en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
nl	Cacti is ontworpen om een volledige grafische oplossing te bieden op basis van RRDtool. Het doel is om het leven van een netwerkbeheerder gemakkelijker te maken door het verzorgen van alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om zinvolle grafieken te maken.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
nl	Raadpleeg de officiële %sCacti website%s voor meer informatie, support en updates.

en	Active Developers
nl	Cacti ontwikkelaars

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
nl	Console menu sectie

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
nl	Draag bij aan documentatie, QA, verpakking, de forums en onze YouTube-pagina.

en	Emeritus Members
nl	Emeritus Groepsleden

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
nl	Leden van de oorspronkelijke Cacti Groep, die sindsdien verder zijn gegaan in hun carrière. Wij wensen hun het allerbeste.

en	Convert to Normal Graph
nl	Converteer naar LINE1 grafiek

en	Place Graphs on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
nl	Voordat u de geaggregeerde grafieken hieronder kunt migreren naar een template gebaseerde aggregaat, moet u eerst een aggregaat template voor de grafiektemplate '%s' maken.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
nl	De geselecteerde geaggregeerde grafiek heeft elementen uit meer dan een grafiektemplate.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
nl	Voordat u deze geaggregeerde grafiek kunt migreren naar een template gebaseerd aggregaat, moeten deze uitsluitend een template grafiek gebruiken. Klik op 'Terug' en selecteer uitsluitend geaggregeerde grafieken die hetzelfde grafiektemplate gebruiken.

en	You currently have no reports defined.
nl	U heeft momenteel geen rapporten gedefinieerd.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Delete Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Delete Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Migrate to Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Migrate to Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Combine Aggregate Graphs
nl	Geaggregeerde grafieken

en	Aggregate Name
nl	Naam van aggregatie:

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.

en	Place Aggregate Graph on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Place Aggregate Graphs on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.

en	Convert Aggregate Graph
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Convert Aggregate Graphs
nl	Maak geaggregeerde grafiek

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek met de geaggregeerde grafiek te koppelen.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek met de geaggregeerde grafiek te koppelen.

en	Associate Graph with Aggregate
nl	Associeer met aggregaat

en	Associate Graphs with Aggregate
nl	Associeer met aggregaat

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek van de aggregatie te dissociëren.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende grafiek van de aggregatie te dissociëren.

en	Disassociate Graph with Aggregate
nl	Dissocieer van geaggregeerde

en	Disassociate Graphs with Aggregate
nl	Dissocieer van geaggregeerde

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek onder de boomstructuur te plaatsen.

en	Place Aggregate Graph on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Place Aggregate Graphs on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Aggregate Graph does not Exist
nl	Geaggregeerde grafiek instellingen

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
nl	Geaggregeerde grafiek instellingen

en	Aggregate Preview Does Not Exist
nl	Geaggregeerd voorbeeld [%s]

en	Aggregate Preview %s
nl	Geaggregeerd voorbeeld [%s]

en	Prefix Replacement Values
nl	Vervangingspatroon

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
nl	U kunt deze vervangende waarden gebruiken voor het voorvoegsel in de samengevoegde grafiek

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Delete Aggregate Graph Template
nl	Maak geaggregeerde grafiek vanaf template

en	Delete Aggregate Graph Templates
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
nl	Verifieer verwijdering

en	2nd Factor Authentication
nl	Web basic authenticatie

en	Enter your token
nl	Voer sleutelwoord in

en	Token

en	Verify
nl	Alles verifieer

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your new Cacti password.
nl	Voer alstublieft uw huidige en uw nieuwe<br>Cacti wachtwoord in.

en	Confirm password
nl	Bevestig nieuw wachtwoord

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
nl	Gebruiker is geverifieerd, maar het sjabloonaccount is uitgeschakeld. Gastaccount gebruiken

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! User account disabled.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
nl	Als u van mening bent dat dit foutief is, neem dan alstublieft contact op met uw Cacti beheerder.

en	2FA

en	Clear User Settings
nl	Gebruikersinstellingen wissen

en	Return all User Settings to Default values.
nl	Zet alle gebruikersinstellingen terug naar de standaardwaarden.

en	2FA Settings
nl	Instellingen

en	2FA Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Whether 2FA is enabled for this user.
nl	De gebruikersnaam van deze gebruiker.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
nl	Alles verifieer

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
nl	Voer alstublieft uw huidige en uw nieuwe<br>Cacti wachtwoord in.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
nl	Auth wachtwoord

en	Send reset token by email
nl	Een testmail versturen

en	Delete Device
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Device %s Added to Cacti
nl	Toegevoegd aan Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
nl	Niet toegevoegd aan Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
nl	Apparaten verwijderd uit Cacti Automation-database

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Add Discovered Device
nl	Ontdekte apparaten

en	Add Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gedetecteerde appara(a)t(en) toe te voegen.

en	Remove Discovered Device
nl	Ontdekte apparaten

en	Remove Discovered Devices
nl	Ontdekte apparaten

en	Imported Device
nl	Apparaten exporteren

en	Removed from Cacti
nl	Verwijder uit groep

en	Not In Cacti
nl	Over Cacti

en	Invalid Network
nl	Netwerk

en	Discovery Filters
nl	Ontdekkingsfilters

en	Import Graph Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Graph Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Delete Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Delete Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Enable Graph Rule
nl	Activeer regel

en	Enable Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Disable Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Disable Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Export Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Export Graph Rules
nl	Grafiekregels

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph Rule
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Duplicate Graph Rules
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Rule
nl	Regelnaam

en	SQL Debug Output
nl	Debug Outputbreedte

en	Change Network Settings
nl	Wijzig instellingen

en	Import Network Discovery Rule from Local File
nl	Importeer kleuren vanuit een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Network Discovery Rule from Text
nl	Zoek netwerk binnen bereik [nieuw]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Import Network Discovery Rule
nl	Nieuwe netwerk zoek bereik

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
nl	Kan Discovery for Discovery in Progress niet herstarten voor Discovery in Progress voor Netwerk '%s'.

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
nl	Kan geen Discovery for Disabled Network '%s' uitvoeren

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) te verwijderen.

en	Delete Network
nl	Verwijder kleur

en	Delete Networks
nl	Netwerken

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) uit te schakelen.

en	Disable Network
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Disable Networks
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) in te schakelen.

en	Enable Network
nl	Rapportage inschakelen

en	Enable Networks
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Discover Network
nl	Zoek nu

en	Discover Networks
nl	Zoek nu

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
nl	Activeer plugin

en	Cancel Network Discovery
nl	Annuleer zoeken

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
nl	Klik op 'Volgende' om het/de volgende netwerk(en) op te zoeken.

en	Export Network
nl	Netwerk

en	Export Networks
nl	Exporteer kleuren

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Network
nl	Dupliceer

en	Duplicate Networks
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
nl	Wijzig wachtwoord

en	Change Networks
nl	Netwerken

en	IP Addresses to Ignore
nl	IP-adres

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Allow same sysName on different hosts
nl	Sta dezelfde sysName toe op verschillende hosts

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
nl	Bij het ontdekken van apparaten, laat toe om dubbele sysnamen toe te voegen op verschillende hosts

en	Notification Enabled
nl	Kennisgeving ingeschakeld

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt bij het scannen van het automatiseringsnetwerk een rapport naar de e-mailaccount voor kennisgeving verzonden.

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
nl	Het e-mailaccount dat gebruikt moet worden om de kennisgevingsmail naartoe te sturen.

en	Notification From Name
nl	Kennisgeving van naam

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
nl	De naam van de e-mailaccount die moet worden gebruikt als de naam van de afzender voor de kennisgevingsemail. Indien leeg gelaten, zal Cacti de standaard naam van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het de standaard e-mailnaam van het Cacti-systeem gebruiken.

en	Notification From Email Address
nl	Kennisgeving van e-mail adres

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
nl	Het e-mailadres dat moet worden gebruikt als afzenders-e-mail voor de notificatie-e-mail. Indien leeg gelaten, zal Cacti het standaard E-mailadres van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het het standaard E-mailadres van het Cactus-systeem gebruiken.

en	Import Networks
nl	Importeer kleuren

en	Import SNMP Options from Local File
nl	Importeer kleuren vanuit een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import SNMP Options from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import SNMP Options
nl	SNMP opties

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Delete SNMP Option
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Delete SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Duplicate SNMP Option
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Duplicate SNMP Options
nl	Verwijder SNMP optie item

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende SNMP optie(s) te verwijderen.

en	Export SNMP Option
nl	SNMP opties

en	Export SNMP Options
nl	SNMP opties

en	SNMP Options has been Duplicated.
nl	Automatisering SNMP opties

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
nl	Automation Item bestaat niet. Kan niet dupliceren.

en	Import Device Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Device Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Device Rules
nl	Preview resultaten importeren

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Delete Device Rule
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Delete Device Rules
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Export Device Rule
nl	Apparaten exporteren

en	Export Device Rules
nl	Apparaten exporteren

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafiektemplate te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Graph Rule Name: '%s'
nl	Grafieknaam: %s

en	Remove Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
nl	Het totaal aantal grafieken gegenereerd vanaf dit apparaat.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen en los te koppelen van het apparaat template.

en	Tree Rule Name: '%s'
nl	Boomregelpunten

en	Remove Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
nl	Cacti instellingen

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysDescr waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysName waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
nl	Dit is een unieke waarde dat gekoppeld wordt aan de sysOid waarde van een apparaat om het te koppelen aan dit scantemplate. Iedere Perl reguliere expressie kan hier worden gebruikt evenals ieder SQL Where statement.

en	Device Creation Defaults
nl	Apparaat standaardinstellingen

en	Device Description Pattern
nl	Apparaatbeschrijving

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
nl	Als deze optie is aangevinkt, wordt bij het scannen van het automatiseringsnetwerk een rapport naar de e-mailaccount voor kennisgeving verzonden.

en	Device Rules [edit: %s]
nl	Apparaat [wijzig: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
nl	Scantemplate voor [Verwijderd template]

en	Device Rules [new]
nl	Apparaattemplate [nieuw]

en	Associated Graph Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Graph Rule Name
nl	Grafieknaam

en	No Associated Graph Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Add Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Add Graph Rule to Device Rule
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat

en	Associated Tree Rules
nl	Gekoppelde grafiekitems

en	Tree Rule Name
nl	Regelnaam

en	Exit On Match
nl	Systeem OID overeenkomst

en	No Associated Tree Rules
nl	Geen gekoppelde data queries.

en	Add Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Add Tree Rule to Device Rule
nl	Data query aan apparaat template toevoegen

en	Delete Item from Device Rule
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Import Tree Rules from Local File
nl	Importeer template vanaf een lokaal bestand

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Import Tree Rules from Text
nl	Importeer template vanaf tekst

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
nl	Als u het XML-bestand met sjabloongegevens als tekst hebt, kunt u het in dit vakje plakken om het te importeren.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
nl	Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:

en	Import Tree Rules
nl	Preview resultaten importeren

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Tree Rule
nl	Boom verwijderen

en	Delete Tree Rules
nl	Boom verwijderen

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regels in te schakelen.

en	Enable Tree Rule
nl	Activeer regel

en	Enable Tree Rules
nl	Activeer regel

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende regel(s) uit te schakelen.

en	Disable Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Disable Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Export Tree Rule
nl	Boomstructuur

en	Export Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Tree Rule
nl	Dupliceer

en	Duplicate Tree Rules
nl	Boomstructuur

en	Change Leaf Type
nl	Verander Bladtype

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
nl	U wijzigt het bladtype in "Apparaat", dat geen ondersteuning biedt voor grafische object matching/creatie.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
nl	Door het wijzigen van het bladtype worden alle ongeldige regels automatisch verwijderd en zijn ze niet meer te herstellen.

en	Cacti System Warning
nl	Cactus Systeem Waarschuwing

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
nl	WAARSCHUWING: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Notice: Cacti Daemon PID[
nl	Opmerking: Cactussen Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende CDEF te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende CDEF te verwijderen.

en	Delete CDEF
nl	Verwijder CDEF

en	Delete CDEFs
nl	Verwijder CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate CDEF
nl	Kopieer CDEF

en	Duplicate CDEFs
nl	Kopieer CDEF

en	CDEF Name: %s
nl	CDEF naam: '%s'

en	Highlights

en	Full
nl	Volledige naam

en	Change Log [%s]
nl	Changelog

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen

en	Delete Color
nl	Verwijder kleur

en	Delete Colors
nl	Verwijder kleur

en	Sync Aggregates
nl	Geaggregeerde

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Delete Color Template
nl	Verwijder kleurtemplate

en	Delete Color Templates
nl	Verwijder kleurtemplate

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Duplicate Color Template
nl	Dupliceer kleurentemplate

en	Duplicate Color Templates
nl	Dupliceer kleurentemplate

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.

en	Synchronize Color Template
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Synchronize Color Templates
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
nl	Kleurensjabloon '%s' had% d Aggregaatsjablonen naar buiten gedrukt en% d Niet-sjabloonaggregaten naar buiten gedrukt

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
nl	Kleurensjabloon '%s' had geen verzamelsjablonen of grafieken met deze kleursjabloon.

en	Run Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Delete Check
nl	Controle verwijderen

en	Data Source debug started.
nl	Data bron debug

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
nl	Data Source debug ontving een ongeldige Data Source ID.

en	All RRDfile repairs succeeded.
nl	Alle reparaties aan RRDfile zijn geslaagd.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
nl	Een of meer reparaties aan RRD-file zijn mislukt. Zie Cacti logboek voor fouten.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
nl	Automatische gegevensbron debugging wordt na reparatie opnieuw uitgevoerd.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
nl	Data Source Repair heeft een ongeldige Data Source ID ontvangen.

en	The Data Source to Debug
nl	De gegevensbron om te debuggen

en	The User who requested the Debug.
nl	De gebruiker die de Debug.

en	The Date that the Debug was Started.
nl	De datum waarop de Debug werd gestart.

en	The Data Source internal ID.
nl	De interne ID van de gegevensbron.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
nl	De status van de Data Source Debug Check.

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
nl	Bepaalt of de gegevensverzamelaar of de website schrijftoegang heeft.

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
nl	Bepaalt of de gegevensbron zich in de Poller Cache bevindt.

en	Determines if the Data Source is Enabled.
nl	Bepaalt of de gegevensbron is ingeschakeld.

en	RRD Match
nl	RRD wedstrijd

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
nl	Bepaalt of het RRD bestand overeenkomt met de Data Source Template.

en	Valid Data
nl	Geldige gegevens

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
nl	Bepaalt of het RRD-document goede recente gegevens heeft gekregen.

en	RRD Updated
nl	RRD bijgewerkt

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
nl	Bepaalt of het RRD-document naar behoren is geschreven.

en	Summary of issues found for the Data Source.
nl	Eventuele samenvattende problemen die voor de gegevensbron zijn gevonden.

en	Not Debugging
nl	Debugging

en	No Checks
nl	Checks

en	Not Checked Yet
nl	Pre installatie controle

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
nl	Problemen gevonden! Wachten op RRD file update

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
nl	Geen Oorspronkelijke gevonden! Wachten op RRD file update

en	Waiting on analysis and RRDfile update
nl	Is het RRD-document bijgewerkt?

en	RRDfile Owner
nl	RRDfile Eigenaar

en	Website runs as
nl	De website draait als

en	Poller runs as
nl	Poller loopt als

en	Is RRA Folder writeable by poller?
nl	Is RRA Folder beschrijfbaar door poller?

en	Is RRDfile writeable by poller?
nl	Is RRDfile beschrijfbaar door poller?

en	Does the RRDfile Exist?
nl	Bestaat het RRD-document?

en	Is the Data Source set as Active?
nl	Is de gegevensbron ingesteld als actief?

en	Did the poller receive valid data?
nl	Heeft de poller geldige gegevens ontvangen?

en	Was the RRDfile updated?
nl	Is het RRD-document bijgewerkt?

en	First Check TimeStamp
nl	Eerste tijdstempel controleren

en	Second Check TimeStamp
nl	Tweede Check TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
nl	Waren we in staat om de titel om te zetten?

en	Data Source matches the RRDfile?
nl	Aantal data bron(nen) toegevoegd aan RRD bestand: %s

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Refresh Now
nl	Vernieuwen

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Rerun Analysis
nl	Herhaling van de analyse

en	<not set>
nl	Niet ingesteld

en	Data Source Repair Recommendations
nl	Data bron velden

en	For attribute '%s', issue found '%s'
nl	Voor attrbitute '%s', uitgifte gevonden '%s'.

en	Apply Suggested Fixes
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen

en	Repair Steps [ %s ]
nl	Reparatiestappen [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
nl	Reparatiestappen [ Run Fix vanaf de commandolijn ]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
nl	Wachten op gegevensbroncontrole om te voltooien

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
nl	Gegevensbron Probleemoplosser [%s]

en	Delete All Checks
nl	Controle verwijderen

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Delete Data Input Method
nl	Verwijder data invoer methode

en	Delete Data Input Methods
nl	Verwijder data invoer methode

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen

en	Duplicate Data Input Method
nl	Verwijder data invoer methode

en	Duplicate Data Input Methods
nl	Verwijder data invoer methode

en	Input Name
nl	Data invoer naam

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
nl	Dit script lijkt geen invoerwaarden te hebben, daarom is er niets toe te voegen.

en	Data Input Method [edit: %s]
nl	Data invoer methode [wijzig: %s]

en	Data Input Method [new]
nl	Data invoer methode [nieuw]

en	Script Server Query
nl	Script server

en	White List Verification Succeeded.
nl	Verificatie van de witte lijst Geslaagd.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
nl	Verificatie van de witte lijst is mislukt. Start CLI script input_whitelist.php om te corrigeren.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
nl	Input String bestaat niet in de witte lijst. Start CLI script input_whitelist.php om te corrigeren.

