en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
nl	Hoe wilt u dat Spine output fouten worden geregistreerd? De opties zijn dat wel: Gedetailleerd', vergelijkbaar met cmd.php logging; 'Summary', dat het aantal uitvoerfouten per apparaat weergeeft; en 'None', dat geen fouttellingen geeft.

en	Threads per Process
nl	Standaarddraden per proces

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
nl	De Default Threads toegestaan per proces. OPMERKING: Vanaf Cactus 1.2+ wordt deze instelling gehandhaafd in het Gegevensverzamelprogramma, en dit is gewoon de Vooraf ingestelde instelling. Het gebruik van een hoger getal bij gebruik van de wervelkolom zal de prestaties verbeteren. Zorg er echter voor dat u genoeg MySQL/MariaDB-verbindingen hebt om de volgende vergelijking te ondersteunen: verbindingen = gegevensverzamelaars * processen * (threads + scriptservers). U moet er ook voor zorgen dat u over voldoende reserveaansluitingen voor de gebruikersaansluitingen beschikt.

en	Authentication Method
nl	Authenticatie methode

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
nl	<blockquote><i><i>Ingebouwde authenticatie</i> - Cacti zorgt voor gebruikersauthenticatie, waarmee u gebruikers kunt aanmaken en rechten kunt geven aan verschillende gebieden binnen Cacti.<br><br><br><i>Web Basic Authenticatie</i> - Authenticatie wordt uitgevoerd door de webserver. Gebruikers kunnen automatisch worden toegevoegd of aangemaakt bij de eerste login als de Sjabloongebruiker is gedefinieerd, anders worden de gedefinieerde gastrechten gebruikt.<br><br><br><i><i>LDAP-authenticatie</i> - Maakt authenticatie tegen een LDAP-server mogelijk. Gebruikers worden automatisch aangemaakt bij de eerste login als de Sjabloongebruiker is gedefinieerd, anders worden de gedefinieerde gastrechten gebruikt. Als de LDAP-module PHP's LDAP-authenticatie niet is ingeschakeld, verschijnt LDAP-authenticatie niet als een selecteerbare optie.<br><br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Hiermee kunnen beheerders meerdere ongelijksoortige groepen uit verschillende LDAP/AD-directories ondersteunen om toegang te krijgen tot Cacti-middelen. Net als LDAP-authenticatie is de PHP LDAP-module vereist om deze methode te gebruiken.</blockquote>

en	Support Authentication Cookies
nl	Ondersteuning voor authenticatie cookies inschakelen

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
nl	Als een gebruiker zich authentiseert en 'Houd mij aangemeld' selecteert, wordt er een authenticatiecookie aangemaakt op de computer van de gebruiker, zodat deze ingelogd kan blijven. De authenticatiecookie vervalt na 90 dagen van niet-gebruik.

en	Special Users
nl	Speciale gebruikers

en	Primary Admin
nl	Primaire Admin

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
nl	De naam van de primaire administratieve account die automatisch e-mails ontvangt wanneer het Cacti-systeem problemen ondervindt. Om deze e-mails te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat uw e-mailinstellingen correct zijn en dat het beheeraccount een e-mailadres heeft dat is ingesteld.

en	No User
nl	Geen gebruiker

en	Guest User
nl	Gastgebruiker

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
nl	De naam van de gastgebruiker voor het bekijken van grafieken; is standaard 'Geen gebruiker'.

en	User Template
nl	Gebruiker template

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe Web Basic en LDAP gebruikers; is standaard 'gast'. Deze gebruikersaccount zal worden uitgeschakeld vanaf het moment dat het wordt geselecteerd.

en	Account Locking
nl	Account blokkade

en	Lock Accounts
nl	Blokkeer accounts

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
nl	Blokkeer een account na dit aantal foutieve logins in 1 uur.

en	1 Attempt
nl	1 Poging

en	%d Attempts
nl	%d Pogingen

en	Auto Unlock
nl	Automatisch deblokkeren

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
nl	Een account wordt na deze vele minuten automatisch ontgrendeld. Zelfs als het juiste wachtwoord is ingevoerd, wordt de account pas ontgrendeld nadat deze tijdslimiet is bereikt. Maximaal 1440 minuten (1 dag)

en	1 Day
nl	1 Dag

en	2FA Timeout
nl	Timeout

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
nl	Uitvoeren van de controle

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
nl	Drempel

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
nl	Web basic authenticatie

en	Basic Auth Login Failure Message
nl	Basic Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
nl	Als er bij het gebruik van basisverificatie problemen zijn met het toewijzen van de gebruikersnaam aan een geldig Cacti-account, wordt het hier opgenomen bericht aan gebruikers weergegeven. Het kan zowel tekst als HTML bevatten.

en	Basic Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
nl	Als u basisverificatie gebruikt en als het basisaccount moet worden vertaald naar een ander inlogaccount, kunt u hier een CSV-bestand specificeren om het basisaccount toe te wijzen aan het gewenste inlogaccount.

en	Local Account Complexity Requirements
nl	Vereisten voor lokale rekeningcomplexiteit

en	Minimum Length
nl	Minimale lengte

en	This is minimal length of allowed passwords.
nl	Dit is de minimale lengte van toegestane wachtwoorden.

en	Require Mix Case
nl	Hoofdletter/kleine letter ontbreekt

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
nl	Dit maakt het gebruik van hoofdletters en kleine letters in nieuwe wachtwoorden verplicht.

en	Require Number
nl	Getal ontbreekt

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
nl	Dit maakt het verplicht om tenminste 1 getal te gebruiken in een nieuw wachtwoord.

en	Require Special Character
nl	Speciaal karakter ontbreekt

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
nl	Dit maakt het verplicht om in een nieuw wachtwoord tenminste 1 speciaal karakters te gebruiken.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
nl	Force Complexiteit op oude wachtwoorden

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
nl	Dit vereist alle oude wachtwoorden om ook bij het inloggen aan de nieuwe complexiteitseisen te voldoen. Als dit niet het geval is, zal het een wachtwoordwijziging afdwingen.

en	Expire Inactive Accounts
nl	Laat inactieve accounts vervallen

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
nl	Dit is het maximum aantal dagen voordat inactieve accounts worden uitgeschakeld. De Admin account is uitgesloten van dit beleid.

en	Expire Password
nl	Laat wachtwoord vervallen

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
nl	Dit is het maximum aantal dagen voordat een wachtwoord verloopt.

en	Password History
nl	Wachtwoord history

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
nl	Onthoud dit aantal oude wachtwoorden en sta het hergebruik ervan niet toe.

en	1 Change
nl	1 Wijziging

en	%d Changes
nl	%d Wijzigingen

en	URL Linking
nl	URL Koppeling

en	Server Base URL
nl	Server Basis URL

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
nl	Dit is de server locatie die gebruikt zal worden voor links naar de Cacti site.

en	Emailing Options
nl	Opties voor e-mailen

en	Notify Primary Admin of Issues
nl	Primaire administratie van problemen op de hoogte brengen

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
nl	In gevallen waarin de Cactus-server problemen ondervindt, moet de primaire beheerder per e-mail op de hoogte worden gebracht? De primaire beheerdersaccount van de Cacti-gebruikersaccount wordt gespecificeerd onder het tabblad Authenticatie op de instellingenpagina van Cacti. Het wordt standaard op de 'admin'-account gezet.

