en	About Cacti
nl	Over Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
nl	Cacti is ontworpen om een volledige grafische oplossing te bieden op basis van RRDtool. Het doel is om het leven van een netwerkbeheerder gemakkelijker te maken door het verzorgen van alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om zinvolle grafieken te maken.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
nl	Raadpleeg de officiële %sCacti website%s voor meer informatie, support en updates.

en	Active Developers
nl	Cacti ontwikkelaars

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
nl	Console menu sectie

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
nl	Draag bij aan documentatie, QA, verpakking, de forums en onze YouTube-pagina.

en	Emeritus Members
nl	Emeritus Groepsleden

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
nl	Leden van de oorspronkelijke Cacti Groep, die sindsdien verder zijn gegaan in hun carrière. Wij wensen hun het allerbeste.

en	Thanks
nl	Bedankt

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
nl	Een zeer speciale dank aan %sTobi Oetiker%s, de maker van %sRRDtool%s en de zeer populaire %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
nl	De gebruikers van Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
nl	Vooral iedereen die de tijd heeft genomen om een ​​probleem te melden, of op andere wijze Cacti gerelateerde problemen op te lossen. Ook aan iedereen die heeft bijgedragen aan de ondersteuning van Cacti.

en	License
nl	Licentie

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
nl	Cacti is gelicentieerd onder de GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
nl	Dit programma is gratis; je mag het distribueren of aanpassen onder de termen van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; uitsluitend versie 2 van de licentie, of enig latere versie.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
nl	Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het zinnig zal zijn, maar komt ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

en	Delete
nl	Verwijder

en	Convert to Normal Graph
nl	Converteer naar LINE1 grafiek

en	Place Graphs on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Migrate Aggregate to use a Template
nl	Migreer een aggregaat om een sjabloon te gebruiken

en	Create New Aggregate from Aggregates
nl	Maak een nieuwe aggregaat van aggregaten

en	Associate with Aggregate
nl	Associeer met aggregaat

en	Disassociate with Aggregate
nl	Dissocieer van geaggregeerde

en	Place on a Tree (%s)
nl	Plaats in een menu (%s)

en	Override Values for Graph Item
nl	Overrule de waarden voor dit grafiek item

en	Override this Value
nl	Overrule deze waarde

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
nl	De geselecteerde geaggregeerde grafiek heeft elementen uit meer dan een grafiektemplate.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
nl	Voordat u de geaggregeerde grafieken hieronder kunt migreren naar een template gebaseerde aggregaat, moet u eerst een aggregaat template voor de grafiektemplate '%s' maken.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
nl	De geselecteerde geaggregeerde grafiek heeft elementen uit meer dan een grafiektemplate.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
nl	Voordat u deze geaggregeerde grafiek kunt migreren naar een template gebaseerd aggregaat, moeten deze uitsluitend een template grafiek gebruiken. Klik op 'Terug' en selecteer uitsluitend geaggregeerde grafieken die hetzelfde grafiektemplate gebruiken.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
nl	Er zijn alleen geaggregeerde templates gedefinieerd voor de geselecteerde legacy aggregaten.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
nl	Voordat u de geaggregeerde grafieken hieronder kunt migreren naar een template gebaseerde aggregaat, moet u eerst een aggregaat template voor de grafiektemplate '%s' maken.

en	You currently have no reports defined.
nl	U heeft momenteel geen rapporten gedefinieerd.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Delete Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Delete Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Migrate to Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Migrate to Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Aggregate Template
nl	Geaggregeerde template

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Combine Aggregate Graphs
nl	Geaggregeerde grafieken

en	Aggregate Name
nl	Naam van aggregatie:

en	New Aggregate
nl	Nieuwe aggregatie

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Place Aggregate Graph on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Place Aggregate Graphs on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Report Name
nl	Rapportagenaam

en	Timespan
nl	Tijdspanne

en	Align
nl	Uitlijnen

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Convert Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Convert Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek met de geaggregeerde grafiek te koppelen.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek met de geaggregeerde grafiek te koppelen.

en	Associate Graph with Aggregate
nl	Associeer met aggregaat

en	Associate Graphs with Aggregate
nl	Associeer met aggregaat

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek van de aggregatie te dissociëren.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek van de aggregatie te dissociëren.

en	Disassociate Graph with Aggregate
nl	Dissocieer van geaggregeerde

en	Disassociate Graphs with Aggregate
nl	Dissocieer van geaggregeerde

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek onder de boomstructuur te plaatsen.

en	Place Aggregate Graph on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Place Aggregate Graphs on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Destination Branch:
nl	Bestemming structuur:

en	[edit: %s]
nl	[wijzig %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
nl	Geaggregeerde grafiek instellingen

en	Details

en	Items

en	Preview
nl	Voorbeeld

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
nl	Geaggregeerde grafiek instellingen

en	Turn Off Graph Debug Mode
nl	Schakel grafiek debug uit

en	Turn On Graph Debug Mode
nl	Schakel grafiek debug in

en	Show Item Details
nl	Toon item details

en	Aggregate Preview Does Not Exist
nl	Geaggregeerd voorbeeld [%s]

en	Aggregate Preview %s
nl	Geaggregeerd voorbeeld [%s]

en	RRDtool Command:
nl	RRDtool opdracht:

en	RRDtool Says:
nl	RRDtool zegt:

en	Not Checked
nl	Niet Gecontroleerd

en	Aggregate Graph %s
nl	Aggregeer grafiek %s

en	Prefix Replacement Values
nl	Vervangingspatroon

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
nl	U kunt deze vervangende waarden gebruiken voor het voorvoegsel in de samengevoegde grafiek

en	Total
nl	Totaal

en	All Items
nl	Alle items

en	Graph Configuration
nl	Grafiekconfiguratie

en	Show
nl	Toon

en	Hide Item Details
nl	Verberg item details

en	Matching Graphs
nl	Overeenkomende grafieken

en	Search
nl	Zoeken

en	Graphs
nl	Grafieken

en	Default
nl	Standaard

en	Part of Aggregate
nl	Onderdeel van aggregatie

en	Go
nl	Ga

en	Set/Refresh Filters
nl	Stel in/vernieuw filters

en	Clear
nl	Herstel

en	Clear Filters
nl	Stel filters opnieuw in

en	Graph Title
nl	Grafiektitel

en	ID

en	Included in Aggregate
nl	Opgenomen in aggregatie

en	Size
nl	Grootte

en	No
nl	Nee

en	Yes
nl	Ja

en	No Graphs Found
nl	Geen grafieken gevonden

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Aggregate Graphs
nl	Geaggregeerde grafieken

en	Template

en	Any
nl	Alle

en	None
nl	Geen

en	The title for the Aggregate Graphs
nl	De titel van de geaggregeerde grafieken

en	The internal database identifier for this object
nl	De interne database identifier voor dit object

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
nl	Het geaggregeerde template waarop dit geaggregeerde template is gebaseerd

en	No Aggregate Graphs Found
nl	Geen geaggregeerde grafieken gevonden

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Delete Aggregate Graph Template
nl	Maak geaggregeerde grafiek vanaf template

en	Delete Aggregate Graph Templates
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Aggregate Template [edit: %s]
nl	Aggregeer template [wijzig: %s]

en	Aggregate Template [new]
nl	Aggregeer template [nieuw]

en	Aggregate Templates
nl	Aggregeer template

en	Templates
nl	Sjablonen

en	Has Graphs
nl	Heeft grafieken

en	Template Title
nl	Templatetitel

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
nl	Geaggregeerde templates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. In gebruik betekent dat ze zijn gekoppeld aan een aggregaat.

en	Deletable
nl	Verwijderbaar

en	Graphs Using
nl	Grafiek gebruikt

en	Graph Template
nl	Grafiektemplate

en	No Aggregate Templates Found
nl	Geen geaggregeerde template gevonden

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
nl	Verifieer verwijdering

en	2nd Factor Authentication
nl	Web basic authenticatie

en	Enter your token
nl	Voer sleutelwoord in

en	Token

en	Verify
nl	Alles verifieer

en	You cannot use a previously entered password!
nl	U kunt niet een eerder gebruikt wachtwoord gebruiken!

en	Your new passwords do not match, please retype.
nl	Uw nieuwe wachtwoorden komen niet overeen. Voer deze opnieuw in.

en	Your current password is not correct. Please try again.
nl	Uw huidige wachtwoord is niet correct. Probeert u het opnieuw.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
nl	Uw nieuwe wachtwoord kan niet hetzelfde zijn als uw oude wachtwoord. Probeert u het opnieuw.

en	Forced password change
nl	Verplichte wachtwoordwijziging

en	Password requirements include:
nl	Wachtwoordvereisten bevatten:

en	Must be at least %d characters in length
nl	Moet op zijn minst %d karakters lang zijn

en	Must include mixed case
nl	Moet hoofdletters en kleine letters bevatten

en	Must include at least 1 number
nl	Moet tenminste 1 getal bevatten

en	Must include at least 1 special character
nl	Moet tenminste 1 speciaal karakter bevatten

en	Cannot be reused for %d password changes
nl	Kan niet worden hergebruikt voor %d wachtwoord wijzigingen

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
nl	Voer alstublieft uw huidige en uw nieuwe<br>Cacti wachtwoord in.

en	Please enter your new Cacti password.
nl	Voer alstublieft uw huidige en uw nieuwe<br>Cacti wachtwoord in.

en	Change Password
nl	Wijzig wachtwoord

en	Username
nl	Gebruikersnaam

en	Current password
nl	Huidige wachtwoord

en	New password
nl	Nieuw wachtwoord

en	Confirm password
nl	Bevestig nieuw wachtwoord

en	Save
nl	Opslaan

en	Return
nl	Terug

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
nl	Gebruiker is geverifieerd, maar het sjabloonaccount is uitgeschakeld. Gastaccount gebruiken

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! User account disabled.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
nl	Als u van mening bent dat dit foutief is, neem dan alstublieft contact op met uw Cacti beheerder.

en	Login to Cacti
nl	Login in Cacti

en	User Login
nl	Gebruikerlogin

en	Enter your Username and Password below
nl	Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in

en	Password
nl	Wachtwoord

en	Realm
nl	Omgeving

en	Keep me signed in
nl	Houd mij ingelogd

en	Login

en	Invalid User Name/Password Please Retype
nl	Ongeldig gebruikersnaam/wachtwoord. Voer alstublieft opnieuw in

en	User Account Disabled
nl	Gebruikersaccount uitgeschakeld

en	General
nl	Generiek

en	2FA

en	User Account Details
nl	Details gebruikersaccount

en	Tree View
nl	Boomstructuur

en	List View
nl	Lijstweergave

en	Preview View
nl	Voorbeeldweergave

en	User Name
nl	Gebruikersnaam

en	The login name for this user.
nl	De gebruikersnaam van deze gebruiker.

en	Full Name
nl	Volledige naam

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
nl	Een beschrijving van deze gebruiker, mag spaties en speciale karakters bevatten.

en	Email Address
nl	E-mailadres

en	An Email Address you be reached at.
nl	Een e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken.

en	Clear User Settings
nl	Gebruikersinstellingen wissen

en	Return all User Settings to Default values.
nl	Zet alle gebruikersinstellingen terug naar de standaardwaarden.

en	Clear Private Data
nl	Privégegevens wissen

en	Clear Private Data including Column sizing.
nl	Privégegevens wissen inclusief kolomgrootte.

en	Logout Everywhere
nl	Overal uitloggen

en	Clear all your Login Session Tokens.
nl	Verwijder al uw login sessie tokens.

en	User Settings
nl	Gebruikersinstellingen

en	2FA Settings
nl	Instellingen

en	2FA Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Whether 2FA is enabled for this user.
nl	De gebruikersnaam van deze gebruiker.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
nl	Alles verifieer

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
nl	Privégegevens verwijderd

en	Your Private Data has been cleared.
nl	Uw privégegevens zijn opgeruimd.

en	All your login sessions have been cleared.
nl	Al uw login sessie zijn verwijderd.

en	User Sessions Cleared
nl	Login sessies verwijderd

en	Reset

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
nl	Voer alstublieft uw huidige en uw nieuwe<br>Cacti wachtwoord in.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
nl	Auth wachtwoord

en	Send reset token by email
nl	Een testmail versturen

en	Add Device
nl	Apparaat toevoegen

en	Delete Device
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Down
nl	Offline

en	Up
nl	Online

en	Added manually through device automation interface.
nl	Handmatig toegevoegd door apparaat automatiseringsinterface.

en	Device %s Added to Cacti
nl	Toegevoegd aan Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
nl	Niet toegevoegd aan Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
nl	Apparaten verwijderd uit Cacti Automation-database

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Add Discovered Device
nl	Ontdekte apparaten

en	Add Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten

en	Poller

en	Device Template
nl	Apparaattemplate

en	Availability Method
nl	Beschikbaarheid van methode

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Remove Discovered Device
nl	Ontdekte apparaten

en	Remove Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten

en	Devices
nl	Apparaten

en	Imported Device
nl	Apparaten exporteren

en	Device Name
nl	Apparaatnaam

en	IP

en	Network
nl	Netwerk

en	SNMP Name
nl	SNMP naam

en	Location
nl	Locatie

en	Contact
nl	Contactgegevens

en	Description
nl	Omschrijving

en	OS

en	Uptime

en	SNMP

en	Status

en	Last Check
nl	Laatst gecontroleerd

en	Not Detected
nl	Niet gedetecteerd

en	No Devices Found
nl	Geen apparaat gevonden

en	Removed from Cacti
nl	Verwijder uit groep

en	Not In Cacti
nl	Over Cacti

en	Invalid Network
nl	Netwerk

en	Discovery Filters
nl	Ontdekkingsfilters

en	Reset fields to defaults
nl	Stel velden opnieuw in

en	Export
nl	Exporteer

en	Export to a file
nl	Exporteer naar een bestand

en	Purge
nl	Legen

en	Purge Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten verwijderen

en	N/A
nl	N/B

en	Duplicate
nl	Dupliceer

en	Enable
nl	Inschakelen

en	Disable
nl	Uitschakelen

en	Import Graph Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Graph Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Import Results
nl	Import resultaten

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Import
nl	Importeren

en	NOTE:

en	ERROR:
nl	FOUT:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Delete Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Delete Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Enable Graph Rule
nl	Activeer regel

en	Enable Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Disable Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Disable Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Export Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Export Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph Rule
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Duplicate Graph Rules
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Title Format
nl	Indeling titel

en	Rule Selection [edit: %s]
nl	Regel selectie [wijzig: %s]

en	Rule
nl	Regelnaam

en	Matching Devices
nl	Overeenkomende apparaten

en	Matching Objects
nl	Overeenkomende objecten

en	Rule Selection [new]
nl	Regel selectie [nieuw: %s]

en	Device Selection Criteria
nl	Apparaat selectiecriteria

en	Graph Creation Criteria
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	SQL Debug Output
nl	Debug Outputbreedte

en	Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Data Query
nl	Data query

en	Rule Name
nl	Regelnaam

en	The name of this rule.
nl	De naam van deze regel.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
nl	De interne database ID voor deze regel. Handig voor het debuggen en automatiseren.

en	Graph Type
nl	Grafiektype

en	No Graph Rules Found
nl	Geen grafiekregels gevonden

en	Change Network Settings
nl	Wijzig instellingen

en	Discover Now
nl	Zoek nu

en	Cancel Discovery
nl	Annuleer zoeken

en	Manual
nl	Handmatig

en	Daily
nl	Dagelijks

en	Weekly
nl	Wekelijks

en	Monthly
nl	Maandelijks

en	Monthly on Day
nl	Maandelijks op dag

en	Import Network Discovery Rule from Local File
nl	Importeer kleuren vanuit een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Network Discovery Rule from Text
nl	Zoek netwerk binnen bereik [nieuw]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has imported the following items:
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Network Discovery Rule
nl	Nieuwe netwerk zoek bereik

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
nl	Kan Discovery for Discovery in Progress niet herstarten voor Discovery in Progress voor Netwerk '%s'.

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
nl	Kan geen Discovery for Disabled Network '%s' uitvoeren

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
nl	FOUT: U moet een dag van de week specificeren. Het netwerk %s wordt uitgeschakeld!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
nl	FOUT: U moet zowel een maand als de dag(en) van de maand specificeren. Het netwerk %s wordt uitgeschakeld!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
nl	FOUT: U moet een maand, week van de maand en dagen van de week specificeren. Het netwerk %s wordt uitgeschakeld!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
nl	FOUT: Netwerk '%s' is ongeldig.

en	Update this Field
nl	Dit veld bijwerken

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) te verwijderen.

en	Delete Network
nl	Verwijder kleur

en	Delete Networks
nl	Netwerken

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) uit te schakelen.

en	Disable Network
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Disable Networks
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) in te schakelen.

en	Enable Network
nl	Rapportage inschakelen

en	Enable Networks
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Discover Network
nl	Zoek nu

en	Discover Networks
nl	Zoek nu

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
nl	Activeer plugin

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
nl	Klik op 'Volgende' om het zoeken van het/de volgende netwerk(en) te stoppen.

en	Cancel Network Discovery
nl	Annuleer zoeken

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Export Network
nl	Netwerk

en	Export Networks
nl	Exporteer kleuren

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Network
nl	Dupliceer

en	Duplicate Networks
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
nl	Wijzig wachtwoord

en	Change Networks
nl	Netwerken

en	SNMP Get
nl	SNMP get

en	General Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Name
nl	Naam

en	Give this Network a meaningful name.
nl	Geef dit netwerk een naam.

en	New Network Discovery Range
nl	Nieuwe netwerk zoek bereik

en	Data Collector

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
nl	Kies de Cacti Data Collector/poller die gebruikt dient te worden voor het ophalen van informatie van dit apparaat.

en	Associated Site
nl	Gekoppelde locatie

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
nl	Kies de Cacti locatie die u wilt koppelen aan de gevonden apparaten.

en	Subnet Range
nl	Subnet bereik

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
nl	Voer een valide netwerkbereik in, gescheiden met komma's. U mag een IP adres, netwerkbereik zoals 192.168.1.0/24 of 192.168.1.0/255.255.255.0 gebruiken, of gebruik maken van wildcards zoals 192.168.*.*

en	IP Addresses to Ignore
nl	IP-adres

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
nl	Totaal aantal IP adressen

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
nl	Totaal te adresseren IP adressen in dit netwerk.

en	Alternate DNS Servers
nl	Alternatieve DNS servers

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
nl	Een spatie gescheiden lijst van alternatieve DNS servers voor het ophalen van DNS gegevens. Indien niet opgegeven zal de poller de DNS servers van het OS gebruiken om DNS namen te resolven.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
nl	Voer IPs or FQDNs in van DNS servers

en	Discovery Threads
nl	Aantal threads

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
nl	Definieer het aantal threads om te gebruiken voor het scannen van dit netwerk.

en	%d Thread

en	%d Threads

en	Run Limit
nl	Draaitijd

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
nl	Na de opgegeven draaitijd zal de scanopdracht worden gestopt.

en	%d Minute
nl	%d Minuut

en	%d Minutes
nl	%d Minuten

en	%d Hour
nl	%d Uur

en	%d Hours
nl	%d Uren

en	Enable this Network Range.
nl	Activeer dit netwerksegment.

en	Enable NetBIOS
nl	Activeer NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
nl	Gebruik NetBIOS om de hostname te herkennen van online hosts.

en	Automatically Add to Cacti
nl	Automatisch toevoegen aan Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
nl	Ieder nieuw ontdekt apparaat dat bereikbaar is via SNMP en dat aan de apparaatregels voldoet, toevoegen aan Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
nl	Sta dezelfde sysName toe op verschillende hosts

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
nl	Bij het ontdekken van apparaten, laat toe om dubbele sysnamen toe te voegen op verschillende hosts

en	Rerun Data Queries
nl	Data Queries opnieuw uitvoeren

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
nl	Als een apparaat dat eerder is toegevoegd aan Cacti, is gevonden, voer dan de data queries opnieuw uit.

en	Discovery Timing
nl	Scan tijd

en	Schedule Type
nl	Schematype

en	Define the collection frequency.
nl	Definieer een verzamelfrequentie.

en	Starting Date/Time
nl	Startdatum/tijd

en	What time will this Network discover item start?
nl	Om welke tijd moet deze netwerkscan starten?

en	Rerun Every
nl	Opnieuw uitvoeren iedere

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
nl	Scan opnieuw uitvoeren voor dit netwerk iedere X.

en	Days of Week
nl	Dagen per week

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
nl	Welke dag(en) van de week moet dit netwerk worden gescant.

en	Sunday
nl	Zondag

en	Monday
nl	Maandag

en	Tuesday
nl	Dinsdag

en	Wednesday
nl	Woensdag

en	Thursday
nl	Donderdag

en	Friday
nl	Vrijdag

en	Saturday
nl	Zaterdag

en	Months of Year
nl	Maanden per jaar

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
nl	Welke maand(en) van het jaar moet dit netwerk worden gescant.

en	January
nl	Januari

en	February
nl	Februari

en	March
nl	Maart

en	April

en	May
nl	Mei

en	June
nl	Juni

en	July
nl	Juli

en	August
nl	Augustus

en	September

en	October
nl	Oktober

en	November

en	December

en	Days of Month
nl	Dagen per maand

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
nl	Welke dag(en) van de maand moet dit netwerk worden gescant.

en	Last
nl	Laatste

en	Week(s) of Month
nl	We(e)k(en) per maand

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
nl	Welke we(e)k(en) van de maand moet dit netwerk worden gescant.

