en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
nl	Een of meer tafels zijn te groot om tijdens de installatie om te zetten. Gebruik het cli/convert_tables.php script om de conversie uit te voeren en vernieuw deze pagina. Bijvoorbeeld:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
nl	De volgende tabellen moeten worden omgezet naar UTF8 en InnoDB. Selecteer de tabellen die u tijdens het installatieproces wilt converteren.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
nl	Al uw tabellen lijken UTF8-conform te zijn

en	Confirm Upgrade
nl	Upgrade bevestigen

en	Confirm Downgrade
nl	Bevestig Downgrade

en	Confirm Installation
nl	Bevestig de installatie

en	DOWNGRADE DETECTED
nl	GECONSTATEERDE VERSLECHTERING

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
nl	U MOET HANDELIJKE HANDELIJKE WIJZIGING VAN DE CACTI-DATABASE VOOR EEN UPGHANDELIJKE WIJZIGING VAN EEN UPGRADE WIJZIGE WIJZIGINGEN DIE HEBBEN MADE.THE INSTALLER HEEFT GEEN BEREIK om deze AUTOMATISCHE WIJZIGINGEN VOOR U te DOEN

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
nl	Downgraden mag alleen worden uitgevoerd wanneer dit absoluut noodzakelijk is en dit kan uw installatie breken.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
nl	Uw Cacti Server is bijna klaar. Controleer of u graag verder wilt gaan.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
nl	Druk op '%s' en klik vervolgens op '%s' om het installatieproces te voltooien na het selecteren van uw Device Templates.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
nl	Accepteer de GPL licentie overeenkomst

en	Install Type
nl	Installatie type

en	New Install
nl	Installeer

en	Default Theme
nl	Standaard boom

en	Install Language
nl	Gebruikertaal

en	Default Poller Interval
nl	Selecteer poller interval

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
nl	Apparaat rechten

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
nl	Itemtype dat moet worden toegevoegd.

en	Table Upgrades
nl	Upgrade

en	No Tables to be Upgraded
nl	Itemtype dat moet worden toegevoegd.

en	Device/Graph Automation
nl	Apparaat scantemplate

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
nl	Propagatie ingeschakeld

en	Automation Mode
nl	Automatisering

en	Automation Is Disabled
nl	Automatisering

en	IP Address Range
nl	IP-adres

en	Using a Custom SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Using the Default SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Device Package
nl	Apparaatnaam

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
nl	Pakketbestanden

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
nl	Tabellen

en	Installing Cacti Server v%s
nl	Cactusserver installeren v%s

en	Your Cacti Server is now installing
nl	Uw Cacti Server is nu aan het installeren

en	Spawning background process: %s %s
nl	Achtergrondproces paaien:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
nl	Uw Cacti Server v%s is geïnstalleerd/geüpdatet. U kunt nu beginnen met het gebruik van de software.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
nl	Uw Cacti Server v%s is geïnstalleerd / bijgewerkt met fouten

en	Starting %s Process for v%s
nl	%s proces starten voor v%s

en	Finished %s Process for v%s
nl	Voltooid%s-proces voor v%s

en	Found %s templates to install
nl	%s sjablonen gevonden om te installeren

en	About to import Package #%s '%s'.
nl	Staat op het punt Pakket #%s '%s' te importeren.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
nl	Importeren van pakket #%s '%s' onder Profiel '%s' is gelukt

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
nl	Importeren van pakket #%s '%s' onder Profiel '%s' is mislukt

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
nl	Scantemplate voor [Verwijderd template]

en	No templates were selected for import
nl	Er zijn geen sjablonen geselecteerd om te importeren

en	Updating remote configuration file
nl	In afwachting van configuratie

en	Setting default data source profile to %s (%s)
nl	Het standaard data source profiel voor dit data template.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
nl	Geen toepassing van gespecificeerd profiel %s != %s !

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
nl	Automatiseringsnetwerk updaten (%s), modus "%s" => "%s", subnet "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
nl	Kan het automatiseringsnetwerk niet vinden, er zijn geen wijzigingen aangebracht

en	Adding extra snmp settings for automation
nl	Extra snmp-instellingen toevoegen voor automatisering

en	Selecting Automation Option Set %s
nl	Verwijder automatiseringtemplate(s)

en	Updating Automation Option Set %s
nl	Automatisering SNMP opties

en	Successfully updated Automation Option Set %s
nl	Automation Option Set%s is bijgewerkt

en	Resequencing Automation Option Set %s
nl	Automatisering op apparaat(en) uitvoeren

en	Failed to updated Automation Option Set %s
nl	Geen toepassing van het gespecificeerde automatiseringsgamma

en	Failed to find any automation option set
nl	Geen gegevens gevonden om te kopiëren!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
nl	Apparaattemplate [wijzig: %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
nl	Toegevoegd aan Cacti

en	Output: %s.
nl	Uitvoer velden

en	Creating Graphs for Default Device
nl	Maak grafieken voor dit apparaat

en	Adding Device to Default Tree
nl	Apparaat standaardinstellingen

en	No templated graphs for Default Device were found
nl	Er zijn geen sjabloongrafieken voor het standaardapparaat gevonden

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
nl	WAARSCHUWING: apparaatsjabloon voor uw besturingssysteem niet gevonden. U moet apparaatsjablonen of cactussenpakketten importeren om uw cactusserver te bewaken.

en	Running first-time data query for local host
nl	Eerste query voor gegevens uitvoeren voor lokale host

en	Repopulating poller cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	Repopulating SNMP Agent cache
nl	SNMPAgent cache opnieuw opbouwen

en	Generating RSA Key Pair
nl	RSA-sleutelpaar genereren

en	Found %s tables to convert
nl	%s tabellen gevonden om te converteren

en	Converting Table #%s '%s'
nl	Tabel #%s '%s' converteren

en	No tables where found or selected for conversion
nl	Geen tabellen gevonden of geselecteerd voor conversie

en	Switched from %s to %s
nl	Omgeschakeld van%s naar%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
nl	OPMERKING: een tijdelijk bestand gebruiken voor db cache:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
nl	Upgraden van v%s (DB%s) naar v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
nl	WAARSCHUWING: Kan upgrade-functie niet vinden voor v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
nl	Installatie afgebroken vanwege geen acceptatie door EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
nl	Achtergrond was al begonnen bij%s, deze poging bij%s werd overgeslagen

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
nl	Uitzondering vond plaats tijdens de installatie: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
nl	De installatie werd gestart in %s, voltooid in %s

en	No - %s
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	%s - N/A
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	%s - No
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	Cli
nl	Klassiek

en	Setting PHP Option %s = %s
nl	PHP-optie%s =%s instellen

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
nl	Kan PHP-optie%s niet instellen, is%s (moet%s zijn)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
nl	Dataverzamelaar(s) niet gevonden bij een poging tot synchronisatie

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
nl	Protocol fout, instellen van versie niet mogelijk

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
nl	Protocolfout, kan geen verwijzingsoptie instellen

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
nl	Protocol fout, starten van TLS communicatie niet mogelijk

en	Protocol Error, General failure (%s)
nl	Protocolfout, algemene fout (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
nl	Protocolfout, niet te binden, LDAP-resultaat: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
nl	Verbinding met de server mislukt

en	Connection Timeout to Server (%s)
nl	Connectie timeout

en	Insufficient Access to Server (%s)
nl	Onvoldoende toegang

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
nl	Groep DN kon niet worden gevonden om te vergelijken

en	Unable to find user from DN
nl	Kan de gebruiker van DN niet vinden

en	Unable to find users DN
nl	Kan gebruikers DN niet vinden

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
nl	Het was niet mogelijk om een LDAP connectie object te maken

en	Specific DN and Password required
nl	Specifieke DN en wachtwoord vereist

en	Invalid Password provided. Login failed.
nl	Ongeldig wachtwoord opgegeven. Aanmelden mislukt.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
nl	Onverwachte fout %s (Ldap Error: %s)

en	IPv6 support seems to be missing!