en	Test Email
nl	Test e-mail

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
nl	Dit is een e-mailaccount dat wordt gebruikt voor het verzenden van een testbericht om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

en	Mail Services
nl	Mail diensten

en	Which mail service to use in order to send mail
nl	Welke mail service moet er worden gebruikt voor het verzenden van e-mail

en	Ping Mail Server
nl	Ping mailserver

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
nl	De mailserver inpikken voordat ik een test e-mail verstuur?

en	From Email Address
nl	Vanaf e-mailadres

en	This is the Email address that the Email will appear from.
nl	Dit is het afzender e-mailadres.

en	From Name
nl	Afzender naam

en	This is the actual name that the Email will appear from.
nl	Dit is de afzender naam.

en	Word Wrap
nl	Tekstterugloop

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
nl	Dit is het aantal karakters dat wordt toegestaan voordat een regel in de e-mail automatisch wordt ingepakt. (0 = uitgeschakeld)

en	Sendmail Options
nl	Sendmail opties

en	Sendmail Path
nl	Sendmail path

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
nl	Dit is het pad om e-mail te versturen op uw server. (Alleen gebruikt als Sendmail is geselecteerd als Mail Service)

en	SMTP Options
nl	SMTP opties

en	SMTP Hostname
nl	SMTP hostname

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
nl	Dit is de hostname/IP van de SMTP server waar de e-mail naartoe wordt verzonden. Voor een failover, gebruik een puntkomma om meerdere hosts te gebruiken.

en	SMTP Port
nl	SMTP poort

en	The port on the SMTP Server to use.
nl	De poort van de SMTP server.

en	SMTP Username
nl	SMTP gebruikersnaam

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
nl	De gebruikersnaam om in te loggen op de SMTP server. (Laat leeg indien authenticatie niet nodig is.)

en	SMTP Password
nl	SMTP wachtwoord

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
nl	Het wachtwoord om in te loggen op de SMTP server. (Laat leeg indien authenticatie niet nodig is.)

en	SMTP Security

en	The encryption method to use for the Email.
nl	De encryptiemethode voor de e-mail.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
nl	SMTP timeout

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
nl	Voer de SMTP timeout in seconden in.

en	Reporting Presets
nl	Rapportage instellingen

en	Default Graph Image Format
nl	Standaardgrafiekformaat afbeelding

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
nl	Bij het maken van een nieuw rapport, welk beeldtype moet worden gebruikt voor de inline grafieken.

en	Maximum E-Mail Size
nl	Maximale e-mail grootte

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
nl	De maximale grootte van het e-mailbericht inclusief alle bijlagen.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
nl	Poller Logging Level voor Cactierapportage

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
nl	Welk detailniveau wilt u naar het logbestand sturen. WAARSCHUWING: Als u een andere status dan NONE of LOW laat staan, kan uw schijfruimte snel uitgeput raken.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
nl	Activeer de Lotus Notes (R) tweak

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
nl	Activeer code tweak voor de specifieke behandeling van Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
nl	DNS opties

en	Primary DNS IP Address
nl	IP-adres van de primaire DNS server

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
nl	Voer het IP-adres in van de primaire DNS server.

en	Secondary DNS IP Address
nl	IP-adres van de Secundaire DNS server

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
nl	Voer het IP-adres in van de secundaire DNS server.

en	DNS Timeout
nl	DNS timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
nl	Voer de DNS timeout in milliseconden in. Cacti gebruikt de op PHP gebaseerde DNS resolver.

en	On-demand RRD Update Settings
nl	On-demand RRD Update instellingen

en	Enable On-demand RRD Updating
nl	On-demand RRD Updaten op aanvraag inschakelen

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
nl	Moet Boost op verzoek RRD updating in Cacti mogelijk maken? Als u deze functie uitschakelt, wordt deze wijziging pas na de volgende pollingcyclus van kracht. Wanneer u externe gegevensverzamelaars hebt, moeten deze instellingen zijn ingeschakeld.

en	System Level RRD Updater
nl	Systeemniveau RRD Updater

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
nl	Voordat RRD On-demand Update kan worden gewist, moet een pollerloop altijd worden uitgevoerd.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
nl	Hoe vaak moet Boost Update Alle RRD's

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
nl	Wanneer u de boost inschakelt, worden uw RRD bestanden alleen bijgewerkt wanneer ze door een gebruiker worden opgevraagd, of wanneer deze periode is verstreken.

en	Number of Boost Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	Maximum Records
nl	Maximum aantal rijen

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
nl	Als de boost output tabel deze grootte overschrijdt, zal er in records een update plaatsvinden.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
nl	Maximale gegevensbron-items per pass

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
nl	Om de prestaties te optimaliseren, moet de boost RRD updater weten hoeveel Data Source Items in één keer moeten worden opgehaald. Zorg ervoor dat u de grafische prestaties tijdens grote updates niet te hoog instelt, omdat dit ten koste kan gaan van de grafische prestaties tijdens grote updates. Als u tijdens het bijwerken van een update te maken krijgt met grafieken of enquêtes, verlaagt u dit aantal. De standaardwaarde is 50000.

en	Maximum Argument Length
nl	Maximale Argumentenlengte

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
nl	Wanneer een boost updatecommando's naar RRDtool stuurt, mag deze niet langer zijn dan de maximale Argumentenlengte van het besturingssysteem. Dit varieert per besturingssysteem en kernelniveau. Bijvoorbeeld: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22--- <= 131072, Linux 2.6.23++ onbeperkt

en	Memory Limit for Boost and Poller
nl	Geheugenlimiet voor Boost en Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
nl	De maximale hoeveelheid geheugen voor de Cacti Poller en Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
nl	Maximale RRD Update Script Looptijd

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
nl	Als de boost poller deze runtime verlaat, wordt er een waarschuwing in het cactielogboek geplaatst,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
nl	Directe populatie van poller_output_boost tabel inschakelen

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
nl	Maakt het mogelijk om records direct in de boost van de polleruitgang in te voegen, met als resultaat een tijdsbesparing van 25% in elke pollcyclus.

en	Boost Debug Log
nl	Boost Debug Logboek

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
nl	Als dit veld niet blanco is, zal Boost de output van RRDupdate van het boost poller proces loggen.

en	Image Caching
nl	Afbeelding caching

en	Enable Image Caching
nl	Activeer afbeelding cachine

en	Should image caching be enabled?
nl	Moet afbeeldingen cachen worden geactiveerd?

en	Location for Image Files
nl	Locatie voor afbeeldingen

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
nl	Geef de locatie op waar Boost uw afbeeldingsbestanden moet plaatsen. Deze bestanden worden automatisch gezuiverd door de poller wanneer ze verlopen.

en	Data Sources Statistics
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Enable Data Source Statistics Collection
nl	Data bron statistiekverzameling inschakelen

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
nl	Moeten voor dit Cacti-systeem gegevensbronstatistieken worden verzameld?

en	Data Collection Method
nl	Data verzameling

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
nl	Statistieken opschonen

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	Daily Update Frequency
nl	Dagelijkse updatefrequentie

en	How frequent should Daily Stats be updated?
nl	Hoe vaak moeten Daily Stats worden bijgewerkt?

en	Hourly Average Window
nl	Gemiddeld uurgemiddelde venster

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
nl	Het aantal opeenvolgende uren dat het uurgemiddelde vertegenwoordigt. Houd er rekening mee dat een te hoge instelling kan leiden tot zeer grote geheugentabellen

en	Maintenance Time
nl	Onderhoudstijd

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
nl	Hoe laat moeten de week-, maand- en jaargegevens worden bijgewerkt? Formaat is HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
nl	Geheugenlimiet voor gegevensbronstatistieken Gegevensverzamelaar