en	First
nl	Eerste

en	Second
nl	Tweede

en	Third
nl	Derde

en	Day(s) of Week
nl	Dag(en) per week

en	Notification Settings
nl	Notificatie instellingen

en	Notification Enabled
nl	Kennisgeving ingeschakeld

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt bij het scannen van het automatiseringsnetwerk een rapport naar de e-mailaccount voor kennisgeving verzonden.

en	Notification Email
nl	Notificatie email

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
nl	Het e-mailaccount dat gebruikt moet worden om de kennisgevingsmail naartoe te sturen.

en	Notification From Name
nl	Kennisgeving van naam

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
nl	De naam van de e-mailaccount die moet worden gebruikt als de naam van de afzender voor de kennisgevingsemail. Indien leeg gelaten, zal Cacti de standaard naam van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het de standaard e-mailnaam van het Cacti-systeem gebruiken.

en	Notification From Email Address
nl	Kennisgeving van e-mail adres

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
nl	Het e-mailadres dat moet worden gebruikt als afzenders-e-mail voor de notificatie-e-mail. Indien leeg gelaten, zal Cacti het standaard E-mailadres van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het het standaard E-mailadres van het Cactus-systeem gebruiken.

en	Reachability Settings
nl	Bereikbaarheidsinstellingen

en	SNMP Options
nl	SNMP opties

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
nl	Selecteer de SNMP opties die voor deze netwerk scan gebruikt dienen te worden.

en	Ping Method
nl	Ping methode

en	The type of ping packet to send.
nl	Het type pingpakket dat moet worden verzonden.

en	Ping Port
nl	Pingpoort

en	TCP or UDP port to attempt connection.
nl	TCP of UDP poort voor de verbinding.

en	Ping Timeout Value
nl	Ping timeout waarde

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
nl	De timeout waarde die gebruikt moet worden voor de host ICMP en UDP ping. De host SNMP timeout waarde geldt voor de SNMP ping.

en	Ping Retry Count
nl	Aantal keren opnieuw proberen te pingen

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
nl	Het aantal pogingen Cacti opnieuw zal proberen te pingen.

en	Select the days(s) of the week
nl	Selecteer de dag(en) van de week

en	Select the month(s) of the year
nl	Selecteer de maand(en) van het jaar

en	Select the day(s) of the month
nl	Selecteer de dag(en) van de maand

en	Select the week(s) of the month
nl	Selecteer de we(e)k(en) van de maand

en	Select the day(s) of the week
nl	Selecteer de dag(en) van de week

en	every X Days
nl	iedere X dagen

en	every X Weeks
nl	iedere X weken

en	every X Days.
nl	iedere X dagen.

en	every X.
nl	iedere X.

en	every X Weeks.
nl	iedere X weken.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
nl	Zoek netwerk binnen bereik [wijzig: %s]

en	Network Discovery Range [new]
nl	Zoek netwerk binnen bereik [nieuw]

en	Network Filters
nl	Netwerkfilters

en	Networks
nl	Netwerken

en	Network Name
nl	Netwerknaam

en	Schedule
nl	Schema

en	Total IPs
nl	Totaal aantal IP adressen

en	The Current Status of this Networks Discovery
nl	De huidige status van de netwerkscan

en	Progress
nl	Voortgang

en	Pending/Running/Done
nl	Wachtende/Actief/Gereed

en	Up/SNMP Hosts
nl	Actieve/SNMP hosts

en	Threads

en	Last Runtime
nl	Laatste keer actief

en	Next Start
nl	Volgende start

en	Last Started
nl	Laatst gestart

en	Running
nl	Actief

en	Idle
nl	Inactief

en	Never
nl	Nooit

en	No Networks Found
nl	Geen netwerken gevonden

en	Refresh
nl	Vernieuwen

en	%d Seconds
nl	%d Seconden

en	Clear Filtered
nl	Reset gefilterde

en	Import Networks
nl	Importeer kleuren

en	Import SNMP Options from Local File
nl	Importeer kleuren vanuit een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import SNMP Options from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import SNMP Options
nl	SNMP opties

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Delete SNMP Option
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Delete SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Duplicate SNMP Option
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Duplicate SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Name Format
nl	Naamlayout

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Export SNMP Option
nl	SNMP opties

en	Export SNMP Options
nl	SNMP opties

en	SNMP Options has been Duplicated.
nl	Automatisering SNMP opties

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
nl	Automation Item bestaat niet. Kan niet dupliceren.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende SNMP optie item te verwijderen.

en	SNMP Option:
nl	SNMP optie:

en	SNMP Version: %s
nl	SNMP versie: %s

en	SNMP Community/Username: %s
nl	SNMP Community/Gebruikersnaam: %s

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Continue
nl	Volgende

en	Remove SNMP Item
nl	Verwijder SNMP item

en	SNMP Options [edit: %s]
nl	SNMP opties [wijzig: %s]

en	SNMP Options [new]
nl	SNMP opties [nieuw]

en	Sequence
nl	Volgorde

en	Sequence of Item.
nl	Volgorde van item.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
nl	SNMP opties [wijzig: %s]

en	SNMP Option Set [new]
nl	SNMP opties [nieuw]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
nl	Voer de naam in van deze SNMP optie reeks.

en	Item

en	Version
nl	Versie

en	Community

en	Port
nl	Poort

en	Timeout

en	Retries
nl	Pogingen

en	Max OIDS
nl	Max OID's

en	Auth Username
nl	Auth gebruikersnaam

en	Auth Password
nl	Auth wachtwoord

en	Auth Protocol
nl	Auth protocol

en	Priv Passphrase
nl	Priv wachtwoord

en	Priv Protocol
nl	Priv protocol

en	Context

en	Action
nl	Actie

en	Item # %d

en	none
nl	geen

en	Move Down
nl	Naar beneden

en	Move Up
nl	Naar boven

en	No SNMP Items
nl	Geen SNMP items

en	Delete SNMP Option Item
nl	Verwijder SNMP optie item

en	SNMP Rules
nl	SNMP regels

en	SNMP Option Sets
nl	SNMP optie reeks

en	SNMP Option Set
nl	SNMP optie reeks

en	Networks Using
nl	Gebruikte netwerken

en	SNMP Entries
nl	SNMP vermeldingen

en	V1 Entries
nl	V1 Vermeldingen

en	V2 Entries
nl	V2 Vermeldingen

en	V3 Entries
nl	V3 Vermeldingen

en	No SNMP Option Sets Found
nl	Geen SNMP optiereeksen gevonden

en	Import Device Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Device Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Device Rules
nl	Preview resultaten importeren

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Delete Device Rule
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Delete Device Rules
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Export Device Rule
nl	Apparaten exporteren

en	Export Device Rules
nl	Apparaten exporteren

en	Unknown
nl	Onbekend

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafiektemplate te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Graph Rule Name: '%s'
nl	Grafieknaam: %s

en	Remove Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
nl	Het totaal aantal grafieken gegenereerd vanaf dit apparaat.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Tree Rule Name: '%s'
nl	Boomregelpunten

en	Remove Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
nl	Cacti instellingen

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
nl	Selecteer een apparaattemplate waaraan de apparaten gekoppeld worden.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
nl	Kies de beschikbaarheidsmethode voor de gevonden apparaten.

en	System Description Match
nl	Systeembeschrijving overeenkomst

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysDescr waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	System Name Match
nl	Systeemnaam overeenkomst

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysName waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	System OID Match
nl	Systeem OID overeenkomst

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysOid waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	Device Creation Defaults
nl	Apparaat standaardinstellingen

en	Device Description Pattern
nl	Apparaatbeschrijving

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt bij het scannen van het automatiseringsnetwerk een rapport naar de e-mailaccount voor kennisgeving verzonden.

en	Device Rules [edit: %s]
nl	Apparaat [wijzig: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
nl	Scantemplate voor [Verwijderd template]

en	Device Rules [new]
nl	Apparaattemplate [nieuw]

en	Associated Graph Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Graph Rule Name
nl	Grafieknaam

en	Actions
nl	Acties

en	No Associated Graph Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Add Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Add
nl	Toevoegen

en	Add Graph Rule to Device Rule
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat

en	Associated Tree Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Tree Rule Name
nl	Regelnaam

en	Exit On Match
nl	Systeem OID overeenkomst

en	No Associated Tree Rules
nl	Geen gekoppelde data queries.

en	Add Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Add Tree Rule to Device Rule
nl	Data query aan apparaat template toevoegen

en	Delete Item from Device Rule
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Device Rules
nl	Apparaatregels

en	Template Name
nl	Templatenaam

en	System ObjectId Match
nl	Systeem ObjectId overeenkomst

en	Order
nl	Volgorde

en	Unknown Template
nl	Onbekend template

en	No Automation Device Templates Found
nl	Geen automatiseringsapparaat template gevonden

en	Import Tree Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Tree Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Tree Rules
nl	Preview resultaten importeren

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Tree Rule
nl	Boom verwijderen

en	Delete Tree Rules
nl	Boom verwijderen

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Enable Tree Rule
nl	Activeer regel

en	Enable Tree Rules
nl	Activeer regel

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Disable Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Disable Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Export Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Export Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Tree Rule
nl	Dupliceer

en	Duplicate Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Created Trees
nl	Gemaakte boomstructuur

en	Don't Show
nl	Niet tonen

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
nl	Boomstructuur regel selectie [wijzig: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
nl	Boomstructuur regel selectie [nieuw]

en	Object Selection Criteria
nl	Object selectiecriteria

en	Tree Creation Criteria
nl	Criteria voor het aanmaken van een menuitem

en	Change Leaf Type
nl	Verander Bladtype

en	WARNING:
nl	WAARSCHUWING:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
nl	U wijzigt het bladtype in "Apparaat", dat geen ondersteuning biedt voor grafische object matching/creatie.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
nl	Door het wijzigen van het bladtype worden alle ongeldige regels automatisch verwijderd en zijn ze niet meer te herstellen.

en	Are you sure you wish to continue?
nl	Weet u zeker dat u wilt verdergaan?

en	Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Hook into Tree
nl	Invoeren in boomstructuur

en	At Subtree
nl	Op deelboom

en	This Type
nl	Dit type

en	Using Grouping
nl	Gebruik groepering

en	ROOT

en	No Tree Rules Found
nl	Geen boomstructuur regels gevonden

en	Cacti System Warning
nl	Cactus Systeem Waarschuwing

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
nl	WAARSCHUWING: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Notice: Cacti Daemon PID[
nl	Opmerking: Cactussen Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende CDEF te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende CDEF te verwijderen.

en	Delete CDEF
nl	Verwijder CDEF

en	Delete CDEFs
nl	Verwijder CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate CDEF
nl	Kopieer CDEF

en	Duplicate CDEFs
nl	Kopieer CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende CDEF item te verwijderen.

en	CDEF Name: %s
nl	CDEF naam: '%s'

en	Remove CDEF Item
nl	Verwijder CDEF item

en	CDEF Preview
nl	CDEF Voorbeeld

en	CDEF Items [edit: %s]
nl	CDEF items [wijzig: %s]

en	CDEF Item Type
nl	Type CDEF item

en	Choose what type of CDEF item this is.
nl	Kies het type CDEF item.

en	CDEF Item Value
nl	Waarde CDEF item

en	Enter a value for this CDEF item.
nl	Voer een waarde in voor dit CDEF item.

en	CDEF [edit: %s]
nl	CDEF [wijzig: %s]

en	CDEF [new]
nl	CDEF [nieuw]

en	CDEF Items

en	Item Value
nl	Item waarde

en	Delete CDEF Item
nl	Verwijder CDEF item

en	CDEFs
nl	CDEF's

en	CDEF Name
nl	CDEF naam

en	The name of this CDEF.
nl	De naam van deze CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
nl	CDEF's die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een CDEF is in gebruik als deze door een grafiek of grafiektemplate wordt gebruikt.

en	The number of Graphs using this CDEF.
nl	Het aantal grafieken die deze CDEF gebruiken.

en	Templates Using
nl	Gebruikte templates

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
nl	Het aantal grafiektemplates die deze CDEF gebruiken.

en	No CDEFs
nl	Geen CDEF's

en	Highlights

en	Full
nl	Volledige naam

en	Change Log [%s]
nl	Changelog

en	Version %s
nl	Versie %s

en	Unnamed Color
nl	Naamloze kleur

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen

en	Delete Color
nl	Verwijder kleur

en	Delete Colors
nl	Verwijder kleur

en	Import Colors
nl	Importeer kleuren

en	Import Colors from Local File
nl	Importeer kleuren vanuit een lokaal bestand

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
nl	Specificeer de locatie van het CSV bestand met de kleurinformatie.

en	Select a File
nl	Selecteer een bestand

en	Overwrite Existing Data?
nl	Bestaande data overschrijven?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
nl	Mag bestaande data door het import proces worden overschreven? Dit betekent niet dat oude rijen worden verwijderd, bestaande dubbele rijen worden alleen bijgewerkt.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
nl	Bijwerken van bestaande rijen toestaan?

en	Required File Format Notes
nl	Verplichte bestandsformaat opmerkingen

en	The file must contain a header row with the following column headings.
nl	Het bestand moet kolomkoppen bevatten met de volgende kolomnamen.

en	name - The Color Name
nl	Naam - De kleurnaam

en	hex - The Hex Value
nl	hex - De hex waarde

en	Colors [edit: %s]
nl	Kleuren [wijzig: %s]

en	Colors [new]
nl	Kleuren [nieuw]

en	Colors
nl	Kleuren

en	Named Colors
nl	Benoemde kleuren

en	Export Colors
nl	Exporteer kleuren

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
nl	De hex waarde voor deze kleur.

en	Color Name
nl	Kleurnaam

en	The name of this Color definition.
nl	De naam van deze kleurdefinitie.

en	Named Color
nl	Benoemde kleur

en	Is this color a named color which are read only.
nl	Is deze kleur als alleen lezen benoemd.

en	Color
nl	Kleur

en	The Color as shown on the screen.
nl	De kleur zoals getoond op het scherm.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
nl	In gebruik zijnde kleuren kunnen niet worden verwijderd. Een kleur is in gebruik als deze wordt gebruikt in een grafiek of grafiektemplate.

en	The number of Graph using this Color.
nl	Het aantal grafieken dat deze kleur gebruikt.

en	The number of Graph Templates using this Color.
nl	Het aantal grafiektemplates dat deze kleur gebruikt.

en	No Colors Found
nl	Geen kleuren gevonden

en	Sync Aggregates
nl	Geaggregeerde

en	Color Item
nl	Kleur item

en	No Items
nl	Geen items

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Delete Color Template
nl	Verwijder kleurtemplate

en	Delete Color Templates
nl	Verwijder kleurtemplate

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Duplicate Color Template
nl	Dupliceer kleurentemplate

en	Duplicate Color Templates
nl	Dupliceer kleurentemplate

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.

en	Synchronize Color Template
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Synchronize Color Templates
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.

en	Color Name:
nl	Kleurnaam:

en	Color Hex:
nl	Kleur hex:

en	Remove Color Item
nl	Verwijder kleuritem

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
nl	Kleurtemplate items [wijzig Rapportageitem: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
nl	Kleurtemplate items [nieuw Rapportitem: %s]

en	Color Template Items [new]
nl	Kleurtemplate items [nieuw]

en	Color Template Items [edit: %s]
nl	Kleurtemplate items [wijzig: %s]

en	Delete Color Item
nl	Verwijder kleur item

en	Color Template [edit: %s]
nl	Kleurtemplate [wijzig: %s]

en	Color Template [new]
nl	Kleurtemplate [nieuw]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
nl	Kleurensjabloon '%s' had% d Aggregaatsjablonen naar buiten gedrukt en% d Niet-sjabloonaggregaten naar buiten gedrukt

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
nl	Kleurensjabloon '%s' had geen verzamelsjablonen of grafieken met deze kleursjabloon.

en	Color Templates
nl	Kleurtemplates

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
nl	Kleurtemplates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een kleurtemplate is in gebruik als het wordt gebruikt voor een geaggregeerd template.

en	No Color Templates Found
nl	Geen kleurentemplates gevonden

en	Run Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Delete Check
nl	Controle verwijderen

en	Data Source debug started.
nl	Data bron debug

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
nl	Data Source debug ontving een ongeldige Data Source ID.

en	All RRDfile repairs succeeded.
nl	Alle reparaties aan RRDfile zijn geslaagd.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
nl	Een of meer reparaties aan RRD-file zijn mislukt. Zie Cacti logboek voor fouten.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
nl	Automatische gegevensbron debugging wordt na reparatie opnieuw uitgevoerd.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
nl	Data Source Repair heeft een ongeldige Data Source ID ontvangen.

en	Data Source
nl	Data bron

en	The Data Source to Debug
nl	De gegevensbron om te debuggen

en	User
nl	Gebruiker

en	The User who requested the Debug.
nl	De gebruiker die de Debug.

en	Started
nl	Gestart

en	The Date that the Debug was Started.
nl	De datum waarop de Debug werd gestart.

en	The Data Source internal ID.
nl	De interne ID van de gegevensbron.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
nl	De status van de Data Source Debug Check.

en	Writable
nl	Schrijfbaar

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
nl	Bepaalt of de gegevensverzamelaar of de website schrijftoegang heeft.

en	Exists
nl	Bestaan

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
nl	Bepaalt of de gegevensbron zich in de Poller Cache bevindt.

en	Active
nl	Actief

en	Determines if the Data Source is Enabled.
nl	Bepaalt of de gegevensbron is ingeschakeld.

en	RRD Match
nl	RRD wedstrijd

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
nl	Bepaalt of het RRD bestand overeenkomt met de Data Source Template.

en	Valid Data
nl	Geldige gegevens

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
nl	Bepaalt of het RRD-document goede recente gegevens heeft gekregen.

en	RRD Updated
nl	RRD bijgewerkt

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
nl	Bepaalt of het RRD-document naar behoren is geschreven.

en	Issues
nl	Edities

en	Summary of issues found for the Data Source.
nl	Eventuele samenvattende problemen die voor de gegevensbron zijn gevonden.

en	Data Sources
nl	Data bronnen

en	Not Debugging
nl	Debugging

en	No Checks
nl	Checks

en	Not Found
nl	Niet gevonden

en	Not Checked Yet
nl	Pre installatie controle

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
nl	Problemen gevonden! Wachten op RRD file update

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
nl	Geen Oorspronkelijke gevonden! Wachten op RRD file update

en	Waiting on analysis and RRDfile update
nl	Is het RRD-document bijgewerkt?

en	RRDfile Owner
nl	RRDfile Eigenaar

en	Website runs as
nl	De website draait als

en	Poller runs as
nl	Poller loopt als

en	Is RRA Folder writeable by poller?
nl	Is RRA Folder beschrijfbaar door poller?

en	Is RRDfile writeable by poller?
nl	Is RRDfile beschrijfbaar door poller?

en	Does the RRDfile Exist?
nl	Bestaat het RRD-document?

en	Is the Data Source set as Active?
nl	Is de gegevensbron ingesteld als actief?

en	Did the poller receive valid data?
nl	Heeft de poller geldige gegevens ontvangen?

en	Was the RRDfile updated?
nl	Is het RRD-document bijgewerkt?

en	First Check TimeStamp
nl	Eerste tijdstempel controleren

en	Second Check TimeStamp
nl	Tweede Check TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
nl	Waren we in staat om de titel om te zetten?

en	Data Source matches the RRDfile?
nl	Aantal data bron(nen) toegevoegd aan RRD bestand: %s

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Refresh Now
nl	Vernieuwen

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Rerun Analysis
nl	Herhaling van de analyse

en	Check
nl	Controleer

en	Value
nl	Waarde

en	Results
nl	Resultaten

en	<not set>
nl	Niet ingesteld

en	Data Source Repair Recommendations
nl	Data bron velden

en	Issue
nl	Probleem

en	For attribute '%s', issue found '%s'
nl	Voor attrbitute '%s', uitgifte gevonden '%s'.

en	Apply Suggested Fixes
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen

en	Repair Steps [ %s ]
nl	Reparatiestappen [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
nl	Reparatiestappen [ Run Fix vanaf de commandolijn ]

en	Command
nl	Commando

en	Waiting on Data Source Check to Complete
nl	Wachten op gegevensbroncontrole om te voltooien

en	All Devices

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	No Device
nl	Geen apparaat

en	Delete All Checks
nl	Controle verwijderen

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
nl	Profiel

en	All
nl	Alle

en	Failed
nl	Mislukt

en	Debugging

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Delete Data Input Method
nl	Verwijder data invoer methode

en	Delete Data Input Methods
nl	Verwijder data invoer methode

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Duplicate Data Input Method
nl	Verwijder data invoer methode

en	Duplicate Data Input Methods
nl	Verwijder data invoer methode

en	Input Name
nl	Data invoer naam

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data invoer veld te verwijderen.

en	Field Name: %s
nl	Veldnaam: %s

en	Friendly Name: %s
nl	Leesbare naam: %s

en	Remove Data Input Field
nl	Verwijder data invoer veld

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
nl	Dit script lijkt geen invoerwaarden te hebben, daarom is er niets toe te voegen.