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
nl	Uitvoervelden kunnen niet worden verwijderd als er gegevensbronnen aanwezig zijn

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze data template. Handig voor automatisering of debugging.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Delete Data Query
nl	Verwijder data query

en	Delete Data Queries
nl	Verwijder data query

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data query te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Data Query
nl	Verwijder data query

en	Duplicate Data Queries
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Remove Data Query Graph Template
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Associated Graph/Data Templates [new]
nl	Gekoppelde grafiek/data templates [wijzig: %s]

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
nl	Als deze Grafieksjabloon de Data Template Data Source aan de linkerkant vereist, selecteer dan de juiste XML-uitvoerkolom en schakel hier de mapping aan of uit.

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Association Read Only until XML file located
nl	Koppeling Alleen-lezen totdat XML-bestand is gevonden

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Delete Data Source Profile
nl	Verwijder data bron profiel

en	Delete Data Source Profiles
nl	Verwijder data bron profiel

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen

en	Duplicate Data Source Profile
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Duplicate Data Source Profiles
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
nl	Een of meer reparaties aan RRD-file zijn mislukt. Zie Cacti logboek voor fouten.

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Delete Data Source
nl	Verwijder data bron

en	Delete Data Sources
nl	Verwijder data bron

en	The following Graph is using this Data Source.
nl	De volgende grafiek gebruikt deze data bronnen:

en	The following Graphs are using this Data Source.
nl	De volgende grafieken gebruiken deze data bronnen:

en	The following Graph is using these Data Sources.
nl	De volgende grafiek gebruikt deze data bronnen:

en	The following Graphs are using these Data Sources.
nl	De volgende grafieken gebruiken deze data bronnen:

en	Leave the Graph Untouched
nl	Laat de <strong>grafiek</strong> ongewijzigd.

en	Leave all Graphs untouched.
nl	Laat de <strong>grafieken</strong> ongewijzigd.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
nl	Verwijder alle <strong>grafiekitems</strong> die gekoppeld zijn aan deze data bron.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
nl	Verwijder alle <strong>grafiekitems</strong> die gekoppeld zijn aan deze data bronnen.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
nl	Verwijder alle <strong>grafieken</strong> die gekoppeld zijn aan deze data bron.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
nl	Verwijder alle <strong>grafieken</strong> die gekoppeld zijn aan deze data bronnen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron uit te schakelen.

en	Disable Data Source
nl	Deactiveer data bron

en	Disable Data Sources
nl	Deactiveer data bron

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
nl	Klik op Volgende' om de volgende data bron te activeren.

en	Enable Data Source
nl	Activeer data bron

en	Enable Data Sources
nl	Activeer data bron

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende data bron te verwijderen

en	Change Device for Data Source
nl	Wijzig data bron profiel

en	Change Device for Data Sources
nl	Wijzig apparaat instellingen

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
nl	Klik op 'Volgende' om de voorgestelde naam voor de volgende data bron opnieuw toe te passen.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
nl	Klik op 'Volgende' om de voorgestelde naam voor de volgende data bron opnieuw toe te passen.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
nl	Voorgestelde naam voor data bron opnieuw toepassen

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
nl	Voorgestelde naam voor data bron opnieuw toepassen

en	Edit Graph: '%s'.
nl	Wijzig grafiektemplate.

en	Disable Data Source.
nl	Deactiveer data bron

en	Enable Data Source.
nl	Activeer data bron

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
nl	De naam van dit data template. Let op dat u alleen grafiek templates kunt wijzigen naar een 100% compatible grafiek template, dit betekent dat deze dezelfde data bronnen moeten hebben.

en	Data Sources [ All Devices ]
nl	Data bron [geen apparaat]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
nl	Data bron [geen apparaat]

en	Data Sources [ %s ]
nl	Data bronnen [%s]

en	Bad Indexes
nl	Index

en	Note that this query may take some time to run.
nl	Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat deze query wordt uitgevoerd.

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
nl	De naam van deze data bron. Over het algemeen programmatisch gegenereerd op basis van de data template definitie.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
nl	Het aantal grafiektemplates dat deze data query gebruikt.

en	Damaged Data Source Name
nl	Data bron naam

en	No Graphs
nl	Grafieken

en	No Aggregates
nl	Geaggregeerde

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Delete Data Template
nl	Verwijder datatemplate(s)

en	Delete Data Templates
nl	Verwijder datatemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Data Template
nl	Dupliceer data template(s)

en	Duplicate Data Templates
nl	Dupliceer data template(s)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Change Profile for Data Template
nl	Wijzig grafiektemplate

en	Change Profile for Data Templates
nl	Wijzig grafiektemplate

en	New Data Source Profile
nl	Nieuw data bron profiel

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
nl	Vink dit selectievakje aan als u de gebruiker wilt toestaan de waarde aan de rechterkant te overschrijven tijdens het aanmaken van de gegevensbron.

en	Data Templates in use can not be modified
nl	Gebruikte datasjablonen kunnen niet worden gewijzigd

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
nl	Deze waarde is uitgeschakeld omdat de waarde is afgeleid van het apparaat of een speciaal Data Query-object dat kritieke Data Query-associaties bijhoudt.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
nl	Deze waarde is uitgeschakeld omdat deze is afgeleid van het apparaat en alleen-lezen is.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
nl	De waarde wordt over genomen van het apparaat als u dit veld leeg houdt.

en	Custom Data Warning Message
nl	Aangepaste data [data invoer: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
nl	WAARSCHUWING: Gegevensverlies kan optreden

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
nl	Nadat u dit selectievakje hebt uitgeschakeld en vervolgens de gegevenssjabloon hebt opgeslagen, verliezen alle bestaande gegevensbronnen op basis van deze gegevenssjabloon hun aangepaste gegevens. Dit kan resulteren in verbroken gegevensverzameling en grafieken

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende GPRINT voorinstelling(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende GPRINT voorinstelling(en) te verwijderen.

en	Delete GPRINT Preset
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	Delete GPRINT Presets
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	GRPINTs
nl	GPRINTs

en	GRAPH DOES NOT EXIST
nl	GRAFIEK BESTAAT NIET

en	Graph Utility View for Graph: %s
nl	Grafiekfunctieweergave

en	Edit Graph Template
nl	Wijzig grafiektemplate.

en	Click to view just this Graph in Real-time
nl	Klik om alleen deze grafiek in realtime te bekijken

en	The Cacti Poller has not run yet.
nl	De Cacti Poller heeft nog niet gelopen.

en	seconds left.
nl	%d seconden over.

en	Full Sync Graphs
nl	Synchroniseer grafieken

en	Quick Sync Graphs
nl	Synchroniseer grafieken

en	Data Template Filter
nl	Data template item

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
nl	Dit filter beperkt de gegevensbronnen die zichtbaar zijn in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
nl	Synchronisatie van grafieksjabloon '%s' resulteerde in %s reparaties!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
nl	Synchronisatie van grafieksjabloon '%s' resulteerde in geen reparaties.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Delete Graph Template
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Delete Graph Templates
nl	Verwijder grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph Template
nl	Dupliceer grafiektemplate(s)

en	Duplicate Graph Templates
nl	Dupliceer grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Resize Graph Template
nl	Nieuw grafiektemplate

en	Resize Graph Templates
nl	Grafiektemplates

en	Template Class
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
nl	Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
nl	Klik op 'Volgende' om de grafieken te synchroniseren met de volgende grafiektemplate(s). Deze functie is belangrijk als u grafieken heeft die van verschillende versies van een grafiektemplate zijn gemaakt en u deze wilt gelijktrekken.

en	Graph Template [edit: %s]
nl	Grafieksjabloon [bewerken: %s]

en	Graph Template [new]
nl	Grafieksjabloon [nieuw]

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
nl	Vink dit selectievakje aan als u de gebruiker wilt toestaan de waarde aan de rechterkant te overschrijven tijdens het maken van grafieken.

en	Class
nl	Klassiek

en	The Class of this Graph Template
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The Version of this Graph Template
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
nl	Het aantal grafieken dat gebruik maakt van deze grafiektemplate.

en	Add to a Report
nl	Toevoegen aan rapport

en	Not Templated
nl	Niet getempereerd

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
nl	De titel van deze grafiek. Geprogrammeerd uit de definities van de grafiektemplate of gesuggereerde naamgeving. De maximale lengte van de titel wordt beheerd in instellingen->visueel.

en	The Site Name for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	Site Location
nl	Locatie

en	The Site Location for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	The device for this Graph.
nl	De naam van deze groep.

en	The underlying source that this Graph was based upon.
nl	De onderliggende bron waarop deze grafiek is gebaseerd.

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
nl	De Grafieksjabloon of Data Query waarop deze grafiek is gebaseerd.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
nl	Selecteer het rapport waaraan u de geselecteerde grafieken wilt toevoegen.

en	Add Selected Graphs to Report
nl	Geselecteerde grafieken aan het rapport toevoegen

en	No Device -
nl	Geen apparaat

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
nl	ERROR: Geen gegevensbron geassocieerd. Sjabloon controleren

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
nl	Er zijn alleen geaggregeerde templates gedefinieerd voor de geselecteerde legacy aggregaten.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) te verwijderen.

en	Delete Graph
nl	Verwijder grafiek(en)

en	Delete Graphs
nl	Verwijder grafiek(en)

en	The following Data Source is used by this Graph.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Sources are used by this Graph.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Source is used by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	Delete Method
nl	Verwijder kleur

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
nl	Verwijder alle data bron(nen) gekoppeld aan deze grafiek(en) die niet elders in gebruik zijn.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
nl	Verwijder alle data bron(nen) gekoppeld aan deze grafiek(en) die niet elders in gebruik zijn.

en	Leave the Data Source untouched.
nl	Laat de data bron(nen) ongemoeid.

en	Leave the Data Sources untouched
nl	Laat de data bron(nen) ongemoeid.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate an klik op 'Volgende' om de grafiektemplate voor de volgende grafiek(en) te wijzigen. Let op: alleen compatible grafiektemplates zullen worden getoond. Compatible grafiektemplates hebben dezelfde identieke data bronnen.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate an klik op 'Volgende' om de grafiektemplate voor de volgende grafiek(en) te wijzigen. Let op: alleen compatible grafiektemplates zullen worden getoond. Compatible grafiektemplates hebben dezelfde identieke data bronnen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Graph
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Duplicate Graphs
nl	Dupliceer grafiek(en)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.

en	Convert Graph to Template
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Convert Graphs to Templates
nl	Converteer naar grafiektemplate

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de geselecteerde grafieken toe te voegen aan het onderstaande rapport.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de geselecteerde grafieken toe te voegen aan het onderstaande rapport.

en	Change Graph to new Device
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Change Graphs to new Device
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de gesuggereerde namen opnieuw toe te passen op de volgende grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om de gesuggereerde namen opnieuw toe te passen op de volgende grafiek(en).

en	Reapply Suggested Names for Graph
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen op de grafiek(en)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
nl	Gesuggereerde namen opnieuw toepassen op de grafiek(en)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om de automatiseringsregels op de volgende grafieken toe te passen.

en	Apply Automation Rules to Graph
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Apply Automation Rules to Graphs
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	The following Data Source is in use by this Graph.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
nl	De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
nl	Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Place Graph on Report
nl	Grafieken op rapport plaatsen

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Place Graph on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Place Graphs on Tree
nl	Plaats grafieken in de boomstructuur

en	Destination Branch
nl	Bestemming structuur:

en	Edit Data Source: '%s'.
nl	Data bronnen: %s

en	View Timespans.
nl	Tijdspanne

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
nl	Kies een grafiektemplate om toe te passen voor deze grafiek. Let op dat u alleen een grafiektemplate kunt wijzigen naar een 100% compatible grafiektemplate, dit houdt in dat het dezelfde data bronnen bevat.

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
nl	[ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]

en	Graph Management [ All Devices ]
nl	Nieuwe grafieken voor [ Alle apparaten ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
nl	Gebruikersgroepbeheer [bewerken: %s]

en	Graph Management [ %s ]
nl	Beheer grafiek

en	Source
nl	Geen bron

en	Non Templated
nl	Niet getempereerd

en	The image format of the Graph.
nl	Het standaard opmaak van de afbeelding.

en	Empty Graph
nl	Grafiek kopiëren

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
nl	Nieuwe grafieken voor [ %s ]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
nl	Fout bij parseren van gegevensquerybron XML-bestand voor gegevensquery '%s' met id '%s'

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
nl	De index is uitgeschakeld omdat de gegevensquery geen gekoppelde grafieksjablonen heeft.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
nl	Fout in gegevensquery. Dit kan de volgende oorzaken hebben: Bestandsmachtigingen of een ontbrekend of onjuist opgemaakt Data Query XML-bestand.

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Place Device on Report
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Data Query Re-indexed.
nl	Data query index

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
nl	Apparaatgegevensquery opnieuw geïndexeerd. Uitgebreide uitvoer weergegeven.

en	Device Debugging Enabled for Device.
nl	Apparaatfoutopsporing ingeschakeld voor apparaat.

en	Device Debugging Disabled for Device.
nl	Apparaat is uitgeschakeld

en	Poller Cache for Device Refreshed.
nl	Poller-cache voor apparaat vernieuwd.

en	ERROR: Invalid Device ID.
nl	ERROR: Apparaat[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
nl	Apparaat opnieuw indexeren voltooid in% 0.2f seconden. Er zijn% d items geüpdatet.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
nl	Verbinding met de server mislukt

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Delete Devices
nl	Verwijder appara(a)t(en)

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Enable Devices
nl	Appara(a)t(en) inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) uit te schakelen.

en	Disable Devices
nl	Apparaat uitschakelen

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Change Devices
nl	Wijzig apparaat

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te verwijderen.

en	Clear Statistics for Device
nl	Reset de statistieken van appara(a)t(en)

en	Clear Statistics for Devices
nl	Reset de statistieken van appara(a)t(en)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te synchroniseren naar zijn apparaat template.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) te synchroniseren naar zijn apparaat template.

en	Synchronize Device Template
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Synchronize Devices Templates
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende appara(a)t(en) in te schakelen.

en	Place Devices on Report
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Place Device on Tree
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Place Devices on Tree
nl	Plaats appara(a)t(en) in de boomstructuur

en	Repopulate Poller Cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Re-Index Device
nl	Herindexeringsmethode

en	Delete Item from Device Template
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Service Check
nl	Controle verwijderen

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
nl	Het aantal gelijktijdige processen om dit apparaat te pollen. Dit is alleen van toepassing op de Spine poller.

en	The site associated to this Device
nl	De stad verbonden aan deze site.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
nl	Maken

en	The Date that the Device was added to Cacti.
nl	De datum waarop de Debug werd gestart.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Delete Device Template
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Delete Device Templates
nl	Verwijder apparaattemplate(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Duplicate Device Template
nl	Dupliceer apparaattemplate(s)

en	Duplicate Device Templates
nl	Dupliceer apparaattemplate(s)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende apparaat template(s) te verwijderen.

en	Sync Device Template
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Sync Device Templates
nl	Synchroniseer naar apparaat template

en	Remove Graph Template
nl	Nieuw grafiektemplate

en	Remove Data Query
nl	Verwijder query

en	Device Class
nl	Apparaatregels

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	The author of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Copyright
nl	rechts

en	The copyright of this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Unassigned

en	Installation In Progress
nl	Installatie in uitvoering

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
nl	Alleen Cacti Beheerders met het recht om te installeren/upgrade te upgraden kunnen op dit moment inloggen

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
nl	Er is een installatie of upgrade in uitvoering.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar volledig gesynchroniseerd werd met de hoofdsite van Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
nl	De gemarkeerde map bestaat niet. Voer een geldig telefoonboek in.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
nl	Het Cacti logbestand moet de extensie '.log' hebben

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
nl	De gegevensinvoer voor de methode lijkt niet in een witte lijst te staan.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
nl	Sommige instellingen zijn niet opgeslagen. Controleer de berichten hieronder. Controleer rode velden op fouten.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
nl	Het gemarkeerde bestand bestaat niet. Voer een geldige bestandsnaam in.

en	All User Settings have been returned to their default values.
nl	Alle gebruikersinstellingen zijn teruggezet naar de standaardwaarden.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
nl	De voorgestelde veldnaam is niet ingevoerd. Voer een veldnaam in en probeer het opnieuw.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
nl	De voorgestelde waarde is niet ingevoerd. Voer een voorgestelde waarde in en probeer het opnieuw.

en	You must select at least one object from the list.
nl	U moet ten minste één object uit de lijst selecteren.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
nl	Apparaatsjabloon bijgewerkt. Vergeet niet om sjablonen te synchroniseren om alle wijzigingen aan apparaten die deze apparaatsjabloon gebruiken, door te drukken.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
nl	Bespaar Succesvol. Instellingen gerepliceerd naar externe gegevensverzamelaars.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
nl	Opslaan mislukt. De minimumwaarden moeten lager zijn dan de maximumwaarde.

en	Unable to change password. User account not found.
nl	Kan wachtwoord niet wijzigen. Gebruikersaccount niet gevonden.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
nl	Gegevensinvoer opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat u grafieken of gegevensbronnen maakt.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
nl	Gegevensinvoer opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat de gegevensverzamelaars nieuwe of gewijzigde data-invoervelden gaan gebruiken.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
nl	Gegevensinvoerveld opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat u grafieken of gegevensbronnen maakt.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
nl	Gegevensinvoerveld opgeslagen. U moet de datasjablonen die naar deze data-invoermethode verwijzen bijwerken voordat de gegevensverzamelaars nieuwe of gewijzigde data-invoervelden gaan gebruiken.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
nl	Niet in staat om de grootte van het wachtwoord veld te bepalen, controleer dan de machtigingen van db gebruiker

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
nl	Niet in staat om de grootte van het wachtwoord veld te verhogen, gelieve te controleren toestemming van db gebruiker

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
nl	CSRF Time-out door inactiviteit, pagina vernieuwd.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
nl	Dataverzamelaar(s) gesynchroniseerd voor offline gebruik

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
nl	Dataverzamelaar(s) niet gevonden bij een poging tot synchronisatie

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
nl	MySQL-verbinding met Remote Data Collector kan niet tot stand worden gebracht.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
nl	Synchronisatie omvat niet de Central Cacti Database server.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
nl	Bij het opslaan van een Remote Data Collector moet de Database Hostname uniek zijn ten opzichte van alle andere.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
nl	Uw Remote Database Hostname moet iets anders zijn dan 'localhost' voor elke Remote Data Collector.