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
nl	TCP ping succesvol (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
nl	TCP ping: socket_connect(), reden: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
nl	TCP ping: socket_select() mislukt, reden: %s

en	Ping not performed due to setting.
nl	Ping niet uitgevoerd vanwege de instelling.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
nl	%s Versie %s of hoger is vereist voor %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
nl	%s is vereist voor %s, en het is niet geïnstalleerd.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
nl	Cacti log succesvol geleegd

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
nl	Een of meer reparaties aan RRD-file zijn mislukt. Zie Cacti logboek voor fouten.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
nl	De Cacti Poller heeft nog niet gelopen.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
nl	Toegevoegd aan Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
nl	Grafiek werd niet gevonden in een poging om toe te voegen aan het rapport

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
nl	Apparaat '%s' is niet toegevoegd aan Rapport omdat het al bestaat in het rapport.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
nl	Problemen bij het verzenden van rapport '%s' Probleem met e-mail Subsysteemfout is '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
nl	Rapport met succes verzonden

en	(Non Query Based)
nl	Niet query gebaseerd

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
nl	Kies het rapport om deze grafieken aan te koppelen. De standaardwaarden voor uitlijning worden gebruikt voor elke grafiek in de onderstaande lijst.

en	Graph Timespan:
nl	Grafiek tijdspanne

en	Created Report Graph Item '%s'
nl	Rapportagegrafiek item '%s'

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
nl	Mislukt Rapportgrafiekitem '%s' Bestaat al

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
nl	Overgeslagen Rapport Grafiek Item '%s' Bestaat al

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
nl	RRDtool opdracht:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
nl	Vereiste RRD-stapgrootte is "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
nl	Type voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
nl	Hartslag voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
nl	RRD minimum voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	DS '%s' missing in Cacti definition
nl	DS "%s" ontbreekt in de definitie van cactussen

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
nl	Cactussen RRA "%s" heeft dezelfde CF/stappen (%s, %s) als "%s".

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
nl	Bestand RRA "%s" heeft dezelfde CF/stappen (%s, %s) als "%s".

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
nl	XFF voor cactussen RRA id "%s" moet "%s" zijn

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
nl	Aantal rijen van Cacti RRA id '%s' zou moeten zijn: '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
nl	RRA '%s' ontbreekt in het RRD bestand

en	Data Source Items
nl	50000 Data bron items (Standaard)

en	Last DS
nl	Laatste DS

en	Unknown Sec
nl	Onbekend Sec.

en	Round Robin Archive
nl	Ronde Robin Archief

en	PDP per Row
nl	PDP per rij

en	CDP Prep Value (0)
nl	CDP Prep Waarde (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
nl	CDP Onbekende gegevenspunten (0)

en	Errors Found
nl	Geen %s gevonden

en	Optional Tuning Recommendations
nl	Data bron velden

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
nl	RRA (CF=%s, RIJEN=%d, PDP_PER_RIJ=%d, XFF=%1.2f) verwijderd van RRD bestand

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
nl	RRA (CF=%s, RIJEN=%d, PDP_PER_RIJ=%d, XFF=%1.2f) toegevoegd aan RRD bestand

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
nl	Website heeft geen schrijftoegang tot %s, kan niet in staat zijn om RRDs aan te maken/bij te werken

en	(Custom)
nl	Aangepast

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
nl	Als het bestand niet wordt geopend, is het mogelijk dat de poller nog niet is uitgevoerd.

en	RRA Folder
nl	RRA-map

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
nl	Maak geaggregeerde grafiek vanaf template

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
nl	Poging om een grafiek te maken van een verwijderd grafieksjabloon

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
nl	ERROR: Whitelist Validatie mislukt. Controleer de gegevensinvoermethode

en	Graph Not created for %s due to bad data
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
nl	Het wordt aanbevolen InnoDB te activeren voor iedere %s versie groter dan 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
nl	Bij het gebruik van Cacti in andere talen dan het Engels is het belangrijk om de utf8mb4 karakterset te gebruiken, omdat sommige karakters meer dan één byte in beslag nemen.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
nl	Het groter houden van de tabel cache betekent minder open/dicht-bewerkingen bij gebruik van innodb_file_per_table.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
nl	Als u de Cacti Performance Booster gebruikt en een geheugenopslag engine kiest, moet u voorzichtig zijn met het spoelen van uw Performance Booster buffer voordat het systeem geen geheugenruimte meer heeft. Dit gebeurt op twee manieren, eerst wordt de grootte van uw output kolom teruggebracht tot precies de juiste grootte. Deze kolom staat in de tabellen poller_output, en poller_output_boost. Het tweede wat u kunt doen is meer geheugen toewijzen aan geheugentabellen. We hebben willekeurig gekozen voor een aanbevolen waarde van 10% van het systeemgeheugen, maar als u SSD-schijfstations gebruikt of een kleiner systeem hebt, kunt u deze aanbeveling negeren of een andere opslagmotor kiezen. U kunt het verwachte verbruik van de Performance Booster tabellen zien onder Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
nl	Bij het gebruik van innodb_file_per_table is het belangrijk om het innodb_file_format in te stellen op Barracuda. Deze instelling maakt langere indexen mogelijk die belangrijk zijn voor bepaalde Cactustabellen.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
nl	Als uw tabellen zeer grote indexen hebben, moet u werken met de Barracuda innodb_file_format en de innodb_large_prefix gelijk aan 1. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot plug-ins die niet goed tabellen kunnen maken.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
nl	InnoDB zal zoveel mogelijk tabellen en indexen in het systeemgeheugen opslaan. Daarom moet je de innodb_buffer_pool groot genoeg maken om zoveel mogelijk van de tabellen en index in het geheugen te houden. Het controleren van de grootte van de map /var/lib/mysql/cacti helpt bij het bepalen van deze waarde. Wij raden 25% van het totale geheugen van uw systemen aan, maar uw behoeften zullen variëren afhankelijk van de grootte van uw systemen.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
nl	Deze instellingen moeten AAN blijven tenzij uw Cacti-instanties op ZFS of FusionI / O draaien, die beide een interne logboek hebben om abrupte systeemcrashes op te vangen. Als u echter een zeer goede voeding heeft en uw systemen zelden uitvallen en u back-ups heeft, kunt u door deze instelling op UIT te zetten de databaseprestaties met bijna 50% verhogen.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
nl	Maximale I/O-prestaties worden bereikt wanneer u de O_DIRECT-methode gebruikt om pagina's door te spoelen.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
nl	Het instellen van deze waarde op 2 betekent dat je alle transacties elke seconde spoelt in plaats van bij het vastleggen. Hierdoor kan %s minder vaak schrijven.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
nl	Vanaf %s %s %s, kunt u controleren hoe vaak %s transacties naar de schijf spoelt. De standaardwaarde is 1 seconde, maar in hoge I/O-systemen kan het instellen op een waarde groter dan 1 de I/O van de schijf meer sequentieel maken.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere lees IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere schrijf IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
nl	%s zal de innodb_buffer_pool onderverdelen in geheugendelen om de snelheid te optimaliseren. De maximale waarde is 64. Wanneer uw innodb_buffer_pool minder is dan 1GB, moet u de pool grootte delen door 128MB. Ga hiermee door tot de maximale waarde van 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
nl	%s zal de innodb_buffer_pool onderverdelen in geheugendelen om de snelheid te optimaliseren. De maximale waarde is 64. Wanneer uw innodb_buffer_pool minder is dan 1GB, moet u de pool grootte delen door 128MB. Ga hiermee door tot de maximale waarde van 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Als u fysieke harde schijven hebt, gebruik dan 200 * het aantal actieve schijven in de array. Bij gebruik van NVMe of PCIe Flash kunnen veel grotere aantallen tot 100000 worden gebruikt.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Als u fysieke harde schijven hebt, gebruik dan 2000 * het aantal actieve schijven in de array. Bij gebruik van NVMe of PCIe Flash kunnen veel grotere aantallen tot 200000 worden gebruikt.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Stel deze instelling anders niet in.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
nl	Bij gebruik van MariaDB 10.2.4 en hoger moet deze instelling uitgeschakeld zijn als atomaire schrijfbewerkingen zijn ingeschakeld. Schakel daarom atomaire schrijfbewerkingen in in plaats van de dubbele schrijfbuffer, omdat dit de prestaties verbetert.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
nl	Wanneer u MariaDB 10.2.4 en hoger gebruikt, kunt u atomaire schrijfbewerkingen over de dubbele schrijfbuffer gebruiken om de prestaties te verbeteren.

