en	About Cacti
pl	Informacje o Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
pl	Cacti jest zaprojektowany by być kompletnym generatorem wykresów rozwiązaniem opartym na frameworku RRDtool. Głównym celem jest ułatwienie pracy administratora sieci poprzez dbałość o wszystkie niezbędne szczegóły niezbędne do tworzenia znaczących wykresów.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
pl	Zobacz oficjalną stronę %s Cacti %s by uzyskać informacje, wsparcie i aktualizacje.

en	Active Developers
pl	Deweloperzy Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
pl	Sekcja menu konsoli

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
pl	Członek grupy

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
pl	Dziękujemy

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
pl	Szczególne podziękowania dla %sTobi Oetiker%s, twórcy %sRRDtool%s i bardzo popularnego %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
pl	Użytkownicy Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
pl	Zwłaszcza każdemu, kto poświęcił czas na stworzenie raportu o problemie lub w inny sposób pomógł naprawić problemy związane z Cacti. Również dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju Cacti.

en	License
pl	Licencja

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
pl	Cacti jest na licencji GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
pl	Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
pl	Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

en	Delete
pl	Usuń

en	Convert to Normal Graph
pl	Przelicz na wykres LINE1

en	Place Graphs on Report
pl	Umieść wykresy na raporcie

en	Migrate Aggregate to use a Template
pl	Migruj Aggregate, aby użyć szablonu

en	Create New Aggregate from Aggregates
pl	Utwórz nowy Aggregate z Aggregates

en	Associate with Aggregate
pl	Powiąż z Aggregate

en	Disassociate with Aggregate
pl	Odwiąż z Aggregate

en	Place on a Tree (%s)
pl	Umieść w drzewie (%s)

en	Override Values for Graph Item
pl	Zastąpienie wartości dla elementu wykresu

en	Override this Value
pl	Nadpisz tę wartość

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
pl	Wybrane zagregowane wykresy reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
pl	W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanegoopartego na szablonie, najpierw utwórz zagregowany szablon dla szablonu wykresu "%s".

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
pl	Wybrane wykresy zbiorcze reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
pl	W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
pl	Obecnie nie ma zdefiniowanych szablonów agregacji dla wybranych Legacy Aggregates.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
pl	W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanegoopartego na szablonie, najpierw utwórz zagregowany szablon dla szablonu wykresu "%s".

en	You currently have no reports defined.
pl	Obecnie nie zdefiniowano żadnych raportów.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).

en	Delete Aggregate Graph
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Delete Aggregate Graphs
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.

en	Migrate to Aggregate Graph
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Migrate to Aggregate Graphs
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Aggregate Template
pl	Szablon zagregowany

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.

en	Combine Aggregate Graphs
pl	Wykresy zagregowane

en	Aggregate Name
pl	Nazwa agregacji:

en	New Aggregate
pl	Nowa agregacja

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).

en	Place Aggregate Graph on Report
pl	Umieść wykresy na raporcie

en	Place Aggregate Graphs on Report
pl	Umieść wykresy na raporcie

en	Report Name
pl	Nazwa raportu

en	Timespan
pl	Czas

en	Align
pl	Wyrównanie

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.

en	Convert Aggregate Graph
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Convert Aggregate Graphs
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zagregowanym

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zagregowanym

en	Associate Graph with Aggregate
pl	Powiąż z Aggregate

en	Associate Graphs with Aggregate
pl	Powiąż z Aggregate

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby oddzielić poniższy wykres(y) od wykres(ów) zagregowanego

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby oddzielić poniższy wykres(y) od wykres(ów) zagregowanego

en	Disassociate Graph with Aggregate
pl	Odwiąż z Aggregate

en	Disassociate Graphs with Aggregate
pl	Odwiąż z Aggregate

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby umieścić poniższą wykres(y) zagregowany(e) pod Oddziałem na drzewie.

en	Place Aggregate Graph on Tree
pl	Umieść wykres(y) na drzewie

en	Place Aggregate Graphs on Tree
pl	Umieść wykres(y) na drzewie

en	Destination Branch:
pl	Oddział docelowy:

en	[edit: %s]
pl	[edytuj: %s] [edytuj: %s].

en	Aggregate Graph does not Exist
pl	Ustawienia wykresu zbiorczego

en	Details
pl	Szczegóły

en	Items
pl	Produkty

en	Preview
pl	Podgląd

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
pl	Ustawienia wykresu zbiorczego

en	Turn Off Graph Debug Mode
pl	Wyłącz tryb debugowania wykresu

en	Turn On Graph Debug Mode
pl	Włącz tryb debugowania wykresu

en	Show Item Details
pl	Pokaż szczegóły pozycji

en	Aggregate Preview Does Not Exist
pl	Zagregowany Podgląd [%s]

en	Aggregate Preview %s
pl	Zagregowany Podgląd [%s]

en	RRDtool Command:
pl	Komendy RRDtool:

en	RRDtool Says:
pl	RRDtool mówi:

en	Not Checked
pl	Nie zaznaczono

en	Aggregate Graph %s
pl	Wykres zagregowany %s

en	Prefix Replacement Values
pl	Wzór zastępczy

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
pl	Możesz użyć tych wartości zastępczych dla prefiksu na wykresie agregacyjnym

en	Total
pl	Razem

en	All Items
pl	Wszystkie pozycje

en	Graph Configuration
pl	Konfiguracja wykresu

en	Show
pl	Pokaż

en	Hide Item Details
pl	Ukryj szczegóły pozycji

en	Matching Graphs
pl	Pasujące wykresy

en	Search
pl	Szukaj

en	Graphs
pl	Wykresy

en	Default
pl	Domyślny

en	Part of Aggregate
pl	Część wykresu zagregowanego

en	Go
pl	Idź

en	Set/Refresh Filters
pl	Ustawianie/odświeżanie filtrów

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Clear Filters
pl	Wyczyść filtry

en	Graph Title
pl	Tytuł wykresu

en	ID

en	Included in Aggregate
pl	Wchodzące w skład wykresu zagregowanego

en	Size
pl	Rozmiar

en	No
pl	Nie

en	Yes
pl	Tak

en	No Graphs Found
pl	Nie znaleziono wykresów

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
pl	Stosowana lista wykresów niestandardowych - filtr z listy ]

en	Aggregate Graphs
pl	Wykresy zagregowane

en	Template
pl	Szablon

en	Any
pl	Dowolny

en	None
pl	Brak

en	The title for the Aggregate Graphs
pl	Tytuł wykresów zagregowanych

en	The internal database identifier for this object
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego obiektu

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
pl	Szablon wykresów, na podstawie którego tworzone są wykresy zagregowane

en	No Aggregate Graphs Found
pl	Nie znaleziono wykresów zagregowanych

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Delete Aggregate Graph Template
pl	Tworzenie agregatu z szablonu

en	Delete Aggregate Graph Templates
pl	Usuń szablon(y) wykresu

en	Aggregate Template [edit: %s]
pl	Szablon zagregowany [edytuj: %s]

en	Aggregate Template [new]
pl	Zagregowany szablon [nowy]

en	Aggregate Templates
pl	Szablony zagregowane

en	Templates
pl	Szablony

en	Has Graphs
pl	Ma wykresy

en	Template Title
pl	Nazwa Szablonu

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
pl	Zagregowane szablony, które są w użyciu, nie mogą być usunięte. W użyciu jest zdefiniowany jako powoływany przez Aggregate.

en	Deletable
pl	Możliwe do usunięcia

en	Graphs Using
pl	Wykresy korzystające z

en	Graph Template
pl	Szablon wykresu

en	No Aggregate Templates Found
pl	Nie znaleziono zagregowanych szablonów

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
pl	Weryfikacja usunięcia

en	2nd Factor Authentication
pl	Podstawowa autoryzacja serwera Web

en	Enter your token
pl	Wpisz słowo kluczowe

en	Token

en	Verify
pl	Weryfikuj wszystko

en	You cannot use a previously entered password!
pl	Nie można użyć wcześniej wprowadzonego hasła!

en	Your new passwords do not match, please retype.
pl	Twoje nowe hasła są inne, wpisz je ponownie.

en	Your current password is not correct. Please try again.
pl	Twoje aktualne hasło nie jest poprawne. Proszę spróbować ponownie.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
pl	Twoje nowe hasło nie może być takie samo jak stare hasło. Proszę spróbować ponownie.

en	Forced password change
pl	Wymuszona zmiana hasła

en	Password requirements include:
pl	Wymagania dotyczące hasła obejmują

en	Must be at least %d characters in length
pl	Musi mieć długość co najmniej %d znaków

en	Must include mixed case
pl	Musi zawierać mieszane wielkości liter

en	Must include at least 1 number
pl	Musi zawierać co najmniej 1 liczbę

en	Must include at least 1 special character
pl	Musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny

en	Cannot be reused for %d password changes
pl	Nie może być ponownie użyty do zmiany hasła %d

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
pl	Proszę podać aktualne hasło i nowe<br> hasło.

en	Please enter your new Cacti password.
pl	Proszę podać aktualne hasło i nowe<br> hasło.

en	Change Password
pl	Zmień hasło

en	Username
pl	Nazwa użytkownika

en	Current password
pl	Aktualne hasło

en	New password
pl	Nowe hasło

en	Confirm password
pl	Potwierdź nowe hasło

en	Save
pl	Zapisz

en	Return
pl	Powróć

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
pl	Odmowa dostępu, prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
pl	Odmowa dostępu, prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
pl	Użytkownik został uwierzytelniony, ale konto szablonu jest wyłączone. Korzystanie z konta gościa

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
pl	Odmowa dostępu, prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
pl	Odmowa dostępu, konto użytkownika wyłączone.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
pl	Jeśli uważasz, że jest to błąd. Prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	Login to Cacti
pl	Zaloguj się do Cacti

en	User Login
pl	Nazwa użytkownika

en	Enter your Username and Password below
pl	Wprowadź poniżej swoją nazwę użytkownika i hasło

en	Password
pl	Hasło

en	Realm
pl	Królestwo

en	Keep me signed in
pl	Zalogowany na stałe

en	Login
pl	Zaloguj się

en	Invalid User Name/Password Please Retype
pl	Nieprawidłowa nazwa użytkownika/hasło Proszę powtórzyć

en	User Account Disabled
pl	Konto użytkownika wyłączone

en	General
pl	Ogólne

en	2FA

en	User Account Details
pl	Szczegóły dotyczące konta użytkownika

en	Tree View
pl	Drzewko widoku plików

en	List View
pl	Widok listy

en	Preview View
pl	Widok podglądu

en	User Name
pl	Nazwa użytkownika

en	The login name for this user.
pl	Nazwa użytkownika.

en	Full Name
pl	Imię i nazwisko

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
pl	Bardziej opisowa nazwa dla tego użytkownika, która może zawierać spacje lub znaki specjalne.

en	Email Address
pl	Adres e-mail

en	An Email Address you be reached at.
pl	Adres e-mail, na który zostaniesz przekierowany.

en	Clear User Settings
pl	Wyczyść ustawienia użytkownika

en	Return all User Settings to Default values.
pl	Przywróć wszystkie ustawienia użytkownika do wartości domyślnych.

en	Clear Private Data
pl	Wyczyść prywatne dane

en	Clear Private Data including Column sizing.
pl	Wyczyść dane prywatne, w tym wielkość kolumny.

en	Logout Everywhere
pl	Wyloguj się wszędzie

en	Clear all your Login Session Tokens.
pl	Wyczyść wszystkie żetony sesji logowania.

en	User Settings
pl	Ustawienia użytkownika

en	2FA Settings
pl	Ustawienia

en	2FA Enabled
pl	Włączone

en	Whether 2FA is enabled for this user.
pl	Nazwa użytkownika.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
pl	Weryfikuj wszystko

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Enabled
pl	Włączone

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
pl	Dane prywatne wyczyszczone

en	Your Private Data has been cleared.
pl	Twoje prywatne dane zostały usunięte.

en	All your login sessions have been cleared.
pl	Wszystkie sesje logowania zostały usunięte.

en	User Sessions Cleared
pl	Sesje użytkowników usunięte

en	Reset
pl	Resetuj

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
pl	Proszę podać aktualne hasło i nowe<br> hasło.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
pl	Hasło automatyczne

en	Send reset token by email
pl	Wyślij e-mail testowy

en	Add Device
pl	Dodaj urządzenie

en	Delete Device
pl	Usuń urządzenie(-a)

en	Down
pl	W dół

en	Up
pl	Do góry

en	Added manually through device automation interface.
pl	Dodane ręcznie poprzez interfejs automatyki urządzenia.

en	Device %s Added to Cacti
pl	Dodano do Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
pl	Nie dodano do Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
pl	Urządzenia usunięte z bazy danych Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).

en	Add Discovered Device
pl	Odkryte urządzenia

en	Add Discovered Devices
pl	Odkryte urządzenia

en	Poller
pl	Pamięć podręczna zasobów Pollera wyczyszczona. Główny kolektor danych zostanie odbudowany przy następnym starcie, a potem nastąpi zdalne zbieranie danych.

en	Device Template
pl	Szablon urządzenia

en	Availability Method
pl	Metoda dostępności

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).

en	Remove Discovered Device
pl	Odkryte urządzenia

en	Remove Discovered Devices
pl	Odkryte urządzenia

en	Devices
pl	Urządzenia

en	Imported Device
pl	Eksport urządzeń

en	Device Name
pl	Nazwa urządzenia

en	IP

en	Network
pl	Sieć

en	SNMP Name
pl	Nazwa SNMP

en	Location
pl	Lokalizacja

en	Contact
pl	Kontakt

en	Description
pl	Opis

en	OS
pl	System

en	Uptime
pl	Czas działania

en	SNMP
pl	Agent SNMP

en	Status

en	Last Check
pl	Ostatnie sprawdzenie

en	Not Detected
pl	Nie wykryto

en	No Devices Found
pl	Nie znaleziono urządzeń

en	Removed from Cacti
pl	Usuń z grupy

en	Not In Cacti
pl	Informacje o Cacti

en	Invalid Network
pl	Sieć

en	Discovery Filters
pl	Filtry odkrywcze

en	Reset fields to defaults
pl	Przywróć domyślne ustawienia pól

en	Export
pl	Eksport

en	Export to a file
pl	Eksport do pliku

en	Purge
pl	Oczyszczanie

en	Purge Discovered Devices
pl	Wyczyść odkryte urządzenia

en	N/A
pl	N/D

en	Duplicate
pl	Duplikuj

en	Enable
pl	Włącz

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Import Graph Rules from Local File
pl	Szablon importu z pliku lokalnego

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import Graph Rules from Text
pl	Szablon importowy z tekstu

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane szablonu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Import Results
pl	Wyniki przywozu

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Graph Rules
pl	Reguły wykresów

en	Import
pl	Importuj

en	NOTE:

en	ERROR:
pl	BŁĄD:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby usunąć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby usunąć następującą(-e) regułę(-y).

en	Delete Graph Rule
pl	Utwórz regułę wykresu

en	Delete Graph Rules
pl	Utwórz regułę wykresu

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby włączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby włączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Enable Graph Rule
pl	Włącz regułę

en	Enable Graph Rules
pl	Reguły wykresów

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Disable Graph Rule
pl	Utwórz regułę wykresu

en	Disable Graph Rules
pl	Reguły wykresów

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby usunąć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby włączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Export Graph Rule
pl	Utwórz regułę wykresu

en	Export Graph Rules
pl	Reguły wykresów

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Graph Rule
pl	Duplikat Wykres(y)

en	Duplicate Graph Rules
pl	Duplikat Wykres(y)

en	Title Format
pl	Format tytułu

en	Rule Selection [edit: %s]
pl	Wybór reguły [edytuj: %s]

en	Rule
pl	Nazwa reguły

en	Matching Devices
pl	Dopasowane urządzenia

en	Matching Objects
pl	Dopasowywanie obiektów

en	Rule Selection [new]
pl	Wybór reguły [nowe]

en	Device Selection Criteria
pl	Kryteria wyboru urządzeń

en	Graph Creation Criteria
pl	Kryteria tworzenia wykresu

en	SQL Debug Output
pl	Szerokość wyjściowa debugowania

en	Graph Rules
pl	Reguły wykresów

en	Data Query
pl	Zapytanie o dane

en	Rule Name
pl	Nazwa reguły

en	The name of this rule.
pl	Nazwa tej reguły.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tej reguły. Przydatne w debugowaniu i automatyzacji.

en	Graph Type
pl	Rodzaj wykresu

en	No Graph Rules Found
pl	Nie znaleziono reguł wykresów

en	Change Network Settings
pl	Zmień ustawienia

en	Discover Now
pl	Odkryj teraz

en	Cancel Discovery
pl	Anuluj odkrycie

en	Manual
pl	Ręcznie

en	Daily
pl	Dziennie

en	Weekly
pl	Tygodniowo

en	Monthly
pl	Miesięcznie

en	Monthly on Day
pl	Miesięcznie w dniu

en	Import Network Discovery Rule from Local File
pl	Import kolorów z pliku lokalnego

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import Network Discovery Rule from Text
pl	Zasięg wyszukiwania sieci [nowy].

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane szablonu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Cacti has imported the following items:
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Network Discovery Rule
pl	Nowy zakres wykrywania sieci

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
pl	Nie można ponownie rozpocząć odkrywania odkrywanie jest w toku dla sieci "%s

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
pl	Nie można przeprowadzić wyszukiwania dla sieci wyłączonej "%s

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
pl	ERROR: Musisz określić dzień tygodnia. Wyłączanie sieci %s!

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
pl	ERROR: Musisz określić zarówno miesiące, jak i dni miesiąca. Wyłączanie sieci %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
pl	ERROR: Musisz określić miesiące, tygodnie miesięcy i dni tygodnia. Wyłączanie sieci %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
pl	ERROR: "%" sieci jest nieważny.

en	Update this Field
pl	Zaktualizuj to pole

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące sieci.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące sieci.

en	Delete Network
pl	Usuń kolor

en	Delete Networks
pl	Sieci

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące sieci.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące sieci.

en	Disable Network
pl	Wyłącz użytkownika(-ów)

en	Disable Networks
pl	Wyłącz użytkownika(-ów)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące sieci.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące sieci.

en	Enable Network
pl	Włącz raport

en	Enable Networks
pl	Włącz raport

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odkryć następującą sieć (sieci).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odkryć następującą sieć (sieci).

en	Discover Network
pl	Odkryj teraz

en	Discover Networks
pl	Odkryj teraz

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
pl	Włącz wtyczkę

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby anulować przejście do opcji Network Discovery (s).

en	Cancel Network Discovery
pl	Anuluj odkrycie

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odkryć następującą sieć (sieci).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby odkryć następującą sieć (sieci).

en	Export Network
pl	Sieć

en	Export Networks
pl	Kolory eksportowe

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Network
pl	Duplikuj Witrynę

en	Duplicate Networks
pl	Duplikuj Witrynę

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
pl	Zmień hasło

en	Change Networks
pl	Sieci

en	SNMP Get
pl	SNMP Pobierz

en	General Settings
pl	Ustawienia główne

en	Name
pl	Nazwa

en	Give this Network a meaningful name.
pl	Nadaj tej sieci znaczącą nazwę.

en	New Network Discovery Range
pl	Nowy zakres wykrywania sieci

en	Data Collector
pl	Kolektor synchronizacji danych musi być zainicjowany z głównego serwera Cacti.

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
pl	Wybierz Cacti Data Collector/Poller, który ma być używany do zbierania danych z tego urządzenia.

en	Associated Site
pl	Powiązana strona

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
pl	Wybierz stronę Cacti, z którą chcesz powiązać odkryte urządzenia.

en	Subnet Range
pl	Zakres podsieci

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
pl	Wprowadź prawidłowe zakresy sieci rozdzielone przecinkami. Można użyć adresu IP, zakresu sieci takiego jak 192.168.1.0/24 lub 192.168.1.0/255.255.255.255.0, lub używając symboli wieloznacznych takich jak 192.168.*.*.

en	IP Addresses to Ignore
pl	Adres IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
pl	Łączna liczba adresów IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
pl	Łączna liczba adresowalnych adresów IP w tym zakresie sieci.

en	Alternate DNS Servers
pl	Alternatywne serwery DNS

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
pl	Przestrzeń ograniczona listą alternatywnych serwerów DNS do wykorzystania dla rozdzielczości DNS. Jeśli puste, system operacyjny ankietera będzie używany do rozwiązywania nazw DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
pl	Wprowadź IP lub FQDNs serwerów DNS

en	Discovery Threads
pl	Gwinty odkrywcze

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
pl	Zdefiniuj liczbę wątków, które będą używane do odkrywania tego zakresu sieci.

en	%d Thread
pl	%d Gwint

en	%d Threads
pl	%d Gwinty

en	Run Limit
pl	Granica przebiegu

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
pl	Po wybraniu limitu badania proces wykrywania zostanie zakończony.