en	Path variables on this page were only saved locally.
nl	Padvariabelen op deze pagina zijn alleen lokaal opgeslagen.

en	Graph was not found attempting to Add to Report
nl	Grafiek werd niet gevonden in een poging om toe te voegen aan het rapport

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
nl	Kan geen grafieken toevoegen. Huidige gebruiker is geen eigenaar

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
nl	Niet in staat om alle grafieken toe te voegen. Zie de foutmelding voor details.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
nl	U moet ten minste één grafiek selecteren om aan een rapport toe te voegen.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
nl	Alle grafieken zijn toegevoegd aan het verslag. Dubbele grafieken met dezelfde tijdspanne werden overgeslagen.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
nl	Toestemming geweigerd. Je hebt geen toestemming voor de gevraagde actie.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
nl	Pagina is niet gedefinieerd. Daarom kan het niet worden weergegeven.

en	Stream Data
nl	Grafiekdata

en	Stream Data Query
nl	Grafiekdata

en	Index Count
nl	Index Telling

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	AES
nl	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
nl	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
nl	AES-256

en	Stream Device
nl	Synchroniseer apparaten

en	TCP Ping Closed
nl	TCP ping

en	Every %d Day
nl	Iedere %d dagen

en	%0.1f Minutes
nl	%d Minuten

en	Disabled/Manual
nl	Gehandicapten/Handboek

en	1 Thread
nl	%d Thread

en	Cacti Builtin Authentication
nl	Ingebouwde authenticatie

en	LDAP/AD User Domains
nl	Gebruiker domeinen

en	LDAPS
nl	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
nl	Huidige data bron item: minimale waarde

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
nl	Licentie

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
nl	Console

en	Console Page
nl	Bovenkant van de console pagina

en	Import Packages
nl	Importeer templates

en	Create Packages
nl	Importeer templates

en	Repositories
nl	Pogingen

en	Public Keys
nl	Publiceren

en	RRDfile Cleaner

en	SNMP Managers
nl	SNMP vermeldingen

en	User Log
nl	Gebruikerlogin

en	RRDfile Checker
nl	RRDfile Cleaner

en	Technical Info
nl	Technische ondersteuning

en	Change Log
nl	Changelog

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
nl	Automatiseringsregels toepassen

en	Cacti Related
nl	Cacti rapportage

en	Database Related
nl	Database status

en	Facilities Related

en	Generic Device
nl	Generiek log niveau

en	HPC/Grid Computing
nl	Rasteropties

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
nl	Load balancing

en	Network Switch
nl	Netwerkfilters

en	Network Router
nl	Netwerkfilters

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
nl	Netwerkfilters

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
nl	Database status

en	Storage Related

en	Telco Related
nl	Selecteer template

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
nl	Niet vermeld

en	AMQP Stats
nl	Statistieken

en	CPU Stats
nl	Statistieken

en	Disk Stats
nl	Apparaat status

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
nl	Volgende start

en	Webserver Stats
nl	Apparaat status

en	Kafka Stats
nl	Statistieken

en	Kernel Stats
nl	Niet vermeld

en	Kernel Memory
nl	Systeemgeheugen

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
nl	Niet vermeld

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
nl	Niet vermeld

en	Mosquitto Stats
nl	Verhoog de status

en	Network Stats
nl	Netwerken

en	Process Stats
nl	Processen

en	QOS Stats
nl	Statistieken

en	Swap Stats
nl	Statistieken

en	Syslog Stats
nl	Niet vermeld

en	System Stats
nl	Gebruikersinstellingen

en	Unspecified
nl	Uitgelijnd

en	Users/Groups
nl	Gebruiker groepen

en	Settings/Utilities
nl	Instellingen/gebruiksmogelijkheden

en	Installation/Upgrades
nl	Installatie/Upgrades

en	Sites/Devices/Data
nl	Plaatsen/Apparaten/Data

en	Spike Handling
nl	Spike Kill instellingen

en	Package Management
nl	Logbeheer

en	Reports Administration
nl	Log beheer

en	Show Graph Action Icons
nl	Toon grafiektitel

en	Show User Help Links
nl	Help-links voor gebruikers weergeven

en	Plugin Administration
nl	Log beheer

en	%d GByte
nl	%d GBytes

en	Convert to LINE1/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE1 grafiek

en	Convert to LINE2/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE2 grafiek

en	Convert to LINE3/STACK Graph
nl	Converteer naar LINE3 grafiek

en	Print All Legend Items
nl	Toon alle legenda items

en	Print Totaling Legend Items Only
nl	Afdrukken van in totaal alleen legende-items

en	Total Similar Data Sources
nl	Totaal Soortgelijke gegevensbronnen

en	Total All Data Sources
nl	Totaal alle gegevensbronnen

en	Base Graph Order
nl	Heeft grafieken

en	Use the First Handler Found
nl	Gebruik de PHP GetText Handler

en	Use the PHP GetText Handler
nl	Gebruik de PHP GetText Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
nl	Gebruik de Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
nl	Gebruik de MonoTranslator GetText Handler

en	Paper-plane
nl	Papier-vliegtuig

en	[Warning]
nl	WAARSCHUWING:

en	[Restart]
nl	Beperkt

en	Tree Mode
nl	Boomwijze

en	Graph Trees
nl	Grafiek Bomen

en	Round Robin Archives
nl	Ronde Robin Archief

en	RRD Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Purge User Log
nl	Gebruikerslogboek zuiveren

en	Boost Status
nl	Verhoog de status

en	Cacti Help
nl	Cacti home

en	Package Cacti Template
nl	Dupliceer data template(s)

en	Package Repositories
nl	Pakketbestanden

en	Package Public Keys
nl	Pakketbestanden

en	Graph Rule Items
nl	Grafiek Regel Items

en	Tree Rule Items
nl	Boomregelpunten

en	years
nl	%d Jaren

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
nl	SNMP v3 Security Level te gebruiken bij het opvragen van het apparaat.

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
nl	Voer de SNMP v3 Engine Id in om voor dit apparaat te gebruiken. Laat dit veld leeg om de SNMP Engine ID te gebruiken die is gedefinieerd per SNMPv3 Notificatie ontvanger.

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
nl	Het aantal keren dat Cactussen proberen een apparaat te pingen voordat ze het als down markeren.

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
nl	Specificeer het aantal OID's dat in een enkele SNMP GET request mag worden opgehaald.

en	%d OID
nl	Max OID

en	%d OID's
nl	Maximum aantal OID’s

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
nl	Bulkwandeling Maximale herhalingen

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
nl	Voor SNMPv2- en SNMPv3-apparaten is de maximale herhalingsgrootte van de SNMP Bulk Walk. De standaardinstelling is 'Automatisch detecteren bij opnieuw indexeren'. Voor zeer grote switches, krachtige servers, Jumbo Frame-netwerken of voor WAN-verbindingen met hoge latentie kan het verhogen van deze waarde de pollerprestaties verbeteren. Meer gegevens zijn verpakt in een enkel SNMP-pakket, wat de runtime van gegevensquery's kan verkorten. Sommige apparaten kunnen echter volledig weigeren te reageren op pakketten met een maximale herhalingsgrootte die te groot is ingesteld. Dit kan met name het geval zijn voor apparaten van het IoT-type met een lager vermogen of kleinere embedded IT-apparaten. Speciale aandacht voor het algemene netwerkpad MTU moet ook worden overwogen, aangezien het instellen van een te hoge waarde kan leiden tot pakketfragmentatie.

en	Auto Detect on Re-Index
nl	Automatische detectie bij opnieuw indexeren

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
nl	Automatisch detecteren/instellen bij eerste herindexering

en	%d Repetition
nl	Rasteropties

en	%d Repetitions
nl	Rasteropties

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
nl	De frequentie waarmee gegevens uit de gegevensbron worden verzameld?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
nl	Hoe lang kunnen gegevens ontbreken voordat RRDtool onbekende gegevens registreert. Verhoog deze waarde als uw gegevensbron onstabiel is en u oude gegevens wilt overdragen in plaats van hiaten in uw grafieken te tonen. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de X-Files Factor om de werkelijke hoeveelheid tijd te bepalen.

en	X-Files Factor
nl	X-bestanden Factor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
nl	De hoeveelheid onbekende gegevens die nog als bekend kunnen worden beschouwd.

en	Consolidation Functions
nl	Consolidatiefuncties

en	Is this the default storage profile?
nl	Is dit het standaard opslagprofiel?

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
nl	Op basis van het aantal rijen in alle RORA's en het aantal geselecteerde consolidatiefuncties, de grootte van dit geheel in het RRDbestand.

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
nl	Het aantal monsters dat nodig is voor het vullen van een rij in de RRA-specificatie. De eerste RRA moet altijd een waarde van 1 hebben.

en	How many generations data is kept in the RRA.
nl	Hoeveel generaties gegevens worden in de RRA bewaard.

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
nl	Bij het bekijken van een grafiek op basis van de RRA in kwestie, de standaard tijdspanne die voor die grafiek wordt weergegeven.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
nl	Op basis van het aggregatieniveau, de rijen en het afroepinterval de hoeveelheid gegevens die in de RRA worden bewaard.

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
nl	Gebaseerd op het aantal rijen en het aantal geselecteerde consolidatiefuncties, de grootte van deze RRA in het RRD bestand.

en	Any named color should be read only.
nl	Elke genoemde kleur mag alleen worden gelezen.

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
nl	Kies de methode die u wilt gebruiken om gegevens te verzamelen voor deze methode van gegevensinvoer.

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
nl	De gegevens die naar het script worden gestuurd, waaronder het volledige pad naar het script en de invoerbronnen in <> haakjes.

en	White List Check
nl	Witte lijst controleren

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
nl	Het resultaat van de Whitespace-verificatie voor de specifieke invoermethode. Als de Input String verandert en het Whitelist-bestand niet wordt bijgewerkt, mogen er geen grafieken worden gemaakt.

en	Choose the associated field from the %s field.
nl	Kies het bijbehorende veld in het veld %s.

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
nl	of gegevens uit dit uitvoerveld in het RRDbestand moeten worden ingevoerd.

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
nl	Als u wilt dat een bepaalde reguliere expressie moet worden gematcht met invoergegevens, voert u deze hier in (preg_match-formaat).

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
nl	Controleer hier of u NULL invoer in dit veld van de gebruiker wilt toestaan.

en	Special Type Code
nl	Speciaal type code

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
nl	Als dit veld speciaal door hostsjablonen moet worden behandeld, geef dit dan hier aan. Geldige trefwoorden voor dit veld zijn %s

en	The script/source used to gather data for this data source.
nl	Het script/bron dat wordt gebruikt om gegevens voor deze gegevensbron te verzamelen.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
nl	Selecteer het gegevensbronprofiel. Het Data Source Profile regelt het pollinginterval, de data-aggregatie en het bewaarbeleid voor de resulterende Data Sources.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
nl	De hoeveelheid tijd in seconden tussen de verwachte updates.

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
nl	Kies een unieke naam om dit stukje data in het RRD bestand weer te geven.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
nl	De maximale tijd die kan verstrijken voordat de gegevens als 'onbekend' worden ingevoerd. (Gewoonlijk 2x300=600)

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
nl	Wanneer gegevens worden verzameld, worden de gegevens voor dit veld in deze gegevensbron geplaatst.

en	Image Format (--imgformat)
nl	Beeldformaat (-imgformaat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
nl	Het type grafiek dat wordt gegenereerd; PNG, GIF of SVG. De selectie van het grafiek-afbeeldingstype is zeer afhankelijk van RRDtool.

en	Slope Mode (--slope-mode)
nl	Helling modus (--helling modus)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
nl	Door gebruik te maken van de hellingmodus wordt de vorm van de grafieken gelijkgetrokken ten koste van de schermresolutie.

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
nl	Automatisch de y-as schalen in plaats van een boven- en ondergrens te definiëren. Opmerking: als dit is aangevinkt, worden zowel de boven- als de ondergrens genegeerd.

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
nl	Gebruik <br> -alt-autoschaal om te schalen naar het absolute minimum en maximum <br> -alt-autoscale-max om te schalen naar de maximale waarde, met behulp van een gegeven ondergrens <br> -alt-autoscale-min. om te schalen naar de minimale waarde, met behulp van een gegeven bovengrens <br> -alt-autoschaal (met grenzen) om te schalen met behulp van zowel de onder- als bovengrens (RRDtool standaard) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
nl	Gebruik -alt-autoschaal (het negeren van bepaalde grenzen)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
nl	Gebruik -alt-autoscale-maximum (accepteren van een ondergrens)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
nl	Gebruik -alt-autoscale-min (accepteren van een bovengrens)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
nl	Gebruik -alt-autoschaal (beide limieten accepteren, RRDtool standaard)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
nl	Logaritmische schaalvergroting (--logaritmisch)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
nl	Logaritmische y-asschaalverdeling gebruiken

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
nl	SI-eenheden voor logaritmische schaalvergroting (-eenheden=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
nl	Gebruik SI-eenheden voor logaritmische schaling in plaats van exponentiële notatie.<br> Opmerking: Lineaire grafieken gebruiken standaard SI-notatie.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
nl	Stijve grenzen modus (--stijve)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
nl	Breid de onder- en bovengrens niet uit als de grafiek een waarde buiten het geldige bereik bevat.

en	The maximum vertical value for the graph.
nl	De maximale verticale waarde voor de grafiek.

en	The minimum vertical value for the graph.
nl	De minimale verticale waarde voor de grafiek.

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
nl	Eenheid Rasterwaarde (-eenheid/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
nl	Stelt de exponentwaarde op de Y-as in voor getallen. Opmerking: Deze optie is afgeschreven en vervangen door de --y-grid optie. In deze optie verschijnen de Y-as rasterlijnen bij elke rastertrapinterval. Etiketten worden op alle lijnen van de labelfactor geplaatst.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
nl	Eenheid Exponentwaarde (-eenheden-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
nl	Welke eenheid Cacti op de Y-as moet worden gebruikt. Gebruik 3 om alles in "k" of -6 weer te geven om alles in "u" (micro) weer te geven.

en	Unit Length (--units-length <length>)
nl	Eenheidslengte (-eenheden-lengte <lengte>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
nl	Hoeveel cijfers moet RRDtool uitgaan van de y-aslabels? Het kan zijn dat u deze optie moet gebruiken om voldoende ruimte te maken zodra u begint met het labelen van de y-as.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
nl	Geen Gridfit (--geen-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
nl	Om anti-aliasing vervagende effecten te voorkomen, worden met RRDtool-snaps punten naar de pixels in de resolutie van het apparaat geslepen, wat resulteert in een scherper uiterlijk. Als dit niet naar wens is, kunt u deze schakelaar gebruiken om dit gedrag uit te schakelen.<br><strong><strong>Note: </strong>Gridfitting is standaard uitgeschakeld voor PDF, EPS, SVG output.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
nl	Alternatief Y-raster (-alt-y-raster)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
nl	Het algoritme zorgt ervoor dat je altijd een raster hebt, dat er genoeg maar niet te veel rasterlijnen zijn en dat het raster metrisch is. Deze parameter zorgt er ook voor dat u genoeg decimalen krijgt weergegeven, zelfs als uw grafiek van 69.998 tot 70.001.<br><strong>Note: </strong>Deze parameter kan interfereren met --alt-autoscale opties.

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
nl	Standaard wordt het formaat van de aslabels automatisch bepaald. Als je dit zelf wilt doen, gebruik dan deze optie met dezelfde %lf argumenten die je kent van de PRINT en GPRINT commando's.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
nl	Rechterasformatter (--rechts-asformatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
nl	Wanneer u de rechter aslabeling instelt, past u een regel toe op het gegevensformaat. Ondersteunde formaten zijn onder meer "numeriek", waarbij de gegevens als numeriek worden behandeld, "tijdstempel", waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als UNIX-tijdstempels (aantal seconden sinds januari 1970) en worden uitgedrukt in strftime formaat (standaard is "%Y-%m-%m-%%%M:%M:%S"). Zie ook -eenheden-lengte en -rechts-as-formaat. Tot slot "duur" waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als duur in milliseconden. De opmaak volgt de regels van valstrfduration gekwalificeerde PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
nl	Linkerasformatter (--linker-asformatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
nl	Linkerasformatter (--linker-asformatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
nl	Wanneer u de linker aslabeling instelt, past u een regel toe op het gegevensformaat. Ondersteunde formaten zijn onder meer "numeriek", waarbij de gegevens als numeriek worden behandeld, "tijdstempel", waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als UNIX-tijdstempels (aantal seconden sinds januari 1970) en worden uitgedrukt in strftime formaat (standaard is "%Y-%m-%m-%%%M:%M:%S"). Zie ook -eenheden-lengte. Tot slot "duur" waarbij de waarden worden geïnterpreteerd als duur in milliseconden. De opmaak volgt de regels van valstrfduration gekwalificeerde PRINT/GPRINT.

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
nl	Pad tekst, zodat legenda en grafiekdata altijd op één lijn staan. Opmerking: dit kan tot gevolg hebben dat de weergave van grafieken langer duurt vanwege de grotere overhead. Ook kan het zijn dat de automatische vulling niet op alle soorten grafieken nauwkeurig is, een consistente etikettering helpt meestal wel.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
nl	Krachtregels Legende (--krachtregels-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
nl	Dwing de generatie van HRULE en VRULE legendes af.