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
nl	De maximale hoeveelheid geheugen voor de Cacti Poller en Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
nl	Data opslag instellingen

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
nl	Data retentie

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
nl	RRDfile Cleaner

en	Enable RRDfile Check
nl	Activeer regel

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
nl	Moeten voor dit Cacti-systeem gegevensbronstatistieken worden verzameld?

en	Number of RRDfile Check Processes
nl	Aantal boost processen

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
nl	Het aantal gelijktijdige boost processen om te gebruiken om alle RRD's in de boost tabel te verwerken.

en	Check Frequency
nl	Frequentie

en	How frequent should RRD be checked ?
nl	Hoe vaak moeten Daily Stats worden bijgewerkt?

en	Data Storage Settings
nl	Data opslag instellingen

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
nl	Kies of RRD's lokaal worden opgeslagen of worden behandeld door een externe RRDtool proxy server.

en	Local
nl	Lokaal

en	RRDtool Proxy Server
nl	RRDtool proxy server

en	Structure RRDfile Paths
nl	Gestructureerde RRD paden

en	Enable Structured Paths
nl	Gestructureerde RRD paden

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
nl	Directorie gevonden

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
nl	Apparaat

en	Device ID/Data Query ID
nl	Verwijder data query

en	Device Hash/Device ID
nl	Apparaatnaam

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
nl	Proxy server

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
nl	De DNS hostnaam of IP-adres van de RRDtool proxy server.

en	Proxy Port Number
nl	Proxy poortnummer

en	TCP port for encrypted communication.
nl	TCP poort voor beveiligde communicatie.

en	RSA Fingerprint
nl	RSA Vingerafdruk

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
nl	De vingerafdruk van de huidige openbare RSA-sleutel die de proxy gebruikt. Dit is nodig om een betrouwbare verbinding tot stand te brengen.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
nl	RRDtool backup proxy server

en	Load Balancing
nl	Load balancing

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
nl	Als zowel de hoofd- als de back-upproxy te ontvangen zijn, kan met deze optie alle verzoeken tegen RRDtool worden verspreid.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
nl	De DNS hostnaam of het IP-adres van de RRDtool back-up proxyserver als de proxy in MSR-modus draait.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
nl	TCP-poort voor gecodeerde communicatie met de back-upproxy.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
nl	De vingerafdruk van de huidige openbare RSA-sleutel die de backup proxy gebruikt. Dit was nodig om een betrouwbare verbinding tot stand te brengen.

en	Spike Kill Settings
nl	Spike Kill instellingen

en	Removal Method
nl	Verwijdermethode

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
nl	Er zijn twee verwijderingsmethoden. De eerste, Standaardafwijking, verwijdert elk monster dat een X aantal standaardafwijkingen ten opzichte van het gemiddelde van de monsters is. De tweede methode, Variantie, verwijdert een monster dat X% meer is dan het Variantiegemiddelde. De Variantie methode houdt rekening met een bepaald aantal 'uitbijters'. Dit zijn uitzonderlijke monsters, zoals de piek, die moeten worden uitgesloten van de berekening van het variantiegemiddelde.

en	Standard Deviation
nl	Standaard afwijking

en	Variance Based w/Outliers Removed
nl	Variantie gebaseerd op w/Outliers Verwijderd

en	Replacement Method
nl	Vervangingsmethode

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
nl	Er zijn drie vervangingsmethoden. De eerste methode vervangt de piek door het gemiddelde van de betreffende gegevensbron. De tweede methode vervangt de spike door een 'NaN'. De laatste vervangt de spike door de laatst bekende goede waarde die is gevonden.

en	Average
nl	Gemiddeld

en	NaN's

en	Last Known Good
nl	Laatst bekend goed

en	Number of Standard Deviations
nl	Aantal standaardafwijkingen

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
nl	Elke waarde die zo veel standaarddeviaties boven het gemiddelde is, wordt uitgesloten. Een groot aantal zal afhankelijk zijn van het soort gegevens waarop wordt gewerkt. Wij adviseren een getal niet lager dan 5 standaardafwijkingen.

en	%d Standard Deviations
nl	%d standaardafwijkingen

en	Variance Percentage
nl	Variantie Percentage

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het percentage boven het aangepaste gemiddelde van de steekproef nadat de uitschieters uit de steekproef zijn verwijderd. Bijvoorbeeld, een variantiepercentage van 100% op een aangepast gemiddelde van 50 zou elk monster boven de hoeveelheid van 100 uit de grafiek verwijderen.

en	Variance Number of Outliers
nl	Variantie Aantal uitschieters

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
nl	Deze waarde staat voor het aantal hoge en lage gemiddelde monsters dat uit de sample-set wordt verwijderd voordat het Variantiegemiddelde wordt berekend. Kiest u voor een uitschieter van 5, dan worden zowel de bovenste als de onderste 5 gemiddelden verwijderd.

en	%d High/Low Samples
nl	%d Hoog/Laag voorbeelden

en	Max Kills Per RRA
nl	Maximaal aantal doden per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het maximale aantal pieken dat uit een grafiek RRA kan worden verwijderd.

en	%d Spikes
nl	%d Pieken

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
nl	Deze waarde vertegenwoordigt het maximale aantal pieken dat uit een grafiek RRA kan worden verwijderd.

en	1 Thousand
nl	%d Thread

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
nl	Filter

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
nl	Als deze map niet leeg is, dan wordt er een back-up gemaakt van uw originele RRD-bestanden naar deze locatie.

en	Batch Spike Kill Settings
nl	Batch Spike Kill instellingen

en	Removal Schedule
nl	Verwijderingsschema

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
nl	Wilt u periodiek pieken uit uw grafieken verwijderen? Zo ja, kies dan de onderstaande frequentie.

en	Once a Day
nl	Een keer per dag

en	Every Other Day
nl	Om de dag

en	Base Time
nl	Basistijd

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
nl	De basistijd voor het verwijderen van de Spike. Als u bijvoorbeeld '12:00 uur' gebruikt en u kiest één keer per dag, dan begint de batchverwijdering elke dag om ongeveer middernacht.

en	Graph Templates to Spike Kill
nl	Grafieksjablonen voor Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
nl	Bij het uitvoeren van batch spike removal worden alleen de hieronder geselecteerde sjablonen gebruikt.

en	Backup Retention
nl	Data retentie

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
nl	Wanneer SpikeKill pieken in grafieken doodt, maakt het een back-up van het RRD-bestand. Hoelang moeten deze back-upbestanden worden bewaard?

en	Default View Mode
nl	Standaardweergavemodus

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
nl	In welke modus wilt u de grafieken standaard getoond hebben als u de grafiekpagina bekijkt?

en	TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
nl	Cactus Server v%s - Onderhoud

en	My Browsers Timezone

en	User Language
nl	Gebruikertaal

en	Defines the preferred GUI language.
nl	Definieert de gewenste GUI-taal.

en	Show Graph Title
nl	Toon grafiektitel

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
nl	Geef de titel van de grafiek weer op de pagina, zodat deze met de browser kan worden doorzocht.

en	Hide Disabled
nl	Uitgeschakeld verbergen

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
nl	Verbergt Uitgeschakelde apparaten en grafieken bij het bekijken buiten het tabblad Console.

en	Show Device Aggregates
nl	Toon apparaateigenschappen

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
nl	Als een apparaatgegevensbron is opgenomen in een samengevoegde grafiek, laat die grafiek dan samen met andere apparaatgrafieken zien

en	Enable Horizontal Scrolling
nl	Horizontaal schuiven inschakelen

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
nl	Schakel horizontaal scrollen van tabellen in en schakel responsieve kolomzichtbaarheid uit.