en	PHP %s is the minimum version
nl	PHP %s is de minimale versie

en	A minimum of %s memory limit
nl	Een minimum van %s MB geheugenlimiet

en	A minimum of %s m execution time
nl	Minimaal %s m uitvoeringstijd

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
nl	Een geldige tijdzone die overeenkomt met MySQL en het systeem

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Delete External Link
nl	Externe link

en	Delete External Links
nl	Externe links

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Disable External Link
nl	Externe link

en	Disable External Links
nl	Externe links

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Enable External Link
nl	Externe link

en	Enable External Links
nl	Externe links

en	Top Tab
nl	Bovenste tabblad

en	Bottom Console
nl	Bodemconsole

en	Top Console
nl	Bovenste console

en	Sort for Ordering
nl	Sorteren om te bestellen

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
nl	Onder welke Console-rubriek moet dit item verschijnen? (Alle menu's van de externe link verschijnen tussen Configuratie en Hulpprogramma's)

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
nl	Als een van de bovenstaande keuzes je niet bevalt, typ dan hier een nieuwe titel in.

en	Tab/Menu Name
nl	Tabblad/Menu-naam

en	The text that will appear in the tab or menu.
nl	De tekst die in het tabblad of menu verschijnt.

en	Web URL Below
nl	Web URL Hieronder

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
nl	Het bestand dat de inhoud van deze pagina bevat. Dit bestand moet in de map 'include/content/content/' van de Cactus staan.

en	Web URL Location
nl	URL-web-URL Locatie

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
nl	De geldige URL om te gebruiken voor deze externe link. Moet het type bevatten, bijvoorbeeld http://www.cacti.net. Merk op dat veel websites niet toestaan dat ze worden ingebed in een iframe van een buitenlandse site, en daarom kan het zijn dat External Linking niet werkt.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
nl	Indien aangevinkt, zal de pagina onmiddellijk beschikbaar zijn voor de beheerder.

en	Automatic Page Refresh
nl	Automatisch pagina verversen

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
nl	Hoe vaak wilt u dat deze pagina automatisch wordt ververst.

en	a Session Timeout
nl	Timeout

en	an Account Suspension
nl	Account opties

en	a change in state of the Remote Data Collector
nl	De status van deze gegevensverzamelaar.

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
nl	U bent uitgelogd uit Cacti omdat de sessie is verlopen.

en	Cookies have been cleared
nl	Al uw login sessie zijn verwijderd.

en	SNMP Notification Receivers
nl	Geen SNMP notificatie ontvangers

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger [bewerken: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger [nieuw]

en	Max-Access
nl	Max. toegang

en	Purge Notification Log
nl	Logboek voor het wissen van kennisgevingen

en	Varbinds
nl	Varbindingen

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger te verwijderen

en	Delete Notification Receiver
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Delete Notification Receivers
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger uit te schakelen

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger uit te schakelen

en	Disable Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Disable Notification Receivers
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger in te schakelen

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger in te schakelen

en	Enable Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Enable Notification Receivers
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Disable Forwarding Object
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Disable Forwarding Objects
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Enable Forwarding Object
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Enable Forwarding Objects
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
nl	Data templates

en	What would you like to Package?
nl	Wat wilt u exporteren?

en	%s Device Package
nl	Apparaatnaam

en	%s Graph Template Package
nl	Naam grafiektemplate

en	%s Data Query Package
nl	Data query naam

en	Available Templates
nl	Beschikbare templates [%s]

en	%s to Export
nl	Exporteer

en	Choose the exact items to export in the Package.
nl	Kies de sjabloon om te exporteren naar XML.

en	Include Dependencies
nl	Inclusief afhankelijkheden

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
nl	Sommige sjablonen vertrouwen op andere items in Cacti om goed te functioneren. Het is ten zeerste aan te raden dit vakje aan te vinken, anders kan de resulterende import mislukken.

en	Package Information
nl	PHP informatie

en	The Package Description.
nl	Apparaatbeschrijving

en	The license type for this package.
nl	De gebruikersnaam van deze gebruiker.

en	The version number to publish for this Package.
nl	De encryptiemethode voor de e-mail.

en	The Classification of the Package.
nl	De kleur zoals getoond op het scherm.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
nl	Poller informatie

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
nl	Pakketbestanden

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Resource Files
nl	Hulpbron is niet beschrijfbaar

en	Script Files
nl	Scripts

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
nl	Cacti log succesvol geleegd

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
nl	Pakketbestanden

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
nl	Kies hoe de items in de boomstructuur zullen worden gesorteerd.

en	Template Items to be Imported
nl	Kleurtemplate items [wijzig Rapportageitem: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
nl	Kies hoe de items in de boomstructuur zullen worden gesorteerd.

en	Import Package
nl	Importeer templates

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
nl	Pakketbestanden

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
nl	Fout in data query

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
nl	Pakketbestanden

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
nl	Pakketbestanden

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
nl	Hernoem

en	Differences

en	Unchanged
nl	[ongewijzigd]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
nl	Pakketbestanden

en	Template Type
nl	Templatetitel

en	Changes/Diffferences
nl	Wijzig apparaat

en	Orphans
nl	Overerfd

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
nl	Pakketbestanden

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
nl	Pakketbestanden

en	Automatically Trust Signer
nl	Automatisch toevoegen aan Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
nl	Vervangingspatroon

