduje ją przy następnym planowanym starcie ankietera. Spowoduje to, że wszystkie zdalne zbieracze danych będą ponownie sprawdzać swoją stronę internetową i pliki pluginów pod kątem spójności.

en	Boost Utilities
pl	Zwiększenie użyteczności publicznej

en	View Boost Status
pl	Wyświetlanie statusu Boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
pl	Ten wybór menu pozwala na przeglądanie różnych ustawień wzmocnienia i statystyk związanych z bieżącą konfiguracją Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
pl	Źródła danych Statystyka

en	Purge Data Source Statistics
pl	Źródła danych Statystyka

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
pl	Ten wybór menu usunie wszystkie istniejące statystyki źródła danych z bazy danych. Jeśli włączono statystyki źródła danych, statystyki źródeł danych zaczną ponownie zbierać dane przy następnym przejściu modułu gromadzącego dane.

en	SNMP Agent Utilities
pl	Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
pl	Pokazuje to wszystkie obiekty obsługiwane przez SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
pl	Odbudować pamięć podręczną SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
pl	Po wybraniu tej opcji pamięć podręczna SNMP zostanie wyczyszczona i wygenerowana ponownie. Zauważ, że do całkowitego przywrócenia pamięci podręcznej SNMP potrzebny jest kolejny tester.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
pl	Ten wybór menu pozwala na przeglądanie najnowszych zdarzeń obsługiwanych przez SNMPAgent w odniesieniu do zarejestrowanych odbiorników powiadomień.

en	Cacti System Utilities
pl	Narzędzia systemu Cacti

en	Overrun Warning
pl	Ostrzeżenie przed przekroczeniem

en	Timed Out
pl	Czas oczekiwania

en	Cannot open directory
pl	Nie można otworzyć katalogu

en	Directory Does NOT Exist!!
pl	Katalog NIE istnieje!

en	Current Boost Status
pl	Aktualny status boost

en	Boost On-demand Updating:
pl	Boost On-demand Updating na żądanie:

en	Running Processes:
pl	Procesy równoległe

en	Total Poller Items:
pl	Elementy pamięci podręcznej Poller Cache

en	Total Data Sources:
pl	Źródła danych ogółem:

en	Remaining Data Sources:
pl	Debugowanie Źródło danych

en	Queued Boost Records:
pl	Oczekujące rekordów Boost:

en	Approximate in Process:
pl	Przybliżony w procesie:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
pl	Statystyki Boost Storage

en	Database Engine:
pl	Silnik bazy danych:

en	Current Boost Table(s) Size:
pl	Aktualna tabela(-i) zwiększenia rozmiaru:

en	Avg Bytes/Record:
pl	Avg Bajtów/Record:

en	%d Bytes
pl	%d Bajty

en	Max Record Length:
pl	Maks. długość rekordu:

en	Max Allowed Boost Table Size:
pl	Maksymalny dozwolony rozmiar stołu Boost:

en	Estimated Maximum Records:
pl	Szacowane rekordy maksymalne:

en	Previous Runtime Statistics
pl	Statystyki dotyczące czasu pracy

en	Last Start Time:
pl	Ostatnia godzina rozpoczęcia:

en	Last End Time:
pl	Ostatnia godzina rozpoczęcia:

en	Never Run
pl	Nigdy nie biegać

en	Last Run Duration:
pl	Czas trwania ostatniego badania:

en	%0.2f percent of update frequency)
pl	%0,2f procent częstotliwości aktualizacji)

en	RRD Updates:
pl	Aktualizacje RRD:

en	Peak Poller Memory:
pl	Pamięć Pollera Szczytowego:

en	Max Poller Memory Allowed:

en	Detailed Runtime Statistics
pl	Statystyki dotyczące czasu pracy

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
pl	Szczegółowe Timery Runtime:

en	Process: %d
pl	1 Proces

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
pl	Konfiguracja czasu pracy

en	Update Frequency:
pl	Częstotliwość aktualizacji:

en	Concurrent Processes:
pl	Procesy równoległe

en	Next Start Time:
pl	Następna godzina rozpoczęcia:

en	Maximum Records:
pl	Maksymalna liczba rekordów

en	Maximum Allowed Runtime:
pl	Maksymalny dozwolony czas rundy:

en	Image Caching Status:
pl	Status buforowania obrazu:

en	Cache Directory:
pl	Katalog w pamięci podręcznej:

en	Cached Files:
pl	Pliki z buforowanymi plikami:

en	Cached Files Size:
pl	Rozmiar plików z buforowanymi plikami:

en	SNMP Agent Cache
pl	SNMPAgent Cache

en	OIDs
pl	OID-y

en	Column Data
pl	Kolumna Dane

en	SNMP Agent Notification Log
pl	Dziennik zgłoszeniowy SNMPAgent

en	Log Entries
pl	Wpisy do rejestru

en	Severity Level: %s
pl	Poziom dotkliwości: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kod VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące VDEF'y.

en	Delete VDEF
pl	Skreślić VDEF

en	Delete VDEFs
pl	Skreślić VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate VDEF
pl	Duplikat VDEF

en	Duplicate VDEFs
pl	Duplikat VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące VDEF'y.

en	VDEF Name: %s
pl	Nazwa VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
pl	Usuń element VDEF

en	VDEF Preview
pl	Podgląd VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
pl	Pozycje VDEF [edytuj: %s]

en	VDEF Items [new]
pl	Pozycje VDEF [nowe]

en	VDEF Item Type
pl	Typ pozycji VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
pl	Wybierz typ elementu VDEF, którym jest ten element.

en	VDEF Item Value
pl	Wartość pozycji VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
pl	Wprowadzić wartość dla tej pozycji VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
pl	VDEFs [edytuj: %s]

en	VDEFs [new]
pl	VDEFs [nowe]

en	Delete VDEF Item
pl	Skreślić pozycję VDEF

en	VDEF Name
pl	Nazwa VDEF

en	The name of this VDEF.
pl	Nazwa tego VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
pl	Używane VDEF-y nie mogą być usunięte. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie do wykresu lub szablonu wykresu.

en	The number of Graphs using this VDEF.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących ten VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących ten VDEF.

en	No VDEFs
pl	Nr VDEF