en	Output Fields [edit: %s]
nl	Uitvoer veld [wijzig: %s]

en	Output Field
nl	Uitvoer veld

en	Input Fields [edit: %s]
nl	Invoer veld [wijzig: %s]

en	Input Field
nl	Invoer veld

en	Data Input Method [edit: %s]
nl	Data invoer methode [wijzig: %s]

en	Data Input Method [new]
nl	Data invoer methode [nieuw]

en	SNMP Query
nl	SNMP query

en	Script Query
nl	Script query

en	Script Server Query
nl	Script server

en	White List Verification Succeeded.
nl	Verificatie van de witte lijst Geslaagd.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
nl	Verificatie van de witte lijst is mislukt. Start CLI script input_whitelist.php om te corrigeren.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
nl	Input String bestaat niet in de witte lijst. Start CLI script input_whitelist.php om te corrigeren.

en	Input Fields
nl	Invoer veld

en	Friendly Name
nl	Leesbare naam

en	Field Order
nl	Veldvolgorde

en	(Not In Use)
nl	(Niet in gebruik)

en	No Input Fields
nl	Geen invoer velden

en	Output Fields
nl	Uitvoer velden

en	Update RRA
nl	RRA bijwerken

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
nl	Uitvoervelden kunnen niet worden verwijderd als er gegevensbronnen aanwezig zijn

en	No Output Fields
nl	Geen uitvoer velden

en	Delete Data Input Field
nl	Verwijder data invoer veld

en	Data Input Methods
nl	Data invoer methoden

en	Input Methods
nl	Invoer methoden

en	Data Input Name
nl	Data invoer naam

en	The name of this Data Input Method.
nl	De naam van deze data invoer methode.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze data template. Handig voor automatisering of debugging.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
nl	Data invoer velden die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een data invoer veld is in gebruik als deze is gekoppeld aan een data source of data template.

en	Data Sources Using
nl	Databron gebruikt

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
nl	Het aantal data bronnen dat deze data invoer methode gebruiken.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
nl	Het aantal data templates dat deze data invoer methode gebruiken.

en	Data Input Method
nl	Data invoer methode

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
nl	De methode die moet worden gebruikt om informatie te verzamelen over deze data invoer methode.

en	No Data Input Methods Found
nl	Geen data invoer methoden gevonden

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Delete Data Query
nl	Verwijder data query

en	Delete Data Queries
nl	Verwijder data query

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Data Query
nl	Verwijder data query

en	Duplicate Data Queries
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query grafiek koppeling te verwijderen.

en	Graph Name: %s
nl	Grafieknaam: %s

en	Remove Data Query Graph Template
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
nl	Gekoppelde grafiek/data templates [wijzig: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
nl	Gekoppelde grafiek/data templates [wijzig: %s]

en	Associated Data Templates
nl	Gekoppelde data templates

en	Data Template - %s
nl	Data template - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
nl	Als deze Grafieksjabloon de Data Template Data Source aan de linkerkant vereist, selecteer dan de juiste XML-uitvoerkolom en schakel hier de mapping aan of uit.

en	Suggested Values - Graphs
nl	Gesuggereerde waarden - Grafieken

en	Equation
nl	Vergelijking

en	No Suggested Values Found
nl	Geen voorgestelde waarde gevonden

en	Field Name
nl	Veldnaam

en	Suggested Value
nl	Voorgestelde waarde

en	Add Graph Title Suggested Name
nl	Voorgestelde naam van grafiek titel toevoegen

en	Suggested Values - Data Sources
nl	Voorgestelde waarden - Data bronnen

en	Add Data Source Name Suggested Name
nl	Voorgestelde data bron naam toevoegen

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
nl	Data queries [wijzig: %s]

en	Data Queries [new]
nl	Data queries [nieuw]

en	Successfully located XML file
nl	XML bestand gevonden

en	Could not locate XML file.
nl	XML bestand niet gevonden.

en	Associated Graph Templates
nl	Gekoppelde grafiektemplates

en	Graph Template Name
nl	Naam grafiektemplate

en	Mapping ID

en	Association Read Only until XML file located
nl	Koppeling Alleen-lezen totdat XML-bestand is gevonden

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
nl	Als grafiektemplates aan grafieken zijn gekoppeld zijn deze niet wijzigbaar

en	No Graph Templates Defined.
nl	Geen grafiektemplate gedefinieerd.

en	Delete Associated Graph
nl	Verwijder gekoppelde grafiek

en	Data Queries
nl	Data queries

en	Data Query Name
nl	Data query naam

en	The name of this Data Query.
nl	De naam van deze data query.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
nl	Het interne ID voor deze grafiektemplate. Handig voor automation of debugging.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
nl	Data queries die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een data query is in gebruik als deze wordt gebruikt in een grafiek of grafiektemplate.

en	The number of Graphs using this Data Query.
nl	Het aantal grafieken dat deze data query gebruikt.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
nl	Het aantal grafiektemplates dat deze data query gebruikt.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
nl	De data invoer methode die gebruikt wordt om data the verzamelen voor de data bronnen die gekoppeld zijn met deze data query.

en	No Data Queries Found
nl	Geen data queries gevonden

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Delete Data Source Profile
nl	Verwijder data bron profiel

en	Delete Data Source Profiles
nl	Verwijder data bron profiel

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Duplicate Data Source Profile
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Duplicate Data Source Profiles
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
nl	Een of meer reparaties aan RRD-file zijn mislukt. Zie Cacti logboek voor fouten.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende dat bron profiel RRA te verwijderen.

en	Profile Name: %s
nl	Profielnaam: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
nl	Verwijder data bron profiel RRA

en	Each Insert is New Row
nl	Iedere invoer is een nieuwe rij

en	(Some Elements Read Only)
nl	(Sommige elementen zijn niet wijzigbaar)

en	RRA [edit: %s %s]
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
nl	Data bron profiel [wijzig: %s]

en	Data Source Profile [new]
nl	Data bron profiel [nieuw]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
nl	Data bron profiel RRA's (Klik op 'Opslaan' om de tijdperiode bij te werken)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
nl	Data bron profiel RRA's (alleen lezen)

en	Data Retention
nl	Data retentie

en	Graph Timespan
nl	Grafiek tijdspanne

en	Steps
nl	Stappen

en	Rows
nl	Rijen

en	Select Consolidation Function(s)
nl	Kies een of meerdere consolidatie functie(s)

en	Delete Data Source Profile Item
nl	Verwijder data bron profiel item

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
nl	%s KBytes per data bron en %s Bytes voor de header

en	%s KBytes per Data Source
nl	%s KBytes per data bron

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
nl	%d Jaren

en	1 Year
nl	1 Jaar

en	%d Month
nl	%d Maand

en	%d Months
nl	%d Maanden

en	%d Week

en	%d Weeks
nl	%d Weken

en	%d Day
nl	%d Dag

en	%d Days
nl	%d Dagen

en	1 Hour
nl	1 Uur

en	Data Source Profiles
nl	Data bron profielen

en	Profiles
nl	Profielen

en	Has Data Sources
nl	Heeft data bronnen

en	Data Source Profile Name
nl	Data bron profielnaam

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
nl	Is dit het standaard profiel voor alle nieuwe data templates?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
nl	Profielen die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een profiel is in gebruik als deze wordt gebruikt door een data source of data template.

en	Read Only
nl	Alleen lezen

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
nl	Profielen die in gebruik zijn door een data bron worden 'alleen lezen'.

en	Poller Interval
nl	Poller interval

en	The Polling Frequency for the Profile
nl	De pollerfrequentie voor het profiel

en	Heartbeat

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
nl	De hoeveelheid tijd, in seconden, zonder goede data voordat data opgeslagen wordt als onbekend

en	The number of Data Sources using this Profile.
nl	Het aantal data bronnen die dit profiel gebruiken.

en	The number of Data Templates using this Profile.
nl	Het aantal data templates die dit profiel gebruiken.

en	No Data Source Profiles Found
nl	Geen data bron profielen gevonden

en	Change Device
nl	Wijzig apparaat

en	Reapply Suggested Names
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Delete Data Source
nl	Verwijder data bron

en	Delete Data Sources
nl	Verwijder data bron

en	The following Graph is using this Data Source.
nl	De volgende grafiek gebruikt deze data bronnen:

en	The following Graph is using these Data Sources.
nl	De volgende grafiek gebruikt deze data bronnen:

en	Leave the Graph Untouched
nl	Laat de grafiek ongewijzigd.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
nl	Verwijder alle grafiekitems die gekoppeld zijn aan deze data bron.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
nl	Verwijder alle grafieken die gekoppeld zijn aan deze data bron.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron uit te schakelen.

en	Disable Data Source
nl	Deactiveer data bron

en	Disable Data Sources
nl	Deactiveer data bron

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Enable Data Source
nl	Activeer data bron

en	Enable Data Sources
nl	Activeer data bron

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Change Device for Data Source
nl	Wijzig data bron profiel

en	Change Device for Data Sources
nl	Wijzig apparaat instellingen

en	New Device
nl	Nieuw apparaat

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de voorgestelde naam voor de volgende data bron opnieuw toe te passen.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de voorgestelde naam voor de volgende data bron opnieuw toe te passen.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
nl	Voorgestelde naam voor data bron opnieuw toepassen

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
nl	Voorgestelde naam voor data bron opnieuw toepassen

en	Custom Data [data input: %s]
nl	Aangepaste data [data invoer: %s]

en	(From Device: %s)
nl	(Van apparaat: %s)

en	(From Data Template)
nl	(Van data template)

en	Nothing Entered
nl	Er is niets ingevoerd

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
nl	Geen invoervelden voor de geselecteerde data invoer bron

en	Data Template Selection [edit: %s]
nl	Data template selectie [wijzig: %s]

en	Data Template Selection [new]
nl	Data template selectie [nieuw]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
nl	Data bron debug modus uitschakelen.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
nl	Data bron debug modus inschakelen.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
nl	Data bron info modus uitschakelen.

en	Turn On Data Source Info Mode.
nl	Data bron info modus inschakelen.

en	Edit Graph: '%s'.
nl	Wijzig grafiektemplate.

en	Edit Device.
nl	Wijzig apparaat.

en	Edit Data Template.
nl	Wijzig datatemplate.

en	Disable Data Source.
nl	Deactiveer data bron

en	Enable Data Source.
nl	Activeer data bron

en	Selected Data Template
nl	Geselecteerde data template

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
nl	De naam van dit data template. Let op dat u alleen grafiek templates kunt wijzigen naar een 100% compatible grafiek template, dit betekent dat deze dezelfde data bronnen moeten hebben.

en	Device
nl	Apparaat

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
nl	Kies het apparaat waartoe deze data bron behoort.

en	Supplemental Data Template Data
nl	Aanvullende data template data

en	Data Source Fields
nl	Data bron velden

en	Data Source Item Fields
nl	Data bron item velden

en	Custom Data
nl	Aangepaste data

en	Data Source Item %s
nl	Data bron item %s

en	New
nl	Nieuw

en	Data Source Debug
nl	Data bron debug

en	RRDtool Tune Info
nl	RRDtool tune info

en	External
nl	Extern

en	1 Minute
nl	1 Minuut

en	Data Sources [ All Devices ]
nl	Data bron [geen apparaat]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
nl	Data bron [geen apparaat]

en	Data Sources [ %s ]
nl	Data bronnen [%s]

en	Bad Indexes
nl	Index

en	Note that this query may take some time to run.
nl	Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat deze query wordt uitgevoerd.

en	Orphaned
nl	Overerfd

en	Data Source Name
nl	Data bron naam

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
nl	De naam van deze data bron. Over het algemeen programmatisch gegenereerd op basis van de data template definitie.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze data bron. Handig voor automatisering of debugging.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
nl	Het aantal grafiektemplates dat deze data query gebruikt.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
nl	De frequentie voor het verzamelen van data voor deze data bron.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
nl	Als deze data bron niet langer gebruikt wordt in grafieken, dan kan deze worden verwijderd.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
nl	Moet er wel of niet data verzameld worden voor deze data bron. Dit wordt aangestuurd op data template niveau.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
nl	De data template waarop deze data bron was gebaseerd.

en	Damaged Data Source Name
nl	Data bron naam

en	No Data Sources Found
nl	Geen data bron gevonden

en	No Graphs
nl	Grafieken

en	Aggregates
nl	Geaggregeerde

en	No Aggregates
nl	Geaggregeerde

en	Change Profile
nl	Wijzig profiel

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Delete Data Template
nl	Verwijder datatemplate(s)

en	Delete Data Templates
nl	Verwijder datatemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Data Template
nl	Dupliceer data template(s)

en	Duplicate Data Templates
nl	Dupliceer data template(s)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Change Profile for Data Template
nl	Wijzig grafiektemplate

en	Change Profile for Data Templates
nl	Wijzig grafiektemplate

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
nl	LET OP: Deze wijziging is alleen van toepassing op toekomstige data bronnen en laat huidige bestaande data bronnen onveranderd.

en	New Data Source Profile
nl	Nieuw data bron profiel

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
nl	Data template [wijzig: %s]

en	Edit Data Input Method.
nl	Wijzig Data invoer methode.

en	Data Templates [new]
nl	Data template [nieuw]

en	This field is always templated.
nl	Dit veld is altijd getempleteerd.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
nl	Vink dit selectievakje aan als u de gebruiker wilt toestaan de waarde aan de rechterkant te overschrijven tijdens het aanmaken van de gegevensbron.

en	Data Templates in use can not be modified
nl	Gebruikte datasjablonen kunnen niet worden gewijzigd

en	Data Source Item [%s]
nl	Data bron item [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
nl	Deze waarde is uitgeschakeld omdat de waarde is afgeleid van het apparaat of een speciaal Data Query-object dat kritieke Data Query-associaties bijhoudt.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
nl	Deze waarde is uitgeschakeld omdat deze is afgeleid van het apparaat en alleen-lezen is.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
nl	De waarde wordt over genomen van het apparaat als u dit veld leeg houdt.

en	Custom Data Warning Message
nl	Aangepaste data [data invoer: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
nl	WAARSCHUWING: Gegevensverlies kan optreden

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
nl	Nadat u dit selectievakje hebt uitgeschakeld en vervolgens de gegevenssjabloon hebt opgeslagen, verliezen alle bestaande gegevensbronnen op basis van deze gegevenssjabloon hun aangepaste gegevens. Dit kan resulteren in verbroken gegevensverzameling en grafieken

en	Data Templates
nl	Data templates

en	Method
nl	Methode

en	Data Template Name
nl	Data template naam

en	The name of this Data Template.
nl	De naam voor dit data template.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze data template. Handig voor automatisering of debugging.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
nl	Data template die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. In gebruik is gedefinieerd als gekoppeld aan een data bron.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
nl	Het aantal data bronnen die dit data template gebruiken.

en	Input Method
nl	Invoer methode

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
nl	De methode die wordt gebruikt om data in het data bron RRD-bestand te plaatsen.

en	Profile Name
nl	Profielnaam

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
nl	Het standaard data source profiel voor dit data template.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
nl	Data bronnen gebaseerd op inactieve data templates worden niet bijgewerkt tijdens een poller run.

en	No Data Templates Found
nl	Geen data template gevonden

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende GPRINT voorinstelling(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende GPRINT voorinstelling(en) te verwijderen.

en	Delete GPRINT Preset
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	Delete GPRINT Presets
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
nl	GPRINT voorinstelling [wijzig: %s]

en	GPRINT Presets [new]
nl	GPRINT voorinstelling [nieuw]

en	GPRINT Presets
nl	GPRINT voorinstelling

en	GPRINTs

en	GRPINTs
nl	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
nl	Naam GPRINT voorinstelling

en	The name of this GPRINT Preset.
nl	De naam voor deze GPRINT voorinstelling.

en	Format
nl	Formaat

en	The GPRINT format string.
nl	De GPRINT opmaak waarde.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
nl	GPRINT's kunnen niet worden verwijderd als deze in gebruik zijn. In gebruik wordt gedefinieerd als gekoppeld aan een grafiek of grafiektemplate.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
nl	Het aantal grafieken die deze GPRINT gebruiken.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
nl	Het aantal grafiektemplates die deze GPRINT gebruiken.

en	No GPRINT Presets
nl	Geen GPRINT voorinstelling

en	GRAPH DOES NOT EXIST
nl	GRAFIEK BESTAAT NIET

en	Graph Utility View for Graph: %s
nl	Grafiekfunctieweergave

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
nl	Grafiek details, zoom en debug utilities

en	CSV Export
nl	Exporteer CSV

en	Edit Graph Template
nl	Wijzig grafiektemplate.

en	Click to view just this Graph in Real-time
nl	Klik om alleen deze grafiek in realtime te bekijken

en	Graph Source/Properties
nl	Grafiek bron/eigenschappen

en	Graph Data
nl	Grafiekdata

en	The Cacti Poller has not run yet.
nl	De Cacti Poller heeft nog niet gelopen.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
nl	Real-time is uitgeschakeld door uw beheerder.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
nl	De afbeeldingen cache directorie bestaat niet. Maak deze directorie eerst en stel de rechten correct in. Probeer hierna opnieuw een real-time grafiek te openen.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
nl	De afbeeldingen cache directorie is niet schrijfbaar. Stel de rechten correct in en probeer hierna opnieuw een real-time grafiek te openen.

en	Cacti Real-time Graphing
nl	Cacti real-time grafieken

en	Thumbnails

en	%d seconds left.
nl	%d seconden over.

en	seconds left.
nl	%d seconden over.

en	Change Settings
nl	Wijzig instellingen

en	Full Sync Graphs
nl	Synchroniseer grafieken

en	Quick Sync Graphs
nl	Synchroniseer grafieken

en	Cur:
nl	Hui:

en	Avg:
nl	Gem:

en	Max:

en	Min:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
nl	Grafiek template item [wijzig grafiek: %s]

en	Data Template Filter
nl	Data template item

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
nl	Dit filter beperkt de gegevensbronnen die zichtbaar zijn in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
nl	Synchronisatie van grafieksjabloon '%s' resulteerde in %s reparaties!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
nl	Synchronisatie van grafieksjabloon '%s' resulteerde in geen reparaties.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Delete Graph Template
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Delete Graph Templates
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph Template
nl	Dupliceer grafiektemplate(s)

en	Duplicate Graph Templates
nl	Dupliceer grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Resize Graph Template
nl	Nieuw grafiektemplate

en	Resize Graph Templates
nl	Grafiektemplates

en	Template Class
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Graph Height
nl	Grafiekhoogte

en	Graph Width
nl	Grafiekbreedte

en	Image Format
nl	Formaat van de afbeleding

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Graph Template Items [edit: %s]
nl	Grafiektemplate items [wijzig %s]

en	Graph Item Inputs
nl	Grafiek item invoer

en	No Inputs
nl	Geen invoer

en	Graph Template [edit: %s]
nl	Grafieksjabloon [bewerken: %s]

en	Graph Template [new]
nl	Grafieksjabloon [nieuw]

en	Graph Template Options
nl	Grafiek template opties

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
nl	Vink dit selectievakje aan als u de gebruiker wilt toestaan de waarde aan de rechterkant te overschrijven tijdens het maken van grafieken.

en	Graph Templates
nl	Grafiektemplates

en	Class
nl	Klassiek

en	VDEFs
nl	VDEF's

en	The name of this Graph Template.
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The Class of this Graph Template
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The Version of this Graph Template
nl	De naam van de grafektemplate.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
nl	Grafiektemplates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een grafiek is in gebruik als deze is gekoppelde aan een grafiek.

en	Graph Items
nl	Grafiekitems

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
nl	Het aantal grafieken dat gebruik maakt van deze grafiektemplate.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
nl	Het aantal grafieken dat gebruik maakt van deze grafiektemplate.

en	The default image format for the resulting Graphs.
nl	Het standaard opmaak van de afbeelding.

en	The default size of the resulting Graphs.
nl	De standaard afmeting van de grafiek.

en	Vertical Label
nl	Verticaal label

en	The vertical label for the resulting Graphs.
nl	Het verticale label voor de grafiek.

en	No Graph Templates Found
nl	Geen grafiek templates gevonden

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
nl	Grafiek item invoer [wijzig grafiek: %s]

en	Associated Graph Items
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Item #%s
nl	Berichten #%s

en	Graph Preview Filters
nl	Grafiek voorvertoning filters

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Graph List View Filters
nl	Grafiek lijst weergave filters

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	View
nl	Weergeven

en	View Graphs
nl	Toon grafieken

en	Add to a Report
nl	Toevoegen aan rapport

en	Report
nl	Rapport

en	All Graphs & Templates
nl	Alle grafiektemplates

en	Not Templated
nl	Niet getempereerd

en	Graph Name
nl	Grafieknaam

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
nl	De titel van deze grafiek. Geprogrammeerd uit de definities van de grafiektemplate of gesuggereerde naamgeving. De maximale lengte van de titel wordt beheerd in instellingen->visueel.

en	Site Name
nl	Locatienaam

en	The Site Name for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	Site Location
nl	Locatie

en	The Site Location for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	The device for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	Source Type
nl	Brontype

en	The underlying source that this Graph was based upon.
nl	De onderliggende bron waarop deze grafiek is gebaseerd.

en	Source Name
nl	Bronnaam

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
nl	De Grafieksjabloon of Data Query waarop deze grafiek is gebaseerd.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
nl	De afmetingen van deze grafiek wanneer niet in voorvertoning modus.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
nl	Selecteer het rapport waaraan u de geselecteerde grafieken wilt toevoegen.

