en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
nl	Gebruikers van deze groep de mogelijkheid bieden om aangepaste gebruikersinstellingen te behouden

en	Tree Rights
nl	Boomrechten

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de boom?

en	Graph List Rights
nl	Grafiek lijst rechten

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de grafieklijst?

en	Graph Preview Rights
nl	Grafiekpreview rechten

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de Graph Preview?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
nl	Wat moet er gebeuren als een gebruiker uit deze gebruikersgroep inlogt.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Delete User Group
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Delete User Groups
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Copy User Group
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Copy User Groups
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Group Prefix
nl	Groep voorvoegsel:

en	New Group
nl	Nieuwe groep

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Enable User Group
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Enable User Groups
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Disable User Group
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Disable User Groups
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Login Name
nl	Loginnaam

en	Membership
nl	Lidmaatschap

en	Group Member
nl	Groepsleden

en	No Matching Group Members Found
nl	Geen overeenkomende groupleden gevonden

en	Add to Group
nl	Toevoegen aan groep

en	Remove from Group
nl	Verwijder uit groep

en	Default Graph Policy for this User Group
nl	Standaardgrafiekbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Graph Template Policy for this User Group
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Tree Policy for this User Group
nl	Standaard bomenbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Members
nl	Leden

en	User Group Management [edit: %s]
nl	Gebruikersgroepbeheer [bewerken: %s]

en	User Group Management [new]
nl	Beheer van gebruikersgroepen [nieuw]

en	User Group Management
nl	Beheer van gebruikersgroepen

en	No User Groups Found
nl	Geen gebruikersgroepen gevonden

en	Show Members
nl	Toon leden

en	Clear
nl	Herstel

en	User Log Purged.
nl	Gebruikertaal

en	User Login History
nl	Gebruiker login historie

en	Deleted/Invalid
nl	Verwijderd/Ongeldig

en	Result
nl	Resultaat

en	Success - Password
nl	Succes - Pswd

en	Success - Token
nl	Succes - Token

en	Success - Password Change
nl	Succes - Pswd

en	Attempts
nl	Pogingen

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Purge
nl	Legen

en	User Logins
nl	Gebruiker logins

en	IP Address
nl	IP-adres

en	(User Removed)
nl	(Gebruiker verwijderd)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
nl	Klik op 'Volgende' om het Cacti log bestand te legen.<br><br><br>Let op: Als logging is ingesteld op Cacti en Syslog, dan zal de log informatie beschikbaar blijven in de Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Display Order
nl	Weergavevolgorde

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
nl	Log [Totaal aantal lijnen: %d - Niet overeenkomende items zijn verborgen]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
nl	Log [Totaal aantal lijnen: %d - Alle items worden getoond]

en	Clear Cacti Log
nl	Cacti log leegmaken

en	Cacti Log Cleared
nl	Cacti log leeggemaakt

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
nl	Fout: logbestand legen mislukt, geen schrijfrechten.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
nl	Fout: logbestand legen mislukt. Het bestand bestaat niet.

en	Data Query Cache Items
nl	Data Query Cache-items

en	Query Name
nl	Querynaam

en	Allow the search term to include the index column
nl	Sta toe dat de zoekterm de indexkolom bevat

en	Include Index
nl	Inclusief index

en	Field Value
nl	Veld waarde

en	Index

en	Poller Cache Items
nl	Poller gecachede items

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	Script

en	SNMP Version:
nl	SNMP versie:

en	Community:

en	OID:

en	User:
nl	Gebruiker:

en	Script:

en	Script Server:
nl	Script server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
nl	Cacti technische support pagina. Gebruikt door developers en technische supportmedewerkers om u te assisteren bij problemen met Cacti. Dit omvat controles voor configuratieproblemen.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
nl	Het Cacti Logboek slaat statistieken, fouten en andere berichten op, afhankelijk van de systeeminstellingen. Deze informatie kan worden gebruikt om problemen met de poller en de toepassing te identificeren.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
nl	Hiermee kunnen beheerders door het gebruikerslogboek bladeren. Beheerders kunnen het logboek ook filteren en exporteren.