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
nl	Standaard is de tabbreedte 40 pixels, gebruik deze optie om deze te wijzigen.

en	Place the legend at the given side of the graph.
nl	Plaats de legende aan de gegeven kant van de grafiek.

en	Place the legend items in the given vertical order.
nl	Plaats de legenda-items in de opgegeven verticale volgorde.

en	How data for this item is represented visually on the graph.
nl	Hoe de gegevens voor dit item visueel worden weergegeven op de grafiek.

en	The data source to use for this graph item.
nl	De gegevensbron voor dit grafiek-item.

en	Primary Color
nl	Primaire Admin

en	The color to use for the canvas item and legend.
nl	De kleur van de legenda.

en	Primary Opacity
nl	Primaire Admin

en	The opacity of the primary color.
nl	Het opaciteit/alfa kanaal van de kleur.

en	Gradient Color
nl	Benoemde kleur

en	The gradient color to use for the canvas item.
nl	De gegevensbron voor dit grafiek-item.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
nl	Het opaciteit/alfa kanaal van de kleur.

en	Gradient Height
nl	Grafiekhoogte

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
nl	Kies een of meerdere consolidatie functie(s)

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
nl	Hoe de gegevens voor dit item statistisch worden weergegeven in de grafiek.

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
nl	Verplaats uw gegevens op de tijdas (x-as) met de hoeveelheid die in het veld 'waarde' is opgegeven.

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
nl	Als dit grafiek-item een GPRINT is, kunt u hier optioneel een ander formaat kiezen. Onder "GPRINT Presets" kunt u extra types definiëren.

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
nl	Alle volgende legenda(a)l(en) worden uitgelijnd zoals hier gegeven. U kunt dit commando meerdere keren gebruiken in één grafiek. Dit commando produceert geen tabelindeling.Note: U wilt misschien een <HR> invoegen op het vorige grafiek-item. Note: A <HR> op deze legendaregel zal deze instelling achterhaald zijn!

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
nl	Tekst die wordt weergegeven op de legenda van dit grafiek-item.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Forces the legend to the next line after this item.
nl	Dwingt de legende naar de volgende regel na dit item.

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
nl	Indien LINE werd gekozen, geef hier de breedte van de lijn aan. U moet een decimale precisie opgeven, bijvoorbeeld 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
nl	Streepjes (streepjes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]....]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
nl	De streepjesmodifier maakt een stippellijnstijl mogelijk.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
nl	De parameter stippellijn-offset specificeert een offset in het patroon waar de slag begint.

en	The Class of this Graph Template.
nl	De naam van de grafektemplate.

en	The Version given to this Graph Template.
nl	De naam voor deze grafiektemplate.

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
nl	Vink dit selectievakje aan als er meer dan één grafiek van dit type per apparaat kan zijn.

en	Test Data Sources
nl	Heeft data bronnen

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
nl	Schakel dit selectievakje in als u de gegevensbronnen wilt testen voordat ze worden gemaakt. Als Testgegevensbronnen zijn ingeschakeld en de gegevensbron geen geldige gegevens retourneert, wordt de grafiek niet gemaakt. Deze instelling is belangrijk als u een algemenere apparaatsjabloon wilt hebben die meer grafieksjablonen kan bevatten die selectief kunnen worden toegepast, afhankelijk van de kenmerken van het apparaat zelf. Opmerking: als u een langlopend script als gegevensbron hebt, neemt de tijd om grafieken te maken toe.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
nl	Volledige hostname of IP adres voor dit apparaat.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
nl	De fysieke locatie van het apparaat. Deze vrije vorm tekst kan een ruimte, rek locatie, etc. zijn.

en	Poller Association
nl	Pollervereniging

en	Availability/Reachability Options
nl	Beschikbaarheid/Reachability Opties

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
nl	De methode die Cacti zal gebruiken om te bepalen of een host beschikbaar is voor polling. <br><i><i>NOTE: Het is aan te raden om minimaal SNMP altijd te selecteren.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
nl	Wijzig de SNMP opties voor dit/deze appara(a)t(en)

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
nl	Het type ping-pakket dat moet worden verzonden. <br><i><i>NOTE: ICMP op Linux/UNIX vereist root privileges.</i>

en	Created
nl	Maken

en	Date/time the device was added

en	The Version given to this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	A suitable Class for the Device Template.
nl	Een naam voor dit template.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	Author Email
nl	Auteur

en	The original author's Email address.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
nl	De naam van dit apparaat template.

en	Installation Instructions
nl	Installatie opties:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
nl	Kies de invoermethode voor deze gegevensvraag. Deze invoermethode bepaalt hoe gegevens worden verzameld voor elk apparaat dat bij de gegevensvraag hoort.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
nl	Kies het Grafieksjabloon om te gebruiken voor dit gegevenssjabloonitem.

en	Should this Tree be published for users to access?
nl	Moet deze boom worden gepubliceerd voor gebruikers om toegang te krijgen?

en	Set any user account specific options here.
nl	Stel hier alle gebruikersaccountspecifieke opties in.

en	Set any graph specific options here.
nl	Stel hier eventuele grafiekspecifieke opties in.

en	Authentication Realm
nl	Authenticatierijk

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
nl	Alleen gebruikt als LDAP of Web Basic Authenticatie is ingeschakeld. Het veranderen van dit naar een niet-ingeschakelde wereld zal de gebruiker effectief uitschakelen.

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
nl	Als het XML-bestand met sjabloongegevens zich op uw lokale machine bevindt, selecteert u het hier.

en	Data Source Overrides
nl	Data bron profielen

en	Create New from Template
nl	Maak nieuw van sjabloon

en	Graph/Data Template Overrides
nl	Grafiek template opties

en	Remove Orphaned Graph Items
nl	Verweesde Grafiek-items verwijderen

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
nl	Als deze optie is aangevinkt, zal Cacti alle Grafiek-items verwijderen uit zowel de Grafieksjabloon als de bijbehorende grafieken die niet zijn opgenomen in de geïmporteerde Grafieksjabloon.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
nl	Grafieksjabloon Beeldformaat

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	Het standaard beeldformaat dat voor alle nieuwe grafieksjablonen moet worden gebruikt.

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	General SNMP Entity Options
nl	Algemene SNMP-opties voor entiteiten

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
nl	Geef deze SNMP-entiteit een zinvolle beschrijving.

en	Disable SNMP Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
nl	Het maximale aantal dagnotificatie-items voor deze ontvanger moet worden opgeslagen.

en	SNMP Message Type
nl	SNMP-berichttype

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
nl	SNMP-vallen zijn altijd onbekend. Voor het verzenden van erkende SNMP-kennisgevingen, formeel "INFORMS" genoemd, is SNMPv2 of hoger vereist.

en	The new Title of the aggregated Graph.
nl	De nieuwe titel van de geaggregeerde grafiek.

en	Include Prefix Text
nl	Inclusief index

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
nl	Voeg de GPRINT-titeltekst van de brongrafieken toe aan de samengevoegde grafiek (en).

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
nl	Gebruik deze optie om bijvoorbeeld STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1e grafiek houdt AREA/STACK items, anderen converteren naar STACK<br>LINE1: alle items converteren naar LINE1 items<br>LINE2: alle items converteren naar LINE2 items<br>LINE3: alle items converteren naar LINE3 items

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
nl	Controleer de Items die in de kolom "Totaal" worden getotaliseerd bij het selecteren van een totaaloptie hier.

en	Total Type
nl	Totaal Type

en	Which type of totaling shall be performed.
nl	Welk type van totalen moet worden uitgevoerd.

en	Reorder Type
nl	Type nabestelling

en	Reordering of Graphs.
nl	Herordening van grafieken.

en	Propagation Enabled
nl	Propagatie ingeschakeld

en	Is this to carry the template?
nl	Is dit om het sjabloon bij zich te dragen?

en	Source Graph Template
nl	Bron Grafieksjabloon

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
nl	Het Grafieksjabloon waarop dit geaggregeerde sjabloon is gebaseerd.

en	The name of this Color Template.
nl	De naam van deze kleurentemplate.

en	Logical operation to combine rules.
nl	Logische bediening om regels te combineren.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
nl	De veldnaam die voor dit regelitem zal worden gebruikt.

en	Operator.
nl	Operator

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
nl	Kies een boom voor de nieuwe boom-items.

en	Leaf Item Type
nl	Het Type van bladpunt

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
nl	Het artikeltype dat dynamisch aan de boom wordt toegevoegd.

en	Graph Grouping Style
nl	Grafiekgroepering Stijl

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
nl	Kies hoe grafieken worden gegroepeerd wanneer ze voor deze host in de boomstructuur worden getekend.

en	Optional: Sub-Tree Item
nl	Optioneel: Sub-Boompunt

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
nl	Kies een Sub-Tree Item om in te hangen.<br>Zorg ervoor dat het er nog steeds is wanneer deze regel wordt uitgevoerd!

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
nl	Kies een object om een nieuwe Sub-header te bouwen.

en	Propagate Changes
nl	Propageren Wijzigingen

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
nl	Propageren van alle opties op dit formulier (behalve 'Titel') naar alle 'Header'-items voor kinderen.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
nl	Het String Pattern (Regular Expression) om te matchen tegen.<br>Het sluiten van '/' moet <strong>Niet</strong> worden voorzien!

en	Replacement Pattern
nl	Vervangingspatroon

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
nl	Het Replacement String Pattern voor gebruik als Tree Header.<br>Refer to a Match door bijv. <strong>String${1}</strong> voor de eerste wedstrijd!

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
nl	Mail/Rapportages/DNS

en	Time Spanning/Shifting
nl	Tijdspanning/verschuiving

en	Required Tool Paths
nl	Benodigde gereedschapspaden

en	FPing Binary Path
nl	PHP binary locatie

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Poller Standard Error Log Path
nl	Poller standaard fouten logboek pad

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
nl	Als u problemen hebt met de gegevensverzamelaars van Cacti, stelt u dit bestandspad in en de standaardfout van de gegevensverzamelaars wordt doorgestuurd naar dit bestand

en	Boost Debug Log
nl	Boost Debug Logboek

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
nl	Afwisselend Poller Pad

en	Spine Binary File Location
nl	De plaats van het ruggegraat Binaire Bestand

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
nl	Het pad naar het configuratiebestand van de wervelkolom. Standaard in de cwd van Spine, of /etc indien niet gespecificeerd.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
nl	Automatisch archiveren of verwijderen van RRD bestanden wanneer de corresponderende Data Sources uit Cacti worden verwijderd

en	RRDfile Auto Clean Method
nl	RRDfile Auto Clean Methode

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
nl	Dit is de directory waar RRD-files moved zijn voor archivering

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
nl	Welk detailniveau wilt u naar het logbestand sturen. WAARSCHUWING: Als u een andere status dan NONE of LOW laat staan, kan uw schijfruimte snel uitgeput raken.

en	Expand log details
nl	Apparaten uitklappen

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
nl	Problemen met de logboekinvoervalidatie

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
nl	Registreer wanneer aanvraagvelden worden benaderd zonder de juiste invoervalidatie te doorlopen

en	Data Source Tracing
nl	Databron gebruikt

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
nl	Een ontwikkelaar heeft alleen de optie om het aanmaken van Data Sources te traceren, voornamelijk rond controles op uniciteit

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
nl	Selectief bestand debuggen

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
nl	Selecteer welke bestanden u in de Debug-modus wilt plaatsen, ongeacht de instelling van het Generieke Logniveau. Alle geselecteerde bestanden worden behandeld zoals ze in de Debug-modus staan.

en	Selective Plugin Debug
nl	Selectieve plugin debuggen

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
nl	Selecteer welke Plugins u in de Debug-modus wilt plaatsen, ongeacht de instelling van het Generieke Logniveau. Alle bestanden die door deze plugin worden gebruikt, worden behandeld zoals ze in de Debug-modus staan.

en	Selective Device Debug
nl	Selectief apparaat debuggen

en	Syslog/Eventlog Item Selection
nl	Syslog/Eventlog Item Selectie

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
nl	Bij het gebruik van Syslog/Eventlog voor het loggen, de Cacti logberichten die worden doorgestuurd naar de Syslog/Eventlog.

en	Log Rotation
nl	Log retentie

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
nl	Hoeveel logbestanden wilt u bewaren? Gebruik 0 om nooit logs te verwijderen. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
nl	Internationalisering (i18n)

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
nl	Kies 'enabled' om de lokalisatie van Cactussen toe te staan. De strikte modus vereist dat de gevraagde taal ook wordt ondersteund door alle plugins die op uw systeem worden geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, wordt alles in het Engels weergegeven.

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
nl	Sta toe om automatisch de 'standaard' taal van de gebruiker te bepalen en geef deze bij het inloggen op als die taal wordt ondersteund door Cacti. Indien uitgeschakeld, zal de standaardtaal van kracht zijn totdat de gebruiker een andere taal kiest.

en	Preferred Language Processor
nl	Voorkeurstaalverwerker

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
nl	Cactussen bieden ondersteuning voor meerdere alternatieve taalvertaalprocessors. Het zal standaard de ingebouwde PHP-ondersteuning gebruiken, maar niet alle Linux-varianten bevatten ingebouwde taalondersteuning. Als deze niet is geselecteerd, kiest Cacti de eerste die wordt gevonden.

en	Client TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	The System default date format to use in Cacti.
nl	Het standaard datumformaat van het systeem om te gebruiken in Cacti.

en	The System default date separator to be used in Cacti.
nl	Het systeem standaard datumscheidingsteken voor gebruik in Cactussen.

en	Show only site specific locations
nl	Stel hier eventuele grafiekspecifieke opties in.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
nl	Heeft grafieken/gegevensbronnen gecontroleerd

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
nl	Moeten de grafieken en gegevensbronnen standaard worden gecontroleerd.

en	Enable Gradient Support
nl	Rapportage inschakelen

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
nl	Er zijn twee methoden om de grafische rechten van een gebruiker te bepalen. De eerste is 'Permissive'. Onder de instelling 'Toegestaan' heeft een gebruiker alleen toegang nodig tot de grafiek, het apparaat of het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafieken die op hem van toepassing zijn. Onder 'Restrictief' moet de gebruiker toegang hebben tot de grafiek, het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Device Based
nl	Apparaatnaam

en	Graph/Data Source Creation Method
nl	Grafiek-/gegevensbroncreatiemethode

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
nl	Als deze optie is ingesteld op Eenvoudig, kunnen grafieken en gegevensbronnen alleen worden gemaakt vanuit Nieuwe grafieken. Als Geavanceerde, legacy Graph en Data Source creatie wordt ondersteund.

en	Show Form/Setting Help Inline
nl	Toon Formulier/Settingshulp Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
nl	Wanneer deze optie is aangevinkt, worden de Help voor Formulier en Instellingen inline weergegeven. Anders wordt het weergegeven wanneer u met de muis over de helpknop zweeft.

en	Local Page Help Only
nl	Hulp vragen

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Data Source Preservation Preset
nl	Grafiek-/gegevensbroncreatiemethode

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
nl	Indien ingeschakeld, stelt Cacti het keuzerondje in om gerelateerde gegevensbronnen van een grafiek te verwijderen bij het verwijderen van grafieken. Opmerking: Cacti staat het verwijderen van gegevensbronnen niet toe als ze in andere grafieken worden gebruikt.

en	Graphs Auto Unlock
nl	Grafiek koppelregels

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
nl	Indien ingeschakeld, zal Cacti grafieken niet vergrendelen. Dit maakt een snellere handmatige wijziging van gegevensbronnen met betrekking tot een grafiek mogelijk.

en	Hide Cacti Dashboard
nl	Verberg Cactussen Dashboard

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
nl	Voor gebruik met de externe linkondersteuning van Cacti. Met deze instelling kunt u het Cacti Dashboard verbergen, zodat u alleen uw eigen pagina kunt weergeven.

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
nl	Sommige interfaces van Cacti ondersteunen Drag-N-Drop. Indien aangevinkt, wordt deze optie ingeschakeld. Opmerking: Voor visueel gehandicapte gebruikers kan deze optie uitgeschakeld zijn.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
nl	Details gebruikersaccount

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
nl	Succes - Token

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
nl	Activeer plugin

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
nl	Pakketbestanden

en	Author Name
nl	Auteur

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe gebruikersaccounts.

en	Author Email Address
nl	Vanaf e-mailadres

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
nl	SMTP Security

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
nl	Wanneer deze optie is aangevinkt, worden alle pogingen om toegang te krijgen tot Cacti omgeleid naar HTTPS om een hoge mate van beveiliging te garanderen.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
nl	Sta onveilige JavaScript-aanroepen () toe

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
nl	Bepaalde Cacti-plug-ins vereisen het gebruik van onveilige JavaScript-aanroepen (). Als je deze optie selecteert, zijn ze toegestaan in Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
nl	Alternatieve bronnen voor inhoudsbeveiliging

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
nl	Ruimte afgebakende domeinnamen die toegankelijk zijn buiten de webserver zelf. Dit is belangrijk voor gebruikers die ervoor kiezen om een CDN of hostingsite te gebruiken. Bronnen kunnen bijvoorbeeld jokertekens bevatten: *.mijndomein.com, of een protocol, bijvoorbeeld: https://*.voorbeeld.com. Deze alternatieve bronnen bevatten alleen de typen afbeeldingen, CSS en JavaScript.

en	Remote Agent
nl	Time-out agent op afstand

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
nl	SMTP poort

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
nl	De hoeveelheid tijd, in seconden, die de Central Cacti webserver zal wachten op een antwoord van de Remote Data Collector om diverse Apparaatinformatie te verkrijgen alvorens af te zien van het verzoek. Op Apparaten die zijn gekoppeld aan andere gegevensverzamelaars dan de Centrale Cactus Gegevensverzamelaar, moet de Externe Agent worden gebruikt om informatie over het Apparaat te verzamelen.

en	Logging Level
nl	Logging

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
nl	Automatische Grafiekaanmaak inschakelen

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
nl	Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal Cacti Automation niet actief een grafiek maken. Dit is handig wanneer u de instellingen van het apparaat aanpast om te voorkomen dat u telkens wanneer u een object opslaat nieuwe grafieken maakt. Het handmatig inroepen van de automatiseringsregels blijft mogelijk.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
nl	Inschakelen van automatische creatie van bomenitems

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
nl	Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal Cacti Automation niet actief een boompje maken. Dit is handig bij het aanpassen van de instellingen van het apparaat of de grafiek om te voorkomen dat u telkens wanneer u een object opslaat, nieuwe boom-items maakt. Het handmatig inroepen van regels blijft mogelijk.

en	Automation Notification To Email
nl	Automatiseringsmelding naar e-mail

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
nl	Het e-mailadres voor het verzenden van e-mailberichten over automatisering, indien niet gespecificeerd op het niveau van het automatiseringsnetwerk. Als dit veld, of de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti de Primary Cacti Admins Email account gebruiken.

en	Automation Notification From Name
nl	Automatiseringsmelding van naam

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
nl	De naam van de e-mail die gebruikt moet worden voor Automatiseringsmeldingen E-mails naar, indien niet gespecificeerd op het niveau van het Automatiseringsnetwerk. Als dit veld, of de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti het systeem standaard From Name gebruiken.

en	Automation Notification From Email
nl	Automatiseringsmelding via e-mail

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
nl	Het e-mailadres dat gebruikt moet worden voor de Automatiseringsmelding E-mails naar, indien niet gespecificeerd op het niveau van het Automatiseringsnetwerk. Als ofwel dit veld, ofwel de Automation Network waarde leeg wordt gelaten, zal Cacti het standaard systeem From Email Address gebruiken.

en	Graph Template Defaults
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Graph Template Test Data Source
nl	Grafiek, data bron

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
nl	Schakel dit selectievakje in als u de gegevensbronnen wilt testen voordat ze worden gemaakt voor nieuwe en nieuw geïmporteerde grafieksjablonen. Als Testgegevensbronnen zijn ingeschakeld en de gegevensbron geen geldige gegevens retourneert, wordt de grafiek niet gemaakt. Deze instelling is belangrijk als u een algemenere apparaatsjabloon wilt hebben die meer grafieksjablonen kan bevatten die selectief kunnen worden toegepast, afhankelijk van de kenmerken van het apparaat zelf. Opmerking: als u een langlopend script als gegevensbron hebt, neemt de tijd om grafieken te maken toe.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
nl	Het standaard beeldformaat dat voor alle nieuwe grafieksjablonen moet worden gebruikt.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
nl	De standaard grafiekbreedte die moet worden gebruikt voor alle nieuwe grafieksjablonen.

en	The default Device Template used on all new Devices.
nl	De standaard apparaatsjabloon die op alle nieuwe apparaten wordt gebruikt.