en	Preview Mode
nl	Voorvertoning modus

en	Add Selected Graphs to Report
nl	Geselecteerde grafieken aan het rapport toevoegen

en	Ok

en	Title
nl	Titel

en	Start Date
nl	Startdatum

en	End Date
nl	Einddatum

en	Step
nl	Stap

en	Total Rows
nl	Totaal aantal rijen

en	Graph ID
nl	Grafiek ID

en	Host ID

en	Nth Percentile
nl	Nth Percentiel

en	Summation
nl	Samenvatting

en	Date
nl	Datum

en	Summary Details
nl	Samenvatting details

en	Download

en	Change Graph Template
nl	Wijzig grafiektemplate

en	Convert to Graph Template
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Apply Automation Rules
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Create Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Create Aggregate from Template
nl	Maak geaggregeerde grafiek vanaf template

en	No Device -
nl	Geen apparaat

en	Created graph: %s
nl	Grafiek: %s gemaakt

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
nl	ERROR: Geen gegevensbron geassocieerd. Sjabloon controleren

en	Data Sources [No Device]
nl	Data bron [geen apparaat]

en	Data Sources [%s]
nl	Data bronnen [%s]

en	Data Template
nl	Data template

en	Graph Items [graph: %s]
nl	Grafiekitems [grafiek: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
nl	Kies de data bron om dit grafiek item aan te koppelen.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
nl	Er zijn alleen geaggregeerde templates gedefinieerd voor de geselecteerde legacy aggregaten.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) te verwijderen.

en	Delete Graph
nl	Verwijder grafiek(en)

en	Delete Graphs
nl	Verwijder grafiek(en)

en	The following Data Source is used by this Graph.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Source is used by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	Delete Method
nl	Verwijder kleur

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
nl	Verwijder alle data bron(nen) gekoppeld aan deze grafiek(en) die niet elders in gebruik zijn.

en	Leave the Data Source untouched.
nl	Laat de data bron(nen) ongemoeid.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate an klik op 'Volgende' om de grafiektemplate voor de volgende grafiek(en) te wijzigen. Let op: alleen compatible grafiektemplates zullen worden getoond. Compatible grafiektemplates hebben dezelfde identieke data bronnen.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate an klik op 'Volgende' om de grafiektemplate voor de volgende grafiek(en) te wijzigen. Let op: alleen compatible grafiektemplates zullen worden getoond. Compatible grafiektemplates hebben dezelfde identieke data bronnen.

en	New Graph Template
nl	Nieuw grafiektemplate

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Duplicate Graphs
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Convert Graph to Template
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Convert Graphs to Templates
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de geselecteerde grafieken toe te voegen aan het onderstaande rapport.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de geselecteerde grafieken toe te voegen aan het onderstaande rapport.

en	Change Graph to new Device
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Change Graphs to new Device
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de gesuggereerde namen opnieuw toe te passen op de volgende grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de gesuggereerde namen opnieuw toe te passen op de volgende grafiek(en).

en	Reapply Suggested Names for Graph
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen op de grafiek(en)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen op de grafiek(en)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de automatiseringsregels op de volgende grafieken toe te passen.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de automatiseringsregels op de volgende grafieken toe te passen.

en	Apply Automation Rules to Graph
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Apply Automation Rules to Graphs
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	The following Data Source is in use by this Graph.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Place Graph on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Place Graph on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Place Graphs on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Destination Branch
nl	Bestemming structuur:

en	Graph Items [new]
nl	Grafiek items [nieuw]

en	Graph Items [edit: %s]
nl	Grafiek items [wijzig: %s]

en	Graph [edit: %s]
nl	Grafiek [wijzig: %s]

en	Graph [new]
nl	Grafiek [nieuw]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
nl	Grafiek debug modus uitschakelen.

en	Turn On Graph Debug Mode.
nl	Grafiek debug modus inschakelen.

en	Edit Graph Template.
nl	Wijzig grafiektemplate.

en	Edit Data Source: '%s'.
nl	Data bronnen: %s

en	Unlock Graph.
nl	Grafiek vrijgeven.

en	Lock Graph.
nl	Vergrendel grafiek.

en	View Timespans.
nl	Tijdspanne

en	Selected Graph Template
nl	Geselecteerde grafiektemplate

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate om toe te passen voor deze grafiek. Let op dat u alleen een grafiektemplate kunt wijzigen naar een 100% compatible grafiektemplate, dit houdt in dat het dezelfde data bronnen bevat.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
nl	Kies het apparaat waar deze grafiek toe behoort.

en	Supplemental Graph Template Data
nl	Aanvullende grafiektemplate data

en	Graph Fields
nl	Grafiekveld

en	Graph Item Fields
nl	Grafiek item veld

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Graph Management [ All Devices ]
nl	Nieuwe grafieken voor [ Alle apparaten ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
nl	Gebruikersgroepbeheer [bewerken: %s]

en	Graph Management [ %s ]
nl	Beheer grafiek

en	Source
nl	Geen bron

en	Non Templated
nl	Niet getempereerd

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID van deze grafiek. Handig voor automation of debugging.

en	The image format of the Graph.
nl	Het standaard opmaak van de afbeelding.

en	Empty Graph
nl	Grafiek kopiëren

en	Default Settings Saved
nl	Standaardinstellingen opgeslagen

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
nl	Nieuwe grafieken voor [ %s ]

en	New Graphs for [ All Devices ]
nl	Nieuwe grafieken voor [ Alle apparaten ]

en	New Graphs for None Host Type
nl	Nieuwe grafiek voor type geen-host

en	Filter Settings Saved
nl	Filter instellingen opgeslagen

en	Graph Types
nl	Grafiektype

en	Graph Template Based
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Save Filters
nl	Filters opslaan

en	Edit this Device
nl	Wijzig dit apparaat

en	Create New Device
nl	Maak nieuw apparaat

en	(Select a graph type to create)
nl	(Selecteer een type grafiek om te maken)

en	Create
nl	Maken

en	Select All
nl	Selecteer alles

en	Select All Rows
nl	Selecteer alle rijen

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	Data Query [%s]
nl	Data query [%s]

en	From there you can get more information.
nl	Daar kunt u meer informatie krijgen.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
nl	Deze data query retourneerde geen rijen, misschien is er een probleem bij het uitvoeren van de data query.

en	You can run this Data Query in debug mode
nl	U kunt deze data query in debug modus uitvoeren

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
nl	De index is uitgeschakeld omdat de gegevensquery geen gekoppelde grafieksjablonen heeft.

en	Search Returned no Rows.
nl	Geen zoekresultaten.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
nl	Fout in gegevensquery. Dit kan de volgende oorzaken hebben: Bestandsmachtigingen of een ontbrekend of onjuist opgemaakt Data Query XML-bestand.

en	Select a Graph Type to Create
nl	Selecteer een grafiektype om te creëeren

en	Make selection default
nl	Maak standaardselectie

en	Set Default
nl	Stel in als standaard

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
nl	Wijzig apparaat instellingen

en	Clear Statistics
nl	Statistieken opschonen

en	Sync to Device Template
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Place Device on Report
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Data Query Re-indexed.
nl	Data query index

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
nl	Apparaatgegevensquery opnieuw geïndexeerd. Uitgebreide uitvoer weergegeven.

en	Device Debugging Enabled for Device.
nl	Apparaatfoutopsporing ingeschakeld voor apparaat.

en	Device Debugging Disabled for Device.
nl	Apparaat is uitgeschakeld

en	Poller Cache for Device Refreshed.
nl	Poller-cache voor apparaat vernieuwd.

en	ERROR: Invalid Device ID.
nl	ERROR: Apparaat[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
nl	Apparaat opnieuw indexeren voltooid in% 0.2f seconden. Er zijn% d items geüpdatet.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
nl	Verbinding met de server mislukt

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Delete Devices
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
nl	Laat alle grafieken en data bronnen ongemoeid. Data bronnen zullen alleen worden uitgeschakeld.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
nl	Verwijder de gekoppelde grafiek(en) en data bron(nen).

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Enable Device
nl	Apparaat inschakelen

en	Enable Devices
nl	Appara(a)t(en) inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) uit te schakelen.

en	Disable Device
nl	Apparaat uitschakelen

en	Disable Devices
nl	Apparaat uitschakelen

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Change Devices
nl	Wijzig apparaat

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Clear Statistics for Device
nl	Reset de statistieken van appara(a)t(en)

en	Clear Statistics for Devices
nl	Reset de statistieken van appara(a)t(en)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te synchroniseren naar zijn apparaat template.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te synchroniseren naar zijn apparaat template.

en	Synchronize Device Template
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Synchronize Devices Templates
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Place Devices on Report
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Place Device on Tree
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Place Devices on Tree
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Device [new]
nl	Apparaat [nieuw]

en	Device [edit: %s]
nl	Apparaat [wijzig: %s]

en	Disable Device Debug
nl	Apparaat debug uitschakelen

en	Enable Device Debug
nl	Apparaat debug inschakelen

en	Repopulate Poller Cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	View Poller Cache
nl	Toon poller cache

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
nl	Maak grafieken voor dit apparaat

en	Re-Index Device
nl	Herindexeringsmethode

en	Data Source List
nl	Lijst met data bronnen

en	Graph List
nl	Lijst met grafieken

en	Contacting Device
nl	Proberen apparaat te bereiken

en	Edit
nl	Wijzig

en	Is Being Graphed
nl	Wordt gepresenteerd

en	Not Being Graphed
nl	Wordt niet gepresenteerd

en	Delete Graph Template Association
nl	Verwijder grafiektemplate koppeling

en	No associated graph templates.
nl	Geen gekoppelde grafiektemplates.

en	Add Graph Template
nl	Grafiektemplate toevoegen

en	Add Graph Template to Device
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat

en	Data Query Debug Information
nl	Data query debug informatie

en	Copy
nl	Kopiëren

en	Hide
nl	Verbergen

en	Associated Data Queries
nl	Gekoppelde data queries

en	Re-Index Method
nl	Herindexeringsmethode

en	[%d Items, %d Rows]
nl	[%d items, %d rijen]

en	Fail
nl	Mislukt

en	Success
nl	Gelukt

en	Reload Query
nl	Query herladen

en	Verbose Query
nl	Query uitschrijven

en	Remove Query
nl	Verwijder query

en	No Associated Data Queries.
nl	Geen gekoppelde data queries.

en	Add Data Query
nl	Data query toevoegen

en	Add Data Query to Device
nl	Data query toevoegen aan apparaat

en	Delete Item from Device Template
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Undefined
nl	Niet gedefinieerd

en	Site
nl	Website

en	Export Devices
nl	Apparaten exporteren

en	Not Up
nl	Niet online

en	Recovering
nl	Herstellende

en	Service Check
nl	Controle verwijderen

en	Device Description
nl	Apparaatbeschrijving

en	The name by which this Device will be referred to.
nl	De naam waarnaar dit apparaat zal refereren.

en	Hostname

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
nl	Dit is een IP adres of hostname. Als het een hostname is, moet het te herleiden zijn door DNS of vanuit uw hosts bestand.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor dit apparaat. Handig voor automatisering of debugging.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
nl	Het aantal gelijktijdige processen om dit apparaat te pollen. Dit is alleen van toepassing op de Spine poller.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
nl	Het totaal aantal grafieken gegenereerd vanaf dit apparaat.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
nl	Het totaal aantal data bronnen gegenereerd vanaf dit apparaat.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
nl	De monitoringstatus van het apparaat gebaseerd op ping resultaten. Als dit apparaat een speciaal type apparaat is, bijvoorbeeld door het gebruik van hostname 'localhost', of als de controle op beschikbaarheid is uitgeschakeld, zal altijd online worden weergegeven. Indien gebruik wordt gemaakt van cmd.php en het apparaat heeft geen grafieken, zal het apparaat niet worden gepinged en altijd in de status 'onbekend' worden weergegeven.

en	The site associated to this Device
nl	De stad verbonden aan deze site.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
nl	In staat

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
nl	De tijd dat dit apparaat in de huidige staat is.

en	The current amount of time that the host has been up.
nl	De tijd dat dit apparaat online is.

en	Poll Time
nl	Poll tijd

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
nl	De tijd die het kost om de data op te halen van dit apparaat.

en	Current (ms)
nl	Huidig (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
nl	De huidige ping tijd in milliseconden om dit apparaat te bereiken.

en	Average (ms)
nl	Gemiddeld (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
nl	De gemiddelde ping tijd in milliseconden om dit apparaat te bereiken, sinds de tellers voor dit apparaat zijn gereset.

en	Availability
nl	Beschikbaarheid

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
nl	Het beschikbaarheidspercentage gebaseerd op ping resultaten sinds de tellers voor dit apparaat zijn gereset.

en	Create Date
nl	Maken

en	The Date that the Device was added to Cacti.
nl	De datum waarop de Debug werd gestart.

en	Sync Devices
nl	Synchroniseer apparaten

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Delete Device Template
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Delete Device Templates
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Duplicate Device Template
nl	Dupliceer apparaattemplate(s)

en	Duplicate Device Templates
nl	Dupliceer apparaattemplate(s)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Sync Device Template
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Sync Device Templates
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafiektemplate te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Graph Template Name: %s
nl	Grafiektemplate naam: %s

en	Remove Graph Template
nl	Nieuw grafiektemplate

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Data Query Name: %s
nl	Data bron naam: %s

en	Remove Data Query
nl	Verwijder query

en	Device Templates [edit: %s]
nl	Apparaattemplate [wijzig: %s]

en	Device Templates [new]
nl	Apparaattemplate [nieuw]

en	Default Submit Button
nl	Standaard bevestigen knop

en	Add Graph Template to Device Template
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat template

en	No associated data queries.
nl	Geen gekoppelde data queries.

en	Add Data Query to Device Template
nl	Data query aan apparaat template toevoegen

en	Device Templates
nl	Apparaattemplate

en	Has Devices
nl	Heeft apparaten

en	Device Template Name
nl	Apparaat template naam

en	The name of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Device Class
nl	Apparaatregels

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Author
nl	Auteur

en	The author of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Copyright
nl	rechts

en	The copyright of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor dit apparaat template. Handig voor automatisering of debugging.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
nl	Apparaat templates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. In gebruik wordt gedefinieerd als gebruikt door een apparaat.

en	Devices Using
nl	Gebruikt door apparaten

en	The number of Devices using this Device Template.
nl	Het aantal apparaten dat dit apparaat template gebruikt.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	Not Logged In
nl	Niet ingelogd

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
nl	U dient ingelogd te zijn om dit deel van Cacti te gebruiken.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
nl	FATALE FOUT: U dient ingelogd te zijn om dit deel van Cacti te gebruiken.

en	Login Again
nl	Log nogmaals in

en	Permission Denied
nl	Toegang geweigerd

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
nl	Als u van mening bent dat dit foutief is, neem dan alstublieft contact op met uw Cacti beheerder.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
nl	U heeft geen toestemming voor dit deel van Cacti.

en	Installation In Progress
nl	Installatie in uitvoering

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
nl	Alleen Cacti Beheerders met het recht om te installeren/upgrade te upgraden kunnen op dit moment inloggen

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
nl	Er is een installatie of upgrade in uitvoering.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar volledig gesynchroniseerd werd met de hoofdsite van Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
nl	Succesvol opgeslagen.

en	Save Failed.
nl	Opslaan mislukt.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
nl	Opslaan mislukt: veld invoer fouten (Controleer rode velden).

en	Passwords do not match, please retype.
nl	De wachtwoorden komen niet overeen. Voert u deze alstublieft opnieuw in.

en	You must select at least one field.
nl	U moet tenminste een veld selecteren.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
nl	U moet de ingebouwde gebruikersauthenticatie ingeschakeld hebben om deze feature te gebruiken.

en	XML parse error.
nl	XML parsefout.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
nl	De gemarkeerde map bestaat niet. Voer een geldig telefoonboek in.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
nl	Het Cacti logbestand moet de extensie '.log' hebben

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
nl	De gegevensinvoer voor de methode lijkt niet in een witte lijst te staan.

en	Data Source does not exist.
nl	Data bron bestaat niet.

en	Username already in use.
nl	Gebruikersnaam is al in gebruik.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
nl	Het SNMPv3 privacy wachtwoord komt niet overeen

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
nl	Het SNMPv3 authenticatie wachtwoord komt niet overeen

en	XML: Cacti version does not exist.
nl	XML: Cacti versie bestaat niet.

en	XML: Hash version does not exist.
nl	XML: Hash versie bestaat niet.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
nl	XML: Gegenereerd met een nieuwere versie van Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
nl	XML: Type code kon niet worden gevonden.

en	Username already exists.
nl	Gebruikersnaam bestaat al.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
nl	Het wijzigen van de gebruikersnaam is niet toegestaan vanwege het rechtenprofiel of als u een gastgebruiker bent.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
nl	Verwijderen van gebruiker niet toegestaan voor aangewezen sjablonen of het gastaccount.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
nl	Verwijderen van gebruiker niet toegestaan voor aangewezen grafiek export gebruiker.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
nl	Data template bevat een verwijderd data bron profiel. Sla het data template opnieuw op met een bestaand data bron profiel.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
nl	Grafiek template bevat verwijderde GPrint voorvoegsel. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren en te corrigeren.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
nl	Grafiek template bevat verwijderde CDEF’s. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren en te corrigeren.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
nl	Grafiek template bevat een verwijderde data invoer methode. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
nl	Data template niet gevonden tijdens het exporteren. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
nl	Apparaat template niet gevonden tijdens het exporteren. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
nl	Data query niet gevonden tijdens het exporteren. Draai het database reparatiescript om dit te identificeren.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
nl	Grafiek template niet gevonden tijdens exporteren. Draait het Database reparatie script om deze fout te identificeren.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
nl	Grafiek niet gevonden. Of het is verwijderd of uw database moet worden gerepareerd.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
nl	SNMPv3 Auth wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
nl	Sommige grafieken zijn niet bijgewerkt. Het apparaat is niet gewijzigd voor de data query gebaseerde grafiek.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
nl	Het apparaat voor data query gebaseerde grafiek is niet gewijzigd.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
nl	Sommige instellingen zijn niet opgeslagen. Controleer de berichten hieronder. Controleer rode velden op fouten.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
nl	Het gemarkeerde bestand bestaat niet. Voer een geldige bestandsnaam in.

en	All User Settings have been returned to their default values.
nl	Alle gebruikersinstellingen zijn teruggezet naar de standaardwaarden.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
nl	De voorgestelde veldnaam is niet ingevoerd. Voer een veldnaam in en probeer het opnieuw.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
nl	De voorgestelde waarde is niet ingevoerd. Voer een voorgestelde waarde in en probeer het opnieuw.

en	You must select at least one object from the list.
nl	U moet ten minste één object uit de lijst selecteren.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
nl	Apparaatsjabloon bijgewerkt. Vergeet niet om sjablonen te synchroniseren om alle wijzigingen aan apparaten die deze apparaatsjabloon gebruiken, door te drukken.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
nl	Bespaar Succesvol. Instellingen gerepliceerd naar externe gegevensverzamelaars.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
nl	Opslaan mislukt. De minimumwaarden moeten lager zijn dan de maximumwaarde.

en	Unable to change password. User account not found.
nl	Kan wachtwoord niet wijzigen. Gebruikersaccount niet gevonden.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
nl	Gegevensinvoer opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat u grafieken of gegevensbronnen maakt.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
nl	Gegevensinvoer opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat de gegevensverzamelaars nieuwe of gewijzigde data-invoervelden gaan gebruiken.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
nl	Gegevensinvoerveld opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat u grafieken of gegevensbronnen maakt.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
nl	Gegevensinvoerveld opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat de gegevensverzamelaars nieuwe of gewijzigde data-invoervelden gaan gebruiken.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
nl	Het gespecificeerde log bestand is geen Cacti log of archief bestand.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
nl	Het gespecificeerde log bestand was een Cacti archief en is daarom verwijderd.

en	Cacti log purged successfully
nl	Cacti log succesvol geleegd

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
nl	Als je forceert om een wachtwoord te wijzigen moet je de gebruiker ook de rechten geven om het wachtwoord te wijzigen.

en	You are not allowed to change your password.
nl	U mag uw wachtwoord niet wijzigen.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
nl	Niet in staat om de grootte van het wachtwoord veld te bepalen, controleer dan de machtigingen van db gebruiker

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
nl	Niet in staat om de grootte van het wachtwoord veld te verhogen, gelieve te controleren toestemming van db gebruiker

en	LDAP/AD based password change not supported.
nl	Het wijzigen van op LDAP/AD gebaseerde wachtwoorden wordt niet ondersteund.

en	Password successfully changed.
nl	Wachtwoord succesvol gewijzigd.

en	Unable to clear log, no write permissions
nl	Logbestand legen mislukt, geen schrijfrechten

en	Unable to clear log, file does not exist
nl	Logbestand legen mislukt. Het bestand bestaat niet

en	CSRF Timeout, refreshing page.
nl	CSRF time-out, pagina wordt vernieuwd.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
nl	CSRF Time-out door inactiviteit, pagina vernieuwd.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
nl	Ongeldige tijd. Selecteer een tijd in de toekomst.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
nl	Dataverzamelaar(s) gesynchroniseerd voor offline gebruik

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
nl	Dataverzamelaar(s) niet gevonden bij een poging tot synchronisatie