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
nl	Pakketbestanden

en	Package Location
nl	Locatie

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
nl	Selecteer het type sjabloon dat u wilt exporteren vanuit Cacti.

en	Package Import
nl	Importeren

en	Local Package Import
nl	Pakketbestanden

en	Package Import Preferences
nl	Importeren

en	Repository Based Package Import
nl	Importeren

en	Not Set
nl	Niet geselecteerd

en	No Packages Found
nl	Geen pagina's gevonden

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	Delete Public Key
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Home Page
nl	Homepage

en	Support EMail Address
nl	Vanaf e-mailadres

en	Key Type
nl	Veld type

en	No Package Public Keys Found
nl	Geen pagina's gevonden

en	GitHub Based

en	File Based
nl	Veldnaam

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
nl	Verwijder kleur

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Disable Package Repository
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) in te schakelen.

en	Enabled Package Repository
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
nl	Klik op 'Doorgaan' om van het volgende gebruikersdomein het standaarddomein te maken.

en	Make Selected Repository Default
nl	Maak het geselecteerde domein standaard

en	Package Repository [edit: %s]
nl	Apparaat [wijzig: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
nl	Voer een handige naam in voor deze data invoer methode.

en	Repository Type
nl	Type nabestelling

en	Choose what Package Repository type this is.
nl	Kies het type CDEF item.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
nl	Tak:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
nl	Als dit selectievakje is aangevinkt, kunnen gebruikers inloggen met dit domein.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
nl	Als dit selectievakje is aangevinkt, kunnen gebruikers inloggen met dit domein.

en	No Package Repositories Found
nl	Geen data queries gevonden

en	Loaded Plugins
nl	Plugins

en	Available Plugins
nl	Deactiveer plugin

en	Check Configuration
nl	Configuratie

en	Install Prompt Confirmation
nl	Runtime configuratie

en	Remove Plugin Data
nl	Verwijder query

en	Archive Restore
nl	Archiefdirectorie

en	Archive Delete
nl	Alles archiveren

en	Install from Downloaded Plugins
nl	Installeer plugin

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
nl	Time-out agent op afstand

en	Remote Disable
nl	Uitgeschakeld verbergen

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Disabled Invalid Directory
nl	RRDfile Backup Directory

en	Disabled No INFO File
nl	Apparaat uitschakelen

en	Disabled Directory Missing
nl	Plugin directory ontbreekt!

en	Loaded, Not Installed
nl	Niet geïnstalleerd

en	Installed/Active
nl	Geïnstalleerd

en	Installed/Inactive
nl	Geïnstalleerd

en	Installed or Active
nl	Data bron actief

en	Installable
nl	Geïnstalleerd

en	Disabled by Error
nl	Rapportage inschakelen

en	Archived
nl	Archief

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
nl	Als u deze plugin verwijdert, worden alle plugingegevens en instellingen verwijderd. Als u de plugin echt wilt verwijderen, klik dan op 'Uninstall' hieronder. Anders klikt u op 'Annuleren'.

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
nl	Als u deze plugin verwijdert, worden alle plugingegevens en instellingen verwijderd. Als u de plugin echt wilt verwijderen, klik dan op 'Uninstall' hieronder. Anders klikt u op 'Annuleren'.

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
nl	Weet u zeker dat u de installatie ongedaan wilt maken?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
nl	Als u deze plugin verwijdert, worden alle plugingegevens en instellingen verwijderd. Als u de plugin echt wilt verwijderen, klik dan op 'Uninstall' hieronder. Anders klikt u op 'Annuleren'.

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
nl	Weet u zeker dat u de regel '%s' wilt verwijderen?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
nl	Als u deze plugin verwijdert, worden alle plugingegevens en instellingen verwijderd. Als u de plugin echt wilt verwijderen, klik dan op 'Uninstall' hieronder. Anders klikt u op 'Annuleren'.

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
nl	Weet u zeker dat u de regel '%s' wilt verwijderen?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
nl	Niet geïnstalleerd

en	Installed and Active
nl	Geïnstalleerd

en	Installed and Inactive
nl	Cactusserver installeren v%s

en	Plugin Errors
nl	Plugin fout

en	Available for Install
nl	Beschikbare grafieken

en	Tag Type
nl	Totaal Type

en	Non Develop
nl	Geen apparaat

en	Develop

en	Newer Than Installed
nl	Niet geïnstalleerd

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
nl	Beperkte toegang

en	Delete Archive
nl	Verwijder locatie

en	Remove Data
nl	Verwijder query

en	Plugin Reame File
nl	Plugin naam

en	Plugin ChangeLog File
nl	Plugin beheer

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
nl	Beschikbare acties zijn: 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
nl	De naam voor deze plugin. De naam wordt gecontroleerd door de directory waarin hij zich bevindt.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
nl	De auteur van deze Plugin.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
nl	De versie van deze plugin.

en	Installed Version
nl	Geïnstalleerd

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
nl	De versie van deze plugin.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
nl	Voor deze plugin moeten eerst de volgende plugins worden geïnstalleerd.

en	Archive Date
nl	Archief

en	The date that this Plugin was Archived.
nl	De datum waarop de Debug werd gestart.

en	Installed/Upgraded
nl	Installatie/Upgrades

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
nl	De datum waarop deze boom voor het laatst is bewerkt.

en	The status of this Plugin.
nl	De status van deze plugin.

en	Cacti Releases
nl	Cacti rapportage

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
nl	De versie van deze plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
nl	De versie van deze plugin.

en	Last Published
nl	Gepubliceerd

en	The date the release was published or develop was last pushed.
nl	De datum waarop deze boom voor het laatst is bewerkt.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
nl	De datum waarop deze boom voor het laatst is bewerkt.

en	Plugin Requires
nl	Vereist

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
nl	De volgorde van belasting van de plugin. U kunt de volgorde van de lading wijzigen door er eerst op te sorteren en vervolgens een plugin naar boven of beneden te verplaatsen.

en	Not Compatible, '%s'
nl	Niet compatible, %s

en	New Version
nl	SNMP versie

en	Order Before Previous Plugin
nl	Bestellen voor vorige plug-in

en	Order After Next Plugin
nl	Bestellen na volgende plugin

en	Cacti Upgrade Required
nl	Cacti log leeggemaakt

en	Compatible
nl	Niet compatible

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
nl	Niet compatible, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
nl	Niet compatible, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
nl	Bevestig Downgrade

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
nl	Cacti versie

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
nl	Niet compatible, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
nl	Niet compatible, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
nl	Niet vermeld

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
nl	Niet compatible, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Unable to Install Plugin! %s
nl	Uninstalleren is niet mogelijk. Deze plugin is vereist door: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
nl	Plugin kan niet worden geïnstalleerd.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
nl	Uninstalleren is niet mogelijk. Deze plugin is vereist door: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
nl	Configuratie controleren…<br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
nl	Plugin directory ontbreekt!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
nl	Plugin is niet compatibel (Pre-1.x)

en	Enable Plugin Locally
nl	Activeer plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
nl	WAARSCHUWING: %s is uit de pas met het Poller Interval! Het Poller Interval is '%d' seconden, met een maximum van '%d' seconden, maar %d seconden zijn verstreken sinds de laatste poll!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
nl	WAARSCHUWING: Er wordt '%d' gedetecteerd als overschrijding van een pollingcyclus, gelieve dit te onderzoeken.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
nl	WAARSCHUWING: Poller-uitgangstabel niet leeg. Problemen: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
nl	ERROR: Het ruggengraatpad: %s is ongeldig. Poller kan niet doorgaan!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
nl	Maximale looptijd van %d seconden overschreden. Afsluiten.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
nl	WAARSCHUWING: Polling-cyclus cactussen overschreden poller-interval met