en	The date format to use in Cacti.
nl	Het datumformaat om te gebruiken in Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
nl	Het datumscheidingsteken dat in Cactussen moet worden gebruikt.

en	Page Refresh
nl	Pagina vernieuwen

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
nl	Het aantal seconden tussen het automatisch vernieuwen van de pagina.

en	Preview Graphs Per Page
nl	Voorbeeldgrafieken per pagina

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
nl	Het aantal grafieken dat in de previewmodus op één pagina moet worden weergegeven.

en	Default Time Range
nl	Standaard tijdperiode

en	The default RRA to use in rare occasions.
nl	De standaard RRA te gebruiken in zeldzame gevallen.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
nl	De standaard tijdspanne die wordt weergegeven bij het bekijken van grafieken en andere tijdspecifieke gegevens.

en	Default Timeshift
nl	Standaardtijdverschuiving

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
nl	De standaard Timeshift die wordt weergegeven bij het bekijken van grafieken en andere tijdspecifieke gegevens.

en	Allow Graph to extend to Future
nl	Sta Graph toe om uit te breiden naar Future

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
nl	Laat bij het weergeven van grafieken de data van de grafiekdata uitbreiden naar de toekomst.

en	First Day of the Week
nl	Eerste dag van de week

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
nl	De eerste dag van de week voor wekelijkse grafiekdisplays

en	Start of Daily Shift
nl	Begin van de dagelijkse dienst

en	Start Time of the Daily Shift.
nl	Starttijd van de dagelijkse dienst.

en	End of Daily Shift
nl	Einde werkdag

en	End Time of the Daily Shift.
nl	Eindtijd werkdag.

en	Thumbnail Sections
nl	Thumbnail secties

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
nl	Welke delen van de Cactussen tonen standaard Thumbnails.

en	Preview Thumbnail Columns
nl	Voorbeeld van miniatuur kolommen

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
nl	Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de modus Preview.

en	1 Column
nl	1 Kolom

en	%d Columns
nl	%d Kolommen

en	Tree View Thumbnail Columns
nl	Boomaanzicht thumbnail kolommen

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
nl	Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de boommodus.

en	Thumbnail Height
nl	Thumbnail hoogte

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
nl	De hoogte van de thumbnail grafiek in pixels.

en	Thumbnail Width
nl	Thumbnail breedte

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
nl	De breedte van de thumbnail grafiek in pixels.

en	Default Tree
nl	Standaard boom

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
nl	De standaard grafiekboom om te gebruiken bij het weergeven van grafieken in boommodus.

en	Graphs Per Page
nl	Grafieken per pagina

en	Expand Devices
nl	Apparaten uitklappen

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
nl	Kies of u de grafieksjablonen en gegevensvragen die door een apparaat in de boomstructuur worden gebruikt, wilt uitbreiden.

en	Tree History
nl	Wachtwoord history

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
nl	Indien ingeschakeld, onthoudt Cacti uw boomgeschiedenis tussen aanmeldingen en wanneer u terugkeert naar de pagina Grafieken.

en	Use Custom Fonts
nl	Gebruik aangepaste lettertypes

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
nl	Kies of u uw eigen aangepaste lettertypen en lettergroottes wilt gebruiken of gebruik wilt maken van de standaardinstellingen van het systeem.

en	Title Font File
nl	Titel Lettertypebestand

en	The font file to use for Graph Titles
nl	Het lettertypebestand om te gebruiken voor grafiektitels

en	Legend Font File
nl	Legend lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Legend items
nl	Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Legend items

en	Axis Font File
nl	As Lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Axis items
nl	Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Axis-items

en	Unit Font File
nl	Eenheid Lettertypebestand

en	The font file to be used for Graph Unit items
nl	Het lettertypebestand dat moet worden gebruikt voor grafiekeenheden

en	Realtime View Mode
nl	Realtime weergave modus

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
nl	Hoe wilt u Realtime grafieken bekijken?

en	Inline

en	New Window
nl	Nieuw Scherm

en	System Setting
nl	Gebruikersinstellingen

en	1 Week

en	Auto Log Out Time
nl	Automatisch uitloggen

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
nl	Alleen voor gebruikers met Console-toegang: hoe lang kan deze gebruiker ingelogd blijven voordat hij automatisch wordt uitgelogd. Houd er rekening mee dat als u meer dan een uur niet actief bent geweest, u mogelijk uw browser moet vernieuwen. Houd er ook rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft wanneer authenticatiecookies zijn ingeschakeld.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
nl	U bent nu ingelogd in Cacti. Volgt u de volgende basis stappen om van start te gaan.

en	Create devices for network
nl	Creëer apparaten voor netwerk

en	Create graphs for your new devices
nl	Creëer grafieken voor uw nieuwe apparaten

en	View your new graphs
nl	Toon uw nieuwe grafieken

en	Offline

en	Online

en	Recovery
nl	Herstellende

en	Remote Data Collector Status:
nl	Status externe gegevensverzamelaar:

en	Number of Offline Records:
nl	Aantal offline records:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
nl	LET OP: U bent ingelogd in een Remote Data Collector. Als deze 'online' is, is het mogelijk om deze te beheren zoals de hoofd Cacti website alsof u hier op bent ingelogd. Ook is het belangrijk om te vermelden dat Remote Data Collectors Cacti's Performance Boosting Service 'On Demand Updating' feature nodig hebben. Wij adviseren altijd om Spine te gebruiken. Wanneer de Remote Data Collector 'offline' is, zal de Remote Data Collectors Web Site veel minder informatie bevatten. Echter, het zal alle updates cachen totdat de Hoofd Cacti Database en Webserver weer beschikbaar zijn. Dan zal het alle informatie uit de Boost table naar de Main Cacti Database sturen om de gegevens te laten bijwerken.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
nl	LET OP: Tot op heden zijn geen van de basis Cacti plugins bijgewerkt om met remote pollers te werken. Daarom zullen plugins zoals bijvoorbeeld MacTrack en HMIB, die directe toegang nodig hebben op apparaten, op dit moment niet werken met Remote Data Collectors. Echter, plugins als Thold zullen wél werken zolang de Remote Data Collector in 'online' modus is.

en	Path for %s
nl	Pad voor %s

en	New Poller
nl	Nieuwe Poller

en	Cacti Install Help
nl	Actief/geinstalleerd

en	Cacti Server v%s - Maintenance
nl	Cactus Server v%s - Onderhoud

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
nl	Cactus Server v%s - Installatie Wizard

en	Refresh current page
nl	Vernieuwingsinterval

en	Initializing
nl	Initialiseren

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
nl	Even geduld a.u.b. terwijl het installatiesysteem voor Cacti versie %s initialiseert. U moet JavaScript ingeschakeld hebben om dit te laten werken.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
nl	FATAL: We kunnen niet doorgaan met deze installatie. Om Cacti te installeren moet PHP op versie 5.4 of later staan.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
nl	Zie de PHP-handleiding: JavaScript Objectnotatie.

en	The php-json module must also be installed.
nl	De versie van RRDtool die u heeft geïnstalleerd.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
nl	Zie de PHP-handleiding: Uitschakelfuncties.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
nl	De shell_exec() en/of exec() functies zijn momenteel geblokkeerd.