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
nl	MySQL-verbinding met Remote Data Collector kan niet tot stand worden gebracht.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
nl	Data collector synchronisatie moet worden geïnitieerd vanaf de hoofd Cacti server.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
nl	Synchronisatie omvat niet de Central Cacti Database server.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
nl	Bij het opslaan van een Remote Data Collector moet de Database Hostname uniek zijn ten opzichte van alle andere.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
nl	Uw Remote Database Hostname moet iets anders zijn dan 'localhost' voor elke Remote Data Collector.

en	Path variables on this page were only saved locally.
nl	Padvariabelen op deze pagina zijn alleen lokaal opgeslagen.

en	Report Saved
nl	Rapport opgeslagen

en	Report Save Failed
nl	Rapport niet opgeslagen

en	Report Item Saved
nl	Rapportitem opgeslagen

en	Report Item Save Failed
nl	Rapportitem niet opgeslagen

en	Graph was not found attempting to Add to Report
nl	Grafiek werd niet gevonden in een poging om toe te voegen aan het rapport

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
nl	Kan geen grafieken toevoegen. Huidige gebruiker is geen eigenaar

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
nl	Niet in staat om alle grafieken toe te voegen. Zie de foutmelding voor details.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
nl	U moet ten minste één grafiek selecteren om aan een rapport toe te voegen.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
nl	Alle grafieken zijn toegevoegd aan het verslag. Dubbele grafieken met dezelfde tijdspanne werden overgeslagen.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
nl	Poller bron cache verwijderd. Hoofd data collector wordt herbouwd tijdens de volgende run en de andere data collectoren worden daarna gesynchroniseerd.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
nl	Toestemming geweigerd. Je hebt geen toestemming voor de gevraagde actie.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
nl	Pagina is niet gedefinieerd. Daarom kan het niet worden weergegeven.

en	Unexpected error occurred
nl	Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan

en	Function
nl	Functie

en	Special Data Source
nl	Speciale data bron

en	Custom String
nl	Aangepaste waarde

en	Current Graph Item Data Source
nl	Huidige data bron van grafiek item

en	Script/Command
nl	Script/Opdracht

en	Script Server
nl	Script server

en	Stream Data
nl	Grafiekdata

en	Stream Data Query
nl	Grafiekdata

en	Index Count
nl	Index Telling

en	Verify All
nl	Alles verifieer

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
nl	Alle herindexeringen zijn handmatig of worden beheerd vanuit scripts of de apparaat automatisering.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
nl	Wanneer de SNMP uptime van apparaten achteruit gaat, zal een herindexering worden uitgevoerd.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
nl	Wanneer de data query indexering veranderd, zal een herindexering plaats vinden.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
nl	Tijdens iedere polling cyclus zal een herindexering worden uitgevoerd. Dit is erg zwaar.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
nl	SNMP veld naam (Dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
nl	SNMP veld waarde (Van gebruiker)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
nl	SNMP uitvoer type (Dropdown)

en	Normal
nl	Normaal

en	Light
nl	Licht

en	Mono

en	North
nl	Noord

en	South
nl	Zuid

en	West

en	East
nl	Oost

en	Left
nl	Links

en	Right
nl	Rechts

en	Justified
nl	Uitgelijnd

en	Center
nl	Centraal

en	Top -> Down
nl	Boven -> Beneden

en	Bottom -> Up
nl	Beneden -> Boven

en	Numeric
nl	Numeriek

en	Timestamp

en	Duration
nl	Duur

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
nl	Niet in gebruik

en	Version %d
nl	Versie %d

en	[None]
nl	[Geen]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
nl	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
nl	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
nl	AES-256

en	Logfile Only
nl	Uitsluitend logbestand

en	Logfile and Syslog/Eventlog
nl	Logbestand en syslog/eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
nl	Uitsluitend syslog/eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
nl	Ping en SNMP uptime

en	Ping or SNMP Uptime
nl	Ping of SNMP uptime

en	SNMP Uptime
nl	SNMP uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping

en	Stream Device
nl	Synchroniseer apparaten

en	ICMP Ping
nl	ICMP ping

en	TCP Ping
nl	TCP ping

en	TCP Ping Closed
nl	TCP ping

en	UDP Ping
nl	UDP ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
nl	GEEN - Uitsluitend syslog indien geselecteerd

en	LOW - Statistics and Errors
nl	LAAG - Statistieken en foutmeldingen

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
nl	MEDIUM - Statistieken, foutmeldingen en resultaten

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
nl	HOOG - Statistieken, foutmeldingen, resultaten en grote I/O gebeurtenissen

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
nl	DEBUG - Statistieken, foutmeldingen, resultaten, I/O en programma flow

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
nl	DEVEL - Ontwikkelaar DEBUG meldingen

en	Selected Poller Interval
nl	Selecteer poller interval

en	Every %d Seconds
nl	Iedere %d seconden

en	Every Minute
nl	Iedere minuut

en	Every %d Minutes
nl	Iedere %d minuten

en	Every Hour
nl	Ieder uur

en	Every %d Hours
nl	Iedere %d uren

en	Every %d Day
nl	Iedere %d dagen

en	%0.1f Minutes
nl	%d Minuten

en	%d Year
nl	%d Jaar

en	Disabled/Manual
nl	Gehandicapten/Handboek

en	Every day
nl	Elke dag

en	1 Thread
nl	%d Thread

en	Cacti Builtin Authentication
nl	Ingebouwde authenticatie

en	Web Basic Authentication
nl	Web basic authenticatie

en	LDAP/AD User Domains
nl	Gebruiker domeinen

en	LDAP

en	Active Directory

en	LDAPS
nl	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
nl	Moeilijk

en	Demand
nl	Vraag

en	Allow
nl	Toestaan

en	Try
nl	Proberen

en	No Searching
nl	Niet zoeken

en	Anonymous Searching
nl	Anoniem zoeken

en	Specific Searching
nl	Specifiek zoeken

en	Enabled (strict mode)
nl	Ingeschakeld (strikt modus)

en	Operator

en	Another CDEF
nl	Nog een CDEF

en	Inherit Parent Sorting
nl	Overerf de sortering van een bovenliggend niveau

en	Manual Ordering (No Sorting)
nl	Handmatig sorteren (Geen sortering)

en	Alphabetic Ordering
nl	Alfabetisch sorteren

en	Natural Ordering
nl	Natuurlijke sortering

en	Numeric Ordering
nl	Numerieke sortering

en	Header
nl	Kolomkop

en	Graph
nl	Grafiek

en	Data Query Index
nl	Data query index

en	Current Graph Item Polling Interval
nl	Huidige polling interval van dit grafiek item

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
nl	Alle data bronnen (Dubbelen uitgesloten)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
nl	Alle data bronnen (Inclusief dubbelen)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
nl	Alle vergelijkbare data bronnen (Dubbelen uitgesloten)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
nl	Alle vergelijkbare data bronnen (Dubbelen uitgesloten) Poller interval

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
nl	Alle vergelijkbare data bronnen (Inclusief dubbelen)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Maximum Value
nl	Huidige data bron item: Maximale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
nl	Grafiek: onder limiet

en	Graph: Upper Limit
nl	Grafiek: boven limiet

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
nl	Totaal van alle data bronnen (dubbelen niet meegeteld)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
nl	Totaal van alle data bronnen (dubbelen wel meegeteld)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
nl	Totaal van alle gelijke data bronnen (dubbelen niet meegeteld)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
nl	Totaal van alle gelijke data bronnen (dubbelen wel meegeteld)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
nl	Licentie

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
nl	Console

en	Console Page
nl	Bovenkant van de console pagina

en	New Graphs
nl	Nieuwe grafieken

en	Management
nl	Onderhoud

en	Sites
nl	Locaties

en	Trees
nl	Boomstructuren

en	Data Collection
nl	Data verzameling

en	Data Collectors
nl	Data verzamelaars

en	Aggregate
nl	Aggregeer

en	Automation
nl	Automatisering

en	Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten

en	Presets
nl	Voorinstellingen

en	Data Profiles
nl	Data profielen

en	Import/Export
nl	Importeren/exporteren

en	Import Packages
nl	Importeer templates

en	Import Templates
nl	Importeer templates

en	Export Templates
nl	Exporteer templates

en	Create Packages
nl	Importeer templates

en	Repositories
nl	Pogingen

en	Public Keys
nl	Publiceren

en	Configuration
nl	Configuratie

en	Settings
nl	Instellingen

en	Users
nl	Gebruikers

en	User Groups
nl	Gebruiker groepen

en	User Domains
nl	Gebruiker domeinen

en	Utilities
nl	Gereedschappen

en	System Utilities
nl	Systeem gereedschappen

en	RRDfile Cleaner

en	SNMP Managers
nl	SNMP vermeldingen

en	External Links
nl	Externe links

en	User Log
nl	Gebruikerlogin

en	Troubleshooting
nl	Probleemoplossen

en	RRDfile Checker
nl	RRDfile Cleaner

en	Technical Info
nl	Technische ondersteuning

en	Change Log
nl	Changelog

en	Support
nl	Ondersteuning

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Cacti Related
nl	Cacti rapportage

en	Database Related
nl	Database status

en	Facilities Related

en	Generic Device
nl	Generiek log niveau

en	HPC/Grid Computing
nl	Rasteropties

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
nl	Load balancing

en	Network Switch
nl	Netwerkfilters

en	Network Router
nl	Netwerkfilters

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
nl	Netwerkfilters

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
nl	Database status

en	Storage Related

en	Telco Related
nl	Selecteer template

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
nl	Niet vermeld

en	AMQP Stats
nl	Statistieken

en	CPU Stats
nl	Statistieken

en	Disk Stats
nl	Apparaat status

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
nl	Volgende start

en	Webserver Stats
nl	Apparaat status

en	Kafka Stats
nl	Statistieken

en	Kernel Stats
nl	Niet vermeld

en	Kernel Memory
nl	Systeemgeheugen

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
nl	Niet vermeld

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
nl	Niet vermeld

en	Mosquitto Stats
nl	Verhoog de status

en	Network Stats
nl	Netwerken

en	Process Stats
nl	Processen

en	QOS Stats
nl	Statistieken

en	Swap Stats
nl	Statistieken

en	Syslog Stats
nl	Niet vermeld

en	System Stats
nl	Gebruikersinstellingen

en	Unspecified
nl	Uitgelijnd

en	All Lines
nl	Alle regels

en	%d Lines
nl	%d Regels

en	Console Access
nl	Console toegang

en	Realtime Graphs
nl	Realtime grafieken

en	Update Profile
nl	Profiel bijwerken

en	Users/Groups
nl	Gebruiker groepen

en	Settings/Utilities
nl	Instellingen/gebruiksmogelijkheden

en	Installation/Upgrades
nl	Installatie/Upgrades

en	Sites/Devices/Data
nl	Plaatsen/Apparaten/Data

en	Spike Handling
nl	Spike Kill instellingen

en	Package Management
nl	Logbeheer

en	Log Administration
nl	Log beheer

en	Log Viewing
nl	Log inzien

en	Reports Administration
nl	Log beheer

en	Reports Creation
nl	Rapportage creëren

en	Show Graph Action Icons
nl	Toon grafiektitel

en	Show User Help Links
nl	Help-links voor gebruikers weergeven

en	Plugin Administration
nl	Log beheer

en	Normal User
nl	Particulier

en	Template Editor
nl	Sjabloon-bewerker

en	General Administration
nl	Algemeen beheer

en	System Administration
nl	Systeembeheer

en	CDEF

en	CDEF Item

en	GPRINT Preset
nl	GPRINT voorinstelling

en	Data Input Field
nl	Data invoer veld

en	Data Source Profile
nl	Data bron profiel

en	Data Template Item
nl	Data template item

en	Graph Template Item
nl	Grafiek template item

en	Graph Template Input
nl	Grafiek template invoer

en	VDEF

en	VDEF Item
nl	VDEF item

en	Last Half Hour
nl	Afgelopen half uur

en	Last Hour
nl	Afgelopen uur

en	Last %d Hours
nl	Afgelopen %d uren

en	Last Day
nl	Afgelopen dag

en	Last %d Days
nl	Afgelopen %d dagen

en	Last Week
nl	Afgelopen week

en	Last %d Weeks
nl	Afgelopen %d weken

en	Last Month
nl	Afgelopen maand

en	Last %d Months
nl	Afgelopen %d maanden

en	Last Year
nl	Afgelopen jaar

en	Last %d Years
nl	Afgelopen %d jaren

en	Day Shift
nl	Werkdag

en	This Day
nl	Vandaag

en	This Week
nl	Deze week

en	This Month
nl	Deze maand

en	This Year
nl	Dit jaar

en	Previous Day
nl	Vorige dag

en	Previous Week
nl	Vorige week

en	Previous Month
nl	Vorige maand

en	Previous Year
nl	Vorig jaar

en	%d Min

en	Month Number, Day, Year
nl	Maand nummer, dag, jaar

en	Month Name, Day, Year
nl	Maand naam, dag, jaar

en	Day, Month Number, Year
nl	Dag, maand nummer, jaar

en	Day, Month Name, Year
nl	Dag, maand naam, jaar

en	Year, Month Number, Day
nl	Jaar, maand nummer, dag

en	Year, Month Name, Day
nl	Jaar, maand naam, dag

en	After Boost

en	%d MBytes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes

en	2,000 Data Source Items
nl	2000 Data bron items

en	5,000 Data Source Items
nl	5000 Data bron items

en	10,000 Data Source Items
nl	10000 Data bron items

en	15,000 Data Source Items
nl	15000 Data bron items

en	25,000 Data Source Items
nl	25000 Data bron items

en	50,000 Data Source Items (Default)
nl	50000 Data bron items (Standaard)

en	100,000 Data Source Items
nl	100000 Data bron items

en	200,000 Data Source Items
nl	200000 Data bron items

en	400,000 Data Source Items
nl	400000 Data bron items

en	2 Hours
nl	2 uur

en	4 Hours
nl	4 uur

en	6 Hours
nl	6 uur

en	%s Hours
nl	%s Uren

en	%d GByte
nl	%d GBytes

en	Unlimited
nl	Onbeperkt

en	%s Minutes
nl	%s Minuten

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes

en	Send Now
nl	Nu versturen

en	Take Ownership
nl	Word eigenaar

en	Inline PNG Image
nl	Inline PNG afbeelding

en	Inline JPEG Image
nl	Inline JPEG afbeelding

en	Inline GIF Image
nl	Inline GIF afbeelding

en	Attached PNG Image
nl	Bijgevoegd PNG afbeelding

en	Attached JPEG Image
nl	Bijgevoegd JPEG afbeelding

en	Attached GIF Image
nl	Bijgevoegd GIF afbeelding

en	Inline PNG Image, LN Style
nl	Inline PNG afbeelding, LN stijl

en	Inline JPEG Image, LN Style
nl	Inline JPG afbeelding, LN stijl

en	Inline GIF Image, LN Style
nl	Inline GIF afbeelding, LN stijl

en	Text
nl	Tekst

en	Tree
nl	Menu

en	Horizontal Rule
nl	Horizontale lijn

en	left
nl	links

en	center
nl	midden

en	right
nl	rechts

en	Minute(s)
nl	Minu(u)t(en)

en	Hour(s)
nl	U(u)r(en)

en	Day(s)
nl	Dag(en)

en	Week(s)
nl	We(e)k(en)

en	Month(s), Day of Month
nl	Maand(en), dag van de maand

en	Month(s), Day of Week
nl	Maand(en), dag van de week

en	Year(s)
nl	Ja(a)r(en)

en	Keep Graph Types
nl	Behoud grafiektypen

en	Keep Type and STACK
nl	Behoud type en STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
nl	Converteer naar AREA/STACK grafiek

en	Convert to LINE1 Graph
nl	Converteer naar LINE1 grafiek

en	Convert to LINE2 Graph
nl	Converteer naar LINE2 grafiek

en	Convert to LINE3 Graph
nl	Converteer naar LINE3 grafiek

en	Convert to LINE1/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE1 grafiek

en	Convert to LINE2/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE2 grafiek

en	Convert to LINE3/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE3 grafiek

en	No Totals
nl	Geen totalen

en	Print All Legend Items
nl	Toon alle legenda items

en	Print Totaling Legend Items Only
nl	Afdrukken van in totaal alleen legende-items

en	Total Similar Data Sources
nl	Totaal Soortgelijke gegevensbronnen

en	Total All Data Sources
nl	Totaal alle gegevensbronnen

en	No Reordering
nl	Niet herstructureren

en	Data Source, Graph
nl	Data bron, grafiek

en	Graph, Data Source
nl	Grafiek, data bron

en	Base Graph Order
nl	Heeft grafieken

en	contains
nl	bevat

en	does not contain
nl	bevat niet

en	begins with
nl	begint met

en	does not begin with
nl	begint niet met

en	ends with
nl	eindigt met

en	does not end with
nl	eindigt niet met

en	matches
nl	komt overeen

en	is not equal to
nl	is niet gelijk aan

en	is less than
nl	is kleiner dan

en	is less than or equal
nl	is kleiner dan of gelijk aan

en	is greater than
nl	is groter dan

en	is greater than or equal
nl	is groter dan of gelijk aan

en	is unknown
nl	is onbekend

en	is not unknown
nl	is niet onbekend

en	is empty
nl	is leeg

en	is not empty
nl	is niet leeg

en	matches regular expression
nl	komt overeen met reguliere expressie

en	does not match regular expression
nl	komt niet overeen met reguliere expressie

en	Fixed String
nl	Vaste waarde

en	Every 1 Hour
nl	Ieder uur

en	Every Day
nl	Iedere dag

en	Every Week
nl	Iedere week

en	Every %d Weeks
nl	Iedere %d weken

en	Jan

en	Feb

en	Mar
nl	Maa

en	Apr

en	May
nl	Mei

en	Jun

en	Jul

en	Aug

en	Sep

en	Oct
nl	Okt

en	Nov

en	Dec

en	Use the First Handler Found
nl	Gebruik de PHP GetText Handler

en	Use the PHP GetText Handler
nl	Gebruik de PHP GetText Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
nl	Gebruik de Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
nl	Gebruik de MonoTranslator GetText Handler

en	Sun
nl	Zo

en	Mon
nl	Ma

en	Tue
nl	Di

en	Wed
nl	Wo

en	Thu
nl	Do

en	Fri
nl	Vr

en	Sat
nl	Za

en	Arabic
nl	Arabisch

en	Bulgarian
nl	Bulgaars

en	Chinese (China)
nl	Chinees

en	Chinese (Taiwan)
nl	Chinees (Taiwan)

en	Dutch
nl	Nederlands

en	English
nl	Engels

en	French
nl	Frans

en	German
nl	Duits

en	Greek
nl	Grieks

en	Hebrew
nl	Hebreeuws

en	Hindi

en	Italian
nl	Italiaans

en	Japanese
nl	Japans

en	Korean
nl	Koreaans

en	Polish
nl	Pools

en	Portuguese
nl	Portugees

en	Portuguese (Brazil)
nl	Portugees (Brazilië)

en	Russian
nl	Russisch

en	Spanish
nl	Spaans

en	Swedish
nl	Zweeds

en	Turkish
nl	Turks

en	Vietnamese
nl	Vietnamees

en	Classic
nl	Klassiek

en	Modern

en	Dark
nl	Donker

en	Paper-plane
nl	Papier-vliegtuig

en	Paw
nl	Poot

en	Sunrise
nl	Doel.nu

en	[Fail]
nl	[Mislukt]

en	[Warning]
nl	WAARSCHUWING:

en	[Restart]
nl	Beperkt

en	[Success]
nl	[Succesvol]

en	[Skipped]
nl	[Overgeslagen]

en	User Profile (Edit)
nl	Gebruikersprofiel (bewerken)

en	Tree Mode
nl	Boomwijze

en	List Mode
nl	Lijst modus

en	Console

en	Graph Management
nl	Beheer grafiek

en	(Edit)
nl	(bewerken)

en	Create New Graphs
nl	Nieuwe grafieken maken

en	Create Graphs from Data Query
nl	Grafieken maken vanuit een data query

en	(Remove)
nl	(Verwijder)

en	View Log
nl	Logboek Bekijken

en	Graph Trees
nl	Grafiek Bomen

en	Graph Template Items
nl	Grafiektemplate items

en	Round Robin Archives
nl	Ronde Robin Archief

en	Data Input Fields
nl	Data invoer velden

en	(Remove Item)
nl	(Verwijder item)

en	RRD Cleaner
nl	RRD Opruimen

en	List unused Files
nl	Lijst van ongebruikte bestanden

en	RRD Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Technical Support
nl	Technische ondersteuning

en	View User Log
nl	Toon gebruikerslog

en	Clear User Log
nl	Gebruikerslog leegmaken

en	Purge User Log
nl	Gebruikerslogboek zuiveren

en	View Data Query Cache
nl	Toon data query cache

en	Clear Log
nl	Log wissen

en	Boost Status
nl	Verhoog de status

en	View SNMP Agent Cache
nl	Toon SNMP agent cache

en	View SNMP Agent Notification Log
nl	Toon SNMP agent notificatie log

en	VDEF Items

en	View SNMP Notification Receivers
nl	Toon SNMP notificatie ontvangers

en	Cacti Settings
nl	Cacti instellingen

en	External Link
nl	Externe link

en	(Action)
nl	(Actie)

en	Cacti Help
nl	Cacti home

en	Export Results
nl	Exporteer resultaten

en	Package Cacti Template
nl	Dupliceer data template(s)

en	Package Repositories
nl	Pakketbestanden

en	Package Public Keys
nl	Pakketbestanden

en	Reporting
nl	Rapportages

en	Report Add
nl	Rapportage toevoegen

en	Report Delete
nl	Rapportage verwijderen

en	Report Edit
nl	Rapportage wijzigen

en	Report Edit Item
nl	Rapportageitem wijzen

en	Color Template Items
nl	Kleur template items

en	Aggregate Items
nl	Geaggregeerde items

en	Graph Rule Items
nl	Grafiek Regel Items

en	Tree Rule Items
nl	Boomregelpunten

en	years
nl	%d Jaren

en	days
nl	dagen

en	hrs
nl	uren

en	mins
nl	minuten

en	secs
nl	seconden

en	hours
nl	uren

en	minutes
nl	minuten

en	seconds
nl	seconden

en	SNMP Version
nl	SNMP versie

en	Choose the SNMP version for this host.
nl	Kies de SNMP versie voor deze host.