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	%d Minutes
pl	%d minut

en	%d Hour
pl	%d godzina

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	Enable this Network Range.
pl	Włącz ten zakres sieci.

en	Enable NetBIOS
pl	Włącz NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
pl	Użyj NetBIOS, aby spróbować rozwiązać problem nazwy hosta hostów.

en	Automatically Add to Cacti
pl	Automatycznie dodawaj do Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
pl	W przypadku nowo odkrytych urządzeń, do których można uzyskać dostęp za pomocą SNMP i które pasują do reguły urządzenia, dodaj je do Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
pl	Pozwól, aby ten sam systemName na różnych hostach

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
pl	Podczas odkrywania urządzeń, pozwalaj na dodawanie zduplikowanych nazw systemowych na różnych hostach

en	Rerun Data Queries
pl	Zapytania o dane Rerun

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
pl	Jeśli urządzenie wcześniej dodane do Cacti zostanie znalezione, należy ponownie uruchomić zapytanie o dane.

en	Discovery Timing
pl	Czas odkrywania

en	Schedule Type
pl	Typ planowania

en	Define the collection frequency.
pl	Zdefiniuj częstotliwość zbierania.

en	Starting Date/Time
pl	Data/godzina rozpoczęcia

en	What time will this Network discover item start?
pl	O której godzinie rozpocznie się odkrywanie tego elementu sieci?

en	Rerun Every
pl	Rerun Każdy

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
pl	Odkrycie Rerun dla tego zakresu sieci co X.

en	Days of Week
pl	Dni tygodnia

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
pl	Jaki dzień (dni) tygodnia zostanie odkryty w tym zakresie sieci.

en	Sunday
pl	Niedziela

en	Monday
pl	Poniedziałek

en	Tuesday
pl	Wtorek

en	Wednesday
pl	Środa

en	Thursday
pl	Czwartek

en	Friday
pl	Piątek

en	Saturday
pl	Sobota

en	Months of Year
pl	Miesiące roku

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
pl	Jakie miesiące roku będą odkryte w tym zakresie sieci.

en	January
pl	Styczeń

en	February
pl	Luty

en	March
pl	Marzec

en	April
pl	Kwiecień

en	May
pl	Maj

en	June
pl	Czerwiec

en	July
pl	Lipiec

en	August
pl	Sierpień

en	September
pl	Wrzesień

en	October
pl	Październik

en	November
pl	Listopad

en	December
pl	Grudzień

en	Days of Month
pl	Dni miesiąca

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
pl	Jaki dzień (dni) miesiąca zostanie odkryty w tym zakresie sieci.

en	Last
pl	Ostatni

en	Week(s) of Month
pl	Tydzień (tygodnie) miesiąca

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
pl	Jaki tydzień (tygodnie) miesiąca zostanie odkryty w tym zakresie sieci.

en	First
pl	Pierwszy

en	Second
pl	Sekunda

en	Third
pl	Trzeci

en	Day(s) of Week
pl	Dzień tygodnia

en	Notification Settings
pl	Ustawienia powiadomień

en	Notification Enabled
pl	Powiadomienie Umożliwione

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
pl	Jeśli jest zaznaczone, po zeskanowaniu sieci automatyki, na konto Notification Email zostanie wysłany raport.

en	Notification Email
pl	Wiadomość E-mail z powiadomieniem

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
pl	Konto e-mail, które ma być używane do wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem.

en	Notification From Name
pl	Zgłoszenie z nazwy

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
pl	Nazwa konta e-mail, która ma być używana jako nazwa nadawcy wiadomości e-mail z powiadomieniem. Jeśli pozostawiono puste pole, Cacti użyje domyślnej Automation Notification Name (Nazwa powiadomienia automatyki), jeśli została określona, w przeciwnym razie użyje domyślnej nazwy poczty elektronicznej systemu Cacti

en	Notification From Email Address
pl	Powiadomienie z adresu e-mail

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
pl	Adres e-mail, który ma być używany jako adres e-mail nadawcy dla poczty powiadamiającej. Jeśli pozostawiono puste pole, Cacti użyje domyślnego adresu e-mail powiadomień automatyki, jeśli został określony, w przeciwnym razie użyje domyślnego adresu e-mail systemu Cacti.

en	Reachability Settings
pl	Ustawienia osiągalności

en	SNMP Options
pl	Opcje SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
pl	Wybierz opcje SNMP, których można użyć do wykrycia tego zakresu sieci.

en	Ping Method
pl	Metoda Pingowa

en	The type of ping packet to send.
pl	Typ pakietu pingowego do wysłania.

en	Ping Port
pl	Port pinga

en	TCP or UDP port to attempt connection.
pl	Port TCP lub UDP do próby połączenia.

en	Ping Timeout Value
pl	Wartość czasu oczekiwania

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
pl	Wartość timeout do wykorzystania dla ICMP hosta i UDP pinginging. Ta wartość Timeout hosta SNMP ma zastosowanie do pingów SNMP.

en	Ping Retry Count
pl	Licznik liczników Ping Retry

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
pl	Po początkowym niepowodzeniu, liczba prób pingów, które Cacti spróbuje powtórzyć przed niepowodzeniem.

en	Select the days(s) of the week
pl	Wybierz dni tygodnia

en	Select the month(s) of the year
pl	Wybierz miesiąc (miesiące) roku

en	Select the day(s) of the month
pl	Wybierz dzień (dni) miesiąca

en	Select the week(s) of the month
pl	Wybierz tydzień (tygodnie) miesiąca

en	Select the day(s) of the week
pl	Wybierz dzień tygodnia

en	every X Days
pl	co X Dni

en	every X Weeks
pl	co X tygodni

en	every X Days.
pl	co X Dni.

en	every X.
pl	każdy X.

en	every X Weeks.
pl	co X tygodni.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
pl	Zasięg wyszukiwania sieci [edytuj: %s]

en	Network Discovery Range [new]
pl	Zasięg wyszukiwania sieci [nowy].

en	Network Filters
pl	Filtry sieciowe

en	Networks
pl	Sieci

en	Network Name
pl	Nazwa sieci

en	Schedule
pl	Harmonogram

en	Total IPs
pl	Łączna liczba IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
pl	Bieżący status tego odkrycia sieci

en	Progress
pl	Postęp

en	Pending/Running/Done
pl	Zawieszanie/obracanie/odbijanie/oddawanie tonu

en	Up/SNMP Hosts
pl	Gospodarze Up/SNMP

en	Threads
pl	Tematy

en	Last Runtime
pl	Ostatnia runda

en	Next Start
pl	Następny start

en	Last Started
pl	Ostatnio uruchomiony

en	Running
pl	Pracuje

en	Idle
pl	Bezczynny

en	Never
pl	Nigdy

en	No Networks Found
pl	Nie znaleziono sieci

en	Refresh
pl	Odśwież

en	%d Seconds
pl	%d sek.

en	Clear Filtered
pl	Przezroczysty, filtrowany

en	Import Networks
pl	Importerzy Kolory

en	Import SNMP Options from Local File
pl	Import kolorów z pliku lokalnego

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import SNMP Options from Text
pl	Szablon importowy z tekstu

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane szablonu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import SNMP Options
pl	Opcje SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Delete SNMP Option
pl	Usuń pozycję opcji SNMP

en	Delete SNMP Options
pl	Usuń pozycję opcji SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
pl	Usuń pozycję opcji SNMP

en	Duplicate SNMP Options
pl	Usuń pozycję opcji SNMP

en	Name Format
pl	Format imienia i nazwiska

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące opcje SNMP.

en	Export SNMP Option
pl	Opcje SNMP

en	Export SNMP Options
pl	Opcje SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
pl	Automatyzacja Opcje SNMP

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
pl	Element automatyzacji nie istnieje. Nie można powielić.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następującą pozycję opcji SNMP.

en	SNMP Option:
pl	Opcja SNMP:

en	SNMP Version: %s
pl	Wersja SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
pl	SNMP nazwa wspólnotowa/nazwa użytkownika: %s

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	Remove SNMP Item
pl	Usuń pozycję SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
pl	Opcje SNMP [edytuj: %s]

en	SNMP Options [new]
pl	Opcje SNMP [nowe]

en	Sequence
pl	Sekwencja

en	Sequence of Item.
pl	Kolejność pozycji.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
pl	SNMP Option Set [edit: %s] [edit: %s

en	SNMP Option Set [new]
pl	Zestaw opcji SNMP [nowy]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
pl	Wypełnij nazwę tego zestawu opcji SNMP Option Set.

en	Item
pl	Element

en	Version
pl	Wersja

en	Community
pl	Społeczność

en	Port

en	Timeout
pl	Upłynął limit czasu

en	Retries
pl	Powroty

en	Max OIDS
pl	Maks. liczba przypadków zachorowań na AIDS

en	Auth Username

en	Auth Password
pl	Hasło automatyczne

en	Auth Protocol
pl	Protokół Auth

en	Priv Passphrase
pl	Paszport prywatny

en	Priv Protocol
pl	Protokół w sprawie ochrony prywatności

en	Context
pl	Kontekst

en	Action
pl	Akcja

en	Item # %d
pl	Pozycja # %d

en	none
pl	brak

en	Move Down
pl	Przesuń w dół

en	Move Up
pl	Przesuń w górę

en	No SNMP Items
pl	Brak pozycji SNMP

en	Delete SNMP Option Item
pl	Usuń pozycję opcji SNMP

en	SNMP Rules
pl	Przepisy SNMP

en	SNMP Option Sets
pl	Zestawy opcji SNMP

en	SNMP Option Set
pl	Zestaw opcji SNMP

en	Networks Using
pl	Sieci wykorzystujące

en	SNMP Entries
pl	Wpisy SNMP

en	V1 Entries
pl	V1 Wpisy

en	V2 Entries
pl	V2 Wpisy

en	V3 Entries
pl	V3 Wpisy

en	No SNMP Option Sets Found
pl	Nie znaleziono zestawów opcji SNMP

en	Import Device Rules from Local File
pl	Szablon importu z pliku lokalnego

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import Device Rules from Text
pl	Szablon importowy z tekstu

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane szablonu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Device Rules
pl	Importowanie wyników podglądu

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Delete Device Rule
pl	Usuń urządzenie(-a)

en	Delete Device Rules
pl	Usuń urządzenie(-a)

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące urządzenie(-a).

en	Export Device Rule
pl	Eksport urządzeń

en	Export Device Rules
pl	Eksport urządzeń

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć poniższy szablon wykresu zostanie oddzielony od szablonu urządzenia.

en	Graph Rule Name: '%s'
pl	Nazwa wykresu: %s

en	Remove Graph Rule
pl	Utwórz regułę wykresu

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
pl	Całkowita liczba wykresów generowanych przez to urządzenie.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
pl	Kliknięcie przycisku "Continue" (Kontynuuj) powoduje usunięcie następujących zapytań o dane, które zostaną oddzielone od szablonu urządzenia.

en	Tree Rule Name: '%s'
pl	Punkty Regulaminu Drzewa

en	Remove Tree Rule
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
pl	Ustawienia Cacti

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
pl	Wybierz szablon urządzenia, do którego będą dopasowywane urządzenia.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
pl	Wybierz metodę dostępności, którą należy stosować w przypadku urządzeń odkrytych.

en	System Description Match
pl	Opis systemu

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pl	Jest to unikalny łańcuch, który będzie dopasowany do łańcucha sysDescr urządzeń, aby sparować go do tego szablonu automatyki. Dowolne wyrażenie regularne Perl może być używane jako uzupełnienie dowolnego SQL Where expression.

en	System Name Match
pl	Nazwa systemu

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pl	Jest to unikalny łańcuch, który zostanie dopasowany do łańcucha sysName urządzeń, aby sparować go do tego szablonu automatyki. Dowolne wyrażenie regularne Perl może być używane jako uzupełnienie dowolnego SQL Where expression.

en	System OID Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pl	Jest to unikalny łańcuch, który zostanie dopasowany do łańcucha sysOid urządzeń w celu sparowania go do tego szablonu automatyki. Dowolne wyrażenie regularne Perl może być używane jako uzupełnienie dowolnego SQL Where expression.

en	Device Creation Defaults
pl	Domyślne ustawienia urządzenia

en	Device Description Pattern
pl	Opis produktu

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
pl	Jeśli jest zaznaczone, po zeskanowaniu sieci automatyki, na konto Notification Email zostanie wysłany raport.

en	Device Rules [edit: %s]
pl	Urządzenie [edytuj: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
pl	Szablony automatyzacji dla [Usunięty szablon].

en	Device Rules [new]
pl	Szablony urządzeń [nowe]

en	Associated Graph Rules
pl	Powiązane pozycje wykresów

en	Graph Rule Name
pl	Nazwa wykresu

en	Actions
pl	Akcje

en	No Associated Graph Rules
pl	Powiązane pozycje wykresów

en	Add Graph Rule
pl	Reguły wykresów

en	Add
pl	Dodaj

en	Add Graph Rule to Device Rule
pl	Dodaj szablon wykresu do urządzenia

en	Associated Tree Rules
pl	Powiązane pozycje wykresów

en	Tree Rule Name
pl	Nazwa reguły

en	Exit On Match
pl	System OID Match

en	No Associated Tree Rules
pl	Brak powiązanych zapytań o dane.

en	Add Tree Rule
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Add Tree Rule to Device Rule
pl	Dodaj zapytanie o dane do szablonu urządzenia

en	Delete Item from Device Rule
pl	Usuń szablon(-y) urządzenia

en	Device Rules
pl	Reguły dotyczące urządzeń

en	Template Name
pl	Nazwa Szablonu

en	System ObjectId Match

en	Order
pl	Zamówienie

en	Unknown Template
pl	Nieznany szablon

en	No Automation Device Templates Found
pl	Nie znaleziono szablonów urządzeń automatyki

en	Import Tree Rules from Local File
pl	Szablon importu z pliku lokalnego

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import Tree Rules from Text
pl	Szablon importowy z tekstu

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane szablonu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Tree Rules
pl	Importowanie wyników podglądu

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Delete Tree Rule
pl	Usuń drzewo

en	Delete Tree Rules
pl	Usuń drzewo

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby włączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
pl	Kliknąć "Kontynuuj", aby włączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Enable Tree Rule
pl	Włącz regułę

en	Enable Tree Rules
pl	Włącz regułę

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następującą(-e) regułę(-y).

en	Disable Tree Rule
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Disable Tree Rules
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby opublikować następujące Drzewo.

en	Export Tree Rule
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Export Tree Rules
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Tree Rule
pl	Duplikuj Witrynę

en	Duplicate Tree Rules
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Created Trees
pl	Utworzone drzewa

en	Don't Show
pl	Nie pokazuj

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
pl	Wybór reguły drzewa [edytuj: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
pl	Wybór reguł drzewa [nowe]

en	Object Selection Criteria
pl	Kryteria wyboru obiektu

en	Tree Creation Criteria
pl	Kryteria tworzenia drzew

en	Change Leaf Type
pl	Zmień typ skrzydła

en	WARNING:
pl	OSTRZEŻENIE:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
pl	Zmieniasz typ liścia na "Device", który nie obsługuje dopasowywania/tworzenia obiektów na podstawie wykresu.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
pl	Poprzez zmianę typu liścia, wszystkie nieprawidłowe reguły zostaną automatycznie usunięte i nie będzie można ich odzyskać.

en	Are you sure you wish to continue?
pl	Czy chcesz kontynuować?

en	Tree Rules
pl	Przepisy dotyczące drzew

en	Hook into Tree
pl	Zaczep do drzewa

en	At Subtree
pl	Na drzewie subtrewnym

en	This Type
pl	Ten typ

en	Using Grouping
pl	Używanie grupowania

en	ROOT
pl	DNO BRUZDY

en	No Tree Rules Found
pl	Nie znaleziono zasad dotyczących drzew

en	Cacti System Warning
pl	System ostrzegawczy Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
pl	OSTRZEŻENIE: PID demona kaktusów [

en	Cacti System Notice
pl	Narzędzia systemu Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
pl	Uwaga: PID demona kaktusów [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące CDEF.

en	Delete CDEF
pl	Skreślić CDEF

en	Delete CDEFs
pl	Skreślić CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate CDEF
pl	Duplikat CDEF

en	Duplicate CDEFs
pl	Duplikat CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następującą pozycję CDEF.

en	CDEF Name: %s
pl	Nazwa CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
pl	Usuń pozycję CDEF

en	CDEF Preview
pl	Podgląd CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
pl	Pozycje CDEF [edytuj: %s]

en	CDEF Item Type
pl	CDEF Typ pozycji

en	Choose what type of CDEF item this is.
pl	Wybierz typ elementu CDEF, którym jest ten element.

en	CDEF Item Value
pl	CDEF Wartość pozycji

en	Enter a value for this CDEF item.
pl	Wprowadź wartość dla tej pozycji CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
pl	CDEF [edytuj: %s]

en	CDEF [new]
pl	CDEF [nowy]

en	CDEF Items
pl	Pozycje CDEF

en	Item Value
pl	Pozycja Wartość

en	Delete CDEF Item
pl	Usuń pozycję CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
pl	Nazwa CDEF

en	The name of this CDEF.
pl	Nazwa tego CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
pl	CDEF-y, które są w użyciu, nie mogą być usunięte. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie do wykresu lub szablonu wykresu.

en	The number of Graphs using this CDEF.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących to CDEF.

en	Templates Using
pl	Szablony Korzystanie z

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących to CDEF.

en	No CDEFs
pl	Brak CDEF

en	Highlights

en	Full
pl	Imię i nazwisko

en	Change Log [%s]
pl	ChangeLogLanguage

en	Version %s
pl	Wersja %s

en	Unnamed Color
pl	Kolor bez nazwy

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor

en	Delete Color
pl	Usuń kolor

en	Delete Colors
pl	Usuń kolor

en	Import Colors
pl	Importerzy Kolory

en	Import Colors from Local File
pl	Import kolorów z pliku lokalnego

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
pl	Proszę podać lokalizację pliku CSV zawierającego informacje o kolorze.

en	Select a File
pl	Wybierz plik

en	Overwrite Existing Data?
pl	Nadpisać istniejące dane?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
pl	Czy w procesie importu należy zezwolić na nadpisywanie istniejących danych? Należy pamiętać, że nie oznacza to usunięcia starych wierszy, a jedynie aktualizację duplikatów wierszy.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
pl	Zezwolenie na aktualizację istniejących wierszy?

en	Required File Format Notes
pl	Wymagany format pliku Uwagi

en	The file must contain a header row with the following column headings.
pl	Plik musi zawierać rząd nagłówka z nagłówkami następujących kolumn.

en	name - The Color Name
pl	nazwa - Nazwa koloru

en	hex - The Hex Value

en	Colors [edit: %s]
pl	Kolory [edytuj: %s]

en	Colors [new]
pl	Kolory [nowe]

en	Colors
pl	Kolory

en	Named Colors
pl	Nazwane Kolory

en	Export Colors
pl	Kolory eksportowe

en	Hex
pl	Szestnastkowy

en	The Hex Value for this Color.
pl	Wartość sześciokątna dla tego koloru.

en	Color Name
pl	Nazwa koloru

en	The name of this Color definition.
pl	Nazwa tej definicji koloru.

en	Named Color
pl	Nazwany Kolor

en	Is this color a named color which are read only.
pl	Czy ten kolor jest kolorem nazwanym, który jest tylko do odczytu.

en	Color
pl	Kolor

en	The Color as shown on the screen.
pl	Kolor jak pokazano na ekranie.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
pl	Kolorów w użyciu nie można usunąć. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie do wykresu lub szablonu wykresu.

en	The number of Graph using this Color.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących ten kolor.

en	The number of Graph Templates using this Color.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących ten kolor.

en	No Colors Found
pl	Nie znaleziono kolorów

en	Sync Aggregates
pl	Agregaty

en	Color Item
pl	Kolor elementu

en	No Items
pl	Brak elementów

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Delete Color Template
pl	Usuń szablon koloru

en	Delete Color Templates
pl	Usuń szablon koloru

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Duplicate Color Template
pl	Duplikat szablonu kolorów

en	Duplicate Color Templates
pl	Duplikat szablonu kolorów

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor szablonu kolorów.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor szablonu kolorów.

en	Synchronize Color Template
pl	Synchronizacja wykresów z szablonami wykresów

en	Synchronize Color Templates
pl	Synchronizacja wykresów z szablonami wykresów

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący kolor szablonu kolorów.

en	Color Name:
pl	Nazwa koloru:

en	Color Hex:
pl	Kolor Hex:

en	Remove Color Item
pl	Usuń element koloru

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
pl	Elementy szablonu kolorów [edytuj element raportu: %s].

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
pl	Pozycje szablonów kolorów [nowa pozycja raportu: %s]

en	Color Template Items [new]
pl	Elementy szablonu kolorów [nowe]

en	Color Template Items [edit: %s]
pl	Elementy szablonu kolorów [edytuj: %s]

en	Delete Color Item
pl	Usuń element koloru

en	Color Template [edit: %s]
pl	Szablon kolorowy [edytuj: %s]

en	Color Template [new]
pl	Szablon kolorowy [nowy]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
pl	Szablon kolorów „%s” wypchnął szablony agregatów% d oraz wypchnięto% d agregatów bez szablonów

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
pl	Szablon kolorów „%s” nie miał szablonów agregatów ani wykresów korzystających z tego szablonu kolorów.

en	Color Templates
pl	Szablony kolorów

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
pl	Szablonów kolorów, które są w użyciu, nie można usunąć. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie przez Aggregate Template.

en	No Color Templates Found
pl	Nie znaleziono szablonów kolorów

en	Run Check
pl	Kontrola działania

en	Delete Check
pl	Usuń listę kontrolną

en	Data Source debug started.
pl	Źródło danych Debug

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
pl	Debug źródła danych otrzymał nieprawidłowy identyfikator źródła danych.

en	All RRDfile repairs succeeded.
pl	Wszystkie naprawy plików RRDfile zakończyły się sukcesem.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
pl	Jedna lub więcej napraw plików RRD nie powiodło się. Informacje o błędach można znaleźć w dzienniku kaktusów.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
pl	Automatyczny debuger źródła danych po naprawie.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
pl	Naprawa źródła danych otrzymała nieprawidłowy identyfikator źródła danych.

en	Data Source
pl	Źródło danych

en	The Data Source to Debug
pl	Źródło danych do debugowania

en	User
pl	Użytkownik

en	The User who requested the Debug.
pl	Użytkownik, który poprosił o Debug.

en	Started
pl	Rozpoczęte

en	The Date that the Debug was Started.
pl	Data rozpoczęcia debugowania.

en	The Data Source internal ID.
pl	Wewnętrzny identyfikator źródła danych.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
pl	Status debugowania źródła danych.

en	Writable
pl	Zapisywalny

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
pl	Określa, czy zbieracz danych lub witryna internetowa mają dostęp do zapisu.

en	Exists
pl	Istnieje

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
pl	Określa, czy źródło danych znajduje się w pamięci podręcznej Poller Cache.

en	Active
pl	Aktywny

en	Determines if the Data Source is Enabled.
pl	Określa, czy źródło danych jest włączone.

en	RRD Match

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
pl	Określa, czy plik RRD odpowiada szablonowi źródła danych.

en	Valid Data
pl	Ważne dane

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
pl	Określa, czy plik RRDfile pobiera dobre ostatnie dane.

en	RRD Updated
pl	Aktualizacja RRD

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
pl	Określa, czy plik RRD został prawidłowo zapisany.

en	Issues
pl	Problemy

en	Summary of issues found for the Data Source.
pl	Wszelkie podsumowujące kwestie znalezione dla źródła danych.

en	Data Sources
pl	Źródła danych

en	Not Debugging
pl	Debugowanie

en	No Checks
pl	Sprawdza

en	Not Found
pl	Nie znaleziono

en	Not Checked Yet
pl	Brak kontroli

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
pl	Znaleziono problemy! Oczekiwanie na aktualizację RRDfile

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
pl	Nie znaleziono początkowego! Oczekiwanie na aktualizację RRDfile

en	Waiting on analysis and RRDfile update
pl	Czy plik RRD został zaktualizowany?

en	RRDfile Owner
pl	Właściciel pliku RRD

en	Website runs as
pl	Strona działa jako

en	Poller runs as
pl	Poller działa jak

en	Is RRA Folder writeable by poller?
pl	Czy folder RRA może być napisany przez ankietera?

en	Is RRDfile writeable by poller?
pl	Czy plik RRDfile może być zapisywany przez ankietera?

en	Does the RRDfile Exist?
pl	Czy istnieje plik RRD?

en	Is the Data Source set as Active?
pl	Czy źródło danych jest aktywne?

en	Did the poller receive valid data?
pl	Czy ankieter otrzymał ważne dane?

en	Was the RRDfile updated?
pl	Czy plik RRD został zaktualizowany?

en	First Check TimeStamp
pl	Pierwszy znacznik czasu kontroli

en	Second Check TimeStamp
pl	Drugi znacznik czasu kontroli

en	Were we able to convert the title?
pl	Czy byliśmy w stanie przekonwertować tytuł?

en	Data Source matches the RRDfile?
pl	Źródło danych nie zostało poddane badaniu

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
pl	Źródło danych Troubleshooter [%s]

en	Refresh Now
pl	Odśwież teraz

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
pl	Źródło danych Troubleshooter [%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
pl	Źródło danych Troubleshooter [%s]

en	Rerun Analysis
pl	Analiza Rerun

en	Check
pl	Sprawdź

en	Value
pl	Wartość

en	Results
pl	Wyniki

en	<not set>
pl	Nie ustawiono

en	Data Source Repair Recommendations
pl	Pola z danymi źródłowymi

en	Issue
pl	Problem

en	For attribute '%s', issue found '%s'
pl	Dla attrbitutowego "%s", znaleziono "%s

en	Apply Suggested Fixes
pl	Ponownie zastosuj sugerowane nazwy

en	Repair Steps [ %s ]
pl	Kroki naprawcze [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
pl	Kroki naprawcze [ Usuń naprawę z linii poleceń].

en	Command
pl	Komenda

en	Waiting on Data Source Check to Complete
pl	Czekając na sprawdzenie źródła danych, aby zakończyć

en	All Devices
pl	Wszystkie urządzenia

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
pl	Źródło danych Troubleshooter [%s]

en	No Device
pl	Brak urządzenia

en	Delete All Checks
pl	Usuń zaznaczenie Sprawdź

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
pl	Profil

en	All
pl	Wszystkie

en	Failed
pl	Błąd

en	Debugging
pl	Debugowanie

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następującą metodę wprowadzania danych