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
nl	Het standaardaantal Device Threads. Dit is alleen van toepassing bij gebruik van de Spine Data Collector.

en	%s Thread
nl	%d Thread

en	%s Threads
nl	%d Threads

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
nl	De standaard Re-index methode om te gebruiken voor alle Data Queries.

en	Default Interface Speed
nl	Standaard grafiek type

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
nl	Als Cacti de snelheid van de interface niet kan bepalen door ifSpeed of ifHighSpeed die niet wordt ingesteld of nul is, welke maximumwaarde wenst u dan op de resulterende RRDfiles.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults

en	Privacy Passphrase (v3)
nl	Privacy wachtwoord (v3).

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
nl	Standaard SNMP v3 Engine Id voor alle nieuwe apparaten. Laat dit veld leeg om de SNMP Engine ID te gebruiken die is gedefinieerd per SNMPv3 Notificatie ontvanger.

en	Availability/Reachability
nl	Beschikbaarheid/Reachability

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
nl	Standaard Beschikbaarheid/Reachability voor alle nieuwe apparaten. De methode die Cacti zal gebruiken om te bepalen of een apparaat beschikbaar is voor polling. <br><i><i>NOTE: Het is aan te raden om minimaal SNMP altijd te selecteren.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
nl	Standaard Pingpoort voor alle nieuwe apparaten. Met TCP zal Cacti proberen de poort te synchroniseren. Bij UDP vereist Cacti een succesvolle verbinding of een 'poort niet bereikbaar'-fout om te bepalen of het apparaat aanstaat of niet.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
nl	Standaard Ping Timeout waarde in milli-seconden voor alle nieuwe apparaten. De te gebruiken time-outwaarden voor Device SNMP, ICMP, UDP en TCP pinging. ICMP Pings worden naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde seconde. TCP- en UDP-verbindingstime-outs op Windows worden bestuurd door het besturingssysteem en worden daarom niet aanbevolen op Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
nl	Het aantal keren dat Cactussen proberen een apparaat te pingen voordat ze het als down markeren.

en	Failure Count
nl	Mislukkingentelling

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
nl	Het aantal pollingintervallen van een apparaat moet omlaag zijn voordat een fout wordt geregistreerd en het apparaat als omlaag wordt gemeld.

en	Recovery Count
nl	Herstel Telling

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
nl	Het aantal stemintervallen dat een Apparaat moet aanhouden voordat het Apparaat terugkeert naar een hogere status en een bericht afgeeft.

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Autocomplete Enabled
nl	Autocomplete Ingeschakeld

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
nl	In zeer grote systemen kunnen selectielijsten de gebruikersinterface aanzienlijk vertragen. Als deze optie is ingeschakeld, zal Cacti autocomplete callbacks gebruiken om de selectielijst systematisch in te vullen. Opmerking: autocomplete is met geweld uitgeschakeld op het Classic thema.

en	Autocomplete Rows
nl	Autocomplete rijen

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
nl	Het standaardaantal rijen om terug te keren van een autoaanvullen gebaseerd op een patroon dat overeenkomt met het geselecteerde patroon.

en	Autocomplete Delay
nl	Autocomplete rijen

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
nl	Minimale lengte

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
nl	De minimale breedte van de boom om mee samen te trekken.

en	Maximum Tree Width
nl	Maximale titel lengte

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
nl	De maximale breedte van de boom waarnaar moet worden uitgevouwen, waarna boomtakken op de pagina zullen scrollen.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
nl	Verwijder domeinen van vervolgkeuzemenu's van apparaten

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
nl	Wanneer u de vervolgkeuzelijsten Filter apparaatnaam bekijkt, wordt het aanvinken van deze optie verwijderd van de hostnaam naar het domein.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
nl	Grafiek-/gegevensbron-/gegevensvraaginstellingen

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
nl	De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.

en	Data Source Field Length
nl	Bronveld Lengte van het gegevensveld

en	The maximum Data Query field length.
nl	De maximale lengte van het gegevensveld.

en	Graph Creation
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
nl	Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?

en	By Template/Data Query
nl	Per sjabloon/gegevensvraag

en	Default Log Tail Lines
nl	Standaard logboekstaartlijnen

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
nl	Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
nl	Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.

en	Log Tail Refresh
nl	Logboek Staart verversen

en	How often do you want the Cacti log display to update.
nl	Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.

en	Log Viewer Settings
nl	Logboekweergave-instellingen

en	Exclusion Regex
nl	Uitsluiting Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
nl	Alle strings die overeenkomen met deze regex worden uitgesloten van het gebruikersdisplay. Als u bijvoorbeeld alle logregels met de woorden 'Admin' of 'Login' wilt uitsluiten, typt u '(Admin ||||Login)'.

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
nl	Wanneer een optie is aangevinkt, zullen gebruikers in staat zijn om Cacti in Real-time modus te zetten.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
nl	Deze tijdspanne wenst u te zien op de standaard grafiek.

en	Minimum Refresh Interval
nl	Vernieuwingsinterval

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
nl	Dit is de minimale ondersteunde tijd tussen Graph-updates. Deze waarde wordt ook gebruikt om bepaalde RRDfile-attributen in te stellen. Als u een apparaat hebt dat gegevens in de cache opslaat en geen realtime updates biedt, moet u mogelijk het standaard minimale vernieuwingsinterval verhogen om te voorkomen dat grafieken met gaten worden gemaakt.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
nl	Dit is de locatie, op de webserver waar de RRDfiles en PNG bestanden worden gecached. Deze cache wordt beheerd door de poller. Zorg ervoor dat je de juiste lees- en schrijfrechten hebt op deze map

en	RRDtool Graph Options
nl	Grafiek opties

en	Custom Watermark
nl	Aangepaste data

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
nl	Tekst geplaatst in het midden onderaan elke grafiek.

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
nl	Te gebruiken bij het formatteren van |date_time| op een grafiek

en	Disable RRDtool Watermark
nl	RRDtool grafiek watermerk

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
nl	Op voorwaarde dat uw RRDtool-versie dit ondersteunt, kunt u de RRDtool-advertentie op uw grafieken uitschakelen door deze optie aan te vinken.

en	How do you wish fonts to be handled by default?
nl	Hoe wilt u dat lettertypen standaard worden behandeld?

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
nl	Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van Thema-gebaseerde fontcontrole, kan de Pangon font-config lettertypenaam worden gebruikt voor alle grafieken. Optioneel kunt u blanco laten en de lettertype-instellingen per object instellen.

en	Enter Valid Font Config Value
nl	Voer geldige lettertypeconfiguratiewaarde in

en	Business Hours Settings
nl	Gebruikersinstellingen

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
nl	%d Weken

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
nl	Maximum aantal rijen per pagina

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
nl	Als u het pollingproces volledig wilt stoppen, schakelt u dit vakje uit.

en	SNMP Agent Support Enabled
nl	SNMP-agentondersteuning ingeschakeld

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
nl	Als deze optie is aangevinkt, zal Cacti SNMP Agent tabellen vullen met Cacti apparaat- en systeeminformatie. Het stelt de SNMP Agent zelf niet in staat.

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
nl	Het type poller te gebruiken. Deze instelling wordt van kracht bij het volgende pollinginterval.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
nl	Het pollinginterval in gebruik. Deze instelling beïnvloedt hoe vaak RRD-files worden gecontroleerd en bijgewerkt. NOTE: Als u deze waarde wijzigt, moet u de poller cache opnieuw vullen. Als u dit niet doet, kunnen er gegevens verloren gaan.

en	Cron/Daemon Interval
nl	Cron interval

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
nl	De frequentie waarmee de Cacti datacollector wordt gestart. U kunt crontab, een geplande taak (voor Windows) of de cactid systemd-service gebruiken om het starten van de Cacti-gegevensverzamelaar te regelen. Raadpleeg het bestand README.md in de servicedirectory voor instructies over het gebruik van de cactid-daemon.

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
nl	Als u voor deze optie kiest, zal Cacti proberen de belasting van elk pollerproces te verdelen door de polleritems gelijkmatig over het proces te verdelen.

en	Debug Output Width
nl	Debug Outputbreedte

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
nl	Als u deze optie kiest, zal Cacti controleren op uitvoer die de mogelijkheid van Cacti's om het op te slaan overschrijdt en een waarschuwing geven wanneer het het het vindt.

en	Disable increasing OID Check
nl	Toenemende OID-controle uitschakelen

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
nl	Bedieningselementen voor het uitschakelen van de controle op het verhogen van de OID tijdens het lopen van de OID-boom.

en	Remote Agent Timeout
nl	Time-out agent op afstand

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
nl	SNMP Bulkwalk Fetch Grootte

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
nl	Hoeveel OID's moeten er per snmpbulkwalk aanvraag worden teruggestuurd? Voor apparaten met grote SNMP-bomen zal het vergroten van deze grootte de herindexering van de prestaties ten opzichte van een WAN verhogen.

en	SNMP Get OID Limit
nl	SNMP get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
nl	Het standaard maximum aantal SNMP Get OID's dat moet worden uitgegeven per snmpget-verzoek. Voor apparaten wordt deze instelling beheerd op apparaatniveau. Gebruik deze instelling alleen wanneer u Cacti's SNMP API native in uw scripts of plug-ins gebruikt.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
nl	Informatie over gegevensverzamelaars

en	Poller Sync Interval

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
nl	De standaard polling sync-interval om te gebruiken bij het maken van een poller. Deze instelling heeft invloed op hoe vaak de pollers op afstand worden gecontroleerd en bijgewerkt.

en	Disable Resource Cache Replication
nl	Resource cache opnieuw opbouwen

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
nl	Standaard zal de belangrijkste Cacti Data Collector de hele website en plug-ins in een broncache opslaan. Vervolgens zullen de Remote Data Collectors periodiek thema's bijwerken met eventuele updates van de belangrijkste Cacti Data Collector. Met deze broncache kunnen externe gegevensverzamelaars in feite zelf upgraden. Als u deze optie niet wilt gebruiken, kunt u deze met deze instelling uitschakelen.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
nl	Status externe gegevensverzamelaar:

en	Invalid Data Logging
nl	Ongeldige gegevensregistratie

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
nl	Hoe wilt u dat Spine output fouten worden geregistreerd? De opties zijn dat wel: Gedetailleerd', vergelijkbaar met cmd.php logging; 'Summary', dat het aantal uitvoerfouten per apparaat weergeeft; en 'None', dat geen fouttellingen geeft.

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
nl	Het aantal gelijktijdige scriptserverprocessen dat per Spine proces moet worden uitgevoerd. Instellingen tussen 1 en 10 worden geaccepteerd. Deze parameter zal helpen als u meerdere threads en script server scripts uitvoert.

en	Script and Script Server Timeout Value
nl	Script en Script Server Timeout Waarde

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
nl	De maximale tijd dat Cacti zal wachten op een script om te voltooien. Deze time-out-waarde is in seconden

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
nl	Herindexeringsmethode

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunday
nl	Maandelijks op dag

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
nl	Legenda lettertype instellingen

en	Report Generation Timeout
nl	Time-out agent op afstand

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
nl	De maximale hoeveelheid tijd die het script voor het genereren van rapporten van Cacti kan uitvoeren zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	%s Minute
nl	%s Minuten

en	Data Source Statistics Timeout
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
nl	De maximale hoeveelheid tijd die het Cacti's Data Source Statistics-script kan uitvoeren zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	RRDChecker Timeout
nl	DNS timeout

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
nl	De maximale tijd dat een Cacti's Spikekill-script kan worden uitgevoerd zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	%s Hour
nl	%s Uren

en	Poller Commands Timeout
nl	Achtergrondopdrachten Time-out

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
nl	De maximale tijd dat het script voor achtergrondopdrachten van Cacti kan worden uitgevoerd zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	Poller Command Concurrent Processes
nl	Gelijktijdige processen

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	%d Processes
nl	%d Processen

en	Maintenance Background Generation Timeout
nl	Onderhoud Achtergrond Generatie Timeout

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
nl	De maximale tijd dat een onderhoudsscript van Cacti kan worden uitgevoerd zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	Spikekill Background Generation Timeout
nl	Spikekill Time-out voor achtergrondgeneratie

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
nl	De maximale tijd dat een Cacti's Spikekill-script kan worden uitgevoerd zonder een time-outfout te genereren en te worden gedood.

en	Data Collector Defaults
nl	Data verzamelaars

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
nl	Deze instellingen worden bijgehouden op het niveau van de gegevensverzamelaar. De waarden hier zijn alleen standaardwaarden die worden gebruikt bij het maken van een gegevensverzamelaar.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
nl	Standaard gegevensverzamelprocessen

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
nl	Het standaard aantal gelijktijdige processen dat per gegevensverzamelaar moet worden uitgevoerd. OPMERKING: Vanaf Cactus 1.2 wordt deze instelling gehandhaafd in het gegevensverzamelprogramma. Als u naar voren gaat, is deze waarde alleen een vooringestelde waarde voor de gegevensverzamelaar. Het gebruik van een hoger getal bij het gebruik van cmd.php zal de prestaties verbeteren. Prestatieverbeteringen in de wervelkolom worden het best opgelost met de parameter threads. Bij gebruik van de wervelkolom adviseren wij een lager aantal en het gebruik van schroefdraad. Gebruik bij gebruik van cmd.php niet meer dan 2x het aantal CPU-kernen.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
nl	Hoe wilt u dat Spine output fouten worden geregistreerd? De opties zijn dat wel: Gedetailleerd', vergelijkbaar met cmd.php logging; 'Summary', dat het aantal uitvoerfouten per apparaat weergeeft; en 'None', dat geen fouttellingen geeft.

en	Threads per Process
nl	Standaarddraden per proces

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
nl	De Default Threads toegestaan per proces. OPMERKING: Vanaf Cactus 1.2+ wordt deze instelling gehandhaafd in het Gegevensverzamelprogramma, en dit is gewoon de Vooraf ingestelde instelling. Het gebruik van een hoger getal bij gebruik van de wervelkolom zal de prestaties verbeteren. Zorg er echter voor dat u genoeg MySQL/MariaDB-verbindingen hebt om de volgende vergelijking te ondersteunen: verbindingen = gegevensverzamelaars * processen * (threads + scriptservers). U moet er ook voor zorgen dat u over voldoende reserveaansluitingen voor de gebruikersaansluitingen beschikt.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
nl	<blockquote><i><i>Ingebouwde authenticatie</i> - Cacti zorgt voor gebruikersauthenticatie, waarmee u gebruikers kunt aanmaken en rechten kunt geven aan verschillende gebieden binnen Cacti.<br><br><br><i>Web Basic Authenticatie</i> - Authenticatie wordt uitgevoerd door de webserver. Gebruikers kunnen automatisch worden toegevoegd of aangemaakt bij de eerste login als de Sjabloongebruiker is gedefinieerd, anders worden de gedefinieerde gastrechten gebruikt.<br><br><br><i><i>LDAP-authenticatie</i> - Maakt authenticatie tegen een LDAP-server mogelijk. Gebruikers worden automatisch aangemaakt bij de eerste login als de Sjabloongebruiker is gedefinieerd, anders worden de gedefinieerde gastrechten gebruikt. Als de LDAP-module PHP's LDAP-authenticatie niet is ingeschakeld, verschijnt LDAP-authenticatie niet als een selecteerbare optie.<br><br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Hiermee kunnen beheerders meerdere ongelijksoortige groepen uit verschillende LDAP/AD-directories ondersteunen om toegang te krijgen tot Cacti-middelen. Net als LDAP-authenticatie is de PHP LDAP-module vereist om deze methode te gebruiken.</blockquote>

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
nl	Als een gebruiker zich authentiseert en 'Houd mij aangemeld' selecteert, wordt er een authenticatiecookie aangemaakt op de computer van de gebruiker, zodat deze ingelogd kan blijven. De authenticatiecookie vervalt na 90 dagen van niet-gebruik.

en	Primary Admin
nl	Primaire Admin

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
nl	De naam van de primaire administratieve account die automatisch e-mails ontvangt wanneer het Cacti-systeem problemen ondervindt. Om deze e-mails te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat uw e-mailinstellingen correct zijn en dat het beheeraccount een e-mailadres heeft dat is ingesteld.