en	SNMP Community String
nl	SNMP community waarde

en	Fill in the SNMP read community for this device.
nl	Voer de SNMP read community waarde in voor dit apparaat.

en	SNMP Security Level
nl	SMTP Security

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
nl	SNMP v3 Security Level te gebruiken bij het opvragen van het apparaat.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
nl	SNMP Auth protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
nl	Kies het SNMPv3 autothorisatieprotocol.

en	SNMP Username (v3)
nl	SNMP gebruikersnaam (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
nl	SNMP v3 gebruikersnaam voor dit apparaat.

en	SNMP Password (v3)
nl	SNMP wachtwoord (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
nl	SNMP v3 wachtwoord voor dit apparaat.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
nl	SNMP privacy protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
nl	Kies het SNMPv3 privacy protocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
nl	SNMP privacy wachtwoord (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
nl	Kies het SNMPv3 privacy wachtwoord.

en	SNMP Context (v3)
nl	SNMP context (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
nl	Voer de SNMP context in voor dit apparaat.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
nl	Voer de SNMP v3 Engine Id in om voor dit apparaat te gebruiken. Laat dit veld leeg om de SNMP Engine ID te gebruiken die is gedefinieerd per SNMPv3 Notificatie ontvanger.

en	SNMP Port
nl	SNMP poort

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
nl	Voer het UDP poortnummer in voor het gebruik voor SNMP (standaard is dit 161).

en	SNMP Timeout
nl	SNMP timeout

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
nl	Het maximaal aantal milliseconden dat Cacti wacht op een SNMP antwoord (werkt niet met php-snmp support).

en	SNMP Retries
nl	SNMP pogingen

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
nl	Het aantal keren dat Cactussen proberen een apparaat te pingen voordat ze het als down markeren.

en	Maximum OIDs Per Get Request
nl	Maximaal aantal OID's per GET request

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
nl	Specificeer het aantal OID's dat in een enkele SNMP GET request mag worden opgehaald.

en	%d OID
nl	Max OID

en	%d OID's
nl	Maximum aantal OID’s

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
nl	Bulkwandeling Maximale herhalingen

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
nl	Voor SNMPv2- en SNMPv3-apparaten is de maximale herhalingsgrootte van de SNMP Bulk Walk. De standaardinstelling is 'Automatisch detecteren bij opnieuw indexeren'. Voor zeer grote switches, krachtige servers, Jumbo Frame-netwerken of voor WAN-verbindingen met hoge latentie kan het verhogen van deze waarde de pollerprestaties verbeteren. Meer gegevens zijn verpakt in een enkel SNMP-pakket, wat de runtime van gegevensquery's kan verkorten. Sommige apparaten kunnen echter volledig weigeren te reageren op pakketten met een maximale herhalingsgrootte die te groot is ingesteld. Dit kan met name het geval zijn voor apparaten van het IoT-type met een lager vermogen of kleinere embedded IT-apparaten. Speciale aandacht voor het algemene netwerkpad MTU moet ook worden overwogen, aangezien het instellen van een te hoge waarde kan leiden tot pakketfragmentatie.

en	Auto Detect on Re-Index
nl	Automatische detectie bij opnieuw indexeren

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
nl	Automatisch detecteren/instellen bij eerste herindexering

en	%d Repetition
nl	Rasteropties

en	%d Repetitions
nl	Rasteropties

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
nl	Het maximum aantal pogingen om een apparaat via de SNMP read waarde te bereiken.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
nl	Een handige naam voor deze data opslag en polling profiel.

en	New Profile
nl	Nieuw profiel

en	Polling Interval
nl	Polling interval

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
nl	De frequentie waarmee gegevens uit de gegevensbron worden verzameld?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
nl	Hoe lang kunnen gegevens ontbreken voordat RRDtool onbekende gegevens registreert. Verhoog deze waarde als uw gegevensbron onstabiel is en u oude gegevens wilt overdragen in plaats van hiaten in uw grafieken te tonen. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de X-Files Factor om de werkelijke hoeveelheid tijd te bepalen.

en	X-Files Factor
nl	X-bestanden Factor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
nl	De hoeveelheid onbekende gegevens die nog als bekend kunnen worden beschouwd.

en	Consolidation Functions
nl	Consolidatiefuncties

en	How data is to be entered in RRAs.
nl	Hoe data wordt ingevoerd in RRA’s.

en	Is this the default storage profile?
nl	Is dit het standaard opslagprofiel?

en	RRDfile Size (in Bytes)
nl	RRD bestand grootte (in bytes)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
nl	Op basis van het aantal rijen in alle RORA's en het aantal geselecteerde consolidatiefuncties, de grootte van dit geheel in het RRDbestand.

en	New Profile RRA
nl	Nieuw RRA profiel

en	Aggregation Level
nl	Aggregatie niveau

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
nl	Het aantal monsters dat nodig is voor het vullen van een rij in de RRA-specificatie. De eerste RRA moet altijd een waarde van 1 hebben.

en	How many generations data is kept in the RRA.
nl	Hoeveel generaties gegevens worden in de RRA bewaard.

en	Default Timespan
nl	Standaard tijdperiode

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
nl	Bij het bekijken van een grafiek op basis van de RRA in kwestie, de standaard tijdspanne die voor die grafiek wordt weergegeven.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
nl	Op basis van het aggregatieniveau, de rijen en het afroepinterval de hoeveelheid gegevens die in de RRA worden bewaard.

en	RRA Size (in Bytes)
nl	RRA grootte (in bytes)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
nl	Gebaseerd op het aantal rijen en het aantal geselecteerde consolidatiefuncties, de grootte van deze RRA in het RRD bestand.

en	A useful name for this CDEF.
nl	Een handige naam voor deze CDEF.

en	The name of this Color.
nl	De naam van deze kleur.

en	Hex Value
nl	Hex waarde

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
nl	De hex waarde voor deze kleur; geldige reeks: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
nl	Elke genoemde kleur mag alleen worden gelezen.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
nl	Voer een handige naam in voor deze data invoer methode.

en	Input Type
nl	Invoer type

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
nl	Kies de methode die u wilt gebruiken om gegevens te verzamelen voor deze methode van gegevensinvoer.

en	Input String
nl	Invoer waarde

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
nl	De gegevens die naar het script worden gestuurd, waaronder het volledige pad naar het script en de invoerbronnen in <> haakjes.

en	White List Check
nl	Witte lijst controleren

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
nl	Het resultaat van de Whitespace-verificatie voor de specifieke invoermethode. Als de Input String verandert en het Whitelist-bestand niet wordt bijgewerkt, mogen er geen grafieken worden gemaakt.

en	Field [%s]
nl	Veld [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
nl	Kies het bijbehorende veld in het veld %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
nl	Voer een naam in voor dit %s veld. Let op: Als er gebruik wordt gemaakt van name-waarde combinaties in het script, bijvoorbeeld: NAAM:WAARDE, dan is het belangrijk dat de naam exact overeenkomt met het uitvoer veld van het script.

en	Update RRDfile
nl	RRD bestand bijwerken

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
nl	of gegevens uit dit uitvoerveld in het RRDbestand moeten worden ingevoerd.

en	Regular Expression Match
nl	Reguliere expressie overeenkomst

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
nl	Als u wilt dat een bepaalde reguliere expressie moet worden gematcht met invoergegevens, voert u deze hier in (preg_match-formaat).

en	Allow Empty Input
nl	Sta lege invoer toe

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
nl	Controleer hier of u NULL invoer in dit veld van de gebruiker wilt toestaan.

en	Special Type Code
nl	Speciaal type code

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
nl	Als dit veld speciaal door hostsjablonen moet worden behandeld, geef dit dan hier aan. Geldige trefwoorden voor dit veld zijn %s

en	The name given to this data template.
nl	De naam van dit data template.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
nl	Kies een naam voor deze data bron. Het kan variabelen bevatten zoals |host_description| of | query_fieldName|. Voor een complete lijst van ondersteunde variabelen, bekijk alstublieft de Cacti documentatie.

en	Data Source Path
nl	Data bron pad

en	The full path to the RRDfile.
nl	Het volledige pad naar het RRD bestand.

en	The script/source used to gather data for this data source.
nl	Het script/bron dat wordt gebruikt om gegevens voor deze gegevensbron te verzamelen.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
nl	Selecteer het gegevensbronprofiel. Het Data Source Profile regelt het pollinginterval, de data-aggregatie en het bewaarbeleid voor de resulterende Data Sources.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
nl	De hoeveelheid tijd in seconden tussen de verwachte updates.

en	Data Source Active
nl	Data bron actief

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
nl	Moet Cacti wel of niet data verzamelen voor deze data bron.

en	Internal Data Source Name
nl	Interne data bron naam

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
nl	Kies een unieke naam om dit stukje data in het RRD bestand weer te geven.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
nl	Minimale waarde ("U" voor geen minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
nl	De minimale toegestane waarde van de verzamelde data.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
nl	Maximale waarde ("U" voor geen maximum)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
nl	De maximale toegestane waarde van de verzamelde data.

en	Data Source Type
nl	Data bron type

en	How data is represented in the RRA.
nl	Hoe data wordt vertegenwoordigd in de RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
nl	De maximale tijd die kan verstrijken voordat de gegevens als 'onbekend' worden ingevoerd. (Gewoonlijk 2x300=600)

en	Not Selected
nl	Niet geselecteerd

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
nl	Wanneer gegevens worden verzameld, worden de gegevens voor dit veld in deze gegevensbron geplaatst.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
nl	Voer een naam in voor deze GPRINT, zorg ervoor dat het een duidelijke naam is.

en	GPRINT Text
nl	GPRINT tekst

en	Enter the custom GPRINT string here.
nl	Voer de aangepaste GPRINT waarde in.

en	Common Options
nl	Algemene opties

en	Title (--title)
nl	Titel (--title)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
nl	De naam die wordt getoond in de grafiek. Het kan variabelen bevatten zoals |host_description| of | query_fieldName|. Voor een complete lijst van ondersteunde variabelen, bekijk alstublieft de Cacti documentatie.

en	Vertical Label (--vertical-label)
nl	Verticaal label (—vertical-label)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
nl	Het label verticaal geprint aan de linkerkant van de grafiek.

en	Image Format (--imgformat)
nl	Beeldformaat (-imgformaat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
nl	Het type grafiek dat wordt gegenereerd; PNG, GIF of SVG. De selectie van het grafiek-afbeeldingstype is zeer afhankelijk van RRDtool.

en	Height (--height)
nl	Hoogte (--height)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
nl	De hoogte (in pixels) van het grafiek deel in de grafiek. Dit gebied omvat niet de legenda, de as legenda of de titel.

en	Width (--width)
nl	Breedte (--width)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
nl	De breedte (in pixels) van het grafiek deel in de grafiek. Dit gebied omvat niet de legenda, de as legenda of de titel.

en	Base Value (--base)
nl	Basis waarde (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
nl	Zou op 1024 voor geheugen- en 1000 voor verkeermetingen moeten worden ingesteld.

en	Slope Mode (--slope-mode)
nl	Helling modus (--helling modus)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
nl	Door gebruik te maken van de hellingmodus wordt de vorm van de grafieken gelijkgetrokken ten koste van de schermresolutie.

en	Scaling Options
nl	Schaalopties

en	Auto Scale
nl	Automatisch schalen

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
nl	Automatisch de y-as schalen in plaats van een boven- en ondergrens te definiëren. Opmerking: als dit is aangevinkt, worden zowel de boven- als de ondergrens genegeerd.

en	Auto Scale Options
nl	Opties voor automatisch schalen

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
nl	Gebruik <br> -alt-autoschaal om te schalen naar het absolute minimum en maximum <br> -alt-autoscale-max om te schalen naar de maximale waarde, met behulp van een gegeven ondergrens <br> -alt-autoscale-min. om te schalen naar de minimale waarde, met behulp van een gegeven bovengrens <br> -alt-autoschaal (met grenzen) om te schalen met behulp van zowel de onder- als bovengrens (RRDtool standaard) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
nl	Gebruik -alt-autoschaal (het negeren van bepaalde grenzen)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
nl	Gebruik -alt-autoscale-maximum (accepteren van een ondergrens)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
nl	Gebruik -alt-autoscale-min (accepteren van een bovengrens)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
nl	Gebruik -alt-autoschaal (beide limieten accepteren, RRDtool standaard)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
nl	Logaritmische schaalvergroting (--logaritmisch)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
nl	Logaritmische y-asschaalverdeling gebruiken

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
nl	SI-eenheden voor logaritmische schaalvergroting (-eenheden=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
nl	Gebruik SI-eenheden voor logaritmische schaling in plaats van exponentiële notatie.<br> Opmerking: Lineaire grafieken gebruiken standaard SI-notatie.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
nl	Stijve grenzen modus (--stijve)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
nl	Breid de onder- en bovengrens niet uit als de grafiek een waarde buiten het geldige bereik bevat.

en	Upper Limit (--upper-limit)
nl	Bovenwaarde (--upper-limit)

en	The maximum vertical value for the graph.
nl	De maximale verticale waarde voor de grafiek.

en	Lower Limit (--lower-limit)
nl	Onderwaarde (--lower-limit)

en	The minimum vertical value for the graph.
nl	De minimale verticale waarde voor de grafiek.

en	Grid Options
nl	Rasteropties

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
nl	Eenheid Rasterwaarde (-eenheid/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
nl	Stelt de exponentwaarde op de Y-as in voor getallen. Opmerking: Deze optie is afgeschreven en vervangen door de --y-grid optie. In deze optie verschijnen de Y-as rasterlijnen bij elke rastertrapinterval. Etiketten worden op alle lijnen van de labelfactor geplaatst.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
nl	Eenheid Exponentwaarde (-eenheden-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
nl	Welke eenheid Cacti op de Y-as moet worden gebruikt. Gebruik 3 om alles in "k" of -6 weer te geven om alles in "u" (micro) weer te geven.

en	Unit Length (--units-length <length>)
nl	Eenheidslengte (-eenheden-lengte <lengte>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
nl	Hoeveel cijfers moet RRDtool uitgaan van de y-aslabels? Het kan zijn dat u deze optie moet gebruiken om voldoende ruimte te maken zodra u begint met het labelen van de y-as.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
nl	Geen Gridfit (--geen-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
nl	Om anti-aliasing vervagende effecten te voorkomen, worden met RRDtool-snaps punten naar de pixels in de resolutie van het apparaat geslepen, wat resulteert in een scherper uiterlijk. Als dit niet naar wens is, kunt u deze schakelaar gebruiken om dit gedrag uit te schakelen.<br><strong><strong>Note: </strong>Gridfitting is standaard uitgeschakeld voor PDF, EPS, SVG output.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
nl	Alternatief Y-raster (-alt-y-raster)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
nl	Het algoritme zorgt ervoor dat je altijd een raster hebt, dat er genoeg maar niet te veel rasterlijnen zijn en dat het raster metrisch is. Deze parameter zorgt er ook voor dat u genoeg decimalen krijgt weergegeven, zelfs als uw grafiek van 69.998 tot 70.001.<br><strong>Note: </strong>Deze parameter kan interfereren met --alt-autoscale opties.

en	Axis Options
nl	As opties

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
nl	Rechter as (--right-axis <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
nl	Een tweede as zal worden getekend aan de rechterkant van de grafiek. Deze is gekoppeld aan de linker met dezelfde schaal en verschuiving parameters.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
nl	Label rechter as (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
nl	Het label voor de rechter as.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
nl	Formaat rechter as (--right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
nl	Standaard wordt het formaat van de aslabels automatisch bepaald. Als je dit zelf wilt doen, gebruik dan deze optie met dezelfde %lf argumenten die je kent van de PRINT en GPRINT commando's.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
nl	Rechterasformatter (--rechts-asformatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
nl	Wanneer u de rechter aslabeling instelt, past u een regel toe op het gegevensformaat. Ondersteunde formaten zijn onder meer "numeriek", waarbij de gegevens als numeriek worden behandeld, "tijdstempel", waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als UNIX-tijdstempels (aantal seconden sinds januari 1970) en worden uitgedrukt in strftime formaat (standaard is "%Y-%m-%m-%%%M:%M:%S"). Zie ook -eenheden-lengte en -rechts-as-formaat. Tot slot "duur" waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als duur in milliseconden. De opmaak volgt de regels van valstrfduration gekwalificeerde PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
nl	Linkerasformatter (--linker-asformatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
nl	Linkerasformatter (--linker-asformatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
nl	Wanneer u de linker aslabeling instelt, past u een regel toe op het gegevensformaat. Ondersteunde formaten zijn onder meer "numeriek", waarbij de gegevens als numeriek worden behandeld, "tijdstempel", waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als UNIX-tijdstempels (aantal seconden sinds januari 1970) en worden uitgedrukt in strftime formaat (standaard is "%Y-%m-%m-%%%M:%M:%S"). Zie ook -eenheden-lengte. Tot slot "duur" waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als duur in milliseconden. De opmaak volgt de regels van valstrfduration gekwalificeerde PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
nl	Legenda opties

en	Auto Padding
nl	Automatisch uitvullen

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
nl	Pad tekst, zodat legenda en grafiekdata altijd op één lijn staan. Opmerking: dit kan tot gevolg hebben dat de weergave van grafieken langer duurt vanwege de grotere overhead. Ook kan het zijn dat de automatische vulling niet op alle soorten grafieken nauwkeurig is, een consistente etikettering helpt meestal wel.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
nl	Dynamische labels (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
nl	Trek lijnmarkeringen als een lijn.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
nl	Krachtregels Legende (--krachtregels-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
nl	Dwing de generatie van HRULE en VRULE legendes af.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
nl	Tab breedte (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
nl	Standaard is de tabbreedte 40 pixels, gebruik deze optie om deze te wijzigen.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
nl	Legenda positie (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
nl	Plaats de legende aan de gegeven kant van de grafiek.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
nl	Legenda richting (—legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
nl	Plaats de legenda-items in de opgegeven verticale volgorde.

en	Graph Item Type
nl	Grafiek item type

en	How data for this item is represented visually on the graph.
nl	Hoe de gegevens voor dit item visueel worden weergegeven op de grafiek.

en	The data source to use for this graph item.
nl	De gegevensbron voor dit grafiek-item.

en	Primary Color
nl	Primaire Admin

en	The color to use for the canvas item and legend.
nl	De kleur van de legenda.

en	Primary Opacity
nl	Primaire Admin

en	The opacity of the primary color.
nl	Het opaciteit/alfa kanaal van de kleur.

en	Gradient Color
nl	Benoemde kleur

en	The gradient color to use for the canvas item.
nl	De gegevensbron voor dit grafiek-item.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
nl	Het opaciteit/alfa kanaal van de kleur.

en	Gradient Height
nl	Grafiekhoogte

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
nl	Kies een of meerdere consolidatie functie(s)

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
nl	Hoe de gegevens voor dit item statistisch worden weergegeven in de grafiek.

en	CDEF Function
nl	CDEF functie

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
nl	Een CDEF (wiskundige) functie om toe te passen op de grafiek of het bijschrift.

en	VDEF Function
nl	VDEF functie

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
nl	Een VDEF (wiskundige) functie om toe te passen op deze grafiek legenda.

en	Shift Data
nl	Verschuif data

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
nl	Verplaats uw gegevens op de tijdas (x-as) met de hoeveelheid die in het veld 'waarde' is opgegeven.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item.<br/> [TICK]: The fraction for the tick line.<br/> [SHIFT]: The time offset in seconds.
nl	[HRULE|VRULE]: De waarde van het grafiek item.<br> [TICK]: De fractie voor de tiklijn.<br> [SHIFT]: De tijd compensatie in seconden.

en	GPRINT Type
nl	GPRINT type

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
nl	Als dit grafiek-item een GPRINT is, kunt u hier optioneel een ander formaat kiezen. Onder "GPRINT Presets" kunt u extra types definiëren.