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następującą metodę wprowadzania danych

en	Delete Data Input Method
pl	Usuń metodę wprowadzania danych

en	Delete Data Input Methods
pl	Usuń metodę wprowadzania danych

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następującą metodę wprowadzania danych

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następującą metodę wprowadzania danych

en	Duplicate Data Input Method
pl	Usuń metodę wprowadzania danych

en	Duplicate Data Input Methods
pl	Usuń metodę wprowadzania danych

en	Input Name
pl	Nazwa wejścia:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące pole wprowadzania danych.

en	Field Name: %s
pl	Nazwa pola: %s

en	Friendly Name: %s
pl	Przyjazne imię: %s

en	Remove Data Input Field
pl	Usuń pole wprowadzania danych

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
pl	Ten skrypt wydaje się nie mieć wartości wejściowych, dlatego nie ma nic do dodania.

en	Output Fields [edit: %s]
pl	Pola wyjściowe [edytuj: %s]

en	Output Field
pl	Pole wyjściowe Pole wyjściowe

en	Input Fields [edit: %s]
pl	Pola wejściowe [edytuj: %s]

en	Input Field
pl	Pole tekstowe

en	Data Input Method [edit: %s]
pl	Metody wprowadzania danych [edytuj: %s]

en	Data Input Method [new]
pl	Metody wprowadzania danych [nowe]

en	SNMP Query
pl	Zapytanie SNMP

en	Script Query
pl	Zapytanie skryptowe

en	Script Server Query
pl	Serwer skryptów

en	White List Verification Succeeded.
pl	Weryfikacja na białej liście zakończyła się sukcesem.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
pl	Weryfikacja na białej liście nie powiodła się. Uruchom skrypt CLI input_whitelist.php w celu poprawienia.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
pl	String wejściowy nie istnieje na Białej Liście. Uruchom skrypt CLI input_whitelist.php w celu poprawienia.

en	Input Fields
pl	Pola formularza

en	Friendly Name
pl	Przyjazne imię i nazwisko

en	Field Order
pl	Kolejność pola

en	(Not In Use)
pl	nieuzywane

en	No Input Fields
pl	Pola formularza

en	Output Fields
pl	Pola wyjściowe

en	Update RRA
pl	Aktualizacja RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
pl	Pola wyjściowe nie mogą być usunięte w przypadku obecności źródeł danych

en	No Output Fields
pl	Brak pól wyjściowych

en	Delete Data Input Field
pl	Usuń pole wprowadzania danych

en	Data Input Methods
pl	Metody wprowadzania danych

en	Input Methods
pl	Metody wprowadzania

en	Data Input Name
pl	Nazwa wejścia danych

en	The name of this Data Input Method.
pl	Nazwa metody wprowadzania danych.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego szablonu danych. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
pl	Nie można skasować używanych danych wejściowych. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie albo przez źródło danych, albo przez szablon danych.

en	Data Sources Using
pl	Źródła danych Korzystanie z

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
pl	Liczba źródeł danych, które wykorzystują tę metodę wprowadzania danych.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
pl	Liczba szablonów danych, które wykorzystują tę metodę wprowadzania danych.

en	Data Input Method
pl	Metoda wprowadzania danych

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
pl	Metoda używana do zbierania informacji dla tej metody wprowadzania danych.

en	No Data Input Methods Found
pl	Nie znaleziono metod wprowadzania danych

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.

en	Delete Data Query
pl	Usuń zapytanie o dane

en	Delete Data Queries
pl	Usuń zapytanie o dane

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Data Query
pl	Usuń zapytanie o dane

en	Duplicate Data Queries
pl	Duplikat profilu źródła danych

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć poniższy wykres wyszukiwania danych.

en	Graph Name: %s
pl	Nazwa wykresu: %s

en	Remove Data Query Graph Template
pl	Konwersja do szablonu wykresu

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
pl	Powiązane szablony wykresów/danych [edytuj: %s].

en	Associated Graph/Data Templates [new]
pl	Powiązane szablony wykresów/danych [edytuj: %s].

en	Associated Data Templates
pl	Powiązane szablony danych

en	Data Template - %s
pl	Szablon danych - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
pl	Jeśli ten szablon wykresu wymaga źródła danych z szablonu danych po lewej stronie, wybierz właściwą kolumnę wyjściową XML, a następnie, aby umożliwić mapowanie, sprawdź lub przełącz tutaj.

en	Suggested Values - Graphs
pl	Sugerowane wartości - wykresy

en	Equation
pl	Równanie

en	No Suggested Values Found
pl	Nie znaleziono sugerowanych wartości

en	Field Name
pl	Nazwa pola

en	Suggested Value
pl	Proponowana wartość

en	Add Graph Title Suggested Name
pl	Dodaj tytuł wykresu Proponowana nazwa

en	Suggested Values - Data Sources
pl	Sugerowane wartości - źródła danych

en	Add Data Source Name Suggested Name
pl	Dodaj nazwę źródła danych Nazwa sugerowana

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
pl	Zapytania o dane [edytuj: %s]

en	Data Queries [new]
pl	Zapytania o dane [nowe]

en	Successfully located XML file
pl	Pomyślnie zlokalizowany plik XML

en	Could not locate XML file.
pl	Nie można zlokalizować pliku XML.

en	Associated Graph Templates
pl	Powiązane szablony wykresów

en	Graph Template Name
pl	Nazwa szablonu wykresu

en	Mapping ID
pl	Identyfikator mapowania

en	Association Read Only until XML file located
pl	Skojarzenie tylko do odczytu do momentu zlokalizowania pliku XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
pl	Mapowane szablony wykresów z wykresami są odczytywane tylko

en	No Graph Templates Defined.
pl	Brak zdefiniowanych szablonów wykresów.

en	Delete Associated Graph
pl	Usuń powiązany wykres

en	Data Queries
pl	Zapytania o dane

en	Data Query Name
pl	Nazwa zapytania o dane

en	The name of this Data Query.
pl	Nazwa zapytania o dane.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator dla tego szablonu wykresu. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
pl	Zapytania o dane, które są używane, nie mogą być usunięte. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie do wykresu lub szablonu wykresu.

en	The number of Graphs using this Data Query.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących to zapytanie o dane.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących to zapytanie o dane.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
pl	Metoda wprowadzania danych stosowana do gromadzenia danych dla źródeł danych powiązanych z zapytaniem o dane.

en	No Data Queries Found
pl	Nie znaleziono zapytań o dane

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych

en	Delete Data Source Profile
pl	Usuń profil źródła danych

en	Delete Data Source Profiles
pl	Usuń profil źródła danych

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych

en	Duplicate Data Source Profile
pl	Duplikat profilu źródła danych

en	Duplicate Data Source Profiles
pl	Duplikat profilu źródła danych

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
pl	Jedna lub więcej napraw plików RRD nie powiodło się. Informacje o błędach można znaleźć w dzienniku kaktusów.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący profil źródła danych RRA.

en	Profile Name: %s
pl	Nazwa profilu: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
pl	Usuń profil źródła danych RRA

en	Each Insert is New Row
pl	Każda wkładka jest nowym wierszem

en	(Some Elements Read Only)
pl	(tylko niektóre elementy do odczytu)

en	RRA [edit: %s %s]
pl	RRA [edit: %s %s] [edit: %s %s].

en	Data Source Profile [edit: %s]
pl	Profil źródła danych [edytuj: %s]

en	Data Source Profile [new]
pl	Profil źródła danych [nowy]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
pl	Profil źródłowy danych RRA (naciśnij przycisk Zapisz, aby zaktualizować zakres czasowy)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
pl	Profil źródła danych RRA (tylko do odczytu)

en	Data Retention
pl	Zatrzymanie wskazania

en	Graph Timespan
pl	Czas trwania wykresu

en	Steps
pl	Kroki

en	Rows
pl	Wiersze

en	Select Consolidation Function(s)
pl	Wybierz funkcję(-e) konsolidacji

en	Delete Data Source Profile Item
pl	Usuń pozycję profilu źródła danych

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
pl	%s KBajty na źródło danych i % Bajtów na nagłówek

en	%s KBytes per Data Source
pl	% KBajtów na źródło danych

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
pl	%d Lata

en	1 Year
pl	1 Rok

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Week
pl	%d Tydzień

en	%d Weeks
pl	%d tygodni

en	%d Day
pl	%d dzień

en	%d Days
pl	%d dni

en	1 Hour
pl	1 Godzina

en	Data Source Profiles
pl	Profile źródeł danych

en	Profiles
pl	Profile

en	Has Data Sources
pl	posiada źródła danych

en	Data Source Profile Name
pl	Profil źródła danych Nazwa źródła

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
pl	Czy jest to domyślny profil dla wszystkich nowych szablonów danych?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
pl	Profile, które są w użyciu, nie mogą być usunięte. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie przez źródło danych lub szablon danych.

en	Read Only
pl	Tylko do odczytu

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
pl	Profile, które są używane przez Źródła danych, są odczytywane tylko na razie.

en	Poller Interval
pl	Wybrany okres pomiędzy kolejnymi pomiarami

en	The Polling Frequency for the Profile
pl	Częstotliwość sondażu dla profilu

en	Heartbeat

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
pl	Ilość czasu, w sekundach, bez dobrych danych, zanim dane zostaną zapisane jako nieznane

en	The number of Data Sources using this Profile.
pl	Liczba źródeł danych korzystających z tego profilu.

en	The number of Data Templates using this Profile.
pl	Liczba szablonów danych korzystających z tego profilu.

en	No Data Source Profiles Found
pl	Nie znaleziono profili źródłowych danych

en	Change Device
pl	Zmień urządzenie

en	Reapply Suggested Names
pl	Ponownie zastosuj sugerowane nazwy

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następujące źródło danych

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
pl	Kliknij "Continue", aby włączyć następujące źródło danych.

en	Delete Data Source
pl	Usuń źródło danych

en	Delete Data Sources
pl	Usuń źródło danych

en	The following Graph is using this Data Source.
pl	Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie tych źródeł danych:

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graph is using these Data Sources.
pl	Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie tych źródeł danych:

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	Leave the Graph Untouched
pl	Pozostaw wykres <strong>Graph</strong> bez zmian.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
pl	Usuń wszystkie elementy wykresu <strong></strong>, które odnoszą się do tego źródła danych.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
pl	Usuń wszystkie <strong>Grafy</strong>, które odnoszą się do tego źródła danych.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następujące źródło danych.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
pl	Kliknij "Continue", aby wyłączyć następujące źródło danych.

en	Disable Data Source
pl	Wyłączyć źródło danych

en	Disable Data Sources
pl	Wyłączyć źródło danych

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
pl	Kliknij "Continue", aby włączyć następujące źródło danych.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
pl	Kliknij "Continue", aby włączyć następujące źródło danych.

en	Enable Data Source
pl	Włącz źródło danych

en	Enable Data Sources
pl	Włącz źródło danych

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następujące źródło danych

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
pl	Kliknij "Continue", aby usunąć następujące źródło danych

en	Change Device for Data Source
pl	Zmiana profilu źródła danych

en	Change Device for Data Sources
pl	Zmień ustawienia urządzenia

en	New Device
pl	Nowy produkt

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
pl	Kliknij "Continue", aby ponownie zastosować sugerowaną nazwę do następującego źródła danych.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
pl	Kliknij "Continue", aby ponownie zastosować sugerowaną nazwę do następującego źródła danych.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
pl	Reaply Suggested Naming to Data Source

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
pl	Reaply Suggested Naming to Data Source

en	Custom Data [data input: %s]
pl	Dane niestandardowe [wprowadzanie danych: %s]

en	(From Device: %s)
pl	(Z urządzenia: %s)

en	(From Data Template)
pl	(z szablonu danych)

en	Nothing Entered
pl	Nic nie zostało wprowadzone

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
pl	Brak pól wejściowych dla wybranego źródła danych wejściowych

en	Data Template Selection [edit: %s]
pl	Wybór szablonu danych [edycja: %s]

en	Data Template Selection [new]
pl	Wybór szablonu danych [nowy]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
pl	Wyłącz tryb debugowania źródła danych.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
pl	Włącz tryb debugowania źródła danych.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
pl	Wyłącz tryb Info źródła danych.

en	Turn On Data Source Info Mode.
pl	Włącz tryb Info źródła danych.

en	Edit Graph: '%s'.
pl	Edycja szablonu wykresu.

en	Edit Device.
pl	Edytuj urządzenie

en	Edit Data Template.
pl	Edycja szablonu danych.

en	Disable Data Source.
pl	Wyłączyć źródło danych

en	Enable Data Source.
pl	Włącz źródło danych

en	Selected Data Template
pl	Wybrany szablon danych

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
pl	Nazwa nadana temu szablonowi danych. Należy pamiętać, że szablony wykresów można zmieniać tylko na szablony kompatybilne ze standardem 100%$, co oznacza, że zawierają one identyczne źródła danych.

en	Device
pl	Urządzenie

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
pl	Wybierz urządzenie, do którego należy to źródło danych.

en	Supplemental Data Template Data
pl	Uzupełniający szablon danych

en	Data Source Fields
pl	Pola z danymi źródłowymi

en	Data Source Item Fields
pl	Dane Pozycja źródłowa Pola

en	Custom Data
pl	Własny ładunek

en	Data Source Item %s
pl	Źródło danych Pozycja %s

en	New
pl	Nowy

en	Data Source Debug
pl	Źródło danych Debug

en	RRDtool Tune Info

en	External
pl	Zewnętrzny

en	1 Minute
pl	1 minuta

en	Data Sources [ All Devices ]
pl	Źródła danych [Brak urządzenia]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
pl	Źródła danych [Brak urządzenia]

en	Data Sources [ %s ]
pl	Źródła danych [%s]

en	Bad Indexes
pl	Indeks

en	Note that this query may take some time to run.
pl	Pamiętaj, że uruchomienie tego zapytania może zająć trochę czasu.

en	Orphaned
pl	Sieroctwo

en	Data Source Name
pl	Nazwa źródła danych

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
pl	Nazwa tego źródła danych. Generalnie programowo generowany z definicji szablonu danych.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego źródła danych. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących to zapytanie o dane.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
pl	Częstotliwość zbierania danych dla tego źródła danych.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
pl	Jeśli to źródło danych nie jest długo używane przez Graphs, można je usunąć.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
pl	Czy dane będą zbierane dla tego źródła danych. Kontrolowane na poziomie szablonu danych.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
pl	Szablon danych, na którym oparto to źródło danych.

en	Damaged Data Source Name
pl	Nazwa źródła danych

en	No Data Sources Found
pl	Nie znaleziono źródeł danych

en	No Graphs
pl	Wykresy

en	Aggregates
pl	Kruszywa

en	No Aggregates
pl	Kruszywa

en	Change Profile
pl	Zmiana ustawień konta

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Delete Data Template
pl	Usuń szablon (szablony) danych

en	Delete Data Templates
pl	Usuń szablon (szablony) danych

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Data Template
pl	Duplikat szablonu(-ów) danych

en	Duplicate Data Templates
pl	Duplikat szablonu(-ów) danych

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Change Profile for Data Template
pl	Zmień szablon wykresu

en	Change Profile for Data Templates
pl	Zmień szablon wykresu

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
pl	UWAGA: Zmiana ta dotyczy tylko przyszłych źródeł danych i nie zmienia istniejących źródeł danych.

en	New Data Source Profile
pl	Nowy profil źródła danych

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
pl	Szablony danych [edytuj: %s]

en	Edit Data Input Method.
pl	Edycja metody wprowadzania danych.

en	Data Templates [new]
pl	Szablony danych [nowe]

en	This field is always templated.
pl	Pole to jest zawsze szablonowane.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zezwolić użytkownikowi na zmianę wartości po prawej stronie podczas tworzenia źródła danych.

en	Data Templates in use can not be modified
pl	Szablony danych w użyciu nie mogą być modyfikowane

en	Data Source Item [%s]
pl	Źródło danych Pozycja źródłowa [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
pl	Ta wartość jest wyłączona, ponieważ albo jest wartością pochodną urządzenia, albo specjalnego obiektu Data Query, który śledzi krytyczne powiązania Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
pl	Ta wartość jest wyłączona, ponieważ pochodzi z Urządzenia i jest tylko do odczytu.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
pl	Wartość zostanie wyprowadzona z urządzenia, jeśli pole to pozostanie puste.

en	Custom Data Warning Message
pl	Dane niestandardowe [wprowadzanie danych: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
pl	OSTRZEŻENIE: Może dojść do utraty danych

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
pl	Po odznaczeniu tego pola wyboru, a następnie zapisaniu szablonu danych, wszelkie istniejące źródła danych oparte na tym szablonie danych utracą swoje dane niestandardowe. Może to spowodować nieprawidłowe gromadzenie danych i wykresy

en	Data Templates
pl	Szablony danych

en	Method
pl	Metoda

en	Data Template Name
pl	Szablon danych Nazwa

en	The name of this Data Template.
pl	Nazwa tego szablonu danych.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego szablonu danych. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
pl	Szablonów danych, które są w użyciu, nie można usunąć. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie przez źródło danych.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
pl	Liczba źródeł danych korzystających z tego szablonu danych.

en	Input Method
pl	Zmiana układów klawiatury

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
pl	Metoda stosowana do umieszczania danych w pliku RRD źródła danych.

en	Profile Name
pl	Nazwa profilu

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
pl	Domyślny profil źródła danych dla tego szablonu danych.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
pl	Źródła danych oparte na nieaktywnych szablonach danych nie będą aktualizowane w czasie trwania badania.

en	No Data Templates Found
pl	Nie znaleziono szablonów danych

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć składany predefiniowany(-e) zestaw(-y) GPRINT.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć składany predefiniowany(-e) zestaw(-y) GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset
pl	Usuń ustawienia wstępne GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
pl	Usuń ustawienia wstępne GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
pl	Zaprogramowane ustawienia GPRINT [edytuj: %s].

en	GPRINT Presets [new]
pl	Zaprogramowane ustawienia GPRINT [nowe].

en	GPRINT Presets
pl	Ustawienia zaprogramowane przez GPRINT

en	GPRINTs

en	GRPINTs
pl	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name

en	The name of this GPRINT Preset.
pl	Nazwa tego GPRINT Preset.

en	Format

en	The GPRINT format string.
pl	Łańcuch w formacie GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
pl	Nie można skasować używanych GPRINTów. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie do wykresu lub szablonu wykresu.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących ten GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
pl	Liczba szablonów wykresów wykorzystujących ten GPRINT.

en	No GPRINT Presets
pl	Brak presetów GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
pl	WYKRES NIE ISTNIEJE

en	Graph Utility View for Graph: %s
pl	Widok narzędzia graficznego

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
pl	Szczegóły wykresu, narzędzia do powiększania i usuwania błędów

en	CSV Export
pl	Eksport CSV

en	Edit Graph Template
pl	Edycja szablonu wykresu.

en	Click to view just this Graph in Real-time
pl	Kliknij, aby wyświetlić tylko ten wykres w czasie rzeczywistym

en	Graph Source/Properties
pl	Wykres Źródło/Nieruchomości

en	Graph Data
pl	Dane z wykresu

en	The Cacti Poller has not run yet.
pl	Cacti Poller jeszcze nie działa.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
pl	Czas rzeczywisty został wyłączony przez administratora.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
pl	Katalog pamięci podręcznej obrazu nie istnieje. Najpierw utwórz go i ustaw uprawnienia, a następnie spróbuj otworzyć kolejny wykres w czasie rzeczywistym.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
pl	Katalog pamięci podręcznej obrazu nie jest zapisywalny. Proszę ustawić uprawnienia, a następnie spróbować otworzyć inny wykres w czasie rzeczywistym.

en	Cacti Real-time Graphing
pl	Wykres w czasie rzeczywistym

en	Thumbnails
pl	Miniaturki

en	%d seconds left.
pl	pozostały %d sekund.

en	seconds left.
pl	pozostały sekundy.

en	Change Settings
pl	Zmień ustawienia

en	Full Sync Graphs
pl	Wykresy synchronizacji

en	Quick Sync Graphs
pl	Wykresy synchronizacji

en	Cur:

en	Avg:
pl	Śred.

en	Max:

en	Min:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
pl	Elementy szablonu wykresu [edytuj wykres: %s].

en	Data Template Filter
pl	Pozycja szablonu danych

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
pl	Ten filtr ograniczy źródła danych widoczne w menu rozwijanym Źródło danych.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
pl	Synchronizacja szablonu wykresu '%s' zaowocowała naprawami %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
pl	Synchronizacja szablonu wykresu '%s' spowodowała brak napraw.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Delete Graph Template
pl	Usuń szablon(y) wykresu

en	Delete Graph Templates
pl	Usuń szablon(y) wykresu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Graph Template
pl	Duplikat szablonu wykresu (szablonów)

en	Duplicate Graph Templates
pl	Duplikat szablonu wykresu (szablonów)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący szablon kolorów

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Resize Graph Template
pl	Nowy szablon wykresu

en	Resize Graph Templates
pl	Szablony wykresów

en	Template Class
pl	Szablon W oparciu o szablon

en	Graph Height
pl	Wysokość wykresu

en	Graph Width
pl	Szerokość wykresu

en	Image Format
pl	Format obrazu

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zsynchronizować wykresy z następującym(-i) szablonem(-ami) wykresów. Ta funkcja jest ważna, jeśli masz wykresy, które istnieją z wieloma wersjami szablonów wykresów i chcesz, aby wszystkie one były wspólne w wyglądzie.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zsynchronizować wykresy z następującym(-i) szablonem(-ami) wykresów. Ta funkcja jest ważna, jeśli masz wykresy, które istnieją z wieloma wersjami szablonów wykresów i chcesz, aby wszystkie one były wspólne w wyglądzie.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
pl	Synchronizacja wykresów z szablonami wykresów

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
pl	Synchronizacja wykresów z szablonami wykresów

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zsynchronizować wykresy z następującym(-i) szablonem(-ami) wykresów. Ta funkcja jest ważna, jeśli masz wykresy, które istnieją z wieloma wersjami szablonów wykresów i chcesz, aby wszystkie one były wspólne w wyglądzie.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zsynchronizować wykresy z następującym(-i) szablonem(-ami) wykresów. Ta funkcja jest ważna, jeśli masz wykresy, które istnieją z wieloma wersjami szablonów wykresów i chcesz, aby wszystkie one były wspólne w wyglądzie.

en	Graph Template Items [edit: %s]
pl	Elementy szablonu wykresu [edytuj: %s]

en	Graph Item Inputs
pl	Wejścia elementów wykresu

en	No Inputs
pl	Brak danych wejściowych

en	Graph Template [edit: %s]
pl	Szablon wykresu [edytuj: %s]

en	Graph Template [new]
pl	Szablon wykresu [nowy]

en	Graph Template Options
pl	Opcje szablonów wykresów

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zezwolić użytkownikowi na zmianę wartości po prawej stronie podczas tworzenia wykresu.

en	Graph Templates
pl	Szablony wykresów

en	Class
pl	Klasyczny

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
pl	Nazwa tego szablonu wykresu.

en	The Class of this Graph Template
pl	Nazwa tego szablonu wykresu.

en	The Version of this Graph Template
pl	Nazwa tego szablonu wykresu.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
pl	Szablonów wykresów, które są w użyciu, nie można usunąć. W użytkowaniu jest definiowany jako odniesienie przez wykres.

en	Graph Items
pl	Elementy wykresu

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących ten szablon wykresu.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
pl	Liczba wykresów wykorzystujących ten szablon wykresu.

en	The default image format for the resulting Graphs.
pl	Domyślny format obrazu dla wynikowych wykresów.