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
nl	De naam van de gastgebruiker voor het bekijken van grafieken; is standaard 'Geen gebruiker'.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe Web Basic en LDAP gebruikers; is standaard 'gast'. Deze gebruikersaccount zal worden uitgeschakeld vanaf het moment dat het wordt geselecteerd.

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
nl	Een account wordt na deze vele minuten automatisch ontgrendeld. Zelfs als het juiste wachtwoord is ingevoerd, wordt de account pas ontgrendeld nadat deze tijdslimiet is bereikt. Maximaal 1440 minuten (1 dag)

en	2FA Timeout
nl	Timeout

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
nl	Drempel

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
nl	Web basic authenticatie

en	Basic Auth Login Failure Message
nl	Basic Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
nl	Als er bij het gebruik van basisverificatie problemen zijn met het toewijzen van de gebruikersnaam aan een geldig Cacti-account, wordt het hier opgenomen bericht aan gebruikers weergegeven. Het kan zowel tekst als HTML bevatten.

en	Basic Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
nl	Als u basisverificatie gebruikt en als het basisaccount moet worden vertaald naar een ander inlogaccount, kunt u hier een CSV-bestand specificeren om het basisaccount toe te wijzen aan het gewenste inlogaccount.

en	Local Account Complexity Requirements
nl	Vereisten voor lokale rekeningcomplexiteit

en	This is minimal length of allowed passwords.
nl	Dit is de minimale lengte van toegestane wachtwoorden.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
nl	Force Complexiteit op oude wachtwoorden

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
nl	Dit vereist alle oude wachtwoorden om ook bij het inloggen aan de nieuwe complexiteitseisen te voldoen. Als dit niet het geval is, zal het een wachtwoordwijziging afdwingen.

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
nl	Dit is het maximum aantal dagen voordat inactieve accounts worden uitgeschakeld. De Admin account is uitgesloten van dit beleid.

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
nl	Dit is het maximum aantal dagen voordat een wachtwoord verloopt.

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
nl	Onthoud dit aantal oude wachtwoorden en sta het hergebruik ervan niet toe.

en	Account Email Notification
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Send email to new user
nl	Sendmail opties

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	URL Linking
nl	URL Koppeling

en	Server Base URL
nl	Server Basis URL

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
nl	Dit is de server locatie die gebruikt zal worden voor links naar de Cacti site.

en	Emailing Options
nl	Opties voor e-mailen

en	Notify Primary Admin of Issues
nl	Primaire administratie van problemen op de hoogte brengen

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
nl	In gevallen waarin de Cactus-server problemen ondervindt, moet de primaire beheerder per e-mail op de hoogte worden gebracht? De primaire beheerdersaccount van de Cacti-gebruikersaccount wordt gespecificeerd onder het tabblad Authenticatie op de instellingenpagina van Cacti. Het wordt standaard op de 'admin'-account gezet.

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
nl	Dit is een e-mailaccount dat wordt gebruikt voor het verzenden van een testbericht om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
nl	De mailserver inpikken voordat ik een test e-mail verstuur?

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
nl	Dit is het aantal karakters dat wordt toegestaan voordat een regel in de e-mail automatisch wordt ingepakt. (0 = uitgeschakeld)

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
nl	Dit is het pad om e-mail te versturen op uw server. (Alleen gebruikt als Sendmail is geselecteerd als Mail Service)

en	Default Graph Image Format
nl	Standaardgrafiekformaat afbeelding

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
nl	Bij het maken van een nieuw rapport, welk beeldtype moet worden gebruikt voor de inline grafieken.

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
nl	De maximale grootte van het e-mailbericht inclusief alle bijlagen.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
nl	Poller Logging Level voor Cactierapportage

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
nl	Welk detailniveau wilt u naar het logbestand sturen. WAARSCHUWING: Als u een andere status dan NONE of LOW laat staan, kan uw schijfruimte snel uitgeput raken.

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
nl	Activeer code tweak voor de specifieke behandeling van Lotus Notes Mail Clients.

en	Internet Proxy Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Internet Proxy Address
nl	Voer het locatie adres in

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	On-demand RRD Update Settings
nl	On-demand RRD Update instellingen

en	Enable On-demand RRD Updating
nl	On-demand RRD Updaten op aanvraag inschakelen

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
nl	Moet Boost op verzoek RRD updating in Cacti mogelijk maken? Als u deze functie uitschakelt, wordt deze wijziging pas na de volgende pollingcyclus van kracht. Wanneer u externe gegevensverzamelaars hebt, moeten deze instellingen zijn ingeschakeld.

en	System Level RRD Updater
nl	Systeemniveau RRD Updater

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
nl	Voordat RRD On-demand Update kan worden gewist, moet een pollerloop altijd worden uitgevoerd.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
nl	Hoe vaak moet Boost Update Alle RRD's

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
nl	Wanneer u de boost inschakelt, worden uw RRD bestanden alleen bijgewerkt wanneer ze door een gebruiker worden opgevraagd, of wanneer deze periode is verstreken.

en	Number of Boost Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
nl	Als de boost output tabel deze grootte overschrijdt, zal er in records een update plaatsvinden.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
nl	Maximale gegevensbron-items per pass

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
nl	Om de prestaties te optimaliseren, moet de boost RRD updater weten hoeveel Data Source Items in één keer moeten worden opgehaald. Zorg ervoor dat u de grafische prestaties tijdens grote updates niet te hoog instelt, omdat dit ten koste kan gaan van de grafische prestaties tijdens grote updates. Als u tijdens het bijwerken van een update te maken krijgt met grafieken of enquêtes, verlaagt u dit aantal. De standaardwaarde is 50000.

en	Maximum Argument Length
nl	Maximale Argumentenlengte

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
nl	Wanneer een boost updatecommando's naar RRDtool stuurt, mag deze niet langer zijn dan de maximale Argumentenlengte van het besturingssysteem. Dit varieert per besturingssysteem en kernelniveau. Bijvoorbeeld: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22--- <= 131072, Linux 2.6.23++ onbeperkt

en	Memory Limit for Boost and Poller
nl	Geheugenlimiet voor Boost en Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
nl	De maximale hoeveelheid geheugen voor de Cacti Poller en Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
nl	Maximale RRD Update Script Looptijd

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
nl	Als de boost poller deze runtime verlaat, wordt er een waarschuwing in het cactielogboek geplaatst,

en	Enable Direct Population of Boost Table
nl	Directe populatie van poller_output_boost tabel inschakelen

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
nl	Maakt het mogelijk om records direct in de boost van de polleruitgang in te voegen, met als resultaat een tijdsbesparing van 25% in elke pollcyclus.

en	Enable Boost Debugging
nl	Activeer plugin

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
nl	Geef de locatie op waar Boost uw afbeeldingsbestanden moet plaatsen. Deze bestanden worden automatisch gezuiverd door de poller wanneer ze verlopen.

en	Data Sources Statistics
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
nl	Moeten voor dit Cacti-systeem gegevensbronstatistieken worden verzameld?

en	Data Collection Method
nl	Data verzameling

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
nl	Statistieken opschonen

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	How frequent should Daily Stats be updated?
nl	Hoe vaak moeten Daily Stats worden bijgewerkt?

en	Hourly Average Window
nl	Gemiddeld uurgemiddelde venster

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
nl	Het aantal opeenvolgende uren dat het uurgemiddelde vertegenwoordigt. Houd er rekening mee dat een te hoge instelling kan leiden tot zeer grote geheugentabellen

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
nl	Hoe laat moeten de week-, maand- en jaargegevens worden bijgewerkt? Formaat is HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
nl	Geheugenlimiet voor gegevensbronstatistieken Gegevensverzamelaar

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
nl	De maximale hoeveelheid geheugen voor de Cacti Poller en Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
nl	Data opslag instellingen

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
nl	RRDfile Cleaner

en	Enable RRDfile Check
nl	Activeer regel

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
nl	Moeten voor dit Cacti-systeem gegevensbronstatistieken worden verzameld?

en	Number of RRDfile Check Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	Check Frequency
nl	Frequentie

en	How frequent should RRD be checked ?
nl	Hoe vaak moeten Daily Stats worden bijgewerkt?

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
nl	Kies of RRD's lokaal worden opgeslagen of worden behandeld door een externe RRDtool proxy server.

en	Structure RRDfile Paths
nl	Gestructureerde RRD paden

en	Enable Structured Paths
nl	Gestructureerde RRD paden

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
nl	Directorie gevonden

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
nl	Apparaat

en	Device ID/Data Query ID
nl	Verwijder data query

en	Device Hash/Device ID
nl	Apparaatnaam

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
nl	De DNS hostnaam of IP-adres van de RRDtool proxy server.

en	RSA Fingerprint
nl	RSA Vingerafdruk

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
nl	De vingerafdruk van de huidige openbare RSA-sleutel die de proxy gebruikt. Dit is nodig om een betrouwbare verbinding tot stand te brengen.

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
nl	Als zowel de hoofd- als de back-upproxy te ontvangen zijn, kan met deze optie alle verzoeken tegen RRDtool worden verspreid.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
nl	De DNS hostnaam of het IP-adres van de RRDtool back-up proxyserver als de proxy in MSR-modus draait.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
nl	TCP-poort voor gecodeerde communicatie met de back-upproxy.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
nl	De vingerafdruk van de huidige openbare RSA-sleutel die de backup proxy gebruikt. Dit was nodig om een betrouwbare verbinding tot stand te brengen.

en	Spike Kill Settings
nl	Spike Kill instellingen

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
nl	Er zijn twee verwijderingsmethoden. De eerste, Standaardafwijking, verwijdert elk monster dat een X aantal standaardafwijkingen ten opzichte van het gemiddelde van de monsters is. De tweede methode, Variantie, verwijdert een monster dat X% meer is dan het Variantiegemiddelde. De Variantie methode houdt rekening met een bepaald aantal 'uitbijters'. Dit zijn uitzonderlijke monsters, zoals de piek, die moeten worden uitgesloten van de berekening van het variantiegemiddelde.

en	Variance Based w/Outliers Removed
nl	Variantie gebaseerd op w/Outliers Verwijderd

en	Replacement Method
nl	Vervangingsmethode

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
nl	Er zijn drie vervangingsmethoden. De eerste methode vervangt de piek door het gemiddelde van de betreffende gegevensbron. De tweede methode vervangt de spike door een 'NaN'. De laatste vervangt de spike door de laatst bekende goede waarde die is gevonden.

en	NaN's

en	Last Known Good
nl	Laatst bekend goed

en	Number of Standard Deviations
nl	Aantal standaardafwijkingen

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
nl	Elke waarde die zo veel standaarddeviaties boven het gemiddelde is, wordt uitgesloten. Een groot aantal zal afhankelijk zijn van het soort gegevens waarop wordt gewerkt. Wij adviseren een getal niet lager dan 5 standaardafwijkingen.

en	Variance Percentage
nl	Variantie Percentage

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het percentage boven het aangepaste gemiddelde van de steekproef nadat de uitschieters uit de steekproef zijn verwijderd. Bijvoorbeeld, een variantiepercentage van 100% op een aangepast gemiddelde van 50 zou elk monster boven de hoeveelheid van 100 uit de grafiek verwijderen.

en	Variance Number of Outliers
nl	Variantie Aantal uitschieters

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
nl	Deze waarde staat voor het aantal hoge en lage gemiddelde monsters dat uit de sample-set wordt verwijderd voordat het Variantiegemiddelde wordt berekend. Kiest u voor een uitschieter van 5, dan worden zowel de bovenste als de onderste 5 gemiddelden verwijderd.

en	Max Kills Per RRA
nl	Maximaal aantal doden per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het maximale aantal pieken dat uit een grafiek RRA kan worden verwijderd.

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het maximale aantal pieken dat uit een grafiek RRA kan worden verwijderd.

en	1 Thousand
nl	%d Thread

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
nl	Filter

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
nl	Als deze map niet leeg is, dan wordt er een back-up gemaakt van uw originele RRD-bestanden naar deze locatie.

en	Batch Spike Kill Settings
nl	Batch Spike Kill instellingen

en	Removal Schedule
nl	Verwijderingsschema

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
nl	Wilt u periodiek pieken uit uw grafieken verwijderen? Zo ja, kies dan de onderstaande frequentie.

en	Base Time
nl	Basistijd

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
nl	De basistijd voor het verwijderen van de Spike. Als u bijvoorbeeld '12:00 uur' gebruikt en u kiest één keer per dag, dan begint de batchverwijdering elke dag om ongeveer middernacht.

en	Graph Templates to Spike Kill
nl	Grafieksjablonen voor Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
nl	Bij het uitvoeren van batch spike removal worden alleen de hieronder geselecteerde sjablonen gebruikt.

en	Backup Retention
nl	Data retentie

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
nl	Wanneer SpikeKill pieken in grafieken doodt, maakt het een back-up van het RRD-bestand. Hoelang moeten deze back-upbestanden worden bewaard?

en	Default View Mode
nl	Standaardweergavemodus

en	TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
nl	Cactus Server v%s - Onderhoud

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
nl	Definieert de gewenste GUI-taal.

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
nl	Geef de titel van de grafiek weer op de pagina, zodat deze met de browser kan worden doorzocht.

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
nl	Verbergt Uitgeschakelde apparaten en grafieken bij het bekijken buiten het tabblad Console.

en	Show Device Aggregates
nl	Toon apparaateigenschappen

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
nl	Als een apparaatgegevensbron is opgenomen in een samengevoegde grafiek, laat die grafiek dan samen met andere apparaatgrafieken zien

en	Enable Horizontal Scrolling
nl	Horizontaal schuiven inschakelen

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
nl	Schakel horizontaal scrollen van tabellen in en schakel responsieve kolomzichtbaarheid uit.

en	The date format to use in Cacti.
nl	Het datumformaat om te gebruiken in Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
nl	Het datumscheidingsteken dat in Cactussen moet worden gebruikt.

en	Preview Graphs Per Page
nl	Voorbeeldgrafieken per pagina

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
nl	Het aantal grafieken dat in de previewmodus op één pagina moet worden weergegeven.

en	The default RRA to use in rare occasions.
nl	De standaard RRA te gebruiken in zeldzame gevallen.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
nl	De standaard tijdspanne die wordt weergegeven bij het bekijken van grafieken en andere tijdspecifieke gegevens.

en	Default Timeshift
nl	Standaardtijdverschuiving

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
nl	De standaard Timeshift die wordt weergegeven bij het bekijken van grafieken en andere tijdspecifieke gegevens.

en	Allow Graph to extend to Future
nl	Sta Graph toe om uit te breiden naar Future

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
nl	Laat bij het weergeven van grafieken de data van de grafiekdata uitbreiden naar de toekomst.

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
nl	De eerste dag van de week voor wekelijkse grafiekdisplays

en	Start of Daily Shift
nl	Begin van de dagelijkse dienst

en	Start Time of the Daily Shift.
nl	Starttijd van de dagelijkse dienst.

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
nl	Welke delen van de Cactussen tonen standaard Thumbnails.

en	Preview Thumbnail Columns
nl	Voorbeeld van miniatuur kolommen

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
nl	Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de modus Preview.

en	Tree View Thumbnail Columns
nl	Boomaanzicht thumbnail kolommen

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
nl	Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de boommodus.

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
nl	De standaard grafiekboom om te gebruiken bij het weergeven van grafieken in boommodus.

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
nl	Kies of u de grafieksjablonen en gegevensvragen die door een apparaat in de boomstructuur worden gebruikt, wilt uitbreiden.

en	Tree History
nl	Wachtwoord history

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
nl	Indien ingeschakeld, onthoudt Cacti uw boomgeschiedenis tussen aanmeldingen en wanneer u terugkeert naar de pagina Grafieken.

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
nl	Kies of u uw eigen aangepaste lettertypen en lettergroottes wilt gebruiken of gebruik wilt maken van de standaardinstellingen van het systeem.

en	Title Font File
nl	Titel Lettertypebestand

en	The font file to use for Graph Titles
nl	Het lettertypebestand om te gebruiken voor grafiektitels

en	Legend Font File
nl	Legend lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Legend items
nl	Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Legend items

en	Axis Font File
nl	As Lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Axis items
nl	Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Axis-items

en	Unit Font File
nl	Eenheid Lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Unit items
nl	Het lettertypebestand dat moet worden gebruikt voor grafiekeenheden

en	Realtime View Mode
nl	Realtime weergave modus

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
nl	Hoe wilt u Realtime grafieken bekijken?

en	Inline

en	System Setting
nl	Gebruikersinstellingen

en	Auto Log Out Time
nl	Automatisch uitloggen

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
nl	Alleen voor gebruikers met Console-toegang: hoe lang kan deze gebruiker ingelogd blijven voordat hij automatisch wordt uitgelogd. Houd er rekening mee dat als u meer dan een uur niet actief bent geweest, u mogelijk uw browser moet vernieuwen. Houd er ook rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft wanneer authenticatiecookies zijn ingeschakeld.

en	Remote Data Collector Status:
nl	Status externe gegevensverzamelaar:

en	Path for %s
nl	Pad voor %s

en	New Poller
nl	Nieuwe Poller

en	Cacti Install Help
nl	Actief/geinstalleerd

en	Cacti Server v%s - Maintenance
nl	Cactus Server v%s - Onderhoud

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
nl	Cactus Server v%s - Installatie Wizard

en	Refresh current page
nl	Vernieuwingsinterval

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
nl	Even geduld a.u.b. terwijl het installatiesysteem voor Cacti versie %s initialiseert. U moet JavaScript ingeschakeld hebben om dit te laten werken.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
nl	FATAL: We kunnen niet doorgaan met deze installatie. Om Cacti te installeren moet PHP op versie 5.4 of later staan.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
nl	Zie de PHP-handleiding: JavaScript Objectnotatie.

en	The php-json module must also be installed.
nl	De versie van RRDtool die u heeft geïnstalleerd.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
nl	Zie de PHP-handleiding: Uitschakelfuncties.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
nl	De shell_exec() en/of exec() functies zijn momenteel geblokkeerd.

en	Display Graphs from this Aggregate
nl	Grafieken van dit aggregaat weergeven

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
nl	De grafieken die voor de onderstaande geaggregeerde grafiek zijn gekozen, vertegenwoordigen grafieken uit meerdere grafieksjablonen. Aggregate biedt geen ondersteuning voor het maken van Aggregate Graphs uit meerdere Graph Templates.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
nl	De grafieken die voor de geaggregeerde grafiek zijn gekozen, gebruiken geen grafieksjablonen. Aggregate ondersteunt geen ondersteuning voor het maken van Aggregate Graphs van niet-gememplateerde grafieken.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
nl	U moet ten minste één grafiek selecteren om aan een rapport toe te voegen.

en	GPrint
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	Aggregate Items are not modifiable
nl	Geaggregeerde items zijn niet te wijzigen

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
nl	Overeenkomende objecten [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
nl	Er zijn geen objecten die aan deze regel voldoen.