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
nl	Tekst uitlijning (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
nl	Alle volgende legenda(a)l(en) worden uitgelijnd zoals hier gegeven. U kunt dit commando meerdere keren gebruiken in één grafiek. Dit commando produceert geen tabelindeling.Note: U wilt misschien een <HR> invoegen op het vorige grafiek-item. Note: A <HR> op deze legendaregel zal deze instelling achterhaald zijn!

en	Text Format
nl	Tekst opmaak

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
nl	Tekst die wordt weergegeven op de legenda van dit grafiek-item.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
nl	Voer harde enter in

en	Forces the legend to the next line after this item.
nl	Dwingt de legende naar de volgende regel na dit item.

en	Line Width (decimal)
nl	Lijn breedte (decimaal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
nl	Indien LINE werd gekozen, geef hier de breedte van de lijn aan. U moet een decimale precisie opgeven, bijvoorbeeld 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
nl	Streepjes (streepjes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]....]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
nl	De streepjesmodifier maakt een stippellijnstijl mogelijk.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
nl	De parameter stippellijn-offset specificeert een offset in het patroon waar de slag begint.

en	The name given to this graph template.
nl	De naam voor deze grafiektemplate.

en	The Class of this Graph Template.
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The Version given to this Graph Template.
nl	De naam voor deze grafiektemplate.

en	Multiple Instances
nl	Meerdere instanties

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
nl	Vink dit selectievakje aan als er meer dan één grafiek van dit type per apparaat kan zijn.

en	Test Data Sources
nl	Heeft data bronnen

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
nl	Schakel dit selectievakje in als u de gegevensbronnen wilt testen voordat ze worden gemaakt. Als Testgegevensbronnen zijn ingeschakeld en de gegevensbron geen geldige gegevens retourneert, wordt de grafiek niet gemaakt. Deze instelling is belangrijk als u een algemenere apparaatsjabloon wilt hebben die meer grafieksjablonen kan bevatten die selectief kunnen worden toegepast, afhankelijk van de kenmerken van het apparaat zelf. Opmerking: als u een langlopend script als gegevensbron hebt, neemt de tijd om grafieken te maken toe.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
nl	Voer een naam in voor dit grafiekitem, zorg ervoor dat het een duidelijke naam is.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
nl	Voer een beschrijving in voor deze grafiek item invoer zodat wordt beschreven waar de invoer voor wordt gebruikt.

en	Field Type
nl	Veld type

en	How data is to be represented on the graph.
nl	Hoe data wordt weergegeven in de grafiek.

en	General Device Options
nl	Algemene apparaat opties

en	Give this host a meaningful description.
nl	Geef deze host een zinvolle beschrijving.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
nl	Volledige hostname of IP adres voor dit apparaat.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
nl	De fysieke locatie van het apparaat. Deze vrije vorm tekst kan een ruimte, rek locatie, etc. zijn.

en	Poller Association
nl	Pollervereniging

en	Device Site Association
nl	Locatie van het apparaat

en	What Site is this Device associated with.
nl	Met welke locatie is dit apparaat gekoppeld.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
nl	Kies het apparaat template om de standaard grafiektemplates en data queries te creëren voor dit apparaat.

en	Number of Collection Threads
nl	Aantal verzamel threads

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
nl	Het aantal gelijktijdige processen om dit apparaat te pollen. Dit is alleen van toepassing op de Spine poller.

en	Check this box to disable all checks for this host.
nl	Activeer deze box om alle controles voor deze host uit te schakelen.

en	Availability/Reachability Options
nl	Beschikbaarheid/Reachability Opties

en	Downed Device Detection
nl	Offline apparaat detectie

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
nl	De methode die Cacti zal gebruiken om te bepalen of een host beschikbaar is voor polling. <br><i><i>NOTE: Het is aan te raden om minimaal SNMP altijd te selecteren.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
nl	Wijzig de SNMP opties voor dit/deze appara(a)t(en)

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
nl	Het type ping-pakket dat moet worden verzonden. <br><i><i>NOTE: ICMP op Linux/UNIX vereist root privileges.</i>

en	Additional Options
nl	Additionele opties

en	Created
nl	Maken

en	Date/time the device was added

en	Notes
nl	Notities

en	Enter notes to this host.
nl	Notities voor deze host.

en	External ID
nl	Extern ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
nl	Externe ID om Cacti data aan externe monitoring te koppelen.

en	A useful name for this host template.
nl	Een handige naam voor dit apparaat template.

en	The Version given to this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	A suitable Class for the Device Template.
nl	Een naam voor dit template.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	Author Email
nl	Auteur

en	The original author's Email address.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Installation Instructions
nl	Installatie opties:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
nl	Een naam voor deze data query.

en	A description for this data query.
nl	Een beschrijving voor deze data query.

en	XML Path
nl	XML path

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
nl	Het volledige path naar het XML bestand dat de definities van de data query bevat.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
nl	Kies de invoermethode voor deze gegevensvraag. Deze invoermethode bepaalt hoe gegevens worden verzameld voor elk apparaat dat bij de gegevensvraag hoort.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
nl	Kies het Grafieksjabloon om te gebruiken voor dit gegevenssjabloonitem.

en	A name for this associated graph.
nl	Een naam voor deze gekoppelde grafiek.

en	A useful name for this graph tree.
nl	Een handige naam voor deze grafiek boomstructuur.

en	Sorting Type
nl	Manier van sorteren

en	Choose how items in this tree will be sorted.
nl	Kies hoe de items in de boomstructuur zullen worden gesorteerd.

en	Publish
nl	Publiceren

en	Should this Tree be published for users to access?
nl	Moet deze boom worden gepubliceerd voor gebruikers om toegang te krijgen?

en	An Email Address where the User can be reached.
nl	Een e-mailadres waar de gebruiker kan worden bereikt.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
nl	Voer het wachtwoord voor deze gebruiker twee keer in. Onthoud dat de wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn!

en	Determines if user is able to login.
nl	Bepaalt of het voor de gebruiker mogelijk is om in te loggen.

en	Locked
nl	Geblokkeerd

en	Determines if the user account is locked.
nl	Bepaalt of het gebruikeraccount is geblokkeerd.

en	Account Options
nl	Account opties

en	Set any user account specific options here.
nl	Stel hier alle gebruikersaccountspecifieke opties in.

en	Must Change Password at Next Login
nl	Moet het wachtwoord wijzigen na de volgende login

en	Maintain Custom Graph and User Settings
nl	Behoud de aangepaste grafiek en gebruikers instellingen

en	Graph Options
nl	Grafiek opties

en	Set any graph specific options here.
nl	Stel hier eventuele grafiekspecifieke opties in.

en	User Has Rights to Tree View
nl	Gebruiker heeft rechten tot de boomstructuur weergave

en	User Has Rights to List View
nl	Gebruiker heeft rechter tot de lijstweergave

en	User Has Rights to Preview View
nl	Gebruiker heeft rechten tot voorvertoningweergave

en	Login Options
nl	Loginopties

en	What to do when this user logs in.
nl	Wat te doen als deze gebruiker inlogt.

en	Show the page that user pointed their browser to.
nl	Toon de pagina die de gebruiker in de browser heeft opgegeven.

en	Show the default console screen.
nl	Toon de standaard console pagina.

en	Show the default graph screen.
nl	Toon de standaard grafiek pagina.

en	Authentication Realm
nl	Authenticatierijk

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
nl	Alleen gebruikt als LDAP of Web Basic Authenticatie is ingeschakeld. Het veranderen van dit naar een niet-ingeschakelde wereld zal de gebruiker effectief uitschakelen.

en	Import Template from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Data Source Overrides
nl	Data bron profielen

en	Create New from Template
nl	Maak nieuw van sjabloon

en	Graph/Data Template Overrides
nl	Grafiek template opties

en	Remove Orphaned Graph Items
nl	Verweesde Grafiek-items verwijderen

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
nl	Als deze optie is aangevinkt, zal Cacti alle Grafiek-items verwijderen uit zowel de Grafieksjabloon als de bijbehorende grafieken die niet zijn opgenomen in de geïmporteerde Grafieksjabloon.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
nl	Grafieksjabloon Beeldformaat

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	Het standaard beeldformaat dat voor alle nieuwe grafieksjablonen moet worden gebruikt.

en	Graph Template Height
nl	Grafiek template hoogte

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	Graph Template Width
nl	Grafiek template breedte

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	General SNMP Entity Options
nl	Algemene SNMP-opties voor entiteiten

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
nl	Geef deze SNMP-entiteit een zinvolle beschrijving.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
nl	Volledige hostname of IP adres voor dit apparaat.

en	Disable SNMP Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
nl	Activeer deze box als u tijdelijk geen SNMP notificaties naar deze host wilt sturen.

en	Maximum Log Size
nl	Maximale log grootte

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
nl	Het maximale aantal dagnotificatie-items voor deze ontvanger moet worden opgeslagen.

en	SNMP Message Type
nl	SNMP-berichttype

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
nl	SNMP-vallen zijn altijd onbekend. Voor het verzenden van erkende SNMP-kennisgevingen, formeel "INFORMS" genoemd, is SNMPv2 of hoger vereist.

en	The new Title of the aggregated Graph.
nl	De nieuwe titel van de geaggregeerde grafiek.

en	Prefix
nl	Voorvoegsel

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
nl	Een voorvoegsel voor alle GPRINT lijnen om bijvoorbeeld verschillende apparaten van elkaar te onderscheiden.

en	Include Prefix Text
nl	Inclusief index

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
nl	Voeg de GPRINT-titeltekst van de brongrafieken toe aan de samengevoegde grafiek (en).

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
nl	Gebruik deze optie om bijvoorbeeld STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1e grafiek houdt AREA/STACK items, anderen converteren naar STACK<br>LINE1: alle items converteren naar LINE1 items<br>LINE2: alle items converteren naar LINE2 items<br>LINE3: alle items converteren naar LINE3 items

en	Totaling
nl	In totaal

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
nl	Controleer de Items die in de kolom "Totaal" worden getotaliseerd bij het selecteren van een totaaloptie hier.

en	Total Type
nl	Totaal Type

en	Which type of totaling shall be performed.
nl	Welk type van totalen moet worden uitgevoerd.

en	Prefix for GPRINT Totals
nl	Voorvoegsel voor GPRINT totalen

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
nl	Een voorvoegsel voor alle totalen GPRINT lijnen.

en	Reorder Type
nl	Type nabestelling

en	Reordering of Graphs.
nl	Herordening van grafieken.

en	Please name this Aggregate Graph.
nl	Geef deze geaggregeerde grafiek een naam.

en	Propagation Enabled
nl	Propagatie ingeschakeld

en	Is this to carry the template?
nl	Is dit om het sjabloon bij zich te dragen?

en	Aggregate Graph Settings
nl	Geaggregeerde grafiek instellingen

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
nl	Een voorvoegsel voor alle GPRINT lijnen om bijvoorbeeld verschillende apparaten van elkaar te onderscheiden. U mag zowel host als data query variabelen in deze prefix gebruiken.

en	Aggregate Template Name
nl	Naam van geaggregeerde template

en	Please name this Aggregate Template.
nl	Geef dit geaggregeerde template een naam.

en	Source Graph Template
nl	Bron Grafieksjabloon

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
nl	Het Grafieksjabloon waarop dit geaggregeerde sjabloon is gebaseerd.

en	Aggregate Template Settings
nl	Instellingen van geaggregeerde template

en	The name of this Color Template.
nl	De naam van deze kleurentemplate.

en	A nice Color
nl	Een mooie kleur

en	A useful name for this Template.
nl	Een naam voor dit template.

en	Operation
nl	Atie

en	Logical operation to combine rules.
nl	Logische bediening om regels te combineren.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
nl	De veldnaam die voor dit regelitem zal worden gebruikt.

en	Operator.
nl	Operator

en	Matching Pattern
nl	Overeenkomend patroon

en	The Pattern to be matched against.
nl	Het vergelijkingspatroon.

en	Sequence.
nl	Volgorde.

en	A useful name for this Rule.
nl	Een handige naam voor deze regel.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
nl	Kies een data query om toe te passen op deze regel.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
nl	Kies een van de beschikbare grafiek types om op deze regel toe te passen.

en	Enable Rule
nl	Activeer regel

en	Check this box to enable this rule.
nl	Activeer deze optie om deze regel in te schakelen.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
nl	Kies een boom voor de nieuwe boom-items.

en	Leaf Item Type
nl	Het Type van bladpunt

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
nl	Het artikeltype dat dynamisch aan de boom wordt toegevoegd.

en	Graph Grouping Style
nl	Grafiekgroepering Stijl

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
nl	Kies hoe grafieken worden gegroepeerd wanneer ze voor deze host in de boomstructuur worden getekend.

en	Optional: Sub-Tree Item
nl	Optioneel: Sub-Boompunt

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
nl	Kies een Sub-Tree Item om in te hangen.<br>Zorg ervoor dat het er nog steeds is wanneer deze regel wordt uitgevoerd!

en	Header Type
nl	Type kop

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
nl	Kies een object om een nieuwe Sub-header te bouwen.

en	Propagate Changes
nl	Propageren Wijzigingen

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
nl	Propageren van alle opties op dit formulier (behalve 'Titel') naar alle 'Header'-items voor kinderen.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
nl	Het String Pattern (Regular Expression) om te matchen tegen.<br>Het sluiten van '/' moet <strong>Niet</strong> worden voorzien!

en	Replacement Pattern
nl	Vervangingspatroon

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
nl	Het Replacement String Pattern voor gebruik als Tree Header.<br>Refer to a Match door bijv. <strong>String${1}</strong> voor de eerste wedstrijd!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
nl	Paden

en	Logging

en	Device Defaults
nl	Apparaat standaardinstellingen

en	Data

en	Visual
nl	Visueel

en	Authentication
nl	Authenticatie

en	Performance

en	Spikes
nl	Pieken

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
nl	Mail/Rapportages/DNS

en	Time Spanning/Shifting
nl	Tijdspanning/verschuiving

en	Graph Thumbnail Settings
nl	Grafiek thumbnail instellingen

en	Tree Settings
nl	Boomstructuur instellingen

en	Graph Fonts
nl	Grafiek lettertypes

en	PHP Mail() Function
nl	PHP mail() functie

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
nl	Benodigde gereedschapspaden

en	snmpwalk Binary Path
nl	snmpwalk binary locatie

en	The path to your snmpwalk binary.
nl	De locatie van de snmpwalk binary.

en	snmpget Binary Path
nl	snmpget binary locatie

en	The path to your snmpget binary.
nl	De locatie van de snmpget binary.

en	snmpbulkwalk Binary Path
nl	snmpbulkwalk binary locatie

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
nl	De locatie van de snmpbulkwalk binary.

en	snmpgetnext Binary Path
nl	snmpgetnext binary locatie

en	The path to your snmpgetnext binary.
nl	De locatie van de snmpgetnext binary.

en	snmptrap Binary Path
nl	snmptrap binary locatie

en	The path to your snmptrap binary.
nl	De locatie van de snmptrap binary.

en	RRDtool Binary Path
nl	RRDtool binary locatie

en	The path to the rrdtool binary.
nl	De locatie van de rrdtool binary.

en	PHP Binary Path
nl	PHP binary locatie

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
nl	De locatie van de PHP binary (mogelijk is het opnieuw compileren van PHP noodzakelijk).

en	FPing Binary Path
nl	PHP binary locatie

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
nl	Cacti log pad

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
nl	De locatie van het Cacti log bestand (indien leeg is dit standaard <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
nl	Poller standaard fouten logboek pad

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
nl	Als u problemen hebt met de gegevensverzamelaars van Cacti, stelt u dit bestandspad in en de standaardfout van de gegevensverzamelaars wordt doorgestuurd naar dit bestand

en	Boost Debug Log
nl	Boost Debug Logboek

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
nl	Afwisselend Poller Pad

en	Spine Binary File Location
nl	De plaats van het ruggegraat Binaire Bestand

en	The path to Spine binary.
nl	De locatie van de Spine binary.

en	Spine Config File Path
nl	Spine configuratiebestand pad

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
nl	Het pad naar het configuratiebestand van de wervelkolom. Standaard in de cwd van Spine, of /etc indien niet gespecificeerd.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
nl	Automatisch archiveren of verwijderen van RRD bestanden wanneer de corresponderende Data Sources uit Cacti worden verwijderd

en	RRDfile Auto Clean Method
nl	RRDfile Auto Clean Methode

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
nl	De methode die moet worden gebruikt om RRD bestanden op te ruimen nadat de data bronnen zijn verwijderd.

en	Archive
nl	Archief

en	Archive directory
nl	Archiefdirectorie

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
nl	Dit is de directory waar RRD-files moved zijn voor archivering

en	Log Settings
nl	Log instellingen

en	Log Destination
nl	Log bestemming

en	How will Cacti handle event logging.
nl	Hoe moet Cacti omgaan met gebeurtenis registratie.

en	Generic Log Level
nl	Generiek log niveau

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
nl	Welk detailniveau wilt u naar het logbestand sturen. WAARSCHUWING: Als u een andere status dan NONE of LOW laat staan, kan uw schijfruimte snel uitgeput raken.

en	Expand log details
nl	Apparaten uitklappen

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
nl	Problemen met de logboekinvoervalidatie

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
nl	Registreer wanneer aanvraagvelden worden benaderd zonder de juiste invoervalidatie te doorlopen

en	Data Source Tracing
nl	Databron gebruikt

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
nl	Een ontwikkelaar heeft alleen de optie om het aanmaken van Data Sources te traceren, voornamelijk rond controles op uniciteit

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
nl	Selectief bestand debuggen

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
nl	Selecteer welke bestanden u in de Debug-modus wilt plaatsen, ongeacht de instelling van het Generieke Logniveau. Alle geselecteerde bestanden worden behandeld zoals ze in de Debug-modus staan.

en	Selective Plugin Debug
nl	Selectieve plugin debuggen

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
nl	Selecteer welke Plugins u in de Debug-modus wilt plaatsen, ongeacht de instelling van het Generieke Logniveau. Alle bestanden die door deze plugin worden gebruikt, worden behandeld zoals ze in de Debug-modus staan.

en	Selective Device Debug
nl	Selectief apparaat debuggen

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
nl	Een komma gescheiden lijst van apparaat ID's die u in debug modus wilt hebben gedurende de data collectie. Dit debug level is alleen van toepassing tijdens het Cacti polling proces.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
nl	Syslog/Eventlog Item Selectie

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
nl	Bij het gebruik van Syslog/Eventlog voor het loggen, de Cacti logberichten die worden doorgestuurd naar de Syslog/Eventlog.

en	Statistics
nl	Statistieken

en	Warnings
nl	Waarschuwingen

en	Errors
nl	Foutmeldingen

en	Log Rotation
nl	Log retentie

en	Rotate the Cacti Log
nl	Roteer de Cacti log

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
nl	Dit zal de Cacti Log periodiek roteren.

en	Rotation Frequency
nl	Roteerfrequentie

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
nl	Hoe vaak wilt u uw logbestanden geroteerd hebben?

en	Log Retention
nl	Log retentie

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
nl	Hoeveel logbestanden wilt u bewaren? Gebruik 0 om nooit logs te verwijderen. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
nl	Internationalisering (i18n)

en	Language Support
nl	Taal support

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
nl	Kies 'enabled' om de lokalisatie van Cactussen toe te staan. De strikte modus vereist dat de gevraagde taal ook wordt ondersteund door alle plugins die op uw systeem worden geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, wordt alles in het Engels weergegeven.

en	Language
nl	Taal

en	Default language for this system.
nl	Standaard taal voor het systeem.

en	Auto Language Detection
nl	Automatische taal detectie

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
nl	Sta toe om automatisch de 'standaard' taal van de gebruiker te bepalen en geef deze bij het inloggen op als die taal wordt ondersteund door Cacti. Indien uitgeschakeld, zal de standaardtaal van kracht zijn totdat de gebruiker een andere taal kiest.

en	Preferred Language Processor
nl	Voorkeurstaalverwerker

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
nl	Cactussen bieden ondersteuning voor meerdere alternatieve taalvertaalprocessors. Het zal standaard de ingebouwde PHP-ondersteuning gebruiken, maar niet alle Linux-varianten bevatten ingebouwde taalondersteuning. Als deze niet is geselecteerd, kiest Cacti de eerste die wordt gevonden.

en	Client TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
nl	Datumnotatie

en	The System default date format to use in Cacti.
nl	Het standaard datumformaat van het systeem om te gebruiken in Cacti.

en	Date Separator
nl	Datum scheidingsteken

en	The System default date separator to be used in Cacti.
nl	Het systeem standaard datumscheidingsteken voor gebruik in Cactussen.

en	Other Settings
nl	Andere instellingen

en	Show only site specific locations
nl	Stel hier eventuele grafiekspecifieke opties in.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
nl	Heeft grafieken/gegevensbronnen gecontroleerd

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
nl	Moeten de grafieken en gegevensbronnen standaard worden gecontroleerd.

en	RRDtool Version
nl	RRDtool versie

en	The version of RRDtool that you have installed.
nl	De versie van RRDtool die u heeft geïnstalleerd.

en	Enable Gradient Support
nl	Rapportage inschakelen

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
nl	Grafiek autorisatie methode

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
nl	Er zijn twee methoden om de grafische rechten van een gebruiker te bepalen. De eerste is 'Permissive'. Onder de instelling 'Toegestaan' heeft een gebruiker alleen toegang nodig tot de grafiek, het apparaat of het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafieken die op hem van toepassing zijn. Onder 'Restrictief' moet de gebruiker toegang hebben tot de grafiek, het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Permissive
nl	Toegeeflijk

en	Restrictive
nl	Beperkte toegang

en	Device Based
nl	Apparaatnaam

en	Graph/Data Source Creation Method
nl	Grafiek-/gegevensbroncreatiemethode

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
nl	Als deze optie is ingesteld op Eenvoudig, kunnen grafieken en gegevensbronnen alleen worden gemaakt vanuit Nieuwe grafieken. Als Geavanceerde, legacy Graph en Data Source creatie wordt ondersteund.