en	Poller Cache Administration
nl	Poller Cache administratie

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
nl	Dit zijn de gegevens die aan de poller worden doorgegeven elke keer dat de poller wordt uitgevoerd. Deze gegevens worden vervolgens op hun beurt uitgevoerd/geïnterpreteerd en de resultaten worden ingevoerd in de RRD-files voor grafieken of de database voor weergave.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
nl	De Data Query Cache slaat informatie op die is verzameld uit de Data Query invoertypes. De waarden van deze velden kunnen worden gebruikt in het tekstgebied van grafieken voor legenden, verticale labels en GPRINTS en in CDEF's.

en	Rebuild Poller Cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
nl	De Poller Cache wordt opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Gebruik deze optie alleen in het geval van een databasecrash als u na de crash problemen ondervindt en de databasehersteltools al hebt uitgevoerd. Als u problemen heeft met een specifiek apparaat, kunt u dat apparaat gewoon opnieuw opslaan om de Poller Cache opnieuw op te bouwen. Er is ook een commandoregelinterface die gelijkwaardig is aan dit commando dat wordt aanbevolen voor grote systemen. NOTE: Op grote systemen kan het enkele minuten tot uren duren voordat dit commando is voltooid en moet daarom niet worden uitgevoerd vanaf de Cacti UI. Je kunt gewoon 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' draaien op de opdrachtregel voor meer informatie.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
nl	Resource cache opnieuw opbouwen

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
nl	Wanneer u meerdere gegevensverzamelaars in Cacti gebruikt, zal Cacti proberen de status van de belangrijkste bestanden op alle gegevensverzamelaars te handhaven. Dit omvat alle kern, niet-installatie gerelateerde website en plugin bestanden. Wanneer je een Resource Cache rebuild forceren, zal Cacti de lokale Resource Cache wissen, en vervolgens herbouwen bij de volgende geplande poller start. Dit zal alle externe gegevensverzamelaars ertoe aanzetten om hun website en pluginbestanden opnieuw te controleren op consistentie.

en	Boost Utilities
nl	Verhoogt nutsbedrijven

en	View Boost Status
nl	Bekijk de status van de boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
nl	Met dit menu kunt u verschillende boost-instellingen en statistieken bekijken die bij de huidige lopende Boost-configuratie horen.

en	Data Source Statistics Utilities
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Purge Data Source Statistics
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
nl	Deze menukeuze verwijdert alle bestaande gegevensbronstatistieken uit de database. Als Gegevensbronstatistieken is ingeschakeld, zullen de Gegevensbronnenstatistieken opnieuw worden verzameld bij de volgende Data Collector-pas.

en	SNMP Agent Utilities
nl	SNMPAgent Nutsbedrijven

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
nl	Dit toont alle objecten die door de SNMPAgent worden behandeld.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
nl	SNMPAgent cache opnieuw opbouwen

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
nl	De SNMP-cache wordt gewist en opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Merk op dat er nog een pollerrun nodig is om de SNMP cache volledig te herstellen.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
nl	Met dit menu kunt u de laatste gebeurtenissen bekijken die SNMPAgent heeft afgehandeld met betrekking tot de geregistreerde meldingsontvangers.

en	Cacti System Utilities
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Refresh Interval
nl	Vernieuwingsinterval

en	Overrun Warning
nl	Overschrijding Waarschuwing

en	Timed Out
nl	Time-out

en	Other
nl	Andere

en	Cannot open directory
nl	Kan de directorie niet openen

en	Directory Does NOT Exist!!
nl	Directorie bestaat NIET!!