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Resulting Branch
nl	Resulterende tak

en	Show Matching Device SQL Query
nl	Geen overeenkomende apparaten

en	Show Matching Objects SQL Query
nl	Overeenkomende objecten

en	No Graph Creation Criteria
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
nl	Propageren Verandering

en	Search Pattern
nl	Patroon zoeken

en	Replace Pattern
nl	Patroon vervangen

en	No Tree Creation Criteria
nl	Criteria voor het aanmaken van een menuitem

en	Create Tree Rule (Device)
nl	Boomregel (apparaat) maken

en	Create Tree Rule (Graph)
nl	Boomregel maken (grafiek)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
nl	Regelitem [wijzig regelitem voor %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
nl	Regelpost [nieuw regelitem voor %s: %s].

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
nl	FOUT: IP-bereiken in de vorm van bereik1-bereik2 worden niet langer ondersteund.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
nl	Geen bestand geselecteerd

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
nl	Importeren

en	Updated
nl	Bijwerken

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
nl	Automatisering SNMP opties

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
nl	Automatisering SNMP opties

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
nl	Onbekend template

en	Automation Network Rule '%s' %s!
nl	Standaard Automatiseringsnetwerk

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
nl	Template beleid

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
nl	ERROR: Apparaat-ID is blanco

en	ERROR: Device[
nl	ERROR: Apparaat[

en	No session
nl	Sessie

en	Web Basic
nl	Web Basis

en	Device:(Hide Disabled)
nl	Apparaat is uitgeschakeld

en	Graph:(%s%s)
nl	Grafiek:

en	Device:(%s%s)
nl	Appara(a)t(en)

en	Template:(%s%s)
nl	Templates

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
nl	Apparaattemplate

en	Device+Template:(%s%s)
nl	Apparaattemplate

en	Restricted By:
nl	Beperkt

en	Granted By:
nl	Toegang verleend

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! Login Disabled.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Access Denied! Login Failed.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
nl	LDAP zoekfoutmelding: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
nl	LDAP foutmelding: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
nl	Toegang geweigerd! Geen wachtwoord verstrekt door gebruiker.

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! Login failed.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Reset password
nl	Nieuw wachtwoord

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
nl	Uw Cacti-beheerder heeft complexe wachtwoorden voor aanmeldingen geforceerd en uw huidige Cacti-wachtwoord komt niet overeen met de nieuwe vereisten. Daarom moet u nu uw wachtwoord wijzigen.

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
nl	Cacti log leeggemaakt

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
nl	Verificatie was eerder niet ingesteld. Geprobeerd om lokale authenticatie in te stellen, maar er is geen beheerdersaccount gevonden.

en	ERROR: Unable to find user
nl	Kan gebruikers DN niet vinden

en	2FA failed to be disabled
nl	Filter toepassen op tabel

en	2FA is now disabled
nl	Pad is niet beschrijfbaar

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
nl	Verifieer verwijdering

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
nl	%d MBytes

en	%s KBytes
nl	%s GBytes

en	%s Bytes
nl	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
nl	%s - WEBUI OPMERKING: Cactielogboek gewist van de webbeheerinterface.

en	- Admin Filter active
nl	- Admin Filter actief

en	- Admin Unfiltered
nl	- Admin Ongefilterd

en	- Admin view
nl	- Admin bekijken

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
nl	Logboek [Totaal aantal regels: %d %s - Filter actief]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
nl	Logboek [Totaal aantal lijnen: %d %s - ongefilterd]

en	Head Lines
nl	%d Regels

en	Expand Log
nl	Apparaten uitklappen

en	Expand
nl	Apparaten uitklappen

en	System Default
nl	Stel in als standaard

en	Raw Log
nl	Logboek Bekijken

en	Warnings++
nl	Waarschuwingen

en	Errors++
nl	Foutmeldingen

en	AutoM8
nl	Automatisch

en	Non Stats
nl	Niet vermeld

en	Device Up/Down
nl	Gebruikt door apparaten

en	Recaches
nl	komt overeen

en	Security Issues
nl	Beveiliging

en	Matches
nl	komt overeen

en	Does Not Match
nl	Wachtwoorden komen niet overeen

en	Automation Execution for Data Query complete
nl	Automatiseringsuitvoering voor datavraag compleet

en	Plugin Hooks complete
nl	Plugin Haken compleet

en	Running Data Query [%s].
nl	Lopende gegevensvraag [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
nl	Gevonden Type = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
nl	Onbekend Type = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
nl	WAARSCHUWING: Sorteer veldassociatie is veranderd. Er kunnen zich problemen voordoen bij het opnieuw in kaart brengen!

en	Update Data Query Sort Cache complete
nl	Update Data Query Sorteer Cache compleet

en	Found %s Local Data ID's to Verify
nl	%s tabellen gevonden om te converteren

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
nl	Indexwijziging gedetecteerd! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
nl	Indexverwijdering gedetecteerd! VorigeIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
nl	Indexverwijdering gedetecteerd! VorigeIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
nl	Index Associatie met lokale gegevens compleet

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
nl	Gevonden Gewijzigde%s en%s zwevende lokale gegevens-ID's gevonden om opnieuw toe te wijzen.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
nl	Grafieken opnieuw toewijzen aan hun nieuwe indexen

en	Done updating Data Source Title Cache
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Done updating Graph Title Cache
nl	Klaar met het updaten van de Graph Title Cache

en	Index Association with Local Data complete
nl	Index Associatie met lokale gegevens compleet

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
nl	Update Re-Index Cache compleet. Er waren

en	Update Poller Cache for Query complete
nl	Update Poller Cache voor query compleet

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
nl	Geen indexwijzigingen gedetecteerd, overslaan van Re-Index en Poller Cache Re-populatie

en	Automation Executing for Data Query complete
nl	Automatiseringsuitvoering voor datavraag compleet

en	Plugin hooks complete
nl	Plugin haken compleet

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
nl	Controleren of er sprake is van een wijziging in het veld sorteren. Geen veranderingen gedetecteerd.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
nl	Gedetecteerd nieuw sorteerveld: "%s" Oud sorteerveld "%s".

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
nl	ERROR: Nieuw sorteerveld niet geschikt. Veld sorteren verandert niet.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
nl	Nieuw sorteerveld gevalideerd. Sorteerveld worden bijgewerkt.

en	Found data query XML file at '%s'
nl	Gevonden gegevens opvragen XML-bestand bij '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
nl	Fout bij het parseren van een XML-bestand in een array.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
nl	Ongeldig veld <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
nl	Moet <richting>input</richting> of <richting>input-output</richting> velden alleen bevatten

en	Data Query returned no indexes.
nl	ERROR: Data Query leverde geen indexen op.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
nl	<arg_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' niet ondersteund

en	Executing script for num of indexes '%s'
nl	Het uitvoeren van een script voor het aantal indexen '%s'.

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
nl	<arg_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' niet ondersteund

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
nl	<arg_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' geëmuleerd door het tellen van arg_index entries

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
nl	ERROR: Data Query leverde geen indexen op.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
nl	Het uitvoeren van een script voor de lijst van indexen '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
nl	Klik om de uitvoer van de gegevensvraag voor 'index' weer te geven

en	Click to show Data Query output for field '%s'
nl	Klik om de uitvoer van de gegevensvraag voor het veld '%s' te tonen

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
nl	Sorteerveld retourneerde geen gegevens. Kan niet doorgaan Re-Index.

en	Executing script query '%s'
nl	Het uitvoeren van een script query '%s'

en	Total: %f, Delta: %f, %s
nl	Totaal: %f, Delta: %f, %f, %s

en	Invalid host_id: %s
nl	Ongeldige host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
nl	Alle locaties geselecteerd

en	Failed to load SNMP session.
nl	SNMP-sessie niet geladen.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
nl	Getest bulkwandeling formaat %d met een reactie van %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
nl	De geselecteerde bulkwandeling was %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
nl	Bulk Walk-formaat opslaan op apparaat.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
nl	Bulk Walk Size is vastgesteld op %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	Het uitvoeren van SNMP krijgt voor het aantal indexen @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
nl	<oid_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' geëmuleerd door het tellen van oid_indexvermeldingen

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	SNMP-wandeling uitvoeren voor lijst van indexen @ '%s' Index Count: %s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
nl	Filteringslijst van indexen @ '%s' Index Telling: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Gefilterde index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	Filteringslijst van indexen @ '%s' Index Telling: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Gefilterde index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
nl	Fixeren van een verkeerd "methode"-veld voor "%s" omdat "rewrite_index" of "oid_suffix" is gedefinieerd

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
nl	Invoegen van indexgegevens voor het veld "%s" [waarde="%s"]

en	Located input field '%s' [get]
nl	Gelegen invoerveld '%s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
nl	Gevonden OID-herschrijfregel: 's/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
nl	oid_rewrite at OID: "%s" nieuwe OID: "%s" nieuwe OID: "%s".

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
nl	Uitvoeren van SNMP krijgen voor gegevens @ '%s' [waarde='%s']

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
nl	Het uitvoeren van SNMP krijgt voor %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
nl	Teruggezonden veld sorteren, geen gegevens. Kan niet doorgaan Re-Index voor OID[%s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
nl	Gevonden resultaat voor gegevens @ '%s' [waarde='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
nl	Instelling resultaat voor gegevens @ '%s' [toets='%s', waarde='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
nl	Overgeslagen resultaat voor gegevens @ '%s' [sleutel='%s', waarde='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
nl	Kreeg SNMP resultaat voor gegevens @ '%s' [waarde='%s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
nl	Uitvoeren van SNMP krijgen voor gegevens @ '%s' [waarde='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
nl	Gelegen invoerveld '%s' [lopen]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
nl	SNMP-wandeling voor gegevens uitvoeren @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
nl	Gevonden OCTET STRING "%s" gedecodeerde waarde: "%s".

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
nl	Gevonden item [%s='%s'] index: %s [van regexp oid waarde parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
nl	oid_rewrite at OID: "%s" nieuwe OID: "%s" nieuwe OID: "%s".

en	Update graph data query cache complete
nl	Update Data Query Sorteer Cache compleet

en	Re-Indexing Data Query complete
nl	Re-Indexing Data Query compleet

en	Unknown Index
nl	Onbekende index

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
nl	U moet een XML-uitvoerkolom selecteren voor Data Source '%s' en het selectievakje aan de rechterkant aankruisen.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
nl	Uw Grafieksjabloon heeft geen datasjablonen in gebruik. Gelieve uw Grafieksjabloon te corrigeren

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
nl	Mislukt om wachtwoord veldlengte te bepalen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
nl	Mislukt om wachtwoord veldlengte te wijzigen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord

en	Data Source ID %s does not exist
nl	Data bron bestaat niet.

en	Debug not completed after 5 pollings
nl	Debug niet voltooid na 5 stemmingen

en	Failed fields:
nl	Mislukte velden:

en	Data Source is not set as Active
nl	Gegevensbron is niet ingesteld als Actief

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
nl	RRD Folder is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
nl	RRD File is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:

en	RRDfile does not match Data Source
nl	RRD Bestand komt niet overeen met gegevensprofiel

en	RRDfile not updated after polling
nl	RRD Bestand niet bijgewerkt na polling

en	Data Source returned Bad Results for
nl	Gegevensbron retourneerde slechte resultaten voor

en	Data Source was not polled
nl	Gegevensbron is niet gepeild

en	No issues found
nl	Geen problemen gevonden

en	RRDfile not created yet
nl	RRD Bestand niet bijgewerkt na polling

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
nl	Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
nl	Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
nl	PHP informatie

en	Message Not Found.
nl	Bericht niet gevonden.

en	Logged in a Guest
nl	Ingelogd als

en	User Community
nl	Gebruikersgemeenschap

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
nl	Fout in de mailer: Nee <b>TO</b> adres ingesteld! <br>Als u de link <i>Test Mail</i> gebruikt, stelt u de instelling <b>Alert e-mail</b> in.

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
nl	Dit is een testbericht van Cacti. Dit bericht werd verzonden om de configuratie van uw e-mailinstellingen te testen.

en	Creating Message Text...
nl	Berichttekst maken.....

en	Message Not Sent due to ping failure.
nl	Bericht Niet verzonden als gevolg van een pingstoring.

en	Since Install
nl	Installeer

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
nl	Cactussen uitgeschakeld plugin %s als gevolg van de volgende fout: %s! Zie het Cacti logbestand voor meer details.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
nl	Apparaat(en)

en	- Beta %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
nl	Synchroniseer apparaten

en	Damaged Graph
nl	%d Grafiek

en	Remote Server
nl	StdDev verwijderen

en	Get Page Help
nl	Hulp vragen

en	Time Graph View
nl	Tijdgrafiekweergave

en	Kill Spikes in Graphs
nl	Dood Spikes in grafieken

en	Current Page: %s
nl	Huidige waarde

en	Seq#

en	Consolidation
nl	Kies een of meerdere consolidatie functie(s)

en	Legend
nl	Legenda opties

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	Metric
nl	Beperkt

en	Select a Single Template
nl	Selecteer template

en	Sort Column
nl	1 Kolom

en	Sort Order
nl	Sorteren om te bestellen

en	Ascending
nl	Sorteer bomen oplopend

en	Descending
nl	Bomen sorteren aflopend

en	CF
nl	CDEF

en	Maximum
nl	Maximum aantal rijen

en	Measure

en	25th Percentile
nl	Nth Percentiel

en	50th Percentile (Median)
nl	Nth Percentiel

en	75th Percentile
nl	Nth Percentiel

en	90th Percentile
nl	Nth Percentiel

en	95th Percentile
nl	Nth Percentiel

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
nl	Data bron statistiekverzameling inschakelen

en	Variance Outliers
nl	Variantie Uitschieters

en	Kills Per RRA
nl	Doodt per RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
nl	StdDev verwijderen

en	Remove Variance
nl	Variantie verwijderen

en	Gap Fill Range
nl	De Waaier van de hiaatvulling

en	Float Range
nl	Vlotterbereik

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
nl	Droogloop StdDev

en	Dry Run Variance
nl	Droogloopvariant

en	Dry Run Gap Fill Range
nl	Vulbereik van de droogloopopening

en	Dry Run Float Range
nl	De Waaier van de drooglooppas Vlotter

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
nl	Roteer de Cacti log

en	Panels

en	Help in Developing
nl	Hulp bij het ontwikkelen

en	Donation & Sponsoring
nl	Donatie & Sponsoring

en	RRDProxy

en	Spine
nl	Ruggengraat

en	Help in Translating
nl	Hulp bij het vertalen

en	Failed to find data to copy!
nl	Geen gegevens gevonden om te kopiëren!

en	Copy operation is unavailable at this time
nl	De kopieerfunctie is op dit moment niet beschikbaar

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
nl	Sorry, uw klembord kon op dit moment niet worden bijgewerkt

en	Compact Mode
nl	Gezoemwijze

en	Dark Color Mode
nl	Ontwikkelmodus

en	Ignore System Color
nl	Kleur item

en	Light Color Mode
nl	Lijst modus

en	Passphrase matches but too short
nl	Passphrase wedstrijden maar te kort

en	Passphrase too short and not matching
nl	Passphrase te kort en niet passend

en	Passphrase length meets 8 character minimum
nl	Passphrase lengte voldoet aan minimum 8 karakters

en	Click again to take this Graph out of Realtime
nl	Klik nogmaals om deze grafiek uit Realtime te halen

en	Click to view just this Graph in Realtime
nl	Klik om alleen deze grafiek in realtime te bekijken

en	Select to Search
nl	Selecteer een bestand

en	Standard Mode
nl	Scanmodus

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
nl	Sta toe of beperk de tabelkolommen om buiten de huidige Windows-limieten te vallen.

en	Connection Successful
nl	Actie succesvol uitvoerd

en	Use System Color
nl	Kleur item

en	3rd Mouse Button
nl	3e muisknop

en	Begin with
nl	Begin met

en	Copy graph
nl	Grafiek kopiëren

en	Copy graph link
nl	Kopieer grafiek link

en	End with
nl	Einddatum

en	Zoom Mode
nl	Gezoemwijze

en	Save graph
nl	Grafiek opslaan

en	Timestamps
nl	Tijdstempels

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
nl	Uitzoomen Factor

en	Zoom Out Positioning
nl	Uitzoomen Positionering

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
nl	Versie %s %s

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
nl	Waarschuwing Niet opgeslagen formuliergegevens

en	Unsaved Changes Detected
nl	Niet-opgeslagen wijzigingen gedetecteerd

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
nl	U heeft niet opgeslagen wijzigingen op dit formulier. Als u op 'Continue' drukt, worden deze wijzigingen verwijderd. Druk op 'Annuleren' om het formulier verder te bewerken.