en	The default size of the resulting Graphs.
pl	Domyślny rozmiar wykresów wynikowych.

en	Vertical Label
pl	Etykieta pionowa

en	The vertical label for the resulting Graphs.
pl	Pionowa etykieta dla powstałych wykresów.

en	No Graph Templates Found
pl	Nie znaleziono szablonów wykresów

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
pl	Wejścia elementów wykresu [edytuj wykres: %s].

en	Associated Graph Items
pl	Powiązane pozycje wykresów

en	Item #%s
pl	Element #%s

en	Graph Preview Filters
pl	Filtry podglądu wykresów

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
pl	Stosowana lista wykresów niestandardowych - filtrowanie z listy ].

en	Graph List View Filters
pl	Filtry listy wykresów

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
pl	Stosowana lista wykresów niestandardowych - filtr z listy ]

en	View
pl	Podgląd

en	View Graphs
pl	Wyświetlanie wykresów

en	Add to a Report
pl	Dodaj do raportu

en	Report
pl	Raport

en	All Graphs & Templates
pl	Wszystkie wykresy i szablony

en	Not Templated
pl	Urządzenia nieszablonowe

en	Graph Name
pl	Nazwa wykresu

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
pl	Tytuł tego wykresu. Ogólnie rzecz biorąc, programowo generowane na podstawie definicji szablonu wykresu lub sugerowanych reguł nazewnictwa. Maksymalna długość tytułu jest kontrolowana w zakładce Ustawienia->Wizualne.

en	Site Name
pl	Nazwa strony

en	The Site Name for this Graph.
pl	Nazwa tej grupy.

en	Site Location
pl	Lokalizacja

en	The Site Location for this Graph.
pl	Nazwa tej grupy.

en	The device for this Graph.
pl	Nazwa tej grupy.

en	Source Type
pl	Typ źródła

en	The underlying source that this Graph was based upon.
pl	Podstawowe źródło, na którym oparto ten wykres.

en	Source Name
pl	Nazwa źródła

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
pl	Szablon wykresu lub zapytanie o dane, na podstawie którego powstał wykres.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
pl	Rozmiar wykresu, gdy nie jest on wyświetlany w trybie podglądu.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
pl	Wybierz Raport, aby dodać wybrane wykresy do.

en	Preview Mode
pl	Tryb podglądu

en	Add Selected Graphs to Report
pl	Dodano wybrane wykresy do raportu

en	Ok

en	Title
pl	Tytuł

en	Start Date
pl	Data rozpoczęcia

en	End Date
pl	Data zakończenia

en	Step
pl	Krok

en	Total Rows
pl	Łączna liczba wierszy

en	Graph ID
pl	Identyfikator wykresu

en	Host ID
pl	ID Hosta

en	Nth Percentile
pl	Percentyl

en	Summation
pl	Suma ogólna

en	Date
pl	Data

en	Summary Details
pl	Podsumowujące szczegóły

en	Download
pl	Pobierz

en	Change Graph Template
pl	Zmień szablon wykresu

en	Convert to Graph Template
pl	Konwersja do szablonu wykresu

en	Apply Automation Rules
pl	Zastosuj zasady automatyzacji

en	Create Aggregate Graph
pl	Tworzenie wykresu agregatu

en	Create Aggregate from Template
pl	Tworzenie agregatu z szablonu

en	No Device -
pl	Brak urządzenia

en	Created graph: %s
pl	Utworzony wykres: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
pl	ERROR: Brak źródła danych. Szablon kontrolny

en	Data Sources [No Device]
pl	Źródła danych [Brak urządzenia]

en	Data Sources [%s]
pl	Źródła danych [%s]

en	Data Template
pl	Szablon danych

en	Graph Items [graph: %s]
pl	Elementy wykresu [wykres: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
pl	Wybierz źródło danych, które ma być powiązane z tym elementem wykresu.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
pl	Obecnie nie ma zdefiniowanych szablonów agregacji dla wybranych Legacy Aggregates.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następną(-e) stronę(-y).

en	Delete Graph
pl	Usuń wykres(y)

en	Delete Graphs
pl	Usuń wykres(y)

en	The following Data Source is used by this Graph.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are used by this Graph.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are used by this Graph.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	Delete Method
pl	Usuń kolor

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
pl	Usuń wszystkie źródła danych, do których odwołuje się wykres (wykresy), a które nie są używane gdzie indziej.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
pl	Usuń wszystkie źródła danych, do których odwołuje się wykres (wykresy), a które nie są używane gdzie indziej.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
pl	Usuń wszystkie źródła danych, do których odwołuje się wykres (wykresy), a które nie są używane gdzie indziej.

en	Leave the Data Source untouched.
pl	Pozostaw źródło(-a) danych nietknięte.

en	Leave the Data Sources untouched
pl	Pozostaw źródło(-a) danych nietknięte.

en	Leave the Data Sources untouched
pl	Pozostaw źródło(-a) danych nietknięte.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
pl	Wybierz szablon wykresu i kliknij 'Dalej', aby zmienić szablon wykresu dla następujących wykresów. Należy pamiętać, że wyświetlane będą tylko kompatybilne szablony wykresów. Kompatybilność jest identyfikowana przez osoby posiadające identyczne źródła danych.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
pl	Wybierz szablon wykresu i kliknij 'Dalej', aby zmienić szablon wykresu dla następujących wykresów. Należy pamiętać, że wyświetlane będą tylko kompatybilne szablony wykresów. Kompatybilność jest identyfikowana przez osoby posiadające identyczne źródła danych.

en	New Graph Template
pl	Nowy szablon wykresu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Duplicate Graph
pl	Duplikat Wykres(y)

en	Duplicate Graphs
pl	Duplikat Wykres(y)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) wykresu zagregowanego (Szablon wykresów zagregowanych).

en	Convert Graph to Template
pl	Konwersja do szablonu wykresu

en	Convert Graphs to Templates
pl	Konwersja do szablonu wykresu

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać wybrane wykresy do poniższego raportu.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać wybrane wykresy do poniższego raportu.

en	Change Graph to new Device
pl	Zmiana wykresu(-ów) powiązanego(-ych) urządzenia

en	Change Graphs to new Device
pl	Zmiana wykresu(-ów) powiązanego(-ych) urządzenia

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby ponownie zastosować sugerowane nazewnictwo do następującego wykresu (wykresów).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby ponownie zastosować sugerowane nazewnictwo do następującego wykresu (wykresów).

en	Reapply Suggested Names for Graph
pl	Ponowne zastosowanie sugerowanego nazewnictwa do wykresu(-ów)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
pl	Ponowne zastosowanie sugerowanego nazewnictwa do wykresu(-ów)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zastosować Reguły Automatyki do następujących wykresów.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zastosować Reguły Automatyki do następujących wykresów.

en	Apply Automation Rules to Graph
pl	Zastosuj zasady automatyzacji

en	Apply Automation Rules to Graphs
pl	Zastosuj zasady automatyzacji

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć wykres zagregowany z wybranego wykresu (wykresów).

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć wykres zagregowany z wybranego wykresu (wykresów).

en	The following Data Source is in use by this Graph.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
pl	Poniższe źródła danych są wykorzystywane przez te wykresy.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć wykres zagregowany z wybranego wykresu (wykresów).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć wykres zagregowany z wybranego wykresu (wykresów).

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące Raporty.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące Raporty.

en	Place Graph on Report
pl	Umieść wykresy na raporcie

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Place Graph on Tree
pl	Umieść wykres(y) na drzewie

en	Place Graphs on Tree
pl	Umieść wykres(y) na drzewie

en	Destination Branch
pl	Oddział docelowy

en	Graph Items [new]
pl	Elementy wykresu [nowe]

en	Graph Items [edit: %s]
pl	Elementy wykresu [edytuj: %s]

en	Graph [edit: %s]
pl	Wykres [edytuj: %s]

en	Graph [new]
pl	Wykres [nowy]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
pl	Wyłącz tryb debugowania wykresu.

en	Turn On Graph Debug Mode.
pl	Włącz tryb debugowania wykresu.

en	Edit Graph Template.
pl	Edycja szablonu wykresu.

en	Edit Data Source: '%s'.
pl	Źródła danych [%s]

en	Unlock Graph.
pl	Odblokuj wykres.

en	Lock Graph.
pl	Wykres blokady.

en	View Timespans.
pl	Czas

en	Selected Graph Template
pl	Wybrany szablon wykresu

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
pl	Wybierz szablon wykresu, aby zastosować go do tego wykresu. Należy pamiętać, że szablony wykresów można zmienić tylko na w 100% kompatybilny szablon wykresu, co oznacza, że zawiera on identyczne źródła danych.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
pl	Wybierz urządzenie, do którego należy ten wykres.

en	Supplemental Graph Template Data
pl	Uzupełniający szablon wykresu Dane

en	Graph Fields
pl	Pola wykresów

en	Graph Item Fields
pl	Pola elementów wykresu

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
pl	Stosowana lista wykresów niestandardowych - filtr z listy ]

en	Graph Management [ All Devices ]
pl	Nowe wykresy dla [ Wszystkie urządzenia]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
pl	Zarządzanie grupą użytkowników [edytuj: %s]

en	Graph Management [ %s ]
pl	Zarządzanie wykresami

en	Source
pl	Brak źródła

en	Non Templated
pl	Urządzenia nieszablonowe

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego wykresu. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	The image format of the Graph.
pl	Domyślny format obrazu dla wynikowych wykresów.

en	Empty Graph
pl	Kopiuj wykres

en	Default Settings Saved
pl	Zapisane ustawienia domyślne

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
pl	Nowe wykresy dla [ %s]

en	New Graphs for [ All Devices ]
pl	Nowe wykresy dla [ Wszystkie urządzenia]

en	New Graphs for None Host Type
pl	Nowe wykresy dla typu hosta bez hosta

en	Filter Settings Saved
pl	[ Ustawienia filtra zapisane ]

en	Graph Types
pl	Rodzaje wykresów

en	Graph Template Based
pl	Szablon wykresu

en	Save Filters
pl	Zapisz filtry

en	Edit this Device
pl	Edytuj to urządzenie

en	Create New Device
pl	Utwórz nowe urządzenie

en	(Select a graph type to create)
pl	(Wybierz typ wykresu do utworzenia)

en	Create
pl	Utwórz

en	Select All
pl	Zaznacz wszystko

en	Select All Rows
pl	Wybierz wszystkie wiersze

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
pl	Błąd podczas analizowania pliku XML zasobu zapytania o dane dla zapytania danych '%s' o identyfikatorze '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
pl	Błąd podczas analizowania pliku XML zasobu zapytania o dane dla zapytania danych '%s' o identyfikatorze '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
pl	Błąd podczas analizowania pliku XML zasobu zapytania o dane dla zapytania danych '%s' o identyfikatorze '%s'

en	Data Query [%s]
pl	Zapytanie o dane [%s]

en	From there you can get more information.
pl	Stamtąd można uzyskać więcej informacji.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
pl	To zapytanie o dane zwróciło 0 wierszy, być może wystąpił problem z wykonaniem tego zapytania o dane.

en	You can run this Data Query in debug mode
pl	Możesz uruchomić to zapytanie w trybie debugowania

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
pl	Indeks jest wyłączony, ponieważ zapytanie o dane nie ma powiązanych szablonów wykresów.

en	Search Returned no Rows.
pl	Wyszukiwanie Zwrócony brak wierszy.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
pl	Błąd w zapytaniu o dane. Może to być spowodowane następującymi przyczynami: Uprawnienia plików lub brakujący lub niepoprawnie sformatowany plik XML zapytania o dane.

en	Select a Graph Type to Create
pl	Wybierz typ wykresu do utworzenia

en	Make selection default
pl	Dokonaj wyboru domyślnie

en	Set Default
pl	Ustaw domyślne

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
pl	Zmień ustawienia urządzenia

en	Clear Statistics
pl	Przejrzyste statystyki

en	Sync to Device Template
pl	Synchronizacja z szablonem urządzenia

en	Place Device on Report
pl	Umieścić urządzenie(-a) na drzewie

en	Data Query Re-indexed.
pl	Indeks zapytań o dane

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
pl	Zapytanie o dane urządzenia ponownie zindeksowane. Wyświetlane są szczegółowe dane wyjściowe.

en	Device Debugging Enabled for Device.
pl	Debugowanie urządzenia włączone dla urządzenia.

en	Device Debugging Disabled for Device.
pl	Urządzenie jest wyłączone

en	Poller Cache for Device Refreshed.
pl	Odświeżono pamięć podręczną odpytywania urządzenia.

en	ERROR: Invalid Device ID.
pl	ERROR: Urządzenie [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
pl	Reindex urządzenia zakończony w% 0,2f sekund. Zaktualizowano% d elementów.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
pl	Nie można połączyć się z serwerem

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Delete Devices
pl	Usuń urządzenie(-a)

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
pl	Pozostaw wszystkie wykresy i źródła danych bez zmian. Źródło(-a) danych zostanie(-ą) jednak wyłączone.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
pl	Usuń wszystkie powiązane wykresy i źródła danych.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące urządzenie(-a).

en	Enable Device
pl	Włączyć urządzenie(-a)

en	Enable Devices
pl	Włączyć urządzenie(-a)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące urządzenie(-a).

en	Disable Device
pl	Urządzenie wyłączane

en	Disable Devices
pl	Urządzenie wyłączane

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Change Devices
pl	Zmień urządzenie

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące urządzenie(-a).

en	Clear Statistics for Device
pl	Przejrzyste statystyki dotyczące urządzeń

en	Clear Statistics for Devices
pl	Przejrzyste statystyki dotyczące urządzeń

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby zsynchronizować następujące urządzenia do ich szablonu urządzenia.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby zsynchronizować następujące urządzenia do ich szablonu urządzenia.

en	Synchronize Device Template
pl	Synchronizacja z szablonem urządzenia

en	Synchronize Devices Templates
pl	Synchronizacja z szablonem urządzenia

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby wyłączyć następujące Raporty.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby włączyć następujące urządzenie(-a).

en	Place Devices on Report
pl	Umieścić urządzenie(-a) na drzewie

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące drzewo.

en	Place Device on Tree
pl	Umieścić urządzenie(-a) na drzewie

en	Place Devices on Tree
pl	Umieścić urządzenie(-a) na drzewie

en	Device [new]
pl	Urządzenie [nowe]

en	Device [edit: %s]
pl	Urządzenie [edytuj: %s]

en	Disable Device Debug
pl	Wyłącz debuger urządzenia

en	Enable Device Debug
pl	Włączyć debugowanie urządzenia

en	Repopulate Poller Cache
pl	Odbudować pamięć podręczną Pollera

en	View Poller Cache
pl	Zobacz pamięć podręczną Poller Cache

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
pl	Tworzenie wykresów dla tego urządzenia

en	Re-Index Device
pl	Metoda Re-Index

en	Data Source List
pl	Lista źródeł danych

en	Graph List
pl	Lista wykresów

en	Contacting Device
pl	Kontakt z urządzeniem

en	Edit
pl	Edytuj

en	Is Being Graphed
pl	Jest się chwycianym

en	Not Being Graphed
pl	Nie jest się chwyconym

en	Delete Graph Template Association
pl	Usuń stowarzyszenie szablonów wykresów

en	No associated graph templates.
pl	Brak powiązanych szablonów wykresów.

en	Add Graph Template
pl	Dodaj szablon wykresu

en	Add Graph Template to Device
pl	Dodaj szablon wykresu do urządzenia

en	Data Query Debug Information
pl	Zapytanie o dane Informacje o debugowaniu

en	Copy
pl	Kopiuj

en	Hide
pl	Ukryj

en	Associated Data Queries
pl	Powiązane zapytania o dane

en	Re-Index Method
pl	Metoda Re-Index

en	[%d Items, %d Rows]
pl	[%d Pozycje, %d Rzędów]

en	Fail
pl	Błąd

en	Success
pl	Sukces

en	Reload Query
pl	Zapytanie dotyczące przeładunku

en	Verbose Query
pl	Zwięzłe zapytanie

en	Remove Query
pl	Usuń zapytanie

en	No Associated Data Queries.
pl	Brak powiązanych zapytań o dane.

en	Add Data Query
pl	Dodaj zapytanie o dane

en	Add Data Query to Device
pl	Dodaj zapytanie o dane do urządzenia

en	Delete Item from Device Template
pl	Usuń szablon(-y) urządzenia

en	Undefined
pl	Niezdefiniowane

en	Site
pl	Lokalizacja

en	Export Devices
pl	Eksport urządzeń

en	Not Up
pl	Nie w górę

en	Recovering
pl	Odzyskiwanie

en	Service Check
pl	Usuń listę kontrolną

en	Device Description
pl	Opis produktu

en	The name by which this Device will be referred to.
pl	Nazwa, pod jaką to urządzenie będzie się odnosić.

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
pl	Adres IP lub nazwa hosta. Jeśli nazwa hosta, musi być rozwiązywalna albo przez DNS, albo z pliku hosta.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego urządzenia. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
pl	Liczba równoczesnych wątków, które należy wykorzystać do zapylania tego urządzenia. Dotyczy to wyłącznie sonarów kręgosłupa.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
pl	Całkowita liczba wykresów generowanych przez to urządzenie.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
pl	Całkowita liczba źródeł danych wygenerowanych z tego urządzenia.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
pl	Stan monitorowania urządzenia na podstawie wyników ping. Jeśli to urządzenie jest urządzeniem specjalnego typu, z użyciem nazwy hosta "localhost" lub z powodu ustawienia, aby nie przeprowadzać kontroli dostępności, zawsze pozostanie ono w stanie gotowości. W przypadku korzystania z kolektora danych cmd.php, urządzenie bez wykresów nie jest pingowane przez kolektor danych i pozostanie w stanie "Nieznany".

en	The site associated to this Device
pl	Miasto związane z tą stroną.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
pl	Województwo

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
pl	Czas, przez jaki to urządzenie znajdowało się w aktualnym stanie.

en	The current amount of time that the host has been up.
pl	Aktualny czas, przez jaki gospodarz był w górę.

en	Poll Time
pl	Czas badania

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
pl	Czas potrzebny do zebrania danych z tego urządzenia.

en	Current (ms)
pl	Prąd (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
pl	Aktualny czas ping w milisekundach, aby dotrzeć do urządzenia.

en	Average (ms)
pl	Średnia (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
pl	Średni czas ping w milisekundach, aby dotrzeć do urządzenia, ponieważ liczniki zostały wyzerowane dla tego urządzenia.

en	Availability
pl	Dostępność

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
pl	Odsetek dostępności w oparciu o wyniki ping od momentu wyczyszczenia liczników dla tego urządzenia.

en	Create Date
pl	Utwórz

en	The Date that the Device was added to Cacti.
pl	Data rozpoczęcia debugowania.

en	Sync Devices
pl	Synchronizacja urządzeń

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Delete Device Template
pl	Usuń szablon(-y) urządzenia

en	Delete Device Templates
pl	Usuń szablon(-y) urządzenia

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Duplicate Device Template
pl	Duplikat szablonu urządzenia (szablonów)

en	Duplicate Device Templates
pl	Duplikat szablonu urządzenia (szablonów)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujący(-e) szablon(-y) urządzenia.

en	Sync Device Template
pl	Synchronizacja z szablonem urządzenia

en	Sync Device Templates
pl	Synchronizacja z szablonem urządzenia

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć poniższy szablon wykresu zostanie oddzielony od szablonu urządzenia.

en	Graph Template Name: %s
pl	Nazwa szablonu wykresu: %s

en	Remove Graph Template
pl	Nowy szablon wykresu

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
pl	Kliknięcie przycisku "Continue" (Kontynuuj) powoduje usunięcie następujących zapytań o dane, które zostaną oddzielone od szablonu urządzenia.

en	Data Query Name: %s
pl	Nazwa zapytania o dane: %s

en	Remove Data Query
pl	Usuń zapytanie

en	Device Templates [edit: %s]
pl	Szablony urządzeń [edytuj: %s]

en	Device Templates [new]
pl	Szablony urządzeń [nowe]

en	Default Submit Button
pl	Domyślny Przycisk Wyślij

en	Add Graph Template to Device Template
pl	Dodaj szablon wykresu do szablonu urządzenia

en	No associated data queries.
pl	Brak powiązanych zapytań o dane.

en	Add Data Query to Device Template
pl	Dodaj zapytanie o dane do szablonu urządzenia

en	Device Templates
pl	Szablony urządzeń

en	Has Devices
pl	Has Has Devices

en	Device Template Name
pl	Nazwa szablonu urządzenia

en	The name of this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	Device Class
pl	Reguły dotyczące urządzeń

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	Author
pl	Autor

en	The author of this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	Copyright
pl	prawo

en	The copyright of this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
pl	Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego szablonu urządzenia. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
pl	Nie można usunąć używanych szablonów urządzeń. W użytkowaniu jest zdefiniowany jako powoływany przez urządzenie.

en	Devices Using
pl	Urządzenia wykorzystujące

en	The number of Devices using this Device Template.
pl	Liczba urządzeń korzystających z tego szablonu urządzenia.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
pl	Nie znaleziono szablonów urządzeń

en	Not Logged In
pl	Nie zalogowany

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
pl	Aby uzyskać dostęp do tego obszaru Cacti, musisz być zalogowany.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
pl	FATAL: Aby uzyskać dostęp do tego obszaru Cacti, musisz być zalogowany.

en	Login Again
pl	Zaloguj się ponownie

en	Permission Denied
pl	Brak uprawnień

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
pl	Jeśli uważasz, że jest to błąd. Prosimy o kontakt z administratorem Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
pl	Nie wolno Ci uzyskać dostępu do tej sekcji Cacti.

en	Installation In Progress
pl	Instalacja w toku

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
pl	Tylko administratorzy Cacti z uprawnieniami Install/Upgrade mogą zalogować się w tym czasie

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
pl	Trwa instalacja lub aktualizacja.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
pl	Ostatni raz ten Data Collector został w pełni zsynchronizowany z główną witryną Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
pl	Zapisz pomyślnie.

en	Save Failed.
pl	Zapis raportu nie powiódł się

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
pl	Zapisz niepowodzenie z powodu błędów w polu (Sprawdź czerwone pola).

en	Passwords do not match, please retype.
pl	Hasła nie pasują do siebie, proszę wpisać ponownie.

en	You must select at least one field.
pl	Musisz wybrać co najmniej jedno pole.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
pl	Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć włączoną autoryzację użytkownika.

en	XML parse error.
pl	Błąd parsera XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
pl	Podświetlony katalog nie istnieje. Proszę wpisać prawidłowy katalog.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
pl	Plik logu Cacti musi mieć rozszerzenie '.log

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
pl	Dane wejściowe dla metody nie wydają się być białe.

en	Data Source does not exist.
pl	Źródło danych nie istnieje.

en	Username already in use.
pl	Nazwa użytkownika już używana.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
pl	Zwroty SNMP v3 "Paszporty ochrony prywatności" nie pasują do

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
pl	Paszporty uwierzytelniające SNMP v3 Authentication Passphrases nie pasują

en	XML: Cacti version does not exist.
pl	XML: Wersja Cacti nie istnieje.

en	XML: Hash version does not exist.
pl	XML: Wersja Hash nie istnieje.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
pl	XML: Generowany z nowszą wersją Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
pl	XML: Nie można zlokalizować kodu typu.