en	Simple
nl	Simpel

en	Advanced
nl	Geavanceerd

en	Show Form/Setting Help Inline
nl	Toon Formulier/Settingshulp Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
nl	Wanneer deze optie is aangevinkt, worden de Help voor Formulier en Instellingen inline weergegeven. Anders wordt het weergegeven wanneer u met de muis over de helpknop zweeft.

en	Local Page Help Only
nl	Hulp vragen

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
nl	Verifieer verwijdering

en	Prompt user before item deletion.
nl	Waarschuw de gebruiker voor verwijderen.

en	Data Source Preservation Preset
nl	Grafiek-/gegevensbroncreatiemethode

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
nl	Indien ingeschakeld, stelt Cacti het keuzerondje in om gerelateerde gegevensbronnen van een grafiek te verwijderen bij het verwijderen van grafieken. Opmerking: Cacti staat het verwijderen van gegevensbronnen niet toe als ze in andere grafieken worden gebruikt.

en	Graphs Auto Unlock
nl	Grafiek koppelregels

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
nl	Indien ingeschakeld, zal Cacti grafieken niet vergrendelen. Dit maakt een snellere handmatige wijziging van gegevensbronnen met betrekking tot een grafiek mogelijk.

en	Hide Cacti Dashboard
nl	Verberg Cactussen Dashboard

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
nl	Voor gebruik met de externe linkondersteuning van Cacti. Met deze instelling kunt u het Cacti Dashboard verbergen, zodat u alleen uw eigen pagina kunt weergeven.

en	Enable Drag-N-Drop
nl	Activeer Drag-N-Drop (slepen en loslaten)

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
nl	Sommige interfaces van Cacti ondersteunen Drag-N-Drop. Indien aangevinkt, wordt deze optie ingeschakeld. Opmerking: Voor visueel gehandicapte gebruikers kan deze optie uitgeschakeld zijn.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
nl	Details gebruikersaccount

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
nl	Succes - Token

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
nl	Activeer plugin

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
nl	Pakketbestanden

en	Author Name
nl	Auteur

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe gebruikersaccounts.

en	Author Email Address
nl	Vanaf e-mailadres

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
nl	SMTP Security

en	Force Connections over HTTPS
nl	Forceer HTTPS verbinding

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
nl	Wanneer deze optie is aangevinkt, worden alle pogingen om toegang te krijgen tot Cacti omgeleid naar HTTPS om een hoge mate van beveiliging te garanderen.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
nl	Sta onveilige JavaScript-aanroepen () toe

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
nl	Bepaalde Cacti-plug-ins vereisen het gebruik van onveilige JavaScript-aanroepen (). Als je deze optie selecteert, zijn ze toegestaan in Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
nl	Alternatieve bronnen voor inhoudsbeveiliging

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
nl	Ruimte afgebakende domeinnamen die toegankelijk zijn buiten de webserver zelf. Dit is belangrijk voor gebruikers die ervoor kiezen om een CDN of hostingsite te gebruiken. Bronnen kunnen bijvoorbeeld jokertekens bevatten: *.mijndomein.com, of een protocol, bijvoorbeeld: https://*.voorbeeld.com. Deze alternatieve bronnen bevatten alleen de typen afbeeldingen, CSS en JavaScript.

en	Remote Agent
nl	Time-out agent op afstand

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
nl	SMTP poort

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
nl	De hoeveelheid tijd, in seconden, die de Central Cacti webserver zal wachten op een antwoord van de Remote Data Collector om diverse Apparaatinformatie te verkrijgen alvorens af te zien van het verzoek. Op Apparaten die zijn gekoppeld aan andere gegevensverzamelaars dan de Centrale Cactus Gegevensverzamelaar, moet de Externe Agent worden gebruikt om informatie over het Apparaat te verzamelen.

en	Logging Level
nl	Logging

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
nl	Automatische Grafiekaanmaak inschakelen

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
nl	Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal Cacti Automation niet actief een grafiek maken. Dit is handig wanneer u de instellingen van het apparaat aanpast om te voorkomen dat u telkens wanneer u een object opslaat nieuwe grafieken maakt. Het handmatig inroepen van de automatiseringsregels blijft mogelijk.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
nl	Inschakelen van automatische creatie van bomenitems

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
nl	Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal Cacti Automation niet actief een boompje maken. Dit is handig bij het aanpassen van de instellingen van het apparaat of de grafiek om te voorkomen dat u telkens wanneer u een object opslaat, nieuwe boom-items maakt. Het handmatig inroepen van regels blijft mogelijk.

en	Automation Notification To Email
nl	Automatiseringsmelding naar e-mail

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
nl	Het e-mailadres voor het verzenden van e-mailberichten over automatisering, indien niet gespecificeerd op het niveau van het automatiseringsnetwerk. Als dit veld, of de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti de Primary Cacti Admins Email account gebruiken.

en	Automation Notification From Name
nl	Automatiseringsmelding van naam

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
nl	De naam van de e-mail die gebruikt moet worden voor Automatiseringsmeldingen E-mails naar, indien niet gespecificeerd op het niveau van het Automatiseringsnetwerk. Als dit veld, of de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti het systeem standaard From Name gebruiken.

en	Automation Notification From Email
nl	Automatiseringsmelding via e-mail

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
nl	Het e-mailadres dat gebruikt moet worden voor de Automatiseringsmelding E-mails naar, indien niet gespecificeerd op het niveau van het Automatiseringsnetwerk. Als ofwel dit veld, ofwel de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti het standaard systeem From Email Address gebruiken.

en	Graph Template Defaults
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Graph Template Test Data Source
nl	Grafiek, data bron

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
nl	Schakel dit selectievakje in als u de gegevensbronnen wilt testen voordat ze worden gemaakt voor nieuwe en nieuw geïmporteerde grafieksjablonen. Als Testgegevensbronnen zijn ingeschakeld en de gegevensbron geen geldige gegevens retourneert, wordt de grafiek niet gemaakt. Deze instelling is belangrijk als u een algemenere apparaatsjabloon wilt hebben die meer grafieksjablonen kan bevatten die selectief kunnen worden toegepast, afhankelijk van de kenmerken van het apparaat zelf. Opmerking: als u een langlopend script als gegevensbron hebt, neemt de tijd om grafieken te maken toe.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
nl	Het standaard beeldformaat dat voor alle nieuwe grafieksjablonen moet worden gebruikt.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	General Defaults
nl	Algemene standaard waarden

en	The default Device Template used on all new Devices.
nl	De standaard apparaatsjabloon die op alle nieuwe apparaten wordt gebruikt.

en	The default Site for all new Devices.
nl	De standaard locatie voor alle nieuwe apparaten.

en	The default Poller for all new Devices.
nl	De standaard poller voor alle nieuwe apparaten.

en	Device Threads
nl	Apparaat threads

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
nl	Het standaardaantal Device Threads. Dit is alleen van toepassing bij gebruik van de Spine Data Collector.

en	%s Thread
nl	%d Thread

en	%s Threads
nl	%d Threads

en	Re-index Method for Data Queries
nl	Herindexeer methode voor data queries

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
nl	De standaard Re-index methode om te gebruiken voor alle Data Queries.

en	Default Interface Speed
nl	Standaard grafiek type

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
nl	Als Cacti de snelheid van de interface niet kan bepalen door ifSpeed of ifHighSpeed die niet wordt ingesteld of nul is, welke maximumwaarde wenst u dan op de resulterende RRDfiles.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults

en	Default SNMP version for all new Devices.
nl	Standaard SNMP versie voor alle nieuwe apparaten.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
nl	Standaard SNMP read community voor alle nieuwe apparaten.

en	Security Level
nl	Beveiligingsniveau

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 beveiligingsniveau voor alle nieuwe apparaten.

en	Auth Protocol (v3)
nl	Auth protocol (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 autorisatieprotocol voor alle nieuwe apparaten.

en	Auth User (v3)
nl	Auth gebruikersnaam (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 autorisatie gebruikersnaam voor alle nieuwe apparaten.

en	Auth Passphrase (v3)
nl	Auth wachtwoord (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 autorisatie wachtwoord voor alle nieuwe apparaten.

en	Privacy Protocol (v3)
nl	Privacy protocol (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 privacy protocol voor alle nieuwe apparaten.

en	Privacy Passphrase (v3)
nl	Privacy wachtwoord (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
nl	Standaard SNMP v3 privacy wachtwoord voor alle nieuwe apparaten.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
nl	Voer de SNMP v3 context in voor alle nieuwe apparaten.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
nl	Standaard SNMP v3 Engine Id voor alle nieuwe apparaten. Laat dit veld leeg om de SNMP Engine ID te gebruiken die is gedefinieerd per SNMPv3 Notificatie ontvanger.

en	Port Number
nl	Poortnummer

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
nl	De standaard UDP poort voor alle nieuwe apparaten. Normaalgesproken is dit 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
nl	Standaard SNMP timeout in milliseconden voor alle nieuwe apparaten.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
nl	Het standaard aantal SNMP pogingen voor alle nieuwe apparaten.

en	Availability/Reachability
nl	Beschikbaarheid/Reachability

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
nl	Standaard Beschikbaarheid/Reachability voor alle nieuwe apparaten. De methode die Cacti zal gebruiken om te bepalen of een apparaat beschikbaar is voor polling. <br><i><i>NOTE: Het is aan te raden om minimaal SNMP altijd te selecteren.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
nl	Ping type

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
nl	De standaard ping methode voor alle nieuwe apparaten.</li>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
nl	Standaard Pingpoort voor alle nieuwe apparaten. Met TCP zal Cacti proberen de poort te synchroniseren. Bij UDP vereist Cacti een succesvolle verbinding of een 'poort niet bereikbaar'-fout om te bepalen of het apparaat aanstaat of niet.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
nl	Standaard Ping Timeout waarde in milli-seconden voor alle nieuwe apparaten. De te gebruiken time-outwaarden voor Device SNMP, ICMP, UDP en TCP pinging. ICMP Pings worden naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. TCP- en UDP-verbindingstime-outs op Windows worden bestuurd door het besturingssysteem en worden daarom niet aanbevolen op Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
nl	Het aantal keren dat Cactussen proberen een apparaat te pingen voordat ze het als down markeren.

en	Up/Down Settings
nl	Online/Offline instellingen

en	Failure Count
nl	Mislukkingentelling

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
nl	Het aantal pollingintervallen van een apparaat moet omlaag zijn voordat een fout wordt geregistreerd en het apparaat als omlaag wordt gemeld.

en	Recovery Count
nl	Herstel Telling

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
nl	Het aantal stemintervallen dat een Apparaat moet aanhouden voordat het Apparaat terugkeert naar een hogere status en een bericht afgeeft.

en	Theme Settings
nl	Thema instellingen

en	Theme
nl	Thema

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
nl	Selecteer een van de beschikbare thema's om Cacti in weer te geven.

en	Table Settings
nl	Tabel instellingen

en	Rows Per Page
nl	Rijen per pagina

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
nl	Het standaard aantal rijen dat in een tabel wordt getoond.

en	Autocomplete Enabled
nl	Autocomplete Ingeschakeld

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
nl	In zeer grote systemen kunnen selectielijsten de gebruikersinterface aanzienlijk vertragen. Als deze optie is ingeschakeld, zal Cacti autocomplete callbacks gebruiken om de selectielijst systematisch in te vullen. Opmerking: autocomplete is met geweld uitgeschakeld op het Classic thema.

en	Autocomplete Rows
nl	Autocomplete rijen

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
nl	Het standaardaantal rijen om terug te keren van een autoaanvullen gebaseerd op een patroon dat overeenkomt met het geselecteerde patroon.

en	Autocomplete Delay
nl	Autocomplete rijen

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
nl	Minimale lengte

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
nl	De minimale breedte van de boom om mee samen te trekken.

en	Maximum Tree Width
nl	Maximale titel lengte

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
nl	De maximale breedte van de boom waarnaar moet worden uitgevouwen, waarna boomtakken op de pagina zullen scrollen.

en	Filter Settings
nl	Filter instellingen

en	Strip Domains from Device Dropdowns
nl	Verwijder domeinen van vervolgkeuzemenu's van apparaten

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
nl	Wanneer u de vervolgkeuzelijsten Filter apparaatnaam bekijkt, wordt het aanvinken van deze optie verwijderd van de hostnaam naar het domein.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
nl	Grafiek-/gegevensbron-/gegevensvraaginstellingen

en	Maximum Title Length
nl	Maximale titel lengte

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
nl	De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.

en	Data Source Field Length
nl	Bronveld Lengte van het gegevensveld

en	The maximum Data Query field length.
nl	De maximale lengte van het gegevensveld.

en	Graph Creation
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	Default Graph Type
nl	Standaard grafiek type

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
nl	Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?

en	All Types
nl	Alle types

en	By Template/Data Query
nl	Per sjabloon/gegevensvraag

en	Log Management
nl	Logbeheer

en	Default Log Tail Lines
nl	Standaard logboekstaartlijnen

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
nl	Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.

en	Maximum number of rows per page
nl	Maximum aantal rijen per pagina

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
nl	Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.

en	Log Tail Refresh
nl	Logboek Staart verversen

en	How often do you want the Cacti log display to update.
nl	Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.

en	Log Viewer Settings
nl	Logboekweergave-instellingen

en	Exclusion Regex
nl	Uitsluiting Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
nl	Alle strings die overeenkomen met deze regex worden uitgesloten van het gebruikersdisplay. Als u bijvoorbeeld alle logregels met de woorden 'Admin' of 'Login' wilt uitsluiten, typt u '(Admin ||||Login)'.

en	Real-time Graphs
nl	Real-time grafieken

en	Enable Real-time Graphing
nl	Activeer real-time grafieken maken

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
nl	Wanneer een optie is aangevinkt, zullen gebruikers in staat zijn om Cacti in Real-time modus te zetten.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
nl	Deze tijdspanne wenst u te zien op de standaard grafiek.

en	Minimum Refresh Interval
nl	Vernieuwingsinterval

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
nl	Dit is de minimale ondersteunde tijd tussen Graph-updates. Deze waarde wordt ook gebruikt om bepaalde RRDfile-attributen in te stellen. Als u een apparaat hebt dat gegevens in de cache opslaat en geen realtime updates biedt, moet u mogelijk het standaard minimale vernieuwingsinterval verhogen om te voorkomen dat grafieken met gaten worden gemaakt.

en	Cache Directory
nl	Cache directorie

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
nl	Dit is de locatie, op de webserver waar de RRDfiles en PNG bestanden worden gecached. Deze cache wordt beheerd door de poller. Zorg ervoor dat je de juiste lees- en schrijfrechten hebt op deze map

en	RRDtool Graph Options
nl	Grafiek opties

en	Custom Watermark
nl	Aangepaste data

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
nl	Tekst geplaatst in het midden onderaan elke grafiek.

en	Custom Date Format
nl	Aangepaste Datumnotatie

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
nl	Te gebruiken bij het formatteren van |date_time| op een grafiek

en	Disable RRDtool Watermark
nl	RRDtool grafiek watermerk

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
nl	Op voorwaarde dat uw RRDtool-versie dit ondersteunt, kunt u de RRDtool-advertentie op uw grafieken uitschakelen door deze optie aan te vinken.

en	Font Selection Method
nl	Lettertype selectiemethode

en	How do you wish fonts to be handled by default?
nl	Hoe wilt u dat lettertypen standaard worden behandeld?

en	System
nl	Systeem

en	Default Font
nl	Standaard lettertype

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
nl	Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van Thema-gebaseerde fontcontrole, kan de Pangon font-config lettertypenaam worden gebruikt voor alle grafieken. Optioneel kunt u blanco laten en de lettertype-instellingen per object instellen.

en	Enter Valid Font Config Value
nl	Voer geldige lettertypeconfiguratiewaarde in

en	Title Font Size
nl	Lettertype grootte titel

en	The size of the font used for Graph Titles
nl	De grootte van het lettertype dat wordt gebruikt voor grafiek titels

en	Title Font Setting
nl	Titel lettertype instellingen

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
nl	Het lettertype dat wordt gebruikt voor grafiek titels. Vul een geldig True Type Font in of een geldig Pango lettertype-configuratie waarde.

en	Legend Font Size
nl	Legenda lettertype grootte

en	The size of the font used for Graph Legend items
nl	De grootte van het lettertype dat wordt gebruikt voor grafiek legenda items

en	Legend Font Setting
nl	Legenda lettertype instellingen

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
nl	Het lettertype dat wordt gebruikt voor grafiek legenda’s. Vul een geldig True Type Font in of een geldig Pando lettertype-configuratie waarde.

en	Axis Font Size
nl	As lettertype grootte

en	The size of the font used for Graph Axis
nl	De grootte van het lettertype dat wordt gebruikt voor grafiek-as

en	Axis Font Setting
nl	As lettertype instellingen

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
nl	Het lettertype dat wordt gebruikt voor de grafiek as items. Vul een geldig True Type Font in of een geldig Pando lettertype-configuratie waarde.

en	Unit Font Size
nl	Eenheid lettertype grootte

en	The size of the font used for Graph Units
nl	De grootte van het lettertype dat wordt gebruikt voor de grafiek eenheden

en	Unit Font Setting
nl	Eenheid lettertype instellingen

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
nl	Het lettertype dat wordt gebruikt voor de grafiek eenheden. Vul een geldig Trye Type Font in of een geldig pando lettertype-configuratie waarde.

en	Business Hours Settings
nl	Gebruikersinstellingen

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
nl	%d Weken

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
nl	Maximum aantal rijen per pagina

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
nl	Data verzameling geactiveerd

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
nl	Als u het pollingproces volledig wilt stoppen, schakelt u dit vakje uit.

en	SNMP Agent Support Enabled
nl	SNMP-agentondersteuning ingeschakeld

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
nl	Als deze optie is aangevinkt, zal Cacti SNMP Agent tabellen vullen met Cacti apparaat- en systeeminformatie. Het stelt de SNMP Agent zelf niet in staat.

en	Poller Type
nl	Poller type

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
nl	Het type poller te gebruiken. Deze instelling wordt van kracht bij het volgende pollinginterval.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
nl	Het pollinginterval in gebruik. Deze instelling beïnvloedt hoe vaak RRD-files worden gecontroleerd en bijgewerkt. NOTE: Als u deze waarde wijzigt, moet u de poller cache opnieuw vullen. Als u dit niet doet, kunnen er gegevens verloren gaan.

en	Cron/Daemon Interval
nl	Cron interval

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
nl	De frequentie waarmee de Cacti datacollector wordt gestart. U kunt crontab, een geplande taak (voor Windows) of de cactid systemd-service gebruiken om het starten van de Cacti-gegevensverzamelaar te regelen. Raadpleeg het bestand README.md in de servicedirectory voor instructies over het gebruik van de cactid-daemon.

en	Balance Process Load
nl	Balanceer proces belasting

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
nl	Als u voor deze optie kiest, zal Cacti proberen de belasting van elk pollerproces te verdelen door de polleritems gelijkmatig over het proces te verdelen.

en	Debug Output Width
nl	Debug Outputbreedte

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
nl	Als u deze optie kiest, zal Cacti controleren op uitvoer die de mogelijkheid van Cacti's om het op te slaan overschrijdt en een waarschuwing geven wanneer het het het vindt.

en	Disable increasing OID Check
nl	Toenemende OID-controle uitschakelen

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
nl	Bedieningselementen voor het uitschakelen van de controle op het verhogen van de OID tijdens het lopen van de OID-boom.

en	Remote Agent Timeout
nl	Time-out agent op afstand

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
nl	SNMP Bulkwalk Fetch Grootte

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
nl	Hoeveel OID's moeten er per snmpbulkwalk aanvraag worden teruggestuurd? Voor apparaten met grote SNMP-bomen zal het vergroten van deze grootte de herindexering van de prestaties ten opzichte van een WAN verhogen.

en	SNMP Get OID Limit
nl	SNMP get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
nl	Het standaard maximum aantal SNMP Get OID's dat moet worden uitgegeven per snmpget-verzoek. Voor apparaten wordt deze instelling beheerd op apparaatniveau. Gebruik deze instelling alleen wanneer u Cacti's SNMP API native in uw scripts of plug-ins gebruikt.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
nl	Informatie over gegevensverzamelaars

en	Poller Sync Interval

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
nl	De standaard polling sync-interval om te gebruiken bij het maken van een poller. Deze instelling heeft invloed op hoe vaak de pollers op afstand worden gecontroleerd en bijgewerkt.

en	Disable Resource Cache Replication
nl	Resource cache opnieuw opbouwen

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
nl	Standaard zal de belangrijkste Cacti Data Collector de hele website en plug-ins in een broncache opslaan. Vervolgens zullen de Remote Data Collectors periodiek thema's bijwerken met eventuele updates van de belangrijkste Cacti Data Collector. Met deze broncache kunnen externe gegevensverzamelaars in feite zelf upgraden. Als u deze optie niet wilt gebruiken, kunt u deze met deze instelling uitschakelen.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
nl	Status externe gegevensverzamelaar:

en	Invalid Data Logging
nl	Ongeldige gegevensregistratie

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
nl	Hoe wilt u dat Spine output fouten worden geregistreerd? De opties zijn dat wel: Gedetailleerd', vergelijkbaar met cmd.php logging; 'Summary', dat het aantal uitvoerfouten per apparaat weergeeft; en 'None', dat geen fouttellingen geeft.

en	Summary
nl	Samenvatting

en	Detailed
nl	Gedetailleerd

en	Number of PHP Script Servers
nl	Aantal PHP Script servers