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
nl	OPMERKING: Er is een tweede Cacti-gegevensverzamelaar toegevoegd. Daarom automatisch boost mogelijk maken!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
nl	WAARSCHUWING: Main Cacti-database offline of in herstel

en	Cacti Primary Admin
nl	Cactussen Primaire Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
nl	Cacti Automation Report vereist een html gebaseerde e-mail client

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
nl	WAARSCHUWING: Gedetecteerde Poller Boost-overschrijding, mogelijke boost Poller-crash

en	Use Cacti Log Level
nl	Generiek log niveau

en	Data Collector Information
nl	Informatie over gegevensverzamelaars

en	The primary name for this Data Collector.
nl	De primaire naam van deze gegevensverzamelaar.

en	Data Collector Hostname
nl	Dataverzamelaar Hostnaam

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
nl	De hostnaam voor Dataverzamelaar. Het kan zijn dat het een volledig gekwalificeerde domeinnaam moet zijn voor de externe Pollers om er contact mee op te nemen voor activiteiten zoals herindexering, realtime grafieken, enz.

en	Custom Log Level
nl	Generiek log niveau

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
nl	De tijdzone voor de gegevensverzamelaar.

en	Collection Settings
nl	Collectie-instellingen

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
nl	Het aantal gegevensverzamelprocessen om te gebruiken om te paaien.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
nl	Het aantal te gebruiken Spine Threads per Data Collector proces.

en	Sync Interval
nl	Synchroniseren Interval

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
nl	De polling sync-interval in gebruik. Deze instelling beïnvloedt hoe vaak deze poller wordt gecontroleerd en bijgewerkt.

en	Remote Database Connection
nl	Externe Databaseverbinding

en	The hostname for the remote database server.
nl	De hostnaam voor de remote database server.

en	Remote Database Name
nl	Naam externe database

en	The name of the remote database.
nl	De naam van de database op afstand.

en	Remote Database User
nl	Externe database gebruiker

en	The user name to use to connect to the remote database.
nl	De gebruikersnaam om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Password
nl	Wachtwoord voor externe database

en	The user password to use to connect to the remote database.
nl	Het gebruikerswachtwoord om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Port
nl	Externe databasepoort

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
nl	De TCP-poort om te gebruiken om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Retries
nl	Externe database gebruiker

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
nl	De gebruikersnaam om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database SSL Information
nl	Externe database SSL-autoriteit

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	Remote Database SSL
nl	Externe database SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
nl	Als de externe database SSL gebruikt om verbinding te maken, vink dan het selectievakje hieronder aan.

en	Remote Database SSL Key
nl	Externe database SSL-sleutel

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
nl	Het bestand met de SSL-sleutel om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database SSL Certificate
nl	Externe database SSL-certificaat

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
nl	Het bestand met het SSL Certificaat om te gebruiken om verbinding te maken met de database op afstand.

en	Remote Database SSL Authority
nl	Externe database SSL-autoriteit

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
nl	Het bestand met de SSL-certificeringsinstantie die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de database op afstand. Dit is een optionele parameter die kan worden vereist door de databaseprovider als ze SSL hebben gestart met de optie --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
nl	Externe database SSL-autoriteit

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
nl	Het bestand met de SSL-certificeringsinstantie die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de database op afstand. Dit is een optionele parameter die kan worden vereist door de databaseprovider als ze SSL hebben gestart met de optie --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
nl	U heeft deze hostnaam '%s' al gebruikt. Voer een niet-dubbele hostnaam in.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
nl	U hebt deze databasehostnaam '%s' al gebruikt. Geef een niet-dubbele databasehostnaam op.

en	Data Collector Statistics cleared.
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Delete Data Collector
nl	Dataverzamelaar verwijderen

en	Delete Data Collectors
nl	Dataverzamelaar verwijderen

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar uit te schakelen.

en	Disable Data Collector
nl	Data collector uitschakelen

en	Disable Data Collectors
nl	Data collector uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Enable Data Collector
nl	Data collector inschakelen

en	Enable Data Collectors
nl	Data collector inschakelen

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de gegevensverzamelaar op afstand te synchroniseren voor offline gebruik.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de gegevensverzamelaar op afstand te synchroniseren voor offline gebruik.

en	Resync Data Collector
nl	Nieuwe data verzamelaar

en	Resync Data Collectors
nl	Data verzamelaars

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
nl	Dataverzamelaars op afstand moeten kunnen communiceren met de hoofdverzamelaar en vice versa. Gebruik deze knop om te controleren of het hoofdverzamelprogramma kan communiceren met dit externe gegevensverzamelprogramma.

en	Collector Name
nl	Naam van de verzamelaar

en	The Name of this Data Collector.
nl	De naam van deze gegevensverzamelaar.

en	The unique id associated with this Data Collector.
nl	De unieke id die bij deze gegevensverzamelaar hoort.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
nl	De hostnaam waar de gegevensverzamelaar draait.

en	The Status of this Data Collector.
nl	De status van deze gegevensverzamelaar.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
nl	Het aantal pollerprocessen en threads voor deze gegevensverzamelaar.

en	The last data collection time for this Data Collector.
nl	De laatste keer dat gegevens worden verzameld voor deze gegevensverzamelaar.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
nl	De gemiddelde en maximale verzameltijden voor deze gegevensverzamelaar.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
nl	Het aantal apparaten dat bij deze gegevensverzamelaar hoort.

en	SNMP Gets
nl	SNMP krijgt

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
nl	Het aantal SNMP wordt geassocieerd met deze Collector.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
nl	Het aantal scriptoproepen in verband met deze gegevensverzamelaar.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
nl	Het aantal scriptserveroproepen dat aan deze gegevensverzamelaar is gekoppeld.

en	The last time this Data Collector completed.
nl	De laatste keer dat deze gegevensverzamelaar is voltooid.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar incheckte bij de hoofdsite van de Cactus.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar volledig gesynchroniseerd werd met de hoofdsite van Cacti.

en	RRD check
nl	Uitvoeren van de controle

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	Host Description
nl	Omschrijving

en	Local Data ID
nl	Geldige gegevens

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	Age
nl	Aug

en	%d hours
nl	%d Uren

en	%d day

en	%d days
nl	dagen

en	Messages

en	Purge
nl	Legen

en	DS Name
nl	DS naam

en	DS ID

en	Time Since Update
nl	Tijd sinds update

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
nl	OPMERKING: Padinstellingen op dit tabblad worden alleen lokaal opgeslagen!

en	Cacti Settings (%s)%s
nl	Cacti instellingen (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
nl	Poller Interval moet kleiner zijn dan Cron Interval

en	The primary name for the Site.
nl	De primaire naam voor de site.

en	Disable Site
nl	Apparaat uitschakelen

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
nl	Activeer deze box om alle controles voor deze host uit te schakelen.

en	The state for the Site.
nl	De staat van de site.

en	Geolocation Information
nl	Geolokalisatie-informatie

en	The Latitude for this Site.
nl	De breedtegraad voor deze site.

en	The Longitude for this Site.
nl	De lengtegraad voor deze site.