en	Username already exists.
pl	Taka nazwa użytkownika już istnieje.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
pl	Zmiana nazwy użytkownika nie jest dozwolona dla wyznaczonego szablonu lub gościa.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
pl	Usuwanie przez użytkownika niedozwolone dla wyznaczonego szablonu lub gościa.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
pl	Usuwanie przez użytkownika niedozwolone dla wyznaczonego użytkownika eksportującego wykres.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
pl	Szablon danych zawiera usunięty profil źródła danych. Proszę ponownie zapisać szablon danych z istniejącym profilem źródła danych.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
pl	Szablon wykresu zawiera usunięty prefiks GPrint. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych, aby zidentyfikować i/lub poprawić.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
pl	Szablon wykresu zawiera usunięte CDEFy. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych, aby zidentyfikować i/lub poprawić.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
pl	Szablon wykresu zawiera usuniętą metodę wprowadzania danych. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych w celu identyfikacji.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pl	Szablon danych nie został znaleziony podczas eksportu. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych w celu identyfikacji.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pl	Szablon urządzenia nie został znaleziony podczas eksportu. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych w celu identyfikacji.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
pl	Zapytanie o dane nie znalezione podczas eksportu. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych w celu identyfikacji.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pl	Szablon wykresu nie znaleziono podczas eksportu. Proszę uruchomić skrypt naprawy bazy danych w celu identyfikacji.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
pl	Nie znaleziono wykresu. Został on usunięty lub baza danych wymaga naprawy.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
pl	Zwroty SNMPv3 Auth Passphrases muszą składać się z 8 lub więcej znaków.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
pl	Niektóre wykresy nie są aktualizowane. Nie można zmienić urządzenia dla wykresów opartych na wyszukiwaniu danych.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
pl	Nie można zmienić urządzenia dla wykresów opartych na wyszukiwaniu danych.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
pl	Niektóre ustawienia nie zostały zapisane. Sprawdź wiadomości poniżej. Sprawdź, czy czerwone pola nie zawierają błędów.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
pl	Podświetlony plik nie istnieje. Proszę wpisać prawidłową nazwę pliku.

en	All User Settings have been returned to their default values.
pl	Wszystkie ustawienia użytkownika zostały przywrócone do wartości domyślnych.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
pl	Nie wprowadzono sugerowanej nazwy pola. Wprowadź nazwę pola i spróbuj ponownie.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
pl	Sugerowana wartość nie została wprowadzona. Wprowadź sugerowaną wartość i spróbuj ponownie.

en	You must select at least one object from the list.
pl	Musisz wybrać przynajmniej jeden obiekt z listy.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
pl	Aktualizacja szablonu urządzenia. Pamiętaj, aby synchronizować szablony, aby wcisnąć wszystkie zmiany do urządzeń, które korzystają z tego szablonu urządzenia.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
pl	Zapisz pomyślnie. Ustawienia replikowane do Remote Data Collectors.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
pl	Zapisz nie powiodło się. Wartości minimalne muszą być niższe od Wartości maksymalnej.

en	Unable to change password. User account not found.
pl	Nie można zmienić hasła. Konto użytkownika nie znalezione.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
pl	Zapisane dane wejściowe. Przed utworzeniem wykresów lub źródeł danych należy zaktualizować szablony danych, odwołując się do tej metody wprowadzania danych.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
pl	Zapisane dane wejściowe. Przed rozpoczęciem korzystania z nowych lub zmodyfikowanych pól wprowadzania danych należy zaktualizować szablony danych, odwołując się do tej metody wprowadzania danych, zanim rozpocznie się używanie przez zbieracze danych nowych lub zmodyfikowanych pól wprowadzania danych.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
pl	Zapisane pole wprowadzania danych. Przed utworzeniem wykresów lub źródeł danych należy zaktualizować szablony danych, odwołując się do tej metody wprowadzania danych.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
pl	Zapisane pole wprowadzania danych. Przed rozpoczęciem korzystania z nowych lub zmodyfikowanych pól wprowadzania danych należy zaktualizować szablony danych, odwołując się do tej metody wprowadzania danych, zanim rozpocznie się używanie przez zbieracze danych nowych lub zmodyfikowanych pól wprowadzania danych.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
pl	Określony plik dziennika nie jest plikiem dziennika Cacti ani archiwum.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
pl	Określony plik dziennika był plikiem archiwum Cacti i został usunięty.

en	Cacti log purged successfully
pl	Kaktusy pomyślnie oczyszczone z Cacti

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
pl	W przypadku wymuszenia zmiany hasła, należy również zezwolić użytkownikowi na zmianę hasła.

en	You are not allowed to change your password.
pl	Nie wolno Ci zmieniać hasła.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
pl	Nie można określić rozmiaru pola hasła, proszę sprawdzić uprawnienia użytkownika db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
pl	Nie można zwiększyć rozmiaru pola hasła, należy sprawdzić uprawnienia użytkownika bazy danych

en	LDAP/AD based password change not supported.
pl	Zmiana hasła w oparciu o LDAP/AD nie jest obsługiwana.

en	Password successfully changed.
pl	Hasło pomyślnie zmienione.

en	Unable to clear log, no write permissions
pl	Nie można wyczyścić dziennika, brak uprawnień zapisu

en	Unable to clear log, file does not exist
pl	Nie można wyczyścić dziennika, plik nie istnieje

en	CSRF Timeout, refreshing page.
pl	CSRF Timeout, odświeżam stronę.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
pl	CSRF Timeout wystąpił z powodu nieaktywności, strona odświeżona.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
pl	Nieprawidłowy znacznik czasu. Wybierz znacznik czasu w przyszłości.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
pl	Zbieracz(y) danych zsynchronizowany(e) do pracy w trybie offline

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
pl	Nie znaleziono kolektora(-ów) danych podczas synchronizacji

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
pl	Nie można nawiązać połączenia MySQL ze zdalnym kolektorem danych.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
pl	Kolektor synchronizacji danych musi być zainicjowany z głównego serwera Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
pl	Synchronizacja nie obejmuje serwera centralnej bazy danych Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
pl	Podczas zapisywania zdalnego kolektora danych, nazwa hosta bazy danych musi być unikalna.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
pl	Remote Database Hostname musi być czymś innym niż "localhost" dla każdego zdalnego gromadzenia danych.

en	Path variables on this page were only saved locally.
pl	Zmienne ścieżki na tej stronie zostały zapisane tylko lokalnie.

en	Report Saved
pl	Raport Zapisany

en	Report Save Failed
pl	Zapis raportu nie powiódł się

en	Report Item Saved
pl	Pozycja raportu zapisana

en	Report Item Save Failed
pl	Zapis pozycji raportu nie powiodł się

en	Graph was not found attempting to Add to Report
pl	Nie znaleziono wykresu próbującego dodać do raportu

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
pl	Nie można dodać wykresów. Obecny użytkownik nie jest właścicielem

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
pl	Nie można dodać wszystkich wykresów. Szczegóły znajdują się w komunikacie o błędzie.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden wykres, aby dodać go do raportu.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
pl	Wszystkie wykresy zostały dodane do Raportu. Duplikaty wykresów z tym samym czasem zostały pominięte.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
pl	Pamięć podręczna zasobów Pollera wyczyszczona. Główny kolektor danych zostanie odbudowany przy następnym starcie, a potem nastąpi zdalne zbieranie danych.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
pl	Brak dostępu. Nie masz uprawnień do żądanej akcji.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
pl	Strona nie ustawiona. W związku z tym nie może zostać wyświetlona.

en	Unexpected error occurred
pl	Wystąpił nieoczekiwany błąd

en	Function
pl	Funkcja

en	Special Data Source
pl	Specjalne źródło danych

en	Custom String
pl	Niestandardowy ciąg

en	Current Graph Item Data Source
pl	Źródło danych bieżących pozycji wykresu

en	Script/Command
pl	Skrypt/Polecenie

en	Script Server
pl	Serwer skryptów

en	Stream Data
pl	Dane z wykresu

en	Stream Data Query
pl	Dane z wykresu

en	Index Count
pl	Liczba indeksów

en	Verify All
pl	Weryfikuj wszystko

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
pl	Wszystkie operacje Re-Indexing będą wykonywane ręcznie lub zarządzane za pomocą skryptów lub automatyki urządzeń.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
pl	Gdy czas sprawności SNMP urządzeń cofnie się, zostanie wykonana funkcja Re-Index.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
pl	Gdy zmieni się liczba indeksów zapytań o dane, zostanie wykonany Re-Index.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
pl	W każdym cyklu kolektora zostanie przeprowadzony cykl Re-Index. Bardzo niewydajne.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
pl	Nazwa pola SNMP (Dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
pl	Wartość pola SNMP (od użytkownika)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
pl	Typ wyjścia SNMP (Dropdown)

en	Normal
pl	Normalny

en	Light
pl	Jasny

en	Mono

en	North
pl	Północ

en	South
pl	Południe

en	West
pl	Lewa

en	East
pl	Wschód

en	Left
pl	Lewa

en	Right
pl	Prawo

en	Justified
pl	Wyjustowane

en	Center
pl	Środek

en	Top -> Down
pl	Góra -> dół

en	Bottom -> Up
pl	Dół -> Góra

en	Numeric
pl	Numeryczne

en	Timestamp
pl	Sygnatura czasu

en	Duration
pl	Czas trwania

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
pl	nieuzywane

en	Version %d
pl	Wersja %d

en	[None]
pl	[Brak]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
pl	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
pl	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
pl	AES-256

en	Logfile Only
pl	Tylko plik dziennika

en	Logfile and Syslog/Eventlog
pl	Pliki dziennika i Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
pl	Tylko Syslog/Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
pl	Czas sprawności Ping i SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
pl	Czas sprawności Ping lub SNMP

en	SNMP Uptime
pl	Czas sprawności SNMP

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping

en	Stream Device
pl	Synchronizacja urządzeń

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	TCP Ping Closed
pl	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
pl	BRAK - Syslog tylko jeśli wybrany

en	LOW - Statistics and Errors
pl	NISKI - statystyki i błędy

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
pl	ŚREDNI - statystyki, błędy i wyniki

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
pl	WYSOKI - statystyki, błędy, wyniki i główne zdarzenia we/wy

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
pl	DEBUG - Statystyki, błędy, wyniki, wejścia/wyjścia i przepływ programów

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
pl	DEVEL - poziom DEBUG dla deweloperów

en	Selected Poller Interval
pl	Wybrany okres pomiędzy kolejnymi pomiarami

en	Every %d Seconds
pl	Co %d sekund

en	Every Minute
pl	Każda minuta

en	Every %d Minutes
pl	Co %d minutę/minut

en	Every Hour
pl	Co godzine

en	Every %d Hours
pl	Co %d godzin

en	Every %d Day
pl	Każdy %1 Dzień

en	%0.1f Minutes
pl	%d minut

en	%d Year
pl	%d rok

en	Disabled/Manual
pl	Wyłączony/Ręczny

en	Every day
pl	Codziennie

en	1 Thread
pl	%d Gwint

en	Cacti Builtin Authentication
pl	Wbudowane uwierzytelnianie

en	Web Basic Authentication
pl	Podstawowa autoryzacja serwera Web

en	LDAP/AD User Domains
pl	Domeny użytkownika

en	LDAP

en	Active Directory
pl	Aktywny katalog

en	LDAPS
pl	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
pl	Trudny

en	Demand

en	Allow
pl	Zezwól

en	Try
pl	Spróbuj

en	No Searching
pl	Brak wyszukiwania

en	Anonymous Searching
pl	Anonimowe wyszukiwanie

en	Specific Searching
pl	Wyszukiwanie szczególne

en	Enabled (strict mode)
pl	Włączony (tryb ścisły)

en	Operator

en	Another CDEF
pl	Inny CDEF

en	Inherit Parent Sorting
pl	Sortowanie odziedziczonej jednostki dominującej

en	Manual Ordering (No Sorting)
pl	Ręczna kolejność (bez sortowania)

en	Alphabetic Ordering
pl	Kolejność alfabetyczna

en	Natural Ordering
pl	Kolejność naturalna

en	Numeric Ordering
pl	Kolejność numeryczna

en	Header
pl	Nagłówek

en	Graph
pl	Wykres

en	Data Query Index
pl	Indeks zapytań o dane

en	Current Graph Item Polling Interval
pl	Aktualny okres pomiędzy kolejnymi pomiarami pozycji na wykresie

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
pl	Wszystkie źródła danych (nie należy wliczać duplikatów)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
pl	Wszystkie źródła danych (w tym duplikaty)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
pl	Wszystkie podobne źródła danych (nie należy uwzględniać duplikatów)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
pl	Wszystkie podobne źródła danych (nie należy uwzględniać duplikatów) Częstotliwość sondażu

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
pl	Wszystkie podobne źródła danych (w tym duplikaty)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
pl	Pozycja źródła danych bieżących: Wartość minimalna

en	Current Data Source Item: Maximum Value
pl	Pozycja źródła danych bieżących: Wartość maksymalna

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
pl	Pozycja źródła danych bieżących: Wartość minimalna

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
pl	Pozycja źródła danych bieżących: Wartość minimalna

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
pl	Pozycja źródła danych bieżących: Wartość minimalna

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
pl	Wykres: Dolna granica

en	Graph: Upper Limit
pl	Wykres: Górna granica

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
pl	Liczba wszystkich źródeł danych (nie należy wliczać duplikatów)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
pl	Liczba wszystkich źródeł danych (w tym duplikaty)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
pl	Liczba wszystkich podobnych źródeł danych (nie należy wliczać duplikatów)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
pl	Liczba wszystkich podobnych źródeł danych (w tym duplikaty)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
pl	Licencja

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
pl	Konsola

en	Console Page
pl	Góra strony konsoli

en	New Graphs
pl	Nowe wykresy

en	Management
pl	Zarządzanie

en	Sites
pl	Lokalizacje

en	Trees

en	Data Collection
pl	Zbieranie danych

en	Data Collectors
pl	Zbieracze danych

en	Aggregate
pl	Agregat

en	Automation
pl	Automatyzacja

en	Discovered Devices
pl	Odkryte urządzenia

en	Presets

en	Data Profiles
pl	Profile danych

en	Import/Export
pl	Import / Eksport

en	Import Packages
pl	Importuj szablon

en	Import Templates
pl	Importuj szablon

en	Export Templates
pl	export szablonu

en	Create Packages
pl	Importuj szablon

en	Repositories
pl	Powroty

en	Public Keys
pl	Publikuj

en	Configuration
pl	Konfiguracja

en	Settings
pl	Ustawienia

en	Users
pl	Użytkownicy

en	User Groups
pl	Grupy użytkowników

en	User Domains
pl	Domeny użytkownika

en	Utilities
pl	Narzędzia

en	System Utilities
pl	Narzędzia systemowe

en	RRDfile Cleaner
pl	Środek czyszczący RRDfile

en	SNMP Managers
pl	Wpisy SNMP

en	External Links
pl	Linki zewnętrzne

en	User Log
pl	Nazwa użytkownika

en	Troubleshooting
pl	Wsparcie

en	RRDfile Checker
pl	Środek czyszczący RRDfile

en	Technical Info
pl	Pomoc techniczna

en	Change Log
pl	ChangeLogLanguage

en	Support
pl	Wsparcie

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
pl	Zastosuj zasady automatyzacji

en	Cacti Related
pl	Sprawozdanie Cacti

en	Database Related
pl	Baza danych

en	Facilities Related

en	Generic Device
pl	Ogólny poziom logów

en	HPC/Grid Computing
pl	Opcje siatki

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
pl	Bilansowanie obciążenia

en	Network Switch
pl	Filtry sieciowe

en	Network Router
pl	Filtry sieciowe

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
pl	Filtry sieciowe

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
pl	Baza danych

en	Storage Related

en	Telco Related
pl	Wybierz szablon

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
pl	Nie podano

en	AMQP Stats
pl	Statystyki

en	CPU Stats
pl	Statystyki

en	Disk Stats
pl	Status Urządzenia

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
pl	Następny start

en	Webserver Stats
pl	Status Urządzenia

en	Kafka Stats
pl	Statystyki

en	Kernel Stats
pl	Nie podano

en	Kernel Memory
pl	Pamięć systemowa

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
pl	Nie podano

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
pl	Nie podano

en	Mosquitto Stats
pl	Stan "Boost

en	Network Stats
pl	Sieci

en	Process Stats
pl	Procesy

en	QOS Stats
pl	Statystyki

en	Swap Stats
pl	Statystyki

en	Syslog Stats
pl	Nie podano

en	System Stats
pl	Ustawienia użytkownika

en	Unspecified
pl	Wyjustowane

en	All Lines
pl	Wszystkie linie

en	%d Lines
pl	%d Linie

en	Console Access
pl	Dostęp do konsoli

en	Realtime Graphs
pl	Wykresy czasu rzeczywistego

en	Update Profile
pl	Aktualizuj profil

en	Users/Groups
pl	Grupy użytkowników

en	Settings/Utilities
pl	Ustawienia/Użytki

en	Installation/Upgrades
pl	Instalacja/Upgrade'y

en	Sites/Devices/Data
pl	Miejsca/urządzenia/Dane

en	Spike Handling
pl	Ustawienia uśmiercania szpiku

en	Package Management
pl	Zarządzanie kłodami

en	Log Administration
pl	Administracja dzienników

en	Log Viewing
pl	Przeglądanie dziennika

en	Reports Administration
pl	Administracja dzienników

en	Reports Creation
pl	Tworzenie raportów

en	Show Graph Action Icons
pl	Pokaż tytuł wykresu

en	Show User Help Links
pl	Pokaż linki pomocy użytkownika

en	Plugin Administration
pl	Administracja dzienników

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	Template Editor
pl	Edytor Szablonu

en	General Administration
pl	Administracja ogólna

en	System Administration
pl	Administracja systemu

en	CDEF

en	CDEF Item
pl	Pozycja CDEF

en	GPRINT Preset

en	Data Input Field
pl	Pole wprowadzania danych

en	Data Source Profile
pl	Profil źródła danych

en	Data Template Item
pl	Pozycja szablonu danych

en	Graph Template Item
pl	Element szablonu wykresu

en	Graph Template Input
pl	Wprowadzanie szablonów wykresów

en	VDEF

en	VDEF Item
pl	Pozycja VDEF

en	Last Half Hour
pl	Ostatnie pół godziny

en	Last Hour
pl	w ostatniej godzinie

en	Last %d Hours
pl	Ostatnie godziny

en	Last Day
pl	Ostatni dzień

en	Last %d Days
pl	Ostatnie %d dni

en	Last Week
pl	W zeszłym tygodniu

en	Last %d Weeks
pl	Ostatnie tygodnie

en	Last Month
pl	Ostatni miesiąc

en	Last %d Months
pl	Ostatnie miesiące

en	Last Year
pl	W poprzednim roku

en	Last %d Years
pl	Ostatnie lata

en	Day Shift
pl	Zmiana dzienna

en	This Day
pl	Ostatni dzień

en	This Week
pl	W tym tygodniu

en	This Month
pl	Ten miesiąc

en	This Year
pl	W tym roku

en	Previous Day
pl	Poprzedni dzień

en	Previous Week
pl	Poprzedni tydzień

en	Previous Month
pl	Poprzedni miesiąc

en	Previous Year
pl	Poprzedni rok

en	%d Min
pl	%d Min.

en	Month Number, Day, Year
pl	Numer miesiąca, dzień, rok

en	Month Name, Day, Year
pl	Miesiąc Nazwa, dzień, rok

en	Day, Month Number, Year
pl	Dzień, numer miesiąca, rok

en	Day, Month Name, Year
pl	Dzień, miesiąc Nazwa, Rok

en	Year, Month Number, Day
pl	Rok, liczba miesięczna, dzień

en	Year, Month Name, Day
pl	Rok, miesiąc Nazwa, dzień

en	After Boost
pl	Po Boost

en	%d MBytes
pl	%d MBajty

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes

en	2,000 Data Source Items
pl	2 000 Pozycje źródeł danych

en	5,000 Data Source Items
pl	5 000 Pozycje źródeł danych

en	10,000 Data Source Items
pl	10 000 Pozycje źródeł danych

en	15,000 Data Source Items
pl	15 000 Pozycje źródeł danych

en	25,000 Data Source Items
pl	25 000 Pozycje źródeł danych

en	50,000 Data Source Items (Default)
pl	50 000 Pozycje źródłowe danych (domyślnie)

en	100,000 Data Source Items
pl	100 000 Pozycje źródłowe danych

en	200,000 Data Source Items
pl	200 000 Pozycje źródeł danych

en	400,000 Data Source Items
pl	400 000 Pozycje źródłowe danych

en	2 Hours
pl	2 godziny

en	4 Hours
pl	4 godziny

en	6 Hours
pl	6 godz

en	%s Hours
pl	%s Godziny

en	%d GByte
pl	%d GBytes

en	Unlimited
pl	Bez limitu

en	%s Minutes
pl	%s Minuty

en	1 Megabyte
pl	1 Megabajt

en	%d Megabytes
pl	%d Megabajty

en	Send Now
pl	Wyślij teraz

en	Take Ownership
pl	Przejmij

en	Inline PNG Image
pl	Obraz PNG w linii produkcyjnej

en	Inline JPEG Image
pl	Obraz w formacie JPEG w trybie on-line

en	Inline GIF Image
pl	Obraz w trybie online GIF

en	Attached PNG Image
pl	Dołączony obraz PNG

en	Attached JPEG Image
pl	Dołączony obraz JPEG

en	Attached GIF Image
pl	Dołączony obraz GIF

en	Inline PNG Image, LN Style
pl	Inline PNG Image, styl LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
pl	Obraz JPEG w formacie Inline, styl LN

en	Inline GIF Image, LN Style
pl	Obraz GIF Inline, styl LN

en	Text
pl	Tekst

en	Tree
pl	Drzewo

en	Horizontal Rule
pl	Linia pozioma

en	left
pl	do lewej

en	center
pl	wyśrodkowanie

en	right
pl	prawo

en	Minute(s)
pl	Min.