en	Display Graphs from this Aggregate
nl	Grafieken van dit aggregaat weergeven

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
nl	De grafieken die voor de onderstaande geaggregeerde grafiek zijn gekozen, vertegenwoordigen grafieken uit meerdere grafieksjablonen. Aggregate biedt geen ondersteuning voor het maken van Aggregate Graphs uit meerdere Graph Templates.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
nl	De grafieken die voor de geaggregeerde grafiek zijn gekozen, gebruiken geen grafieksjablonen. Aggregate ondersteunt geen ondersteuning voor het maken van Aggregate Graphs van niet-gememplateerde grafieken.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
nl	U moet ten minste één grafiek selecteren om aan een rapport toe te voegen.

en	Graph Item
nl	Grafiekitem

en	CF Type

en	GPrint
nl	Verwijder GRPINT voorinstelling(en)

en	Item Color
nl	Kleur item

en	Color Template
nl	Kleur template

en	Skip
nl	Overslaan

en	Aggregate Items are not modifiable
nl	Geaggregeerde items zijn niet te wijzigen

en	Aggregate Items are not editable
nl	Geaggregeerde items zijn niet te wijzigen

en	Type

en	No Matching Devices
nl	Geen overeenkomende apparaten

en	Objects
nl	Objecten

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
nl	Het blauwe lettertype geeft aan dat de regel toegepast zal worden op de objecten in kwestie. De andere objecten worden niet aangeraakt.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
nl	Overeenkomende objecten [ %s ]

en	Device Status
nl	Apparaat status

en	There are no Objects that match this rule.
nl	Er zijn geen objecten die aan deze regel voldoen.

en	Error in data query
nl	Fout in data query

en	Matching Items
nl	Overeenkomende items

en	Resulting Branch
nl	Resulterende tak

en	No Items Found
nl	Geen items gevonden

en	Show Matching Device SQL Query
nl	Geen overeenkomende apparaten

en	Field
nl	Veld

en	Pattern
nl	Patroon

en	No Device Selection Criteria
nl	Geen apparaat selectie criteria

en	Show Matching Objects SQL Query
nl	Overeenkomende objecten

en	No Graph Creation Criteria
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
nl	Propageren Verandering

en	Search Pattern
nl	Patroon zoeken

en	Replace Pattern
nl	Patroon vervangen

en	No Tree Creation Criteria
nl	Criteria voor het aanmaken van een menuitem

en	Device Match Rule
nl	Apparaat koppelregels

en	Create Graph Rule
nl	Grafiekregels

en	Graph Match Rule
nl	Grafiek koppelregels

en	Create Tree Rule (Device)
nl	Boomregel (apparaat) maken

en	Create Tree Rule (Graph)
nl	Boomregel maken (grafiek)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
nl	Regelitem [wijzig regelitem voor %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
nl	Regelpost [nieuw regelitem voor %s: %s].

en	Added by Cacti Automation
nl	Toegevoegd door Cacti automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
nl	FOUT: IP-bereiken in de vorm van bereik1-bereik2 worden niet langer ondersteund.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
nl	Geen bestand geselecteerd

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
nl	Importeren

en	Updated
nl	Bijwerken

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
nl	Bijwerken

en	Automation Network SNMP Option %s!
nl	Automatisering SNMP opties

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
nl	Automatisering SNMP opties

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
nl	Onbekend template

en	Automation Network Rule '%s' %s!
nl	Standaard Automatiseringsnetwerk

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
nl	Template beleid

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
nl	ERROR: Apparaat-ID is blanco

en	ERROR: Device[
nl	ERROR: Apparaat[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
nl	FOUT: Kon geen verbinding maken met de remote poller.

en	Device is Disabled
nl	Apparaat is uitgeschakeld

en	Device Availability Check Bypassed
nl	Controle op beschikbaarheid is overgeslagen

en	SNMP Information
nl	SNMP informatie

en	SNMP not in use
nl	SNMP niet in gebruik

en	SNMP error
nl	SNMP fout

en	Session
nl	Sessie

en	No session
nl	Sessie

en	Host

en	System:
nl	Systeem:

en	Uptime:

en	Hostname:

en	Location:
nl	Locatie:

en	Contact:
nl	Contactpersoon:

en	Ping Results
nl	Ping resultaten

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
nl	Geen ping of SNMP beschikbaarheidscontrole in gebruik

en	New Branch
nl	Nieuwe vestiging

en	Web Basic
nl	Web Basis

en	Device:(Hide Disabled)
nl	Apparaat is uitgeschakeld

en	Graph:(%s%s)
nl	Grafiek:

en	Device:(%s%s)
nl	Appara(a)t(en)

en	Template:(%s%s)
nl	Templates

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
nl	Apparaattemplate

en	Device+Template:(%s%s)
nl	Apparaattemplate

en	Restricted By:
nl	Beperkt

en	Granted By:
nl	Toegang verleend

en	Granted
nl	Toegekend

en	Restricted
nl	Beperkt

en	Branch:
nl	Tak:

en	Device:
nl	Apparaat:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! Login Disabled.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Access Denied! Login Failed.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
nl	Web Basic Authentication is geconfigureerd, maar geen gebruikersnaam was doorgegeven aan de webserver. Controleer of u authenticatie heeft ingeschakeld op de webserver.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
nl	%s geautoriseerd door de webserver, maar zowel template als gast gebruikers zijn niet gedefinieerd in Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
nl	LDAP zoekfoutmelding: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
nl	LDAP foutmelding: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
nl	Toegang geweigerd! Geen wachtwoord verstrekt door gebruiker.

en	LDAP Search Error: %s
nl	LDAP zoekfoutmelding: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
nl	Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.

en	Access Denied! Login failed.
nl	Toegang geweigerd, gebruikersaccount is uitgeschakeld.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
nl	Uw Cacti-beheerder heeft complexe wachtwoorden voor aanmeldingen geforceerd en uw huidige Cacti-wachtwoord komt niet overeen met de nieuwe vereisten. Daarom moet u nu uw wachtwoord wijzigen.

en	Password must be at least %d characters!
nl	Moet op zijn minst %d karakters lang zijn!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
nl	Het wachtwoord moet minstens 1 numeriek karakter bevatten!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
nl	Het wachtwoord moet een combinatie van kleine en hoofdletters bevatten!

en	Your password must contain at least 1 special character!
nl	Het wachtwoord moet tenminste 1 vreemd teken bevatten!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
nl	Cacti log leeggemaakt

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
nl	Verificatie was eerder niet ingesteld. Geprobeerd om lokale authenticatie in te stellen, maar er is geen beheerdersaccount gevonden.

en	Unknown error
nl	Onbekende fout

en	ERROR: Unable to find user
nl	Kan gebruikers DN niet vinden

en	2FA failed to be disabled
nl	Filter toepassen op tabel

en	2FA is now disabled
nl	Pad is niet beschrijfbaar

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
nl	Verifieer verwijdering

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
nl	%d MBytes

en	%s KBytes
nl	%s GBytes

en	%s Bytes
nl	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
nl	%s - WEBUI OPMERKING: Cactielogboek gewist van de webbeheerinterface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
nl	Klik op 'Volgende' om het Cacti log bestand te legen.<br><br><br>Let op: Als logging is ingesteld op Cacti en Syslog, dan zal de log informatie beschikbaar blijven in de Syslog.