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
nl	De standaard kaartzoom voor deze site. De waarden kunnen variëren van 0 tot 23. Merk op dat sommige regio's van de planeet een maximale Zoom van 15 hebben.

en	0 - 23

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
nl	Gebruikt voor gevallen waarin een Site een alternatieve naam heeft die wordt gebruikt om het te beschrijven

en	If the Site is known by another name enter it here.
nl	Als de Site bekend is onder een andere naam, vul deze dan hier in.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
nl	Template Site is niet gevonden! Kan niet dupliceren.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Site
nl	Verwijder locatie

en	Delete Sites
nl	Verwijder locatie

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Site
nl	Dupliceer

en	Duplicate Sites
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Enable Site
nl	Activeer regel

en	Enable Sites
nl	Beschikbare sites

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) uit te schakelen.

en	Disable Sites
nl	Beschikbare sites

en	The unique id associated with this Site.
nl	De unieke id die bij deze site hoort.

en	Monitoring State
nl	Gemonitored

en	The state of this Site.
nl	De naam van de locatie.

en	The number of Devices associated with this Site.
nl	Het aantal apparaten dat bij deze site hoort.

en	The City associated with this Site.
nl	De stad verbonden aan deze site.

en	The State associated with this Site.
nl	De met deze site geassocieerde staat.

en	The Country associated with this Site.
nl	Het land dat met deze site is geassocieerd.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
nl	FATAL: Spike Kill methode '%s' is ongeldig

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
nl	FATAL: Spike Kill Niet toegestaan

en	Database Tables
nl	Database status

en	Database Permissions
nl	Gebruikersrechten

en	Database Queries
nl	Data queries

en	Background Processes
nl	%d Processen

en	Poller Stats
nl	Pollers

en	Include Poller
nl	Inclusief index

en	Info Length
nl	Index Lengte

en	%d Chars
nl	%d Wijzigingen

en	Queries
nl	Data queries

en	Refresh Values
nl	Stel in/vernieuw filters

en	Reset Refresh
nl	Pagina vernieuwen

en	Process ID
nl	1 Proces

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
nl	Querynaam

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
nl	Draaitijd

en	The Runtime of the current query in seconds.
nl	Voer de SMTP timeout in seconden in.

en	Query Length
nl	Index Lengte

en	The total string length of the Query.
nl	De postcode van de locatie.

en	Query State
nl	Querynaam

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
nl	Samenvatting details

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
nl	Geen data queries gevonden

en	Cacti Poller
nl	Cacti home

en	Cacti Process
nl	1 Proces

en	RTM Process
nl	1 Proces

en	Automation Process
nl	Benaderend in proces:

en	HMIB Process
nl	1 Proces

en	MikroTik Process
nl	1 Proces

en	WebSeer Process
nl	1 Proces

en	Service Check Process
nl	Controle verwijderen

en	MacTrack Process
nl	1 Proces

en	Task Type
nl	Dit type

en	Poller:
nl	Poller

en	Collector
nl	Data verzamelaars

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
nl	Gebruikersnaam

en	The name of the Task.
nl	De naam van deze regel.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
nl	Profiel bijwerken

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
nl	Het label voor de rechter as.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
nl	Laatste starttijd:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
nl	Laatste update

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
nl	1 Jaar

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	Worst 20 Polling Time Devices
nl	Polling tijd

en	Avg Polling Time
nl	Polling tijd

en	Actual Polling Time
nl	Polling tijd

en	No host found
nl	Geen %s gevonden

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Data Length
nl	Gegevenslengte

en	Index Length
nl	Index Lengte

en	Permission Name
nl	Rechten

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
nl	ERROR: De geïnstalleerde RRDtool versie is niet groter dan de geconfigureerde versie.<br>Bezoek de %s en selecteer de juiste RRDtool Utility versie.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
nl	ERROR: RRDtool 1.2.x+ ondersteunt niet het GIF-afbeeldingenformaat, maar %d" grafieken en/of sjablonen hebben GIF ingesteld als het afbeeldingsformaat.

en	Different version of Cacti and Spine!
nl	Verschillende versies van Cacti en Spine!

en	Procs:
nl	1 Proces

en	Threads:
nl	Threads

en	Max Threads
nl	Max. draden

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
nl	Huidig: %s, min. vereist: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
nl	Huidig: %s, min. vereist: %s

en	Minimum Connections:
nl	Test verbinding

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
nl	Gaat uit van 100 reserveverbindingen voor gebruikers van webpagina's en andere verschillende verbindingen.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
nl	Het vereiste minimum kan sterk variëren als er veel grafische gebruikersactiviteit is.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
nl	Elk browsertabblad kan maximaal 10 verbindingen gebruiken, afhankelijk van de browser.

en	%s GB
nl	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
nl	Geïnstalleerd. Opmerking: als u van plan bent SNMPv3 te gebruiken, moet u php-snmp verwijderen en de Net-SNMP-toolset gebruiken.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
nl	Het wordt sterk aangeraden om je php.ini memory_limit aan te passen naar %s of hoger.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
nl	Deze voorgestelde geheugenwaarde wordt berekend op basis van het aantal aanwezige gegevensbronnen en dient alleen als suggestie te worden gebruikt, werkelijke waarden kunnen van systeem tot systeem variëren op basis van de vereisten.

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
nl	Selecteer het type sjabloon dat u wilt exporteren vanuit Cacti.

en	Choose the Template to export to XML.
nl	Kies de sjabloon om te exporteren naar XML.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
nl	Kies het formaat waarin het resulterende XML-bestand wordt uitgevoerd.

en	Output to the Browser (within Cacti)
nl	Uitvoer naar de browser (binnen Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
nl	Uitvoer naar de browser (ruwe XML)

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
nl	Exporteer templates

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
nl	Veldnaam

en	Not Readable
nl	Niet schrijfbaar

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
nl	Inclusief afhankelijkheden

en	Damaged
nl	%d Grafiek

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
nl	Geen toegang tot de tijdelijke map, importfunctionaliteit is uitgeschakeld

en	Un-Lock
nl	Geblokkeerd

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Tree
nl	Boom verwijderen

en	Delete Trees
nl	Boom verwijderen

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Publish Tree
nl	Publiceer Boom

en	Publish Trees
nl	Publiceer Boom

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Un-Publish Tree
nl	Onuitgegeven boom

en	Un-Publish Trees
nl	Onuitgegeven boom

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Un-Lock Tree
nl	Onuitgegeven boom

en	Un-Lock Trees
nl	Onuitgegeven boom

en	Trees [edit: %s]
nl	Bomen [bewerken: %s]

en	Trees [new]
nl	Bomen [nieuw]

en	Edit Tree
nl	Wijzig boom

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
nl	Om deze boom te bewerken, moet u deze eerst vergrendelen door op de knop Boom bewerken te drukken.