en	Hour(s)
pl	Godzin(-a,-y)

en	Day(s)
pl	Dni

en	Week(s)
pl	Tydzień(tygodnie)

en	Month(s), Day of Month
pl	Miesiąc (miesiące), dzień miesiąca

en	Month(s), Day of Week
pl	Miesiąc (miesiące), dzień tygodnia

en	Year(s)
pl	Rok/lat

en	Keep Graph Types
pl	Zachowaj typy wykresów

en	Keep Type and STACK
pl	Zachowaj typ i STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
pl	Przelicz na wykres AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
pl	Przelicz na wykres LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
pl	Przelicz na wykres LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
pl	Przejdź do wykresu LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
pl	Przelicz na wykres LINE1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
pl	Przelicz na wykres LINE2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
pl	Przejdź do wykresu LINE3

en	No Totals
pl	Łącznie nie Suma

en	Print All Legend Items
pl	Drukuj wszystkie elementy legendy

en	Print Totaling Legend Items Only
pl	Drukuj łącznie Tylko pozycje z legendy

en	Total Similar Data Sources
pl	Ogółem podobne źródła danych

en	Total All Data Sources
pl	Wszystkie źródła danych ogółem

en	No Reordering
pl	Brak ponownego zamówienia

en	Data Source, Graph
pl	Źródło danych, wykres

en	Graph, Data Source
pl	Wykres, Źródło danych

en	Base Graph Order
pl	Ma wykresy

en	contains
pl	zawiera

en	does not contain
pl	nie zawiera

en	begins with
pl	zaczyna się od

en	does not begin with
pl	nie zaczyna się od

en	ends with
pl	kończy się

en	does not end with
pl	nie kończy się na

en	matches
pl	dopasowania

en	is not equal to
pl	nie jest równy/a/e

en	is less than
pl	jest mniejszy niż

en	is less than or equal
pl	jest mniejsza lub równa

en	is greater than
pl	jest większa niż

en	is greater than or equal
pl	jest większa lub równa

en	is unknown
pl	jest nieznany

en	is not unknown
pl	jest nieznany

en	is empty
pl	jest pusty

en	is not empty
pl	nie jest pusty

en	matches regular expression
pl	spełnia wyrażenie regularne

en	does not match regular expression
pl	nie pasuje do wyrażenia regularnego

en	Fixed String
pl	String stały

en	Every 1 Hour
pl	Co 1 godzina

en	Every Day
pl	codziennie

en	Every Week
pl	Raz na tygodzień

en	Every %d Weeks
pl	Co tydzień

en	Jan
pl	Sty

en	Feb
pl	Lut

en	Mar

en	Apr
pl	Kwi

en	May
pl	Maj

en	Jun
pl	Cze

en	Jul
pl	Lip

en	Aug
pl	Sie

en	Sep
pl	Wrz

en	Oct
pl	Paź

en	Nov
pl	Lis

en	Dec
pl	Gru

en	Use the First Handler Found
pl	Użyj obsługi PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
pl	Użyj obsługi PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
pl	Użyj Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
pl	Użyj modułu obsługi GetText MonoTranslator

en	Sun
pl	Nie

en	Mon
pl	Pon

en	Tue
pl	Wt

en	Wed
pl	Śr

en	Thu
pl	Czw

en	Fri
pl	Pt

en	Sat
pl	Sob

en	Arabic
pl	Arabski

en	Bulgarian
pl	Bułgarski

en	Chinese (China)
pl	Chińczycy (Chiny)

en	Chinese (Taiwan)
pl	Chiński (Tajwan)

en	Dutch
pl	Holenderski

en	English
pl	Angielski

en	French
pl	Francuski

en	German
pl	Niemiecki

en	Greek
pl	Grecki

en	Hebrew
pl	Hebrajski

en	Hindi
pl	Hinduski

en	Italian
pl	Włoski

en	Japanese
pl	Japoński

en	Korean
pl	Koreański

en	Polish
pl	Polski

en	Portuguese
pl	Portugalski

en	Portuguese (Brazil)
pl	portugalski (Brazylia)

en	Russian
pl	Rosyjski

en	Spanish
pl	Hiszpański

en	Swedish
pl	Szwedzki

en	Turkish
pl	Turecki

en	Vietnamese
pl	Wietnamski

en	Classic
pl	Klasyczny

en	Modern
pl	Nowoczesny

en	Dark
pl	Ciemny

en	Paper-plane
pl	Papierowa płaszczyzna

en	Paw

en	Sunrise
pl	Wschód słońca

en	[Fail]
pl	Błąd

en	[Warning]
pl	[Ostrzeżenie]

en	[Restart]
pl	Ograniczony

en	[Success]
pl	Sukces!

en	[Skipped]
pl	Pominięty] [Pominięty

en	User Profile (Edit)
pl	Profil użytkownika (Edycja)

en	Tree Mode
pl	Tryb drzewa

en	List Mode
pl	Tryb listy

en	Console
pl	Konsola

en	Graph Management
pl	Zarządzanie wykresami

en	(Edit)
pl	(Edytuj)

en	Create New Graphs
pl	Tworzenie nowych wykresów

en	Create Graphs from Data Query
pl	Tworzenie wykresów z zapytania o dane

en	(Remove)
pl	Usuń

en	View Log
pl	Zobacz log

en	Graph Trees
pl	Wykresy drzew

en	Graph Template Items
pl	Elementy szablonu wykresu

en	Round Robin Archives
pl	Archiwa Robina okrągłego

en	Data Input Fields
pl	Pola wprowadzania danych

en	(Remove Item)
pl	(Usuń element)

en	RRD Cleaner
pl	Środek czyszczący RRD

en	List unused Files
pl	Lista niewykorzystanych plików

en	RRD Check
pl	Kontrola działania

en	Technical Support
pl	Pomoc techniczna

en	View User Log
pl	Wyświetlanie dziennika użytkownika

en	Clear User Log
pl	Wyczyść dziennik użytkownika

en	Purge User Log
pl	Oczyszczanie dziennika użytkownika

en	View Data Query Cache
pl	Wyświetlanie zapytań o dane w pamięci podręcznej

en	Clear Log
pl	Wyczyść dziennik

en	Boost Status
pl	Stan "Boost

en	View SNMP Agent Cache
pl	Zobacz pamięć podręczną agenta SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
pl	Zobacz dziennik powiadomień agenta SNMP

en	VDEF Items
pl	Pozycje VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
pl	Zobacz odbiorniki powiadomień SNMP

en	Cacti Settings
pl	Ustawienia Cacti

en	External Link
pl	Zewnętrzny odnośnik

en	(Action)
pl	Akcja:

en	Cacti Help
pl	Kaktusy Strona główna

en	Export Results
pl	Eksport wyników

en	Package Cacti Template
pl	Duplikat szablonu(-ów) danych

en	Package Repositories
pl	Pliki opakowaniowe

en	Package Public Keys
pl	Pliki opakowaniowe

en	Reporting
pl	Raporty

en	Report Add
pl	Dodaj raport

en	Report Delete
pl	Sprawozdanie Skasuj

en	Report Edit
pl	Edycja raportu

en	Report Edit Item
pl	Edycja pozycji raportu

en	Color Template Items
pl	Elementy szablonów kolorów

en	Aggregate Items
pl	Pozycje zagregowane

en	Graph Rule Items
pl	Elementy reguły wykresu

en	Tree Rule Items
pl	Punkty Regulaminu Drzewa

en	years
pl	%d Lata

en	days
pl	dni

en	hrs
pl	godz

en	mins
pl	minut

en	secs
pl	sek

en	hours
pl	godzin

en	minutes
pl	minut

en	seconds
pl	sekund

en	SNMP Version
pl	Wersja SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
pl	Wybierz wersję SNMP dla tego hosta.

en	SNMP Community String
pl	SNMP String wspólnotowy

en	Fill in the SNMP read community for this device.
pl	Wypełnij formularz SNMP read community dla tego urządzenia.

en	SNMP Security Level
pl	Poziom bezpieczeństwa SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
pl	SNMP v3 Poziom bezpieczeństwa, który należy stosować przy wyszukiwaniu urządzenia.

en	SNMP Auth Protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
pl	Wybierz protokół autoryzacji SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
pl	SNMP Nazwa użytkownika (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
pl	SNMP v3 nazwa użytkownika dla tego urządzenia.

en	SNMP Password (v3)
pl	Hasło SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
pl	Hasło SNMP v3 dla tego urządzenia.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
pl	Protokół SNMP o ochronie prywatności (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
pl	Wybierz protokół SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
pl	Paszport prywatności SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
pl	Wybierz hasło SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Context (v3)
pl	Kontekst SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
pl	Wprowadź kontekst SNMP, który ma być używany dla tego urządzenia.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
pl	Wprowadź SNMP v3 Engine Id, aby używać tego urządzenia. Pozostawić to pole puste, aby móc korzystać z identyfikatora SNMP Engine ID zdefiniowanego dla odbiornika powiadomień SNMPv3.

en	SNMP Port
pl	Port SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
pl	Wprowadź numer portu UDP, który ma być używany dla SNMP (domyślnie 161).

en	SNMP Timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
pl	Maksymalna liczba milisekund Cacti będzie czekać na odpowiedź SNMP (nie działa z obsługą php-snmp).

en	SNMP Retries
pl	SNMP Powtórzenia

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
pl	Liczba prób pingowania urządzenia przez Cacti przed oznaczeniem go jako urządzenia w dół.

en	Maximum OIDs Per Get Request
pl	Maksymalny identyfikator OID na żądanie

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
pl	Określono liczbę identyfikatorów OID, które można uzyskać w jednym żądaniu SNMP Get.

en	%d OID
pl	Max OID

en	%d OID's
pl	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
pl	Maksymalna liczba powtórzeń podczas spaceru zbiorczego

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
pl	W przypadku urządzeń SNMPv2 i SNMPv3 maksymalny rozmiar powtórzeń SNMP Bulk Walk. Ustawienie domyślne to „Automatyczne wykrywanie przy ponownym indeksowaniu”. W przypadku bardzo dużych przełączników, serwerów o wysokiej wydajności, sieci Jumbo Frame Networks lub połączeń WAN o dużym opóźnieniu zwiększenie tej wartości może zwiększyć wydajność odpytywania. Więcej danych jest pakowanych w pojedynczy pakiet SNMP, co może skrócić czas wykonywania zapytań o dane. Jednak niektóre urządzenia mogą całkowicie odmówić odpowiedzi na pakiety z ustawionym zbyt dużym maksymalnym rozmiarem powtórzeń. Może to być szczególnie prawdziwe w przypadku urządzeń typu IoT o mniejszej mocy lub mniejszych wbudowanych urządzeń IT. Należy również zwrócić szczególną uwagę na całkowitą MTU ścieżki sieciowej, ponieważ ustawienie zbyt wysokiej wartości może prowadzić do fragmentacji pakietów.

en	Auto Detect on Re-Index
pl	Automatyczne wykrywanie przy ponownym indeksowaniu

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
pl	Automatyczne wykrywanie/ustawianie przy pierwszym ponownym indeksowaniu

en	%d Repetition
pl	Opcje siatki

en	%d Repetitions
pl	Opcje siatki

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
pl	Maksymalna liczba prób dotarcia do urządzenia poprzez SNMP Readstring przed rezygnacją.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
pl	Przydatna nazwa dla tego profilu przechowywania danych i ankietowania.

en	New Profile
pl	Nowy profil

en	Polling Interval
pl	Odstęp ankietowania

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
pl	Częstotliwość, z jaką dane będą zbierane ze źródła danych?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
pl	Jak długo może brakować danych, zanim RRDtool zapisze nieznane dane. Zwiększ tę wartość, jeśli źródło danych jest niestabilne i chcesz przenieść stare dane zamiast pokazywać luki na wykresach. Wartość ta jest mnożona przez współczynnik X-Files w celu określenia rzeczywistego czasu.

en	X-Files Factor
pl	Współczynnik X-Files

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
pl	Ilość nieznanych danych, które nadal można uznać za znane.

en	Consolidation Functions
pl	Funkcje konsolidacyjne

en	How data is to be entered in RRAs.
pl	W jaki sposób dane mają być wprowadzane do RRA.

en	Is this the default storage profile?
pl	Czy jest to domyślny profil zapisu?

en	RRDfile Size (in Bytes)
pl	Rozmiar pliku RRD (w bajtach)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
pl	Na podstawie liczby wierszy we wszystkich RRA i liczby wybranych funkcji konsolidacyjnych, wielkość całego pliku RRD.

en	New Profile RRA
pl	Nowy profil RRA

en	Aggregation Level
pl	Poziom agregacji

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
pl	Liczba próbek wymagana przed wypełnieniem wiersza w specyfikacji RRA. Pierwsza RRA powinna zawsze mieć wartość 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
pl	Ile pokoleń danych jest przechowywanych w RRA.

en	Default Timespan
pl	Domyślny przedział czasowy

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
pl	Podczas przeglądania wykresu opartego na danym RRA, domyślny czas wyświetlania tego wykresu.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
pl	Na podstawie poziomu agregacji, wierszy i odstępu czasu pomiędzy kolejnymi badaniami, ilość danych, które będą zatrzymywane w RRA

en	RRA Size (in Bytes)
pl	Wielkość RRA (w bajtach)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
pl	Na podstawie liczby wierszy i liczby wybranych funkcji konsolidacji, wielkość tego RRA w pliku RRD.

en	A useful name for this CDEF.
pl	Przydatna nazwa dla tego CDEF.

en	The name of this Color.
pl	Nazwa tego koloru.

en	Hex Value
pl	Szesnastkowy kod koloru

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
pl	Wartość heksadecymalna dla tego koloru; ważny zakres: 00000000-FFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
pl	Każdy nazwany kolor powinien być tylko do odczytu.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
pl	Wprowadź znaczącą nazwę dla tej metody wprowadzania danych.

en	Input Type
pl	Typ wejścia

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
pl	Wybierz metodę, której chcesz użyć do zbierania danych dla tej metody wprowadzania danych.

en	Input String
pl	String wejściowy

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
pl	Dane, które są wysyłane do skryptu, który zawiera pełną ścieżkę do skryptu oraz źródła wejścia w nawiasach <>.

en	White List Check
pl	Sprawdzenie białej listy

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
pl	Wynik kontroli weryfikacyjnej Whitespace dla konkretnej metody wprowadzania. Jeśli łańcuch wejściowy ulegnie zmianie, a plik Whitelist nie zostanie zaktualizowany, wykresy nie będą mogły być tworzone.

en	Field [%s]
pl	Pole [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
pl	Wybierz powiązane pole z pola %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
pl	Wprowadź nazwę dla tego pola %s. Uwaga: Jeśli na przykład w skrypcie używane są pary wartości nazw: NAME:VALUE, ważne jest, aby nazwa odpowiadała nazwie pola wyjściowego identycznie jak nazwa lub nazwy wyjściowe skryptu.

en	Update RRDfile
pl	Aktualizacja pliku RRD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
pl	Czy dane z tego pola wyjściowego mają być wprowadzone do pliku RRD.

en	Regular Expression Match
pl	Mecz z ekspresją regularną

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
pl	Jeśli chcesz, aby pewne wyrażenie regularne było porównywane z danymi wejściowymi, wpisz je tutaj (format preg_match).

en	Allow Empty Input
pl	Pozwól na puste wejście

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
pl	Sprawdź tutaj, czy chcesz zezwolić na wprowadzanie NULL w tym polu od użytkownika.

en	Special Type Code
pl	Kod typu specjalnego

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
pl	Jeśli pole to powinno być traktowane specjalnie przez szablony hostów, zaznacz to tutaj. Poprawne słowa kluczowe dla tego pola to %s

en	The name given to this data template.
pl	Nazwa nadana temu szablonowi danych.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
pl	Wybierz nazwę dla tego źródła danych. Może zawierać zmienne zastępcze, takie jak |host_description| lub |query_fieldName|. Pełna lista obsługiwanych znaczników zastępczych znajduje się w dokumentacji Cacti.

en	Data Source Path
pl	Ścieżka źródła danych

en	The full path to the RRDfile.
pl	Pełna ścieżka do pliku RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
pl	Skrypt/źródło użyte do zebrania danych dla tego źródła danych.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
pl	Wybierz profil źródła danych. Profil źródła danych kontroluje interwał badania opinii publicznej, agregację danych oraz politykę zatrzymywania danych w odniesieniu do źródeł danych, które z tego wynikają.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
pl	Ilość czasu w sekundach pomiędzy oczekiwanymi aktualizacjami.

en	Data Source Active
pl	Źródło danych Aktywne źródło danych

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
pl	Czy Kaktusy powinny zbierać dane dla tego źródła danych, czy nie.

en	Internal Data Source Name
pl	Dane wewnętrzne Nazwa źródła danych

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
pl	Wybierz unikalną nazwę, aby reprezentować ten fragment danych wewnątrz pliku RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
pl	Wartość minimalna ("U" dla wartości minimalnej)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
pl	Minimalna wartość danych, które mogą być gromadzone.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
pl	Wartość maksymalna ("U" dla wartości maksymalnej)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
pl	Maksymalna wartość danych, które mogą być gromadzone.

en	Data Source Type
pl	Rodzaj źródła danych Typ źródła danych

en	How data is represented in the RRA.
pl	W jaki sposób dane są reprezentowane w RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
pl	Maksymalny czas, jaki może upłynąć zanim dane zostaną wprowadzone jako "nieznane". (zwykle 2x300=600)

en	Not Selected
pl	Nie wybrane

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
pl	Po zebraniu danych, dane dla tego pola zostaną wprowadzone do tego źródła danych.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
pl	Wprowadź nazwę dla tego predefiniowanego ustawienia GPRINT, upewnij się, że jest to coś, co rozpoznajesz.

en	GPRINT Text
pl	Tekst GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
pl	Wprowadź tutaj niestandardowy ciąg znaków GPRINT.

en	Common Options
pl	Opcje wspólne

en	Title (--title)
pl	Tytuł (-tytuł)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
pl	Nazwa wydrukowana na wykresie. Może zawierać zmienne zastępcze, takie jak |host_description| lub |query_fieldName|. Pełna lista obsługiwanych znaczników zastępczych znajduje się w dokumentacji Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
pl	Etykieta pionowa (--etykieta pionowa)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
pl	Etykieta drukowana pionowo po lewej stronie wykresu.

en	Image Format (--imgformat)
pl	Format obrazu (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
pl	Typ generowanego wykresu; PNG, GIF lub SVG. Wybór typu obrazu graficznego jest bardzo zależny od narzędzia RRDtool.

en	Height (--height)
pl	Wysokość (--wysokość)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
pl	Wysokość (w pikselach) obszaru wykresu w obrębie wykresu. Obszar ten nie obejmuje legendy, legend osi ani tytułu.

en	Width (--width)
pl	Szerokość (-szerokość)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
pl	Szerokość (w pikselach) obszaru wykresu w obrębie wykresu. Obszar ten nie obejmuje legendy, legend osi ani tytułu.

en	Base Value (--base)
pl	Wartość bazowa (-bazowa)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
pl	Należy ustawić na 1024 dla pamięci i 1000 dla pomiarów ruchu drogowego.

en	Slope Mode (--slope-mode)
pl	Tryb nachylenia (- tryb nachylenia)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
pl	Korzystanie z trybu nachylenia wyrównuje kształt wykresów kosztem niektórych rozdzielczości ekranu.

en	Scaling Options
pl	Opcje skalowania

en	Auto Scale
pl	Skala auto

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
pl	Automatyczne skalowanie osi y zamiast definiowania górnej i dolnej granicy. Uwaga: jeśli to jest zaznaczone, zarówno górna jak i dolna granica zostaną zignorowane.

en	Auto Scale Options
pl	Opcje automatycznej skali

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
pl	Użyj <br> --alt-autoskala do skali do absolutnego minimum i maksimum <br> --alt-autoskala-maksymalnie do skali do wartości maksymalnej, używając danej dolnej granicy <br> --alt-autoskala-min do skali do wartości minimalnej, używając danej górnej granicy <br> --alt-automatoskala (z ograniczeniami) do skali, używając zarówno dolnej, jak i górnej granicy (RRDtool domyślnie) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
pl	Zastosowanie --alt-autoskala (ignorowanie podanych wartości granicznych)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
pl	Użyj --alt-autoskale-max (akceptując dolny limit)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
pl	Użyj --alt-autoskale-min (akceptując górną granicę)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
pl	Use --alt-autoscale (akceptacja obu limitów, RRDtool default)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
pl	Skalowanie logarytmiczne (--logarytmiczne)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
pl	Użyj Logarytmicznego skalowania w osi y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
pl	Jednostki SI dla skalowania logarytmicznego (--jednostki=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
pl	Użyj jednostek SI do skalowania logarytmicznego zamiast notacji wykładniczej.<br> Uwaga: Wykresy liniowe domyślnie używają notacji SI.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
pl	Tryb sztywnych granic (--sztywne)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
pl	Nie rozszerzaj dolnej i górnej granicy, jeśli wykres zawiera wartość spoza obowiązującego zakresu.

en	Upper Limit (--upper-limit)
pl	Górna granica (- górna granica)

en	The maximum vertical value for the graph.
pl	Maksymalna pionowa wartość dla wykresu.

en	Lower Limit (--lower-limit)
pl	Dolna granica (-limit dolny)

en	The minimum vertical value for the graph.
pl	Minimalna wartość pionowa dla wykresu.

en	Grid Options
pl	Opcje siatki

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
pl	Jednostkowa wartość siatki (--jednostka/---grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
pl	Ustawia wartość wykładnika na osi Y dla liczb. Uwaga: Ta opcja jest przestarzała i zastąpiona opcją --y-grid. W tej opcji linie siatki osi Y pojawiają się w każdym interwale siatki. Etykiety są umieszczane na wszystkich liniach produkcyjnych etykiet.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
pl	Wartość wykładnika jednostki (--jednostki-składnik)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
pl	Jakie jednostki Cacti powinny być stosowane na osi Y. Użyj 3 aby wyświetlić wszystko w "k" lub -6 aby wyświetlić wszystko w "u" (mikro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
pl	Jednostka Długość (-- jednostki długości <długości>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
pl	Ile cyfr powinno być w RRDtool przyjąć etykiety osi y? Być może będziesz musiał skorzystać z tej opcji, aby zrobić wystarczająco dużo miejsca po rozpoczęciu pracy z etykietowaniem osi y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
pl	Bez siatki (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
pl	Aby uniknąć efektu rozmycia antyaliasingu, RRDtool miga punktami na piksele o rozdzielczości urządzenia, daje to bardziej wyrazisty wygląd. Jeśli nie podoba Ci się to, możesz użyć tego przełącznika, aby wyłączyć to zachowanie.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting jest wyłączona dla PDF, EPS, SVG wyjścia domyślnie.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
pl	Alternatywna siatka Y (--alt-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
pl	Algorytm zapewnia, że zawsze masz siatkę, że jest jej wystarczająco dużo, ale nie za dużo, oraz że siatka jest metryczna. Ten parametr zapewni również, że otrzymasz wystarczająco dużo miejsc po przecinku wyświetlane nawet jeśli wykres idzie od 69.998 do 70.001.<br><strong>Note: </strong>Parametr ten może kolidować z opcjami --alt-autoskala.

en	Axis Options
pl	Opcje osi

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
pl	Oś prawa (-- oś prawa <skala:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
pl	Druga oś zostanie narysowana po prawej stronie wykresu. Jest on powiązany z lewą osią poprzez skalę i parametry przesunięcia.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
pl	Etykieta osi prawej (--zaznakowanie osi prawej <string>)

en	The label for the right axis.
pl	Etykieta dla prawej osi.

en	Right Axis Format (--right-axis-format &lt;format&gt;)
pl	Format osi prawej (-- Format osi prawej & Format osi prawej&lt;format&gt;)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
pl	Domyślnie format etykiet osi jest określany automatycznie. Jeśli chcesz to zrobić sam, użyj tej opcji z tymi samymi argumentami %lf, które znasz z poleceń PRINT i GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
pl	Formator osi prawej (--formator osi prawej <nazwa formatu>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
pl	Gdy ustawiasz etykietowanie prawej osi, zastosuj regułę do formatu danych. Obsługiwane formaty obejmują "numeryczne", gdzie dane traktowane są jako numeryczne, "timestamp", gdzie wartości interpretowane są jako UNIX timestamps (liczba sekund od stycznia 1970 r.) i wyrażane w formacie strftime (domyślnie "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Zobacz również -- jednostki długości i -- format osi prawej. Wreszcie "czas trwania", gdzie wartości są interpretowane jako czas trwania w milisekundach. Formatowanie odbywa się zgodnie z zasadami valstrfuration qualified PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
pl	Format osi lewej (- format lewa oś - format lewa-oś lewa <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
pl	Format osi lewej (- format lewa oś - format lewa-oś lewa <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
pl	Przy ustawianiu etykiet dla lewej osi należy zastosować regułę do formatu danych. Obsługiwane formaty obejmują "numeryczne", gdzie dane traktowane są jako numeryczne, "timestamp", gdzie wartości interpretowane są jako UNIX timestamps (liczba sekund od stycznia 1970 r.) i wyrażane w formacie strftime (domyślnie "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Zobacz również -- jednostki długości. Wreszcie "czas trwania", gdzie wartości są interpretowane jako czas trwania w milisekundach. Formatowanie odbywa się zgodnie z zasadami valstrfuration qualified PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
pl	Opcje legendy

en	Auto Padding
pl	Automatyczne wyściełanie

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
pl	Tekst Pad tak, aby legendy i dane wykresów zawsze były w jednej linii. Uwaga: może to spowodować, że renderowanie wykresów może trwać dłużej ze względu na większe koszty ogólne. Również Auto Padding może nie być dokładne na wszystkich typach wykresów, spójne etykietowanie zwykle pomaga.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
pl	Etykiety dynamiczne (--dynamiczne)

en	Draw line markers as a line.
pl	Narysuj znaczniki linii jako linię.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
pl	Przepisy dotyczące sił zbrojnych Legenda (-przepisy dotyczące sił zbrojnych - Legenda)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
pl	Wymusić tworzenie legend HRULE i VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
pl	Szerokość karty (-szerokość tablicy i szerokość pikseli>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
pl	Domyślnie szerokość zakładki wynosi 40 pikseli, użyj tej opcji, aby ją zmienić.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
pl	Pozycja Legenda (-- pozycja Legenda-pozycja Legenda=<pozycja>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
pl	Umieść legendę z boku wykresu.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
pl	Kierunek legendy (- kierunek lewy=<kierunek>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
pl	Umieść elementy legendy w podanej kolejności pionowej.