en	Purge Log
nl	Logbestand legen

en	Log Filters
nl	Log filters

en	- Admin Filter active
nl	- Admin Filter actief

en	- Admin Unfiltered
nl	- Admin Ongefilterd

en	- Admin view
nl	- Admin bekijken

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
nl	Logboek [Totaal aantal regels: %d %s - Filter actief]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
nl	Logboek [Totaal aantal lijnen: %d %s - ongefilterd]

en	Entries
nl	Regels

en	File
nl	Bestand

en	Head Lines
nl	%d Regels

en	Tail Lines
nl	Aantal rijen

en	Stats
nl	Statistieken

en	Warnings++
nl	Waarschuwingen

en	Errors++
nl	Foutmeldingen

en	Debug

en	SQL Calls
nl	SQL commando's

en	AutoM8
nl	Automatisch

en	Non Stats
nl	Niet vermeld

en	Boost

en	Device Up/Down
nl	Gebruikt door apparaten

en	Recaches
nl	komt overeen

en	Threshold
nl	Drempel

en	Display
nl	Scherm

en	Newest First
nl	Nieuwste eerst

en	Oldest First
nl	Oudste eerst

en	Matches
nl	komt overeen

en	Does Not Match
nl	Wachtwoorden komen niet overeen

en	Automation Execution for Data Query complete
nl	Automatiseringsuitvoering voor datavraag compleet

en	Plugin Hooks complete
nl	Plugin Haken compleet

en	Running Data Query [%s].
nl	Lopende gegevensvraag [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
nl	Gevonden Type = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
nl	Onbekend Type = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
nl	WAARSCHUWING: Sorteer veldassociatie is veranderd. Er kunnen zich problemen voordoen bij het opnieuw in kaart brengen!

en	Update Data Query Sort Cache complete
nl	Update Data Query Sorteer Cache compleet

en	Found %s Local Data ID's to Verify
nl	%s tabellen gevonden om te converteren

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
nl	Indexwijziging gedetecteerd! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
nl	Indexverwijdering gedetecteerd! VorigeIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
nl	Indexverwijdering gedetecteerd! VorigeIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
nl	Index Associatie met lokale gegevens compleet

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
nl	Gevonden Gewijzigde%s en%s zwevende lokale gegevens-ID's gevonden om opnieuw toe te wijzen.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
nl	Grafieken opnieuw toewijzen aan hun nieuwe indexen

en	Done updating Data Source Title Cache
nl	Dupliceer data bron profiel

en	Done updating Graph Title Cache
nl	Klaar met het updaten van de Graph Title Cache

en	Index Association with Local Data complete
nl	Index Associatie met lokale gegevens compleet

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
nl	Update Re-Index Cache compleet. Er waren

en	Update Poller Cache for Query complete
nl	Update Poller Cache voor query compleet

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
nl	Geen indexwijzigingen gedetecteerd, overslaan van Re-Index en Poller Cache Re-populatie

en	Automation Executing for Data Query complete
nl	Automatiseringsuitvoering voor datavraag compleet

en	Plugin hooks complete
nl	Plugin haken compleet

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
nl	Controleren of er sprake is van een wijziging in het veld sorteren. Geen veranderingen gedetecteerd.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
nl	Gedetecteerd nieuw sorteerveld: "%s" Oud sorteerveld "%s".

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
nl	ERROR: Nieuw sorteerveld niet geschikt. Veld sorteren verandert niet.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
nl	Nieuw sorteerveld gevalideerd. Sorteerveld worden bijgewerkt.

en	Could not find data query XML file at '%s'
nl	Het data query XML bestand kon niet worden gevonden in '%s'

en	Found data query XML file at '%s'
nl	Gevonden gegevens opvragen XML-bestand bij '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
nl	Fout bij het parseren van een XML-bestand in een array.

en	XML file parsed ok.
nl	XML bestand succesvol geparsed.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
nl	Ongeldig veld <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
nl	Moet <richting>input</richting> of <richting>input-output</richting> velden alleen bevatten

en	Data Query returned no indexes.
nl	ERROR: Data Query leverde geen indexen op.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
nl	<arg_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' niet ondersteund

en	Executing script for num of indexes '%s'
nl	Het uitvoeren van een script voor het aantal indexen '%s'.

en	Found number of indexes: %s
nl	Aantal gevonden indexes: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
nl	<arg_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' niet ondersteund

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
nl	<arg_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' geëmuleerd door het tellen van arg_index entries

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
nl	ERROR: Data Query leverde geen indexen op.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
nl	Het uitvoeren van een script voor de lijst van indexen '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
nl	Klik om de uitvoer van de gegevensvraag voor 'index' weer te geven

en	Found index: %s
nl	Gevonden index: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
nl	Klik om de uitvoer van de gegevensvraag voor het veld '%s' te tonen

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
nl	Sorteerveld retourneerde geen gegevens. Kan niet doorgaan Re-Index.

en	Executing script query '%s'
nl	Het uitvoeren van een script query '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
nl	Gevonden item [%s='%s'] index: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
nl	Totaal: %f, Delta: %f, %f, %s

en	Invalid host_id: %s
nl	Ongeldige host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
nl	Alle locaties geselecteerd

en	Failed to load SNMP session.
nl	SNMP-sessie niet geladen.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
nl	Getest bulkwandeling formaat %d met een reactie van %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
nl	De geselecteerde bulkwandeling was %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
nl	Bulk Walk-formaat opslaan op apparaat.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
nl	Bulk Walk Size is vastgesteld op %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	Het uitvoeren van SNMP krijgt voor het aantal indexen @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
nl	<oid_num_num_indexes> ontbreekt in XML-bestand, 'Index Count Changed' geëmuleerd door het tellen van oid_indexvermeldingen

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	SNMP-wandeling uitvoeren voor lijst van indexen @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
nl	Geen SNMP data verkregen

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
nl	Filteringslijst van indexen @ '%s' Index Telling: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Gefilterde index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
nl	Filteringslijst van indexen @ '%s' Index Telling: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
nl	Gefilterde index gevonden bij OID: '%s' waarde: '%s' waarde: '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
nl	Fixeren van een verkeerd "methode"-veld voor "%s" omdat "rewrite_index" of "oid_suffix" is gedefinieerd

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
nl	Invoegen van indexgegevens voor het veld "%s" [waarde="%s"]

en	Located input field '%s' [get]
nl	Gelegen invoerveld '%s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
nl	Gevonden OID-herschrijfregel: 's/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
nl	oid_rewrite at OID: "%s" nieuwe OID: "%s" nieuwe OID: "%s".

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
nl	Uitvoeren van SNMP krijgen voor gegevens @ '%s' [waarde='%s']

en	Field '%s' %s
nl	Veld '%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
nl	Het uitvoeren van SNMP krijgt voor %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
nl	Teruggezonden veld sorteren, geen gegevens. Kan niet doorgaan Re-Index voor OID[%s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
nl	Gevonden resultaat voor gegevens @ '%s' [waarde='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
nl	Instelling resultaat voor gegevens @ '%s' [toets='%s', waarde='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
nl	Overgeslagen resultaat voor gegevens @ '%s' [sleutel='%s', waarde='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
nl	Kreeg SNMP resultaat voor gegevens @ '%s' [waarde='%s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
nl	Uitvoeren van SNMP krijgen voor gegevens @ '%s' [waarde='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
nl	Gelegen invoerveld '%s' [lopen]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
nl	SNMP-wandeling voor gegevens uitvoeren @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
nl	Gevonden item [%s='%s'] index: %s [van %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
nl	Gevonden OCTET STRING "%s" gedecodeerde waarde: "%s".