en	Finish Editing Tree
nl	Beëindig het uitgeven van de boom

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
nl	Deze boom is vergrendeld voor Bewerken op %1$s met %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
nl	Om de boomstructuur te bewerken, moet u deze eerst ontgrendelen en vervolgens vergrendelen als uzelf

en	Tree Items
nl	Boom Artikelen

en	Available Sites
nl	Beschikbare sites

en	Branch Sorting
nl	Sorteren van filialen

en	Sort Trees Ascending
nl	Sorteer bomen oplopend

en	Sort Trees Descending
nl	Bomen sorteren aflopend

en	Tree Name
nl	Boomnaam

en	The name by which this Tree will be referred to as.
nl	De naam waaronder deze boom wordt genoemd.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze boom. Handig bij het uitvoeren van automatisering of debugging.

en	The original author of this Tree.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
nl	Om de volgorde van de bomen te wijzigen, sorteert u eerst op deze kolom en drukt u op de pijlen omhoog of omlaag zodra ze verschijnen.

en	The date that this Tree was last edited.
nl	De datum waarop deze boom voor het laatst is bewerkt.

en	The last user to have modified this Tree.
nl	De laatste gebruiker die deze boom heeft aangepast.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
nl	Het totaal aantal vestigingen in deze boom.

en	The total number of Branches in this Tree.
nl	Het totaal aantal vestigingen in deze boom.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
nl	Het totale aantal individuele apparaten in deze boom.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
nl	Het totale aantal individuele grafieken in deze boom.

en	Batch Copy
nl	Batchkopie

en	You are not allowed to delete the current login account
nl	U mag uw wachtwoord niet wijzigen.

en	You are not allowed to disable the current login account
nl	U mag uw wachtwoord niet wijzigen.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) te verwijderen.

en	Delete User
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Delete Users
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Template Username
nl	Sjabloon Gebruikersnaam:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Enable User
nl	Gebruiker(s) inschakelen

en	Enable Users
nl	Gebruiker(s) inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) uit te schakelen.

en	Disable User
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Disable Users
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de instellingen van de gebruiker(s) te overschrijven met de geselecteerde sjabloon Gebruikersinstellingen en machtigingen. De oorspronkelijke gebruikers Volledige naam, Wachtwoord, Realm en Enable status blijven behouden, alle andere velden worden overschreven van Template User.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de instellingen van de gebruiker(s) te overschrijven met de geselecteerde sjabloon Gebruikersinstellingen en machtigingen. De oorspronkelijke gebruikers Volledige naam, Wachtwoord, Realm en Enable status blijven behouden, alle andere velden worden overschreven van Template User.

en	Replace User Settings for User
nl	Reset gebruiker(s) instellingen

en	Replace User Settings for Users
nl	Reset gebruiker(s) instellingen

en	Template User
nl	Sjabloongebruiker:

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
nl	Note: Systeem Grafiekbeleid is 'Restrictief', wat betekent dat de gebruiker toegang moet hebben tot de grafiek of het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
nl	Note: Systeem Grafiekbeleid is 'Restrictief', wat betekent dat de gebruiker toegang moet hebben tot de grafiek of het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
nl	Let op: Grafiekrechten zijn permissief. Dit betekent dat de gebruiker op zijn minst toegang moet hebben tot een grafiek, apparaat of grafiektemplate om toegang te krijgen tot de grafiek

en	Default Graph Policy
nl	Standaard Grafiekbeleid

en	Default Graph Policy for this User
nl	Standaard Grafiekbeleid voor deze gebruiker

en	Effective Policy
nl	Effectief beleid

en	Policies (Graph/Device/Template)
nl	Beleid (Grafiet/Apparaat/Sjabloon)

en	Default Device Policy
nl	Standaard apparaatbeleid

en	Default Device Policy for this User
nl	Standaard apparaatbeleid voor deze gebruiker

en	Default Graph Template Policy
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid

en	Default Graph Template Policy for this User
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid voor deze gebruiker

en	Default Tree Policy
nl	Standaard bomenbeleid

en	Default Tree Policy for this User
nl	Standaard bomenbeleid voor deze gebruiker

en	Legacy Permissions
nl	Controleer rechten

en	Group
nl	Groepen

en	< 1 Week Ago
nl	1 Week

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
nl	%d Maanden

en	> 4 Months Ago
nl	%d Maanden

en	LDAP/AD
nl	LDAP

en	Only Show Exceptions
nl	Toon uitzonderingen

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Delete User Domain
nl	Verwijder gebruiker domein

en	Delete User Domains
nl	Verwijder gebruiker domein

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Disable User Domain
nl	Deactiveer gebruiker domein

en	Disable User Domains
nl	Deactiveer gebruiker domein

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Enable User Domain
nl	Gebruikersdomein inschakelen

en	Enable User Domains
nl	Gebruikersdomein inschakelen

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
nl	Klik op 'Doorgaan' om van het volgende gebruikersdomein het standaarddomein te maken.

en	Domains Type
nl	Domeinen Type

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe gebruikersaccounts.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
nl	Als dit selectievakje is aangevinkt, kunnen gebruikers inloggen met dit domein.

en	Server(s)
nl	Servers

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
nl	Een door spaties gescheiden lijst van DNS-hostnamen of IP-adressen voor geldige LDAP-servers. Cacti zal proberen de LDAP-servers van links naar rechts te gebruiken om een gebruiker te authenticeren.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
nl	TCP/UDP poort voor niet-SSL verbindingen.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
nl	Modus die cactussen proberen te authenticeren tegen de LDAP-server.<blockquote><i><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) search occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><br><i>Anoniem zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via anonieme binding om de gebruikers Distinguished Name (DN) te vinden.<br><br><i><i>Specifiek zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via Specific Distinguished Name (DN) en Specific Password for binding om de gebruikers Distinguished Name (DN) te vinden.

en	Distinguished Name (DN)
nl	Onderscheiden naam (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
nl	Vereist groepslidmaatschap

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
nl	Vereist dat de gebruiker lid is van een groep om zich te authenticeren. Groepsinstellingen moeten worden ingesteld om dit te laten werken, omdat het inschakelen zonder de juiste groepsinstellingen de authenticatie mislukt.

en	Group Distinguished Name (DN)
nl	Groep Onderscheidende naam (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
nl	Onderscheiden Naam van de groep die de gebruiker moet hebben.

en	Group Member Attribute
nl	Groepslid Attribuut

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
nl	Groepslid Type

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
nl	Definieert of gebruikers de volledige onderscheidende naam gebruiken of alleen de gebruikersnaam in het gedefinieerde groepsattribuut.

en	Search Base
nl	Zoeken op basis

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
nl	Zoek als basis voor het zoeken in de LDAP-directory, zoals "dc=win2kdomain,dc=win2kdomain,dc=local" of "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
nl	Zoekfilter om de gebruiker in de LDAP-directory te lokaliseren, bijvoorbeeld voor vensters: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> of voor OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;gebruikersnaam&gt))"</i>. "&lt;username&gt" wordt vervangen door de gebruikersnaam die bij de login prompt werd opgegeven.

en	Search Distinguished Name (DN)
nl	Zoeken Onderscheidende naam (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
nl	Onderscheidende naam voor specifiek zoeken die aan de LDAP-directory bindt.