en	Graph Item Type
pl	Typ elementu wykresu

en	How data for this item is represented visually on the graph.
pl	W jaki sposób dane dla tego elementu są przedstawione wizualnie na wykresie.

en	The data source to use for this graph item.
pl	Źródło danych do wykorzystania dla tego elementu wykresu.

en	Primary Color
pl	Administracja podstawowa

en	The color to use for the canvas item and legend.
pl	Kolor, którego należy użyć do stworzenia legendy.

en	Primary Opacity
pl	Administracja podstawowa

en	The opacity of the primary color.
pl	Kanał krycia/alfa koloru.

en	Gradient Color
pl	Nazwany Kolor

en	The gradient color to use for the canvas item.
pl	Źródło danych do wykorzystania dla tego elementu wykresu.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
pl	Kanał krycia/alfa koloru.

en	Gradient Height
pl	Wysokość wykresu

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
pl	Funkcja konsolidacji

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
pl	Jak dane dla tego elementu są przedstawione na wykresie statystycznie.

en	CDEF Function
pl	Funkcja CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
pl	Funkcja CDEF (matematyczna) do zastosowania do tej pozycji na wykresie lub legendzie.

en	VDEF Function
pl	Funkcja VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
pl	Funkcja VDEF (matematyczna) do zastosowania do tej pozycji w legendzie wykresu.

en	Shift Data
pl	Dane dotyczące przesunięcia

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
pl	Przesunąć dane na osi czasu (oś x) o wartość podaną w polu "wartość".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
pl	HRULE|VRULE]: Wartość pozycji wykresu [TICK]: Frakcja dla kleszcza line. [SHIFT]: Przesunięcie czasu w sekundach.

en	GPRINT Type
pl	Typ GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
pl	Jeśli ten element wykresu to GPRINT, możesz opcjonalnie wybrać inny format tutaj. Dodatkowe typy można zdefiniować w sekcji "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
pl	Dostosowanie tekstu (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
pl	Wszystkie kolejne wiersze legendy zostaną wyrównane w sposób podany tutaj. Polecenie to można używać wielokrotnie na jednym wykresie. To polecenie nie tworzy układu tabelarycznego.Note: Można wstawić <HR> na poprzedniej pozycji wykresu. Note: A <HR> w tym wierszu legendy to ustawienie będzie przestarzałe!

en	Text Format
pl	Format tekstu

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
pl	Tekst, który będzie wyświetlany na legendzie tego elementu wykresu.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
pl	Wstaw twardy powrót

en	Forces the legend to the next line after this item.
pl	Wymusza przejście legendy do następnej linii po tej pozycji.

en	Line Width (decimal)
pl	Szerokość linii (dziesiętna)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
pl	W przypadku wyboru LINE należy tutaj podać szerokość linii. Musisz podać precyzję dziesiętną, na przykład 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
pl	Kreski (kreski (kreski[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]....]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
pl	Modyfikujący kreski umożliwia zmianę stylu linii przerywanej.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
pl	Dash Offset (offset kreski = offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
pl	Parametr offsetu kreskowego określa offset do wzorca, przy którym rozpoczyna się skok.

en	The name given to this graph template.
pl	Nazwa nadana temu szablonowi wykresu.

en	The Class of this Graph Template.
pl	Nazwa tego szablonu wykresu.

en	The Version given to this Graph Template.
pl	Nazwa nadana temu szablonowi wykresu.

en	Multiple Instances
pl	Wiele instancji

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli na jedno urządzenie może przypadać więcej niż jeden wykres tego typu.

en	Test Data Sources
pl	posiada źródła danych

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz przetestować źródła danych przed ich utworzeniem. Przy włączonych testowych źródłach danych, jeśli źródło danych nie zwróci prawidłowych danych, wykres nie zostanie utworzony. To ustawienie jest ważne, jeśli chcesz mieć bardziej ogólny szablon urządzenia, który może zawierać więcej szablonów wykresów, które można selektywnie stosować w zależności od cech samego urządzenia. Uwaga: Jeśli jako źródło danych masz długo działający skrypt, czas potrzebny na utworzenie wykresów zostanie wydłużony.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
pl	Wprowadź nazwę dla tego elementu wykresu, upewnij się, że jest to coś, co rozpoznajesz.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
pl	Wprowadź opis wejścia tego elementu wykresu, aby opisać, do czego służy to wejście.

en	Field Type
pl	Typ pola

en	How data is to be represented on the graph.
pl	W jaki sposób dane mają być przedstawiane na wykresie.

en	General Device Options
pl	Ogólne opcje urządzeń

en	Give this host a meaningful description.
pl	Podaj temu gospodarzowi znaczący opis.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
pl	W pełni kwalifikowana nazwa hosta lub adres IP dla tego urządzenia.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
pl	Fizyczna lokalizacja urządzenia. Ten swobodny tekst może być pomieszczeniem, miejscem na stojaku, itp.

en	Poller Association
pl	Stowarzyszenie Pollerów

en	Device Site Association
pl	Stowarzyszenie na terenie budowy urządzeń

en	What Site is this Device associated with.
pl	Z czym wiąże się to urządzenie.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
pl	Wybrać szablon urządzenia do zdefiniowania domyślnych szablonów wykresów i zapytań danych związanych z tym urządzeniem.

en	Number of Collection Threads
pl	Liczba gwintów do ściągania

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
pl	Liczba równoczesnych wątków, które należy wykorzystać do zapylania tego urządzenia. Dotyczy to wyłącznie sonarów kręgosłupa.

en	Check this box to disable all checks for this host.
pl	Zaznacz to pole, aby wyłączyć wszystkie kontrole dla tego hosta.

en	Availability/Reachability Options
pl	Opcje dostępności/dostępności

en	Downed Device Detection
pl	Wykrywanie urządzeń używanych

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
pl	Metoda Cacti posłuży do określenia, czy gospodarz jest dostępny do przeprowadzania sondaży. <br><i>NOTE: Zaleca się, aby przynajmniej zawsze wybierać SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
pl	Zmiana urządzenia (urządzeń) Opcje SNMP

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
pl	Typ wysyłanego pakietu pingowego. <br><i>NOTE: ICMP na Linux/UNIX wymaga uprawnień roota.</i>

en	Additional Options
pl	Dodatkowe opcje

en	Created
pl	Utwórz

en	Date/time the device was added

en	Notes
pl	Notatki

en	Enter notes to this host.
pl	Wprowadź uwagi do tego hosta.

en	External ID
pl	Zewnętrzne ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
pl	Zewnętrzny identyfikator do łączenia danych Cacti z zewnętrznymi systemami monitorowania.

en	A useful name for this host template.
pl	Przydatna nazwa dla tego szablonu hosta.

en	The Version given to this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	A suitable Class for the Device Template.
pl	Przydatna nazwa dla tego szablonu.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
pl	Oryginalny autor tego drzewa.

en	Author Email
pl	Autor

en	The original author's Email address.
pl	Oryginalny autor tego drzewa.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
pl	Nazwa tego szablonu urządzenia.

en	Installation Instructions
pl	Opcje instalacji:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
pl	Nazwa dla tego zapytania o dane.

en	A description for this data query.
pl	Opis zapytania o dane.

en	XML Path
pl	Ścieżka XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
pl	Pełna ścieżka do pliku XML zawierającego definicje tego zapytania o dane.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
pl	Wybierz metodę wprowadzania dla tego zapytania o dane. Ta metoda wprowadzania określa sposób zbierania danych dla każdego urządzenia powiązanego z zapytaniem o dane.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
pl	Wybierz szablon wykresu do użycia dla tego elementu wykresu zapytania o dane.

en	A name for this associated graph.
pl	Nazwa dla tego powiązanego wykresu.

en	A useful name for this graph tree.
pl	Przydatna nazwa dla tego drzewa wykresów.

en	Sorting Type
pl	Typ sortowania

en	Choose how items in this tree will be sorted.
pl	Wybierz sposób sortowania elementów w tym drzewie.

en	Publish
pl	Publikuj

en	Should this Tree be published for users to access?
pl	Czy to drzewo powinno być publikowane, aby umożliwić użytkownikom dostęp do niego?

en	An Email Address where the User can be reached.
pl	Adres e-mail, pod który można się skontaktować z użytkownikiem.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
pl	Wprowadź hasło dla tego użytkownika dwukrotnie. Pamiętaj, że hasła uwzględniają wielkość liter!

en	Determines if user is able to login.
pl	Określa, czy użytkownik może się zalogować.

en	Locked
pl	Zakmniety

en	Determines if the user account is locked.
pl	Określa, czy konto użytkownika jest zablokowane.

en	Account Options
pl	Opcje Konta

en	Set any user account specific options here.
pl	Tutaj możesz ustawić opcje dla każdego konta użytkownika.

en	Must Change Password at Next Login
pl	Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

en	Maintain Custom Graph and User Settings
pl	Utrzymanie niestandardowych wykresów i ustawień użytkownika

en	Graph Options
pl	Opcje wykresów

en	Set any graph specific options here.
pl	Tutaj możesz ustawić dowolne opcje graficzne.

en	User Has Rights to Tree View
pl	Użytkownik ma prawo do widoku drzewa

en	User Has Rights to List View
pl	Użytkownik ma prawo do wyświetlania listy

en	User Has Rights to Preview View
pl	Użytkownik ma prawo do podglądu widoku

en	Login Options
pl	Opcje logowania

en	What to do when this user logs in.
pl	Co robić, gdy ten użytkownik się zaloguje.

en	Show the page that user pointed their browser to.
pl	Pokaż stronę, na którą użytkownik wskazał swoją przeglądarkę.

en	Show the default console screen.
pl	Pokaż domyślny ekran konsoli.

en	Show the default graph screen.
pl	Pokaż domyślny ekran wykresu.

en	Authentication Realm
pl	Uwierzytelnianie Prawda

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
pl	Używane tylko wtedy, gdy włączone jest uwierzytelnianie LDAP lub Web Basic Authentication. Zmiana tej opcji na sferę nieaktywną skutecznie wyłączy użytkownika.

en	Import Template from Local File
pl	Szablon importu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane szablonu znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Data Source Overrides
pl	Profile źródeł danych

en	Create New from Template
pl	Utwórz nowy z szablonu

en	Graph/Data Template Overrides
pl	Opcje szablonów wykresów

en	Remove Orphaned Graph Items
pl	Usuń osierocone elementy wykresu

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
pl	Jeśli jest zaznaczone, Cacti usunie wszystkie elementy wykresu zarówno z szablonu wykresu, jak i powiązanych wykresów, które nie są zawarte w importowanym szablonie wykresu.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
pl	Szablon wykresu Format obrazu

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
pl	Domyślny format obrazu, który ma być używany dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	Graph Template Height
pl	Wysokość szablonu wykresu

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
pl	Domyślna szerokość wykresu używana dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	Graph Template Width
pl	Szerokość szablonu wykresu

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
pl	Domyślna szerokość wykresu używana dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	General SNMP Entity Options
pl	Ogólne opcje dla podmiotu SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
pl	Podać tej jednostce SNMP znaczący opis.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
pl	W pełni kwalifikowana nazwa hosta lub adres IP dla tego urządzenia.

en	Disable SNMP Notification Receiver
pl	Wyłącz odbiornik powiadomienia SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz tymczasowo wysyłać powiadomień SNMP do tego hosta.

en	Maximum Log Size
pl	Maksymalny rozmiar kłód

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
pl	Należy zapisać maksymalną liczbę wpisów dziennika powiadomień dla tego odbiornika.

en	SNMP Message Type
pl	Typ komunikatu SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
pl	Pułapki SNMP są zawsze niepotwierdzane. Do wysłania potwierdzonych powiadomień SNMP wymagane będą formalnie zwane "INFORMS", SNMPv2 lub wyżej.

en	The new Title of the aggregated Graph.
pl	Nowy tytuł zagregowanego wykresu.

en	Prefix
pl	Prefiks

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
pl	Prefiks dla wszystkich linii GPRINT w celu rozróżnienia np. różnych hostów.

en	Include Prefix Text
pl	Uwzględnij Indeks

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
pl	Dołącz tekst źródłowy Wykresy Tytuł GPRINT do Wykresów zbiorczych.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
pl	Użyj tej opcji, aby utworzyć np. wykresy STACKed.<br>AREA/STACK: 1. wykres utrzymuje pozycje AREA/STACK, inne konwertowane do STACK<br>LINE1: wszystkie pozycje konwertowane do LINE1 elementów<br>LINE2: wszystkie pozycje konwertowane do LINE2 elementów<br>LINE3: wszystkie pozycje konwertowane do LINE3 elementów

en	Totaling
pl	Łączenie końcowe

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
pl	Proszę zaznaczyć te pozycje, które mają być sumowane w kolumnie "Suma", wybierając tutaj dowolną opcję sumowania.

en	Total Type
pl	Typ ogółem

en	Which type of totaling shall be performed.
pl	Który typ sumowania zostanie wykonany.

en	Prefix for GPRINT Totals
pl	Prefiks dla wszystkich danych GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
pl	Prefiks dla wszystkich linii totaling GPRINT.

en	Reorder Type
pl	Typ zmiany kolejności

en	Reordering of Graphs.
pl	Zmiana kolejności wykresów.

en	Please name this Aggregate Graph.
pl	Proszę podać nazwę tego wykresu agregatu.

en	Propagation Enabled
pl	Propagowanie Włączone

en	Is this to carry the template?
pl	Czy jest to przenoszenie szablonu?

en	Aggregate Graph Settings
pl	Ustawienia wykresu zbiorczego

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
pl	Prefiks dla wszystkich linii GPRINT w celu rozróżnienia np. różnych hostów. W tym prefiksie można używać zarówno zmiennych Host, jak i zmiennych zastępujących zapytanie o dane.

en	Aggregate Template Name
pl	Zagregowany szablon Nazwa

en	Please name this Aggregate Template.
pl	Proszę nazwać ten zagregowany szablon.

en	Source Graph Template
pl	Wzór wykresu źródłowego

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
pl	Szablon wykresu, na którym opiera się ten szablon zagregowany.

en	Aggregate Template Settings
pl	Ustawienia szablonu zbiorczego

en	The name of this Color Template.
pl	Nazwa tego szablonu kolorów.

en	A nice Color
pl	Ładny kolor

en	A useful name for this Template.
pl	Przydatna nazwa dla tego szablonu.

en	Operation
pl	Operacja

en	Logical operation to combine rules.
pl	Logiczne działanie w celu połączenia reguł.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
pl	Nazwa pola, która ma być użyta dla niniejszego punktu Reguły.

en	Operator.
pl	Operator

en	Matching Pattern
pl	Wzór dopasowania

en	The Pattern to be matched against.
pl	Wzór, który ma być dopasowany do siebie.

en	Sequence.
pl	Sekwencja

en	A useful name for this Rule.
pl	Przydatna nazwa dla tego artykułu.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
pl	Wybierz zapytanie o dane, aby zastosować się do tej reguły.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
pl	Wybierz dowolny z dostępnych typów wykresów, aby zastosować się do tej reguły.

en	Enable Rule
pl	Włącz regułę

en	Check this box to enable this rule.
pl	Zaznacz to pole, aby włączyć tę regułę.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
pl	Wybierz drzewo dla nowych przedmiotów z drzewa.

en	Leaf Item Type
pl	Typ elementu na kartce

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
pl	Typ elementu, który powinien być dynamicznie dodawany do drzewa.

en	Graph Grouping Style
pl	Styl grupowania wykresów

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
pl	Wybierz, w jaki sposób wykresy są grupowane podczas rysowania dla tego konkretnego hosta na drzewie.

en	Optional: Sub-Tree Item
pl	Nieobowiązkowe: Pozycja poddrzewa

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
pl	Wybierz element drzewa podrzędnego do zahaczenia w.<br>Upewnij się, że jest jeszcze tam, kiedy ta reguła jest wykonywana!

en	Header Type
pl	Typ nagłówka

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
pl	Wybierz obiekt, aby utworzyć nowy podtytuł.

en	Propagate Changes
pl	Propagat Zmiany

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
pl	Zgłoś wszystkie opcje w tym formularzu (z wyjątkiem "Tytułu") do wszystkich pozycji "Nagłówka" dla dzieci.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
pl	String Pattern (Wyrażenie regularne), aby dopasować się do.<br>Zamknięcie '/' musi <strong>NOT</strong> być zapewnione!

en	Replacement Pattern
pl	Wzór zastępczy

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
pl	Zastępczy wzór strunowy do wykorzystania jako nagłówek drzewa.<br>Refer do dopasowania np. przez <strong>Dla pierwszego dopasowania <strong>Dla pierwszego dopasowania!

en	T
pl	W

en	G

en	M
pl	mln

en	K
pl	tys

en	Paths
pl	Ścieżki

en	Logging
pl	Logowanie

en	Device Defaults
pl	Domyślne ustawienia urządzenia

en	Data
pl	Dane

en	Visual
pl	Wizualny

en	Authentication
pl	Uwierzytelnianie

en	Performance
pl	Wydajność

en	Spikes
pl	Kłos

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
pl	Mail/Reporting/DNS

en	Time Spanning/Shifting
pl	Rozkład czasu/zmiana biegów

en	Graph Thumbnail Settings
pl	Ustawienia miniatur wykresów

en	Tree Settings
pl	Ustawienia drzewa

en	Graph Fonts
pl	Czcionki wykresów

en	PHP Mail() Function
pl	PHP Mail() Funkcja

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
pl	Wymagane ścieżki narzędzi

en	snmpwalk Binary Path
pl	snmpwalk Ścieżka binarna

en	The path to your snmpwalk binary.
pl	Droga do binarnego snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
pl	snmpget Droga binarna

en	The path to your snmpget binary.
pl	Droga do twojego snmpget binarne.

en	snmpbulkwalk Binary Path

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
pl	Droga do twojego snmpbulkwalk binarne.

en	snmpgetnext Binary Path

en	The path to your snmpgetnext binary.
pl	Droga do twojego snmpgetnext binarne.

en	snmptrap Binary Path
pl	snmptrap Ścieżka binarna

en	The path to your snmptrap binary.
pl	Droga do binarnego snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
pl	RRDtool Droga binarna

en	The path to the rrdtool binary.
pl	Droga do binarnego narzędzia rrdtool.

en	PHP Binary Path
pl	Ścieżka binarna PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
pl	Ścieżka do pliku binarnego PHP (może wymagać przekompilacji php, aby uzyskać ten plik).

en	FPing Binary Path
pl	Ścieżka binarna PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
pl	Ścieżka Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
pl	Ścieżka do pliku logu Cacti (jeśli pusty, domyślnie do <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
pl	Jeśli masz problemy z programem Cacti Data Collectors, ustaw tę ścieżkę do pliku, a standardowy błąd Data Collectors zostanie przekierowany do tego pliku

en	Boost Debug Log

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
pl	Alternatywna ścieżka pollera

en	Spine Binary File Location
pl	Lokalizacja pliku binarnego kręgosłupa

en	The path to Spine binary.
pl	Droga do kręgosłupa binarnego.

en	Spine Config File Path
pl	Ścieżka pliku konfiguracji kręgosłupa

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
pl	Ścieżka do pliku konfiguracyjnego Spine. Domyślnie w tłumie kręgosłupa lub /etc, jeśli nie jest określony.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
pl	Automatycznie archiwizuj lub usuwaj pliki RRD, gdy odpowiednie źródła danych zostaną usunięte z Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
pl	Metoda automatycznego czyszczenia RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
pl	Metoda stosowana do czyszczenia plików RRD z Cacti po usunięciu ich źródeł danych.

en	Archive
pl	Archiwum

en	Archive directory
pl	Katalog archiwum

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
pl	Jest to katalog, w którym pliki RRD są moved do archiwizacji

en	Log Settings
pl	Ustawienia dziennika

en	Log Destination
pl	Miejsce przeznaczenia kłód

en	How will Cacti handle event logging.
pl	Jak Cacti poradzi sobie z rejestrowaniem zdarzeń.

en	Generic Log Level
pl	Ogólny poziom logów

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
pl	Jaki poziom szczegółowości chcesz wysłać do pliku dziennika. OSTRZEŻENIE: Pozostawienie w jakimkolwiek innym stanie niż NONE lub LOW może szybko wyczerpać przestrzeń dyskową.

en	Expand log details
pl	Rozszerzenie urządzeń

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
pl	Kwestie związane z zatwierdzaniem wpisów do rejestru

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
pl	Rekord, gdy pola żądania są dostępne bez przechodzenia przez właściwą walidację danych wejściowych

en	Data Source Tracing
pl	Źródła danych Korzystanie z

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
pl	Deweloper tylko opcja śledzenia tworzenia źródeł danych głównie wokół kontroli niepowtarzalności

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
pl	Selektywne usuwanie błędów w pliku

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
pl	Wybierz pliki, które chcesz umieścić w trybie Debug niezależnie od ustawienia Generic Log Level. Wszystkie wybrane pliki będą traktowane tak samo jak w trybie Debug.

en	Selective Plugin Debug
pl	Selektywny błąd debetu wtyczki

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
pl	Wybierz wtyczki, które chcesz umieścić w trybie Debug niezależnie od ustawienia Generic Log Level. Wszelkie pliki używane przez ten plugin będą traktowane tak jak w trybie Debug.

en	Selective Device Debug
pl	Selektywne usuwanie błędów urządzenia

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
pl	Przecinek ograniczający listę Device ID, które chcesz być w trybie Debug podczas zbierania danych. Ten poziom debugowania jest dostępny tylko podczas procesu ankietowania Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
pl	Wybór pozycji Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
pl	W przypadku korzystania z dziennika Syslog/Eventlog do logowania, wiadomości z dziennika Cacti, które zostaną przekazane do dziennika Syslog/Eventlog.

en	Statistics
pl	Statystyki

en	Warnings
pl	Uwaga

en	Errors
pl	Błędy

en	Log Rotation
pl	Przechowywanie dzienników

en	Rotate the Cacti Log
pl	Obróć dziennik Cacti

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
pl	Opcja ta służy do okresowego obracania Cacti Log.

en	Rotation Frequency
pl	Częstotliwość obrotowa

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
pl	Z jaką częstotliwością chciałbyś obracać swoje dzienniki?

en	Log Retention
pl	Przechowywanie dzienników

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
pl	Ile plików dziennika chcesz zachować? Użyj 0, aby nigdy nie usuwać żadnych dzienników. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
pl	Internacjonalizacja (i18n)

en	Language Support
pl	Obsługa języków

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
pl	Wybierz 'enabled', aby umożliwić lokalizację Cacti. Tryb rygorystyczny wymaga, aby wymagany język był obsługiwany przez wszystkie wtyczki zainstalowane w systemie. Jeśli tak nie jest, wszystko będzie wyświetlane w języku angielskim.