en	Current Boost Status
nl	Huidige Boost Status

en	Boost On-demand Updating:

en	Running Processes:
nl	Lopende processen

en	Total Poller Items:
nl	Poller gecachede items

en	Total Data Sources:
nl	Totale gegevensbronnen:

en	Remaining Data Sources:
nl	Debugging Gegevensbron

en	TBD
nl	Nader te bepalen

en	Queued Boost Records:
nl	In afwachting van Boost Records:

en	Approximate in Process:
nl	Benaderend in proces:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
nl	Verhoogde opslagstatistieken

en	Database Engine:

en	Current Boost Table(s) Size:
nl	Huidige Boostabel(s) Grootte:

en	Avg Bytes/Record:
nl	Gemiddeld aantal bytes/rij:

en	%d Bytes

en	Max Record Length:
nl	Max. recordlengte:

en	Max Allowed Boost Table Size:
nl	Maximaal toegestane boost tafelgrootte:

en	Estimated Maximum Records:
nl	Geschatte maximale records:

en	Previous Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Last Start Time:
nl	Laatste starttijd:

en	Last End Time:
nl	Laatste starttijd:

en	Never Run
nl	Nooit gedraaid

en	Last Run Duration:
nl	Laatste run duur:

en	%d minutes
nl	%d minuten

en	%d seconds
nl	%d seconden

en	%0.2f percent of update frequency)
nl	%0.2f procent van update frequentie)

en	RRD Updates:

en	MBytes
nl	Megabytes

en	Peak Poller Memory:
nl	Peak Poller geheugen:

en	Max Poller Memory Allowed:
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Detailed Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
nl	Gedetailleerde runtime timers:

en	Process: %d
nl	1 Proces

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
nl	Runtime configuratie

en	Update Frequency:
nl	Update frequentie:

en	Concurrent Processes:
nl	Gelijktijdige processen

en	Next Start Time:
nl	Volgende start tijd:

en	Maximum Records:
nl	Maximum aantal rijen:

en	Records
nl	Rijen

en	Maximum Allowed Runtime:
nl	Maximaal toegestande runtime:

en	Image Caching Status:
nl	Status van cachen van afbeeldingen:

en	Cache Directory:
nl	Gecachete directorie:

en	Cached Files:
nl	Gecachete bestanden:

en	Cached Files Size:
nl	Omvang gecachete bestanden:

en	SNMP Agent Cache
nl	Toon SNMP agent cache

en	OIDs
nl	OID's

en	Column Data
nl	Kolomdata

en	Scalar
nl	Scalair

en	SNMP Agent Notification Log
nl	Toon SNMP agent notificatie log

en	Receiver
nl	Ontvanger

en	Log Entries
nl	Log regels

en	Severity Level: %s
nl	Gevoeligheidsniveau: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	Delete VDEF
nl	Verwijder VDEF

en	Delete VDEFs
nl	Verwijder VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate VDEF
nl	Dupliceer VDEF

en	Duplicate VDEFs
nl	Dupliceer VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	VDEF Name: %s
nl	Naam VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
nl	Verwijder VDEF item

en	VDEF Preview
nl	VDEF voorbeeld

en	VDEF Items [edit: %s]
nl	VDEF items [wijzig: %s]

en	VDEF Items [new]
nl	VDEF items [nieuw]

en	VDEF Item Type
nl	VDEF item type

en	Choose what type of VDEF item this is.
nl	Kies wat voor type VDEF item dit is.

en	VDEF Item Value
nl	VDEF item waarde

en	Enter a value for this VDEF item.
nl	Voer een waarde in voor dit VDEF item.

en	VDEFs [edit: %s]
nl	VDEF's [wijzig: %s]

en	VDEFs [new]
nl	VDEF's [nieuw]

en	Delete VDEF Item
nl	Verwijder VDEF item

en	VDEF Name
nl	VDEF naam

en	The name of this VDEF.
nl	De naam van deze VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
nl	VDEF's die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. In gebruik wordt gedefinieerd als gekoppeld aan een grafiek of grafiektemplate.

en	The number of Graphs using this VDEF.
nl	Het aantal grafieken dat deze VDEF gebruiken.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
nl	Het aantal grafiektemplates die deze VDEF gebruiken.

en	No VDEFs
nl	Geen VDEF's