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
nl	Wachtwoord voor specifiek zoeken in de LDAP-directory.

en	LDAP CN Settings
nl	LDAP CN instellingen

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
nl	Veld dat de volledige naam vervangt bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker, overgenomen uit LDAP. (op ramen: verplaatsingsnaam)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
nl	Veld dat de e-mail van LDAP vervangt. (op ramen: post)

en	Effective User
nl	Efficiënte gebruiker

en	CN FullName

en	CN eMail

en	Defer to the Users Setting
nl	Uitstellen naar de gebruikersinstelling

en	Show the Page that the User pointed their browser to
nl	Toon de pagina die de gebruiker in de browser heeft opgegeven.

en	The name of this Group.
nl	De naam van deze groep.

en	General Group Options
nl	Algemene groepsopties

en	Set any user account-specific options here.
nl	Stel hier alle gebruikersaccount-specifieke opties in.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
nl	Gebruikers van deze groep de mogelijkheid bieden om aangepaste gebruikersinstellingen te behouden

en	Tree Rights
nl	Boomrechten

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de boom?

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de grafieklijst?

en	Graph Preview Rights
nl	Grafiekpreview rechten

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de Graph Preview?

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Delete User Group
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Delete User Groups
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Copy User Group
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Copy User Groups
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Group Prefix
nl	Groep voorvoegsel:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Enable User Group
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Enable User Groups
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Disable User Group
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Disable User Groups
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Default Graph Policy for this User Group
nl	Standaardgrafiekbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Graph Template Policy for this User Group
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Tree Policy for this User Group
nl	Standaard bomenbeleid voor deze gebruikersgroep

en	User Group Management [edit: %s]
nl	Gebruikersgroepbeheer [bewerken: %s]

en	User Group Management [new]
nl	Beheer van gebruikersgroepen [nieuw]

en	User Group Management
nl	Beheer van gebruikersgroepen

en	User Log Purged.
nl	Gebruikertaal

en	Success - Password
nl	Succes - Pswd

en	Success - Token
nl	Succes - Token

en	Success - Password Change
nl	Succes - Pswd

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
nl	Klik op 'Volgende' om het Cacti log bestand te legen.<br><br><br>Let op: Als logging is ingesteld op Cacti en Syslog, dan zal de log informatie beschikbaar blijven in de Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Data Query Cache Items
nl	Data Query Cache-items

en	Allow the search term to include the index column
nl	Sta toe dat de zoekterm de indexkolom bevat

en	Include Index
nl	Inclusief index

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
nl	Het Cacti Logboek slaat statistieken, fouten en andere berichten op, afhankelijk van de systeeminstellingen. Deze informatie kan worden gebruikt om problemen met de poller en de toepassing te identificeren.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
nl	Hiermee kunnen beheerders door het gebruikerslogboek bladeren. Beheerders kunnen het logboek ook filteren en exporteren.

en	Poller Cache Administration
nl	Poller Cache administratie

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
nl	Dit zijn de gegevens die aan de poller worden doorgegeven elke keer dat de poller wordt uitgevoerd. Deze gegevens worden vervolgens op hun beurt uitgevoerd/geïnterpreteerd en de resultaten worden ingevoerd in de RRD-files voor grafieken of de database voor weergave.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
nl	De Data Query Cache slaat informatie op die is verzameld uit de Data Query invoertypes. De waarden van deze velden kunnen worden gebruikt in het tekstgebied van grafieken voor legenden, verticale labels en GPRINTS en in CDEF's.

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
nl	De Poller Cache wordt opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Gebruik deze optie alleen in het geval van een databasecrash als u na de crash problemen ondervindt en de databasehersteltools al hebt uitgevoerd. Als u problemen heeft met een specifiek apparaat, kunt u dat apparaat gewoon opnieuw opslaan om de Poller Cache opnieuw op te bouwen. Er is ook een commandoregelinterface die gelijkwaardig is aan dit commando dat wordt aanbevolen voor grote systemen. NOTE: Op grote systemen kan het enkele minuten tot uren duren voordat dit commando is voltooid en moet daarom niet worden uitgevoerd vanaf de Cacti UI. Je kunt gewoon 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' draaien op de opdrachtregel voor meer informatie.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
nl	Wanneer u meerdere gegevensverzamelaars in Cacti gebruikt, zal Cacti proberen de status van de belangrijkste bestanden op alle gegevensverzamelaars te handhaven. Dit omvat alle kern, niet-installatie gerelateerde website en plugin bestanden. Wanneer je een Resource Cache rebuild forceren, zal Cacti de lokale Resource Cache wissen, en vervolgens herbouwen bij de volgende geplande poller start. Dit zal alle externe gegevensverzamelaars ertoe aanzetten om hun website en pluginbestanden opnieuw te controleren op consistentie.

en	Boost Utilities
nl	Verhoogt nutsbedrijven

en	View Boost Status
nl	Bekijk de status van de boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
nl	Met dit menu kunt u verschillende boost-instellingen en statistieken bekijken die bij de huidige lopende Boost-configuratie horen.

en	Data Source Statistics Utilities
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Purge Data Source Statistics
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
nl	Deze menukeuze verwijdert alle bestaande gegevensbronstatistieken uit de database. Als Gegevensbronstatistieken is ingeschakeld, zullen de Gegevensbronnenstatistieken opnieuw worden verzameld bij de volgende Data Collector-pas.

en	SNMP Agent Utilities
nl	SNMPAgent Nutsbedrijven

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
nl	Dit toont alle objecten die door de SNMPAgent worden behandeld.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
nl	SNMPAgent cache opnieuw opbouwen

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
nl	De SNMP-cache wordt gewist en opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Merk op dat er nog een pollerrun nodig is om de SNMP cache volledig te herstellen.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
nl	Met dit menu kunt u de laatste gebeurtenissen bekijken die SNMPAgent heeft afgehandeld met betrekking tot de geregistreerde meldingsontvangers.

en	Cacti System Utilities
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Overrun Warning
nl	Overschrijding Waarschuwing

en	Current Boost Status
nl	Huidige Boost Status

en	Boost On-demand Updating:

en	Running Processes:
nl	Lopende processen

en	Total Poller Items:
nl	Poller gecachede items

en	Total Data Sources:
nl	Totale gegevensbronnen:

en	Remaining Data Sources:
nl	Debugging Gegevensbron

en	TBD
nl	Nader te bepalen

en	Queued Boost Records:
nl	In afwachting van Boost Records:

en	Approximate in Process:
nl	Benaderend in proces:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
nl	Verhoogde opslagstatistieken

en	Database Engine:

en	Current Boost Table(s) Size:
nl	Huidige Boostabel(s) Grootte:

en	Max Record Length:
nl	Max. recordlengte:

en	Max Allowed Boost Table Size:
nl	Maximaal toegestane boost tafelgrootte:

en	Estimated Maximum Records:
nl	Geschatte maximale records:

en	Previous Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Last End Time:
nl	Laatste starttijd:

en	Peak Poller Memory:
nl	Peak Poller geheugen:

en	Max Poller Memory Allowed:
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Detailed Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
nl	Gedetailleerde runtime timers:

en	Process: %d
nl	1 Proces

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Concurrent Processes:
nl	Gelijktijdige processen

en	SNMP Agent Cache
nl	Toon SNMP agent cache

en	SNMP Agent Notification Log
nl	Toon SNMP agent notificatie log

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	Delete VDEF
nl	Verwijder VDEF

en	Delete VDEFs
nl	Verwijder VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate VDEF
nl	Dupliceer VDEF

en	Duplicate VDEFs
nl	Dupliceer VDEF

en	VDEF Name: %s
nl	Naam VDEF: %s