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
nl	Gevonden item [%s='%s'] index: %s [van regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
nl	Gevonden item [%s='%s'] index: %s [van regexp oid waarde parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
nl	oid_rewrite at OID: "%s" nieuwe OID: "%s" nieuwe OID: "%s".

en	Update graph data query cache complete
nl	Update Data Query Sorteer Cache compleet

en	Re-Indexing Data Query complete
nl	Re-Indexing Data Query compleet

en	Unknown Index
nl	Onbekende index

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
nl	U moet een XML-uitvoerkolom selecteren voor Data Source '%s' en het selectievakje aan de rechterkant aankruisen.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
nl	Uw Grafieksjabloon heeft geen datasjablonen in gebruik. Gelieve uw Grafieksjabloon te corrigeren

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
nl	Mislukt om wachtwoord veldlengte te bepalen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
nl	Mislukt om wachtwoord veldlengte te wijzigen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord

en	Data Source ID %s does not exist
nl	Data bron bestaat niet.

en	Debug not completed after 5 pollings
nl	Debug niet voltooid na 5 stemmingen

en	Failed fields:
nl	Mislukte velden:

en	Data Source is not set as Active
nl	Gegevensbron is niet ingesteld als Actief

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
nl	RRD Folder is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
nl	RRD File is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:

en	RRDfile does not match Data Source
nl	RRD Bestand komt niet overeen met gegevensprofiel

en	RRDfile not updated after polling
nl	RRD Bestand niet bijgewerkt na polling

en	Data Source returned Bad Results for
nl	Gegevensbron retourneerde slechte resultaten voor

en	Data Source was not polled
nl	Gegevensbron is niet gepeild

en	No issues found
nl	Geen problemen gevonden

en	RRDfile not created yet
nl	RRD Bestand niet bijgewerkt na polling

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
nl	Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
nl	Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
nl	Fout

en	Information
nl	PHP informatie

en	Message Not Found.
nl	Bericht niet gevonden.

en	Error %s is not readable
nl	Fout %s is niet leesbaar

en	Logged in a Guest
nl	Ingelogd als

en	Logged in as
nl	Ingelogd als

en	Login as Regular User
nl	Log in als reguliere gebruiker

en	guest
nl	gast

en	User Community
nl	Gebruikersgemeenschap

en	Documentation
nl	Documentatie

en	Logged in as %s
nl	Ingelogd als %s

en	Edit Profile
nl	Wijzig profiel

en	Logout
nl	Uitloggen

en	Leaf
nl	Blad

en	Non Query Based
nl	Niet query gebaseerd

en	Link %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
nl	Fout in de mailer: Nee <b>TO</b> adres ingesteld! <br>Als u de link <i>Test Mail</i> gebruikt, stelt u de instelling <b>Alert e-mail</b> in.

en	Authentication failed: %s
nl	Authenticatie mislukt: %s

en	HELO failed: %s
nl	HELO mislukt: %s

en	Connect failed: %s
nl	Mislukte verbindingen: %s

en	SMTP error:
nl	SMTP fout:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
nl	Dit is een testbericht van Cacti. Dit bericht werd verzonden om de configuratie van uw e-mailinstellingen te testen.

en	Your email settings are currently set as follows
nl	Uw e-mail instellingen zijn momenteel als volgt

en	Method
nl	Methode

en	Checking Configuration...<br>
nl	Configuratie controleren…<br>

en	PHP's Mailer Class

en	Method: SMTP
nl	Methode: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
nl	Wordt vanwege beveiligingsredenen niet getoond

en	Security
nl	Beveiliging

en	Ping Results:
nl	Ping resultaten:

en	Bypassed
nl	Overgeslagen

en	Creating Message Text...
nl	Berichttekst maken.....

en	Sending Message...
nl	Bericht wordt verstuurt...

en	Cacti Test Message
nl	Cacti testbericht

en	Success!
nl	Gelukt!

en	Message Not Sent due to ping failure.
nl	Bericht Niet verzonden als gevolg van een pingstoring.

en	Since Install
nl	Installeer

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
nl	Cactussen uitgeschakeld plugin %s als gevolg van de volgende fout: %s! Zie het Cacti logbestand voor meer details.

en	- Dev %s
nl	Apparaat(en)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
nl	Versie %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
nl	Synchroniseer apparaten

en	Aggregated Device
nl	Geaggregeerd apparaat

en	Not Applicable
nl	Niet van toepassing

en	Damaged Graph
nl	%d Grafiek

en	Remote Server
nl	StdDev verwijderen

en	Get Page Help
nl	Hulp vragen

en	Templates Selected
nl	Templates geselecteerd

en	Enter keyword
nl	Voer sleutelwoord in

en	Data Query:
nl	Data query:

en	CSV Export of Graph Data
nl	CSV export van grafiekdata

en	Time Graph View
nl	Tijdgrafiekweergave

en	Edit Device
nl	Wijzig apparaat

en	Kill Spikes in Graphs
nl	Dood Spikes in grafieken

en	Previous
nl	Vorige

en	%d to %d of %s [ %s ]
nl	%d tot %d van %s [ %s ]

en	Next
nl	Volgende

en	All %d %s
nl	Alle %d %s

en	Current Page: %s
nl	Huidige waarde

en	No %s Found
nl	Geen %s gevonden

en	#

en	Alpha %

en	No Source
nl	Geen bron

en	Choose an action
nl	Kies een actie

en	Execute Action
nl	Actie uitvoeren

en	Logs

en	Standard Deviations
nl	Standaard afwijkingen

en	Variance Outliers
nl	Variantie Uitschieters

en	Kills Per RRA
nl	Doodt per RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
nl	StdDev verwijderen

en	Remove Variance
nl	Variantie verwijderen

en	Gap Fill Range
nl	De Waaier van de hiaatvulling

en	Float Range
nl	Vlotterbereik

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
nl	Droogloop StdDev

en	Dry Run Variance
nl	Droogloopvariant

en	Dry Run Gap Fill Range
nl	Vulbereik van de droogloopopening

en	Dry Run Float Range
nl	De Waaier van de drooglooppas Vlotter

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
nl	Grootboekschema

en	Client
nl	Klant

en	Contribute to the Cacti Project
nl	Roteer de Cacti log

en	Dashboards

en	Help in Developing
nl	Hulp bij het ontwikkelen

en	Donation & Sponsoring
nl	Donatie & Sponsoring

en	Cacti Home
nl	Cacti home

en	Keyboard
nl	Toetsenbord

en	Miscellaneous
nl	Diversen

en	Cacti Project Page
nl	Cacti project pagina

en	RRDProxy

en	Shortcuts
nl	Snelkoppelingen

en	Spine
nl	Ruggengraat

en	Help in Translating
nl	Hulp bij het vertalen

en	Clear Current Filter
nl	Stel filters opnieuw in

en	Clipboard
nl	Klembord

en	Failed to find data to copy!
nl	Geen gegevens gevonden om te kopiëren!

en	Clipboard ID
nl	Klembord ID

en	Copy operation is unavailable at this time
nl	De kopieerfunctie is op dit moment niet beschikbaar

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
nl	Sorry, uw klembord kon op dit moment niet worden bijgewerkt

en	Clipboard has been updated
nl	Klembord is bijgewerkt

en	Compact Mode
nl	Gezoemwijze

en	Dark Color Mode
nl	Ontwikkelmodus

en	Error:
nl	Fout:

en	Sorry, we could not process your last action.
nl	Sorry, we konden uw laatste actie niet verwerken.

en	Reason:
nl	Reden:

en	Action failed
nl	Actie mislukt

en	The response to the last action was unexpected.
nl	De response van de laatste actie was onverwacht.

en	Help

en	Ignore System Color
nl	Kleur item

en	Cacti

en	Light Color Mode
nl	Lijst modus

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
nl	Let wel, we konden niet al uw acties verwerken. Details vindt u hieronder.