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
nl	Data Query Gegevensbronnen moeten worden gecreëerd door middel van %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
nl	Sla de huidige grafieken, kolommen, miniaturen, miniaturen, presets en timeshift-voorkeuren op in uw profiel.

en	Use Custom Format HTML
nl	Gebruik aangepaste HTML-indeling gebruiken

en	Format File to Use
nl	Bestand formatteren om te gebruiken

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
nl	Kies de aangepaste html wrapper en CSS-bestand om te gebruiken. Dit bestand bevat zowel html als CSS om uw rapport in te pakken. Als het meer bevat dan alleen CSS, moet je een speciale <REPORT> tag in het bestand plaatsen. Deze format tag wordt vervangen door de inhoud van het rapport. Deze bestanden bevinden zich in de map 'formaten'.

en	Image attach type
nl	Afbeelding type bijlage

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
nl	Datum/tijd verplaatst naar dezelfde tijd Morgen

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) te verwijderen.

en	Delete Report
nl	Verwijder kleur

en	Delete Reports
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
nl	Klik op 'Doorgaan' om eigenaar te worden van de volgende rapportage(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
nl	Klik op 'Doorgaan' om eigenaar te worden van de volgende rapportage(s).

en	Take Report Ownership
nl	Word eigenaar

en	Take Reports Ownership
nl	Word eigenaar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Report
nl	Dupliceer

en	Duplicate Reports
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) in te schakelen.

en	Enable Reports
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Disable Report
nl	Rapportage inschakelen

en	Disable Reports
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) direct te versturen.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) direct te versturen.

en	Send Report Now
nl	Verstuur rapport

en	Send Reports Now
nl	Verstuur rapport

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
nl	Kan geen rapport '%s' verzenden. Stel alstublieft de e-mailadressen van de bestemming in

en	Item Type to be added.
nl	Itemtype dat moet worden toegevoegd.

en	Graph Tree
nl	Grafiek Boom

en	Select a Tree to use.
nl	Selecteer een boom om te gebruiken.

en	Graph Tree Branch
nl	Grafiek Boomtak

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
nl	Selecteer een boomtak om te gebruiken voor grafieken en apparaten. Apparaten worden beschouwd als filialen.

en	Cascade to Branches
nl	Cascade naar takken

en	Should all Branch Graphs be rendered?
nl	Moeten alle kinderen filiaalgrafieken worden weergegeven?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
nl	Selecteer een apparaat om een grafiek op te geven

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
nl	Selecteer een apparaatsjabloon om te gebruiken.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
nl	Selecteer een apparaat om op te filteren of te selecteren voor grafieken in het geval van een apparaattype.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
nl	Selecteer een grafieksjabloon voor het apparaat dat moet worden gebruikt om op te filteren of selecteer grafieken in het geval van een apparaattype.

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
nl	Een Perl reguliere expressie (REGEXP) dat gebruikt wordt om grafieken te integreren in de boomstructuur.

en	The Graph to use for this report item.
nl	De grafiek om te gebruiken voor dit rapport-item.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
nl	De eindtijd van de grafiek wordt ingesteld op de geplande verzendtijd van het rapport. Dus, als u wilt dat de eindtijd op de verschillende grafieken middernacht is, zorg er dan voor dat u het rapport om middernacht verstuurt. De begintijd van de grafiek is de eindtijd min de tijdspanne van de grafiek.

en	Font Size of the Item
nl	Lettergrootte van het item

en	Details %s
nl	Details

en	Report Items %s
nl	Geen rapportage items

en	Scheduled Events %s
nl	Geplande momenten

en	Report Preview %s
nl	Rapportage voorbeeld

en	Graph: %s
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Using CSS
nl	CSS gebruiken

en	Device: %s
nl	Apparaat(en)

en	, Graph Template: All Templates
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat template

en	, Graph Template: %s
nl	Grafiek [Template: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
nl	, RegEx gebruiken: "%s"

en	Tree: %s
nl	Menu:

en	, Device: %s
nl	Apparaat(en)

en	, Branch: %s
nl	Tak:

en	Template Based
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Leaf:
nl	Blad

en	Device Template:
nl	Apparaattemplate

en	(Non Graph Template)
nl	(Niet Grafieksjabloon)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
nl	De zoekterm "%s" is niet geldig. Foutmelding is %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	Backtrack limit was exhausted!
nl	Backtrack limiet was uitgeput!

en	Recursion limit was exhausted!
nl	Recurrentielimiet was uitgeput!

en	Bad UTF-8 error!
nl	Slechte UTF-8 fout!

en	Bad UTF-8 offset error!
nl	Slechte UTF-8 offset fout!

en	Down (Thold)
nl	Download

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
nl	Validatiefout voor variabele %s met een waarde van %s. Zie onderstaande backtrace voor meer details.

en	New Graph Template: %s
nl	Grafiek [Template: %s]

en	New Data Query: %s
nl	Data query [%s]

en	Import Preview Results
nl	Preview resultaten importeren

en	Unmet Dependency:
nl	Onbevredigde afhankelijkheid:

en	Path was not writable
nl	Pad was niet beschrijfbaar

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
nl	Geen instelling van gespecificeerde %sRRDTool versie: %s

en	Invalid Theme Specified
nl	Ongeldig Thema Gespecificeerd

en	Resource is not writable
nl	Hulpbron is niet beschrijfbaar

en	PHP did not return expected result
nl	PHP heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd

en	Unexpected path parameter
nl	Onverwachte padparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
nl	Geen toepassing van gespecificeerd profiel %s != %s !

en	Failed to apply specified mode: %s
nl	Geen toepassing van de gespecificeerde modus: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
nl	Gebrekkige toepassing van bepaalde automatiseringsoverride: %s

en	Failed to apply specified cron interval
nl	Geen toepassing van een bepaald cron-interval

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
nl	Geen toepassing van het gespecificeerde automatiseringsgamma

en	No matching snmp option exists
nl	Geen bijpassende snmp-optie bestaat

en	No matching template exists
nl	Er bestaat geen bijpassend sjabloon

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
nl	De installateur kon door een onverwachte fout niet verdergaan.

en	Please report this to the Cacti Group.
nl	Gelieve dit aan de Cacti Group te melden.

en	Unknown Reason: %s
nl	Onbekende reden: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
nl	U probeert Cacti %s op een 0.6.x database te installeren. Helaas kan dit niet worden uitgevoerd.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
nl	Om verder te kunnen gaan, maak je MUST een nieuwe database, importeer je "cacti.sql" erin:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
nl	U MUST werkt dan "include/config.php" bij om naar de nieuwe database te verwijzen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
nl	OPMERKING: Uw bestaande gegevens worden niet gewijzigd, noch zullen deze gegevens of enige geschiedenis beschikbaar zijn voor de nieuwe installatie.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
nl	U heeft een nieuwe database aangemaakt, maar het 'cacti.sql' bestand nog niet geïmporteerd. Voer op de opdrachtregel het volgende uit om verder te gaan:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
nl	Deze fout kan ook worden gegenereerd als de cacti database gebruiker niet over de juiste rechten op de Cacti database beschikt. Zorg ervoor dat de gebruiker van de Cacti-database de mogelijkheid heeft om SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX op de Cacti database.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
nl	U MUST importeert ook MySQL TimeZone-informatie in MySQL en verleent de Cacti gebruiker SELECT toegang tot de mysql.time_zone_name tabel

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
nl	Voer op Linux/UNIX het volgende uit als 'root' in een shell:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
nl	Voer vervolgens het volgende uit binnen MySQL als beheerder:

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
nl	Deze versie van Cacti (%s) lijkt geen geldige versiecode te hebben, neem contact op met het Cacti Development Team om er zeker van te zijn dat dit de kern vormt. Als je deze fout in een release ziet, breng dan onmiddellijk een rapport uit op GitHub

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
nl	Dit proces leidt u door de stappen voor het upgraden van versie '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
nl	Tevens, als dit een upgrade is, zorg ervoor dat u de upgrade informatie heeft gelezen.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
nl	Het wordt NIET aanbevolen om te downgraden aangezien de structuur van de database inconsistent kan zijn.

en	Select default theme:
nl	Selecteer het standaardthema:

en	PHP - Recommendations (%s)
nl	PHP - Aanbevelingen

en	PHP Recommendations (
nl	PHP-aanbevelingen

en	PHP Binary
nl	PHP binary locatie

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
nl	De binaire PHP-locatie is niet geldig en moet worden bijgewerkt.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
nl	Werk de waarde path_php_binary bij in de tabel met instellingen.

en	Restart Required
nl	Verplicht

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
nl	PHP - Module-ondersteuning (vereist)

en	PHP - Module Support (Optional)
nl	PHP - Module-ondersteuning (optioneel)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
nl	De volgende PHP-uitbreidingen worden aanbevolen en moeten worden geïnstalleerd voordat u verdergaat met de installatie van uw Cacti. OPMERKING: Als u van plan bent om SNMPv3 met IPv6 te ondersteunen, moet u de php-snmp-module op dit moment niet installeren.

en	MySQL - TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	MySQL - Settings
nl	MySQL - Instellingen

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
nl	In het geval van problemen is het ten zeerste aan te raden om de cache van uw browser te wissen, uw browser te sluiten en vervolgens te heropenen (niet alleen het tabblad Cacti staat aan) en opnieuw te proberen, voordat u een probleem aankaart bij The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
nl	In zeldzame gevallen hebben we rapporten gehad van gebruikers die kleine problemen ondervinden door wijzigingen in de code. Deze problemen worden veroorzaakt doordat de browser de pre-upgrade code behoudt en hoewel we stappen hebben ondernomen om de kans hierop te minimaliseren, kan dit nog steeds gebeuren. Als je instructies nodig hebt over hoe je je browser cache te wissen, is https://www.refreshyourcache.com/ een goed startpunt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
nl	Als u na het wissen van uw cache en het opnieuw opstarten van uw browser nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen de oorzaak ervan te achterhalen.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues.
nl	U lijkt te downgraden naar een vorige versie. Databasewijzigingen voor de nieuwere versie worden niet teruggedraaid en <i>zouden problemen kunnen veroorzaken.

en	Local Database Connection Information
nl	Informatie over lokale databaseverbinding

en	Server Operating System Type: %s
nl	Type serverbesturingssysteem: %s

en	Central Database Connection Information
nl	Centrale Database Aansluiting Informatie

en	Configuration Readonly!
nl	Configuratie Alleen-lezen!

en	Configuration of Poller
nl	Configuratie van Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
nl	Uw Remote Cacti Poller informatie is niet opgenomen in uw config.php bestand. Bekijk de config.php.dist en stel de variabelen in: $rdatabase_default, $rdatabase_gebruikersnaam, enz. Deze variabelen moeten worden ingesteld en terug naar uw Primaire Cacti database server wijzen. Corrigeer dit en probeer het opnieuw.

en	Remote Poller Variables
nl	Verre Poller-variabelen

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
nl	De variabelen die moeten worden ingesteld in het config.php-bestand omvatten het volgende:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
nl	De Installateur wijst automatisch een $poller_id toe en voegt deze toe aan het config.php bestand.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
nl	Zodra alle variabelen zijn ingesteld in het config.php-bestand, moet u de $rdatabase_username ook toegang verlenen tot de hoofdserver van de Cacti database. Volg dezelfde procedure als bij elke andere Cactus. U kunt dan op de knop 'Test Connection' drukken. Als de test geslaagd is, kunt u verder gaan en de installatie voltooien.

en	Additional Steps After Installation
nl	Extra stappen na installatie

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
nl	Het is essentieel dat de Central Cacti server via MySQL kan communiceren met elke remote Cacti database server. Zodra de installatie is voltooid, moet u het externe gegevensverzamelprogramma bewerken en ervoor zorgen dat de instellingen juist zijn. U kunt dit controleren met behulp van de 'Test Connection' bij het bewerken van de Remote Data Collector.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
nl	Een of meer paden lijken onjuist te zijn en niet in staat om verder te gaan

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
nl	Deze mappen moeten na de installatie leesbaar blijven, zodat het synchronisatieproces op afstand van de Cactus ze kan bijwerken als de Main Cacti website verandert.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
nl	Voor externe pollers is het van cruciaal belang dat de paden die u regelmatig bijwerkt, inclusief de plugins, scripts en bronpaden lees-/schrijftoegang hebben, aangezien het veldgeheugen deze paden vanaf de hoofdserverinhoud moet bijwerken.

en	Potential permission issues
nl	Mogelijke vergunningsproblemen

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
nl	Zorg ervoor dat uw webserver lees/schrijftoegang heeft tot de cactusmappen die hieronder fouten tonen.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
nl	Als SELinux is ingeschakeld op uw server, kunt u dit permenant uitschakelen, of tijdelijk uitschakelen en dan de juiste permissies toevoegen met behulp van de SELinux commandoregeltools.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
nl	De gebruiker '%s' moet MODIFY toestemming hebben om lezen/schrijven mogelijk te maken.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
nl	Een voorbeeld van hoe u mapmachtigingen kunt instellen wordt hier getoond, maar het kan zijn dat u dit moet aanpassen afhankelijk van uw besturingssysteem, gebruikersaccounts en gewenste machtigingen

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
nl	Zodra de installatie het CSRF-pad heeft voltooid, moet het worden ingesteld op alleen-lezen.

en	Input Validation Whitelist Protection
nl	Inputvalidatie Whitelist Protection

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
nl	Cacti-gegevensinvoermethoden die een script aanroepen, kunnen worden misbruikt op een manier dat een niet-beheerder schade kan toebrengen aan bestanden die eigendom zijn van het poller-account en in gevallen waarin iemand de Cacti-poller als root uitvoert, het besturingssysteem kan aantasten waardoor aanvallers gebruik uw infrastructuur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
nl	Daarom is Cacti verschillende versies geleden verbeterd om Whitelist-mogelijkheden te bieden voor dit soort gegevensinvoermethoden. Hoewel dit Cacti meer grondig beveiligt, verhoogt het de hoeveelheid werk die de Cacti-beheerder nodig heeft om sjablonen en pakketten te importeren en te beheren.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
nl	De manier waarop de witte lijst werkt, is dat wanneer u voor het eerst een gegevensinvoermethode importeert, of u een gegevensinvoermethode opnieuw importeert, en het script en / of de agistrieën op welke manier dan ook veranderen, de gegevensinvoermethode en alle bijbehorende gegevensbronnen onmiddellijk worden uitgeschakeld totdat de beheerder bevestigt dat de gegevensinvoermethode geldig is.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
nl	Om identificerende gegevensinvoermethoden in deze staat te identificeren, hebben we een validatiescript in de CLI-directory van Cacti geleverd dat kan worden uitgevoerd met de volgende opties:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
nl	Deze scriptoptie zoekt naar gegevensinvoermethoden die momenteel zijn verboden en geeft details over waarom.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
nl	Deze scriptoptie heft de gegevensinvoermethoden op die momenteel zijn verbannen.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
nl	Met deze scriptoptie worden alle uitgeschakelde gegevensbronnen weer ingeschakeld.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
nl	We raden u ten zeerste aan om uw config.php bij te werken om deze functie in te schakelen door de $ input_whitelist- variabele te verwijderen en vervolgens de drie bovenstaande CLI-scriptopties uit te voeren nadat de webgebaseerde installatie is voltooid.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
nl	Vink het selectievakje hieronder aan om te bevestigen dat u deze beveiligingskwestie hebt gelezen en begrepen

en	I have read this statement
nl	Ik heb deze verklaring gelezen

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
nl	Selecteer a.u.b. het standaard Data Source Profile dat gebruikt moet worden voor polling bronnen. Dit is de maximale hoeveelheid tijd tussen scantoestellen voor informatie, dus hoe lager het pollinginterval, hoe meer werk er op de Cacti Server host wordt geplaatst. Selecteer ook het beoogde of geconfigureerde Cron-interval dat u wilt gebruiken voor gegevensverzameling.

en	Default Automation Network
nl	Standaard Automatiseringsnetwerk

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
nl	Cactussen kunnen het netwerk automatisch scannen zodra de installatie is voltooid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onderstaande netwerkbereik om het bereik van IP-adressen uit te werken dat gescand kan worden. Voor het scannen zijn vooraf gedefinieerde opties gedefinieerd, waaronder het gebruik van zowel 'publieke' als 'private' gemeenschappen.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
nl	Als uw apparaten eerst een andere set opties moeten worden gebruikt, kunt u deze hieronder definiëren en zullen ze worden gebruikt voordat de standaardwaarden worden gebruikt

en	All options may be adjusted post installation
nl	Alle opties kunnen na installatie worden aangepast

en	Additional Defaults
nl	Extra standaardinstellingen

en	Additional SNMP Options
nl	Extra SNMP-opties

en	Error Locating Profiles
nl	Fout bij het lokaliseren van profielen

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
nl	De installatie kan niet doorgaan omdat er geen profielen gevonden konden worden.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
nl	Dit kan gebeuren als je een lege database hebt en je het cacti.sql bestand nog niet hebt geïmporteerd.

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
nl	Selecteer het type sjabloon dat u wilt exporteren vanuit Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
nl	Het is niet raadzaam om sjablonen bij te werken waarin u al wijzigingen hebt aangebracht. De upgrade van de sjablonen verwijdert GEEN wijzigingen aan grafiek- en gegevenssjablonen en kan leiden tot onverwacht gedrag. Als u echter geen wijzigingen hebt aangebracht in een grafiek, gegevensquery of gegevenssjabloon, zou het opnieuw importeren van het pakket geen invloed moeten hebben. In dat geval moet u na de update 'Grafieken synchroniseren' uit de sjablonen.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
nl	Apparaat templates geven u de gelegenheid om een vaste selectie van data binnen Cacti te monitoren. Nadat u de gewenste apparaat templates heeft geselecteerd, drukt u op 'Volgende' om de installatie te voltooien. Heb geduld gedurende dit proces omdat het importeren van de apparaat templates enige minuten in beslag kan nemen.

en	Server Collation
nl	Server Verzamelen

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
nl	Uw servercollation blijkt UTF8-compliant te zijn

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
nl	Uw servercollation lijkt NIET volledig compatibel te zijn met UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
nl	Onder de sectie [mysqld] kunt u de vermeldingen 'character‑set‑server' en 'collation‑server' vinden en als volgt instellen:

en	Database Collation
nl	Databank Verzamelen

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
nl	De standaardverzameling van uw database lijkt te voldoen aan UTF8.

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
nl	Uw database wordt NIET volledig UTF8-conform weergegeven.