en	Language
pl	Język

en	Default language for this system.
pl	Domyślny język dla tego systemu.

en	Auto Language Detection
pl	Automatyczne wykrywanie języka

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
pl	Pozwala automatycznie określić "domyślny" język użytkownika i podać go w czasie logowania, jeśli język ten jest obsługiwany przez Cacti. Jeśli opcja ta jest wyłączona, język domyślny będzie obowiązywał do momentu wybrania przez użytkownika innego języka.

en	Preferred Language Processor
pl	Preferowany procesor językowy

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
pl	Cacti obsługuje wiele alternatywnych procesorów tłumaczeniowych. Będzie to domyślne użycie wbudowanej obsługi PHP, ale nie wszystkie warianty Linuksa zawierają wbudowaną obsługę języka. Jeśli nie jest zaznaczone, Cacti wybierze pierwszą znalezioną.

en	Client TimeZone Support
pl	MySQL - obsługa stref czasowych

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
pl	Format wyświetlania daty

en	The System default date format to use in Cacti.
pl	Domyślny systemowy format daty do użycia w Cacti.

en	Date Separator
pl	Separator daty

en	The System default date separator to be used in Cacti.
pl	Domyślny separator daty systemu, który ma być używany w Cacti.

en	Other Settings
pl	Inne ustawienia

en	Show only site specific locations
pl	Tutaj możesz ustawić dowolne opcje graficzne.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
pl	Czy wykresy/źródła danych zostały sprawdzone

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
pl	Czy wykresy Has Graphs and Has Data Sources powinny być domyślnie sprawdzone.

en	RRDtool Version
pl	Wersja RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
pl	Wersja RRDtool, którą zainstalowałeś.

en	Enable Gradient Support
pl	Włącz raport

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
pl	Metoda udostępniania wykresów

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
pl	Istnieją dwie metody określania uprawnień użytkownika na wykresie. Pierwszy z nich to "Permisywny". W ustawieniach "Permissive" użytkownik potrzebuje jedynie dostępu do wykresów, urządzeń lub szablonów wykresów, aby uzyskać dostęp do wykresów, które mają do nich zastosowanie. W punkcie "Restrictive" użytkownik musi mieć dostęp do wykresu, urządzenia i szablonu wykresu, aby uzyskać dostęp do wykresu.

en	Permissive
pl	Permisywny

en	Restrictive
pl	Ograniczający

en	Device Based
pl	Nazwa urządzenia

en	Graph/Data Source Creation Method
pl	Metoda tworzenia wykresów/źródeł danych

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
pl	Jeśli ustawione na Proste, wykresy i źródła danych mogą być tworzone tylko z nowych wykresów. Jeśli zaawansowane, obsługiwane jest tworzenie starszych wykresów i źródeł danych.

en	Simple
pl	Prosty

en	Advanced
pl	Zaawansowane

en	Show Form/Setting Help Inline
pl	Pokaż formularz/Ustawienie pomocy online

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
pl	Po zaznaczeniu tej opcji, Formularz i pomoc ustawień będą wyświetlane w linii. W przeciwnym razie zostanie on wyświetlony po najechaniu na przycisk pomocy.

en	Local Page Help Only
pl	Uzyskaj pomoc

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
pl	Weryfikacja usunięcia

en	Prompt user before item deletion.
pl	Szybkie usuwanie użytkownika przed usunięciem elementu.

en	Data Source Preservation Preset
pl	Metoda tworzenia wykresów/źródeł danych

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
pl	Gdy włączona opcja, Cacti zaznaczy domyślnie opcję Usuń powiązane źródła danych Wykresów gdy usuwasz Wykresy. Uwaga: Cacti nie pozwoli usunąć Źródeł Danych jeśli są używane w innych Wykresach.

en	Graphs Auto Unlock
pl	Zasada dopasowania wykresu

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
pl	Gdy włączony, Cacti nie zablokuje Wykresów. To pozwoli na szybszą ręczną modyfikację źródeł danych powiązanych z Wykresem.

en	Hide Cacti Dashboard
pl	Ukryj deskę rozdzielczą Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
pl	Do użytku z Cacti's External Link Support. Używając tego ustawienia, możesz ukryć Cacti Dashboard, dzięki czemu możesz wyświetlić tylko swoją własną stronę.

en	Enable Drag-N-Drop
pl	Włącz funkcję Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
pl	Niektóre z interfejsów Cacti obsługują funkcję Drag-N-Drop. Jeśli jest zaznaczone, opcja ta zostanie włączona. Uwaga: Dla osób niedowidzących ta opcja może być wyłączona.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
pl	Szczegóły dotyczące konta użytkownika

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
pl	Sukces - Żeton

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
pl	Włącz wtyczkę

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
pl	Pliki opakowaniowe

en	Author Name
pl	Autor

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
pl	Nazwa użytkownika, którego Cacti będzie używać jako szablonu dla nowych kont użytkowników.

en	Author Email Address
pl	Adres e-mail Nadawcy

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
pl	Zabezpieczenia SMTP

en	Force Connections over HTTPS
pl	Wymuszanie połączeń przez HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
pl	Po zaznaczeniu tej opcji, wszelkie próby dostępu do Cacti zostaną przekierowane do HTTPS w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
pl	Zezwalaj na niebezpieczne wywołania eval () w języku JavaScript

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
pl	Niektóre wtyczki Cacti wymagają użycia niebezpiecznych wywołań eval () JavaScript. Jeśli wybierzesz tę opcję, będą one dozwolone w Kaktusach.

en	Content-Security Alternate Sources
pl	Alternatywne źródła bezpieczeństwa treści

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
pl	Rozdzielane spacjami nazwy domen, do których będzie można uzyskać dostęp poza samym serwerem sieci Web. Jest to ważne dla użytkowników decydujących się na korzystanie z CDN lub witryny hostingowej. Źródła mogą zawierać symbole wieloznaczne, na przykład: *.mydomain.com, lub protokół, na przykład: https://*.example.com. Te alternatywne źródła obejmują tylko typy obrazu, CSS i JavaScript.

en	Remote Agent
pl	Czas pracy agenta zdalnego

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
pl	SMTP Port

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
pl	Czas, w sekundach, przez jaki serwer WWW Central Cacti będzie czekał na odpowiedź zdalnego zbieracza danych, aby uzyskać różne informacje o urządzeniu przed rezygnacją z żądania. W przypadku urządzeń, które są skojarzone z urządzeniami zbierającymi dane innymi niż Centralny Zbieracz Danych Cacti, do gromadzenia informacji o urządzeniach należy użyć agenta zdalnego sterowania.

en	Logging Level
pl	Logowanie

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
pl	Włącz automatyczne tworzenie wykresów

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
pl	Po wyłączeniu Cacti Automation nie będzie aktywnie tworzyć wykresów. Jest to przydatne podczas dostosowywania ustawień urządzenia, aby uniknąć tworzenia nowych wykresów przy każdym zapisie obiektu. Ręczne wywołanie Reguł Automatyki będzie nadal możliwe.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
pl	Włącz automatyczne tworzenie elementów drzewa

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
pl	Gdy jest wyłączona, Cacti Automation nie będzie aktywnie tworzyć żadnego elementu drzewa. Jest to przydatne podczas dostosowywania ustawień urządzenia lub wykresu, aby uniknąć tworzenia nowych wpisów drzew przy każdym zapisie obiektu. Nadal możliwe będzie ręczne wywoływanie Reguł.

en	Automation Notification To Email

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
pl	Adres e-mail do wysyłania powiadomień automatycznych (Automation Notification Emails), jeśli nie został określony na poziomie Automation Network. Jeśli to pole lub wartość Automation Network pozostanie puste, Cacti będzie korzystało z konta poczty elektronicznej administratorów głównych Cacti.

en	Automation Notification From Name

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
pl	Nazwa poczty elektronicznej, której należy używać dla wiadomości e-mail z powiadomieniem automatycznym, jeśli nie została określona na poziomie sieci automatyki. Jeśli to pole lub wartość Automation Network pozostanie puste, Cacti użyje systemu domyślnego From Name.

en	Automation Notification From Email

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
pl	Adres e-mail, którego należy używać do wysyłania powiadomień automatycznych, jeśli nie został określony na poziomie Automation Network. Jeśli to pole lub wartość Automation Network pozostanie puste, Cacti użyje domyślnego systemu From Email Address.

en	Graph Template Defaults
pl	Szablon wykresu

en	Graph Template Test Data Source
pl	Wykres, Źródło danych

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz przetestować źródła danych przed ich utworzeniem dla nowych i nowo zaimportowanych szablonów wykresów. Przy włączonych testowych źródłach danych, jeśli źródło danych nie zwróci prawidłowych danych, wykres nie zostanie utworzony. To ustawienie jest ważne, jeśli chcesz mieć bardziej ogólny szablon urządzenia, który może zawierać więcej szablonów wykresów, które można selektywnie stosować w zależności od cech samego urządzenia. Uwaga: Jeśli jako źródło danych masz długo działający skrypt, czas potrzebny na utworzenie wykresów zostanie wydłużony.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
pl	Domyślny format obrazu, który ma być używany dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
pl	Domyślna szerokość wykresu używana dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
pl	Domyślna szerokość wykresu używana dla wszystkich nowych szablonów wykresów.

en	General Defaults
pl	Ogólne błędy domyślne

en	The default Device Template used on all new Devices.
pl	Domyślny szablon urządzenia używany we wszystkich nowych urządzeniach.

en	The default Site for all new Devices.
pl	Domyślna lokalizacja dla wszystkich nowych urządzeń.

en	The default Poller for all new Devices.
pl	Domyślny Poller dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Device Threads
pl	Gwint urządzenia

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
pl	Domyślna liczba gwintów urządzenia. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z programu Spine Data Collector.

en	%s Thread
pl	%d Gwint

en	%s Threads
pl	%d Gwinty

en	Re-index Method for Data Queries
pl	Metoda ponownego indeksowania dla zapytań o dane

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
pl	Domyślna metoda reindeksu do użycia dla wszystkich zapytań o dane.

en	Default Interface Speed
pl	Domyślny typ wykresu

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
pl	Jeśli Cacti nie może określić prędkości interfejsu z powodu albo ifSpeed lub ifHighSpeed nie jest ustawiona lub jest równa zero, to jakiej wartości maksymalnej życzysz sobie na wynikowych plikach RRD.

en	100 Mbps Ethernet
pl	100 Mb/s Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
pl	1 Gb/s Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
pl	10 Gb/s Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
pl	25 Gb/s Ethernet

en	40 Gbps Ethernet
pl	40 Gb/s Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
pl	56 Gb/s Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
pl	100 Gb/s Ethernet

en	SNMP Defaults
pl	Domyślne wartości SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
pl	Domyślna wersja SNMP dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
pl	Domyślna społeczność SNMP odczytu dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Security Level
pl	Poziom bezpieczeństwa

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
pl	Domyślny poziom bezpieczeństwa SNMP v3 dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Auth Protocol (v3)
pl	Protokół Auth (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
pl	Domyślny protokół autoryzacji SNMPv3 dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Auth User (v3)
pl	Użytkownik automatyczny (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
pl	Domyślnie SNMP v3 Authorization User dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
pl	Domyślne hasło autoryzacji SNMP v3 dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Privacy Protocol (v3)
pl	Protokół o ochronie prywatności (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
pl	Domyślny SNMPv3 Protokół ochrony prywatności dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Privacy Passphrase (v3)
pl	Paszport prywatności (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
pl	Domyślny SNMPv3 Paszport prywatności dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
pl	Wprowadź kontekst SNMP v3 dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
pl	Domyślny SNMP v3 Engine Id dla wszystkich nowych urządzeń. Pozostawić to pole puste, aby móc korzystać z identyfikatora SNMP Engine ID zdefiniowanego dla odbiornika powiadomień SNMPv3.

en	Port Number
pl	Numer portu

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
pl	Domyślny port UDP dla wszystkich nowych urządzeń. Zazwyczaj 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
pl	Domyślny limit czasu SNMP w milisekundach dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
pl	Domyślne próby SNMP dla wszystkich nowych urządzeń.

en	Availability/Reachability
pl	Dostępność/dostępność

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
pl	Domyślna dostępność/dostępność dla wszystkich nowych urządzeń. Metoda Cacti posłuży do określenia, czy urządzenie jest dostępne do badania opinii publicznej. <br><i>NOTE: Zaleca się, aby przynajmniej zawsze wybierać SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
pl	Typ Ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
pl	Domyślny typ Ping dla wszystkich nowych urządzeń.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
pl	Domyślny port Ping Port dla wszystkich nowych urządzeń. Za pomocą TCP Cacti spróbuje zsynchronizować port. W przypadku UDP, Cacti wymaga albo udanego połączenia, albo błędu "port nieosiągalny", aby określić, czy urządzenie jest włączone czy nie.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
pl	Domyślna wartość Ping Timeout w milisekundach dla wszystkich nowych urządzeń. Wartości timeout do wykorzystania dla Device SNMP, ICMP, UDP i TCP pinginging. Ping ICMP zostanie zaokrąglony w górę do najbliższej sekundy. Timeout połączeń TCP i UDP w systemie Windows są kontrolowane przez system operacyjny i dlatego nie są zalecane w systemie Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
pl	Liczba prób pingowania urządzenia przez Cacti przed oznaczeniem go jako urządzenia w dół.

en	Up/Down Settings
pl	Ustawienia w górę/w dół

en	Failure Count
pl	Licznik usterek

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
pl	Liczba interwałów pollingowych, w których urządzenie musi być zmniejszona przed zarejestrowaniem błędu i raportowaniem urządzenia jako zmniejszona.

en	Recovery Count
pl	Licznik odzyskanych środków

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
pl	Liczba interwałów pollingowych, w których urządzenie musi pozostać w górze przed przywróceniem statusu urządzenia do góry i wydaniem powiadomienia.

en	Theme Settings
pl	Ustawienia motywu

en	Theme
pl	Motyw

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
pl	Proszę wybrać jeden z dostępnych motywów, którymi można skórować Cacti.

en	Table Settings
pl	Ustawienia tabeli

en	Rows Per Page
pl	Wierszy na stronie

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
pl	Domyślna liczba wierszy do wyświetlenia w tabeli.

en	Autocomplete Enabled
pl	Automatyczne uzupełnianie Włączone

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
pl	W bardzo dużych systemach, listy wyboru mogą znacznie spowolnić interfejs użytkownika. Jeśli opcja ta jest włączona, Cacti będzie używać autocomplete callback do systematycznego wypełniania listy wyboru. Uwaga: autocomplete jest przymusowo wyłączony na temat Classic.

en	Autocomplete Rows
pl	Automatyczne wypełnianie wierszy

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
pl	Domyślna liczba wierszy, które mają być zwrócone z automatycznego dopasowywania wzorca opartego na autokompletacji.

en	Autocomplete Delay
pl	Automatyczne wypełnianie wierszy

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
pl	Minimalna długość

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
pl	Minimalna szerokość drzewa do zawarcia.

en	Maximum Tree Width
pl	Maksymalna długość tytułu

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
pl	Maksymalna szerokość drzewa do rozwinięcia, po którym gałęzie drzewa będą przewijać się na stronie.

en	Filter Settings
pl	Ustawienia Filtra

en	Strip Domains from Device Dropdowns
pl	Usuń domeny z menu rozwijanych urządzeń

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
pl	Podczas przeglądania menu filtrów nazw urządzeń, zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie nazwy domeny z nazwy hosta.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
pl	Ustawienia wykresu/źródła danych/ zapytań do danych

en	Maximum Title Length
pl	Maksymalna długość tytułu

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
pl	Maksymalny dopuszczalny wykres lub tytuły źródeł danych.

en	Data Source Field Length
pl	Źródło danych Długość pola

en	The maximum Data Query field length.
pl	Maksymalna długość pola Data Query.

en	Graph Creation
pl	Tworzenie wykresu

en	Default Graph Type
pl	Domyślny typ wykresu

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
pl	Jaki typ wykresu chciałbyś/chciałabyś wstępnie wybrać podczas tworzenia wykresów?

en	All Types
pl	Wszystkie typy

en	By Template/Data Query
pl	Według szablonu/zapytania o dane

en	Log Management
pl	Zarządzanie kłodami

en	Default Log Tail Lines
pl	Domyślne dzienniki Linii Ogonowych

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
pl	Domyślna liczba linii pliku logu Cacti do ogona.

en	Maximum number of rows per page
pl	Maksymalna liczba wierszy na stronę

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
pl	Zdefiniowana przez użytkownika liczba linii dla CLOG do ogonowania przy wyborze "Wszystkie linie".

en	Log Tail Refresh
pl	Odświeżanie dziennika Ogon

en	How often do you want the Cacti log display to update.
pl	Jak często chcesz, aby wyświetlacz dziennika Cacti był aktualizowany.

en	Log Viewer Settings
pl	Ustawienia przeglądarki dziennika

en	Exclusion Regex
pl	Regex wyłączenia

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
pl	Wszelkie ciągi pasujące do tego regexu zostaną wyłączone z wyświetlacza użytkownika. Na przykład, jeśli chcesz wykluczyć wszystkie linie logowania, które zawierają słowa 'Admin' lub 'Login' wpiszesz '(Admin ||| Login)'.

en	Real-time Graphs
pl	Wykresy w czasie rzeczywistym

en	Enable Real-time Graphing
pl	Włącz wykresy w czasie rzeczywistym

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
pl	Po zaznaczeniu opcji użytkownicy będą mogli przełączyć Cacti w tryb czasu rzeczywistego.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
pl	Ten przedział czasowy, który chcesz zobaczyć na domyślnym wykresie.

en	Minimum Refresh Interval
pl	Interwał odświeżania

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
pl	Jest to minimalny obsługiwany czas między aktualizacjami wykresu. Ta wartość jest również używana do ustawiania niektórych atrybutów pliku RRDfile. Jeśli masz urządzenie, które buforuje dane i nie zapewnia aktualizacji w czasie rzeczywistym, może być konieczne zwiększenie domyślnego minimalnego interwału odświeżania, aby zapobiec tworzeniu wykresów z przerwami.

en	Cache Directory
pl	Katalog w pamięci podręcznej

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
pl	Jest to miejsce na serwerze internetowym, gdzie pliki RRDfiles i PNG będą buforowane. Ta pamięć podręczna będzie zarządzana przez ankietera. Upewnij się, że masz prawidłowe uprawnienia do odczytu i zapisu w tym folderze

en	RRDtool Graph Options
pl	Opcje wykresów

en	Custom Watermark
pl	Własny ładunek

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
pl	Tekst umieszczony w dolnej części środkowej każdego wykresu.

en	Custom Date Format
pl	Własny format daty

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
pl	Do użycia podczas formatowania |data_godzina| na wykresie

en	Disable RRDtool Watermark
pl	RRDtool Graph Watermark

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
pl	Jeśli Twoja wersja RRDtool obsługuje tę funkcję, możesz wyłączyć reklamę RRDtool na wykresach, zaznaczając tę opcję.

en	Font Selection Method
pl	Metoda wyboru czcionki

en	How do you wish fonts to be handled by default?
pl	Jak chcesz, aby czcionki były obsługiwane domyślnie?

en	System

en	Default Font
pl	Czcionka domyślna

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
pl	W przypadku nieużywania kontroli czcionki opartej na motywach, czcionka Pangon-konfiguracja nazwy czcionki do stosowania dla wszystkich wykresów. Opcjonalnie można pozostawić puste miejsce i kontrolować ustawienia czcionki dla każdego obiektu.

en	Enter Valid Font Config Value
pl	Wprowadź prawidłową wartość konfiguracji czcionki

en	Title Font Size
pl	Rozmiar czcionki dla tytułu

en	The size of the font used for Graph Titles
pl	Rozmiar czcionki użytej w Graph Titles

en	Title Font Setting
pl	Ustawianie czcionki tytułu

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pl	Czcionka do wykorzystania w Graph Titles. Wprowadź prawidłowy plik True Type Font lub prawidłową wartość Pango font-config.

en	Legend Font Size
pl	Legenda Wielkość czcionki

en	The size of the font used for Graph Legend items
pl	Rozmiar czcionki użytej w elementach Graph Legend

en	Legend Font Setting
pl	Ustawianie czcionki legendy

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pl	Czcionka do wykorzystania w Graph Legends. Wprowadź prawidłowy plik True Type Font lub prawidłową wartość Pango font-config.

en	Axis Font Size
pl	Rozmiar czcionki osi

en	The size of the font used for Graph Axis
pl	Rozmiar czcionki użytej w Graph Axis

en	Axis Font Setting
pl	Ustawianie czcionki osi

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pl	Czcionka, której należy użyć dla elementów Graph Axis. Wprowadź prawidłowy plik True Type Font lub prawidłową wartość Pango font-config.

en	Unit Font Size
pl	Rozmiar czcionki jednostki

en	The size of the font used for Graph Units
pl	Rozmiar czcionki używanej w modułach wykresów

en	Unit Font Setting
pl	Ustawianie czcionki urządzenia

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pl	Czcionka, której należy użyć dla elementów jednostki graficznej. Wprowadź prawidłowy plik True Type Font lub prawidłową wartość Pango font-config.

en	Business Hours Settings
pl	Ustawienia użytkownika

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
pl	%d tygodni

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
pl	Maksymalna liczba wierszy na stronę

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
pl	Możliwość gromadzenia danych

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
pl	Jeśli chcesz całkowicie zatrzymać proces ankietowania, odznacz to pole wyboru.

en	SNMP Agent Support Enabled
pl	Obsługa agenta SNMP Włączona obsługa agenta SNMP

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
pl	Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Cacti będzie wypełniać tabele SNMP Agent z informacjami o urządzeniu Cacti i systemie. Nie umożliwia to działania samego agenta SNMP.

en	Poller Type
pl	Typ polerki

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
pl	Typ ankietera, którego należy użyć. Ustawienie to wejdzie w życie w kolejnym odstępie czasu między głosowaniami.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
pl	Stosowany okres pomiędzy kolejnymi wyborami. To ustawienie ma wpływ na częstotliwość sprawdzania i aktualizacji plików RRD. NOTE: Jeśli zmienisz tę wartość, musisz ponownie zasypać cache ankietera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

en	Cron/Daemon Interval
pl	Odstęp czasu między kolejnymi wymianami korony

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
pl	Częstotliwość uruchamiania modułu gromadzącego dane Cacti. Do sterowania uruchamianiem modułu zbierającego dane Cacti można użyć crontab, zaplanowanego zadania (dla systemu Windows) lub usługi systemowej cactid. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z demona kaktusów, przejrzyj plik README.md w katalogu service.

en	Balance Process Load
pl	Obciążenie procesu wyważania

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
pl	Jeśli wybierzesz tę opcję, Cacti spróbuje zrównoważyć obciążenie każdego procesu zanieczyszczającego poprzez równomierne rozłożenie elementów zanieczyszczających na proces.

en	Debug Output Width
pl	Szerokość wyjściowa debugowania

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
pl	Jeśli wybierzesz tę opcję, Cacti sprawdzi, czy wyjście przekracza możliwości Cacti do przechowywania i wyda ostrzeżenie, gdy je znajdzie.

en	Disable increasing OID Check
pl	Wyłącz zwiększającą się kontrolę OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
pl	Kontroluje wyłączanie kontroli zwiększenia OID podczas chodzenia drzewem OID.

en	Remote Agent Timeout
pl	Czas pracy agenta zdalnego

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
pl	SNMP Bulkwalk Fetch Wielkość

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
pl	Ile identyfikatorów OID należy zwrócić na żądanie snmpbulkwalk? W przypadku urządzeń z dużymi drzewami SNMP, zwiększenie tego rozmiaru zwiększy wydajność re-indexu w sieci WAN.

en	SNMP Get OID Limit
pl	SNMP Pobierz