en	Some Actions failed
nl	Sommige acties zijn mislukt

en	No file selected
nl	Geen bestand geselecteerd

en	Passphrases match
nl	Wachtwoorden komen overeen

en	Passphrase matches but too short
nl	Passphrase wedstrijden maar te kort

en	Passphrases do not match
nl	Wachtwoorden komen niet overeen

en	Passphrase too short and not matching
nl	Passphrase te kort en niet passend

en	Passphrase length meets 8 character minimum
nl	Passphrase lengte voldoet aan minimum 8 karakters

en	Passphrase too short
nl	Het wachtwoord is te kort

en	Password Validation Passes
nl	Wachtwoord validatie succesvol

en	Click again to take this Graph out of Realtime
nl	Klik nogmaals om deze grafiek uit Realtime te halen

en	Click to view just this Graph in Realtime
nl	Klik om alleen deze grafiek in realtime te bekijken

en	Report a bug
nl	Rapporteer een fout

en	Enter a search term
nl	Voer een zoekterm in

en	Enter a regular expression
nl	Voer een reguliere expressie in

en	Select to Search
nl	Selecteer een bestand

en	Pause
nl	Pauze

en	The Operation was successful. Details are below.
nl	De actie was succesvol. Details staan hieronder.

en	Operation successful
nl	Actie succesvol uitvoerd

en	Click to Show/Hide Filter
nl	Klik om het filter te tonen/verbergen

en	SpikeKill Results
nl	SpikeKill resultaten

en	Standard Mode
nl	Scanmodus

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
nl	Sta toe of beperk de tabelkolommen om buiten de huidige Windows-limieten te vallen.

en	Connection Failed
nl	Verbinding mislukt

en	Connection Successful
nl	Actie succesvol uitvoerd

en	Use System Color
nl	Kleur item

en	3rd Mouse Button
nl	3e muisknop

en	Auto
nl	Automatisch

en	Begin with
nl	Begin met

en	Close
nl	Sluiten

en	Copy graph
nl	Grafiek kopiëren

en	Copy graph link
nl	Kopieer grafiek link

en	End with
nl	Einddatum

en	Zoom Mode
nl	Gezoemwijze

en	Open in new tab
nl	Open in een nieuw tabblad

en	Always Off
nl	Altijd uit

en	Always On
nl	Altijd aan

en	Quick
nl	Snel

en	Save graph
nl	Grafiek opslaan

en	Timestamps
nl	Tijdstempels

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
nl	Inzoomen

en	Zoom Out
nl	Uitzoomen

en	Zoom Out Factor
nl	Uitzoomen Factor

en	Zoom Out Positioning
nl	Uitzoomen Positionering

en	Version %s | %s
nl	Versie %s %s

en	Apply filter to table
nl	Filter toepassen op tabel

en	Reset filter to default values
nl	Herstel filter naar standaard waarden

en	File Found
nl	Bestand gevonden

en	Path is a Directory and not a File
nl	Het pad is een directorie en geen bestand

en	File is Not Found
nl	Bestand is niet gevonden

en	Enter a valid file path
nl	Voer een geldig bestandslocatie in

en	Directory Found
nl	Directorie gevonden

en	Path is a File and not a Directory
nl	Het pad is een bestand en geen directorie

en	Directory is Not found
nl	Directorie is niet gevonden

en	Enter a valid directory path
nl	Voer een geldige directorie in

en	Cacti Color (%s)
nl	Cacti kleur (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
nl	GEEN LETTERTYPE VERIFICATIE MOGELIJK

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
nl	Waarschuwing Niet opgeslagen formuliergegevens

en	Unsaved Changes Detected
nl	Niet-opgeslagen wijzigingen gedetecteerd

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
nl	U heeft niet opgeslagen wijzigingen op dit formulier. Als u op 'Continue' drukt, worden deze wijzigingen verwijderd. Druk op 'Annuleren' om het formulier verder te bewerken.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
nl	Data Query Gegevensbronnen moeten worden gecreëerd door middel van %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
nl	Sla de huidige grafieken, kolommen, miniaturen, miniaturen, presets en timeshift-voorkeuren op in uw profiel.

en	Columns
nl	Kolommen

en	%d Column
nl	%d Kolom

en	Custom
nl	Aangepast

en	From
nl	Van

en	Start Date Selector
nl	Startdatum selector

en	To
nl	Aan

en	End Date Selector
nl	Einddatum selector

en	Shift Time Backward
nl	Verschuif tijd achteruit

en	Define Shifting Interval
nl	Definieer verschuivingsinterval

en	Shift Time Forward
nl	Verschuif tijd vooruit

en	Refresh selected time span
nl	Vernieuw geselecteerde periode

en	Return to the default time span
nl	Stel de standaard tijdperiode in

en	Window
nl	Venster

en	Interval

en	Stop

en	Create Graph from %s
nl	Maak grafiek van %s

en	Create %s Graphs from %s
nl	Maak %s grafieken van %s

en	Graph [Template: %s]
nl	Grafiek [Template: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
nl	Grafiekitems [Template: %s]

en	Data Source [Template: %s]
nl	Data bron [Template: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
nl	Aangepaste data [Template: %s]

en	New Report
nl	Nieuwe rapportage

en	Give this Report a descriptive Name
nl	Geef dit rapport een beschrijvende naam

en	Enable Report
nl	Rapportage inschakelen

en	Check this box to enable this Report.
nl	Activeer deze box om dit rapport te activeren.

en	Output Formatting
nl	Opmaak uitvoer

en	Use Custom Format HTML
nl	Gebruik aangepaste HTML-indeling gebruiken

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
nl	Activeer deze box als u aangepaste HTML en CSS in dit rapport wilt gebruiken.

en	Format File to Use
nl	Bestand formatteren om te gebruiken

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
nl	Kies de aangepaste html wrapper en CSS-bestand om te gebruiken. Dit bestand bevat zowel html als CSS om uw rapport in te pakken. Als het meer bevat dan alleen CSS, moet je een speciale <REPORT> tag in het bestand plaatsen. Deze format tag wordt vervangen door de inhoud van het rapport. Deze bestanden bevinden zich in de map 'formaten'.

en	Default Text Font Size
nl	Standaard Textgrootte

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
nl	De standaard grootte van het lettertype voor alle tekst in de rapportage inclusief de rapport titel.

en	Default Object Alignment
nl	Standaard object uitlijning

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
nl	De standaard uitlijning voor tekst en grafieken.

en	Graph Linked
nl	Gekoppelde grafieken

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
nl	Moeten de grafieken gelinked worden naar de Cacti site?

en	Graph Settings
nl	Grafiek instellingen

en	Graph Columns
nl	Grafiek kolommen

en	The number of Graph columns.
nl	Het aantal grafiek kolommen.

en	Graph Width
nl	Grafiekbreedte

en	The Graph width in pixels.
nl	De grafiekbreedte in pixels.

en	Graph Height
nl	Grafiekhoogte

en	The Graph height in pixels.
nl	De grafiekbreedte in pixels.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
nl	Moeten de grafieken als thumbnails worden gerenderd?

en	Email Frequency
nl	E-mail frequentie

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
nl	Volgende uitvoer voor versturen van mail rapportage

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
nl	De starttijd voor de eerste of volgende mail. Alle toekomstige mailingtijden worden gebaseerd op deze starttijd. Een voorbeeld is: 02:00 uur. De tijd moet in de toekomst zijn. Als alleen een tijd wordt gebruikt, bijvoorbeeld 02:00 uur, dan er vanuit gegaan dat deze in de toekomst is.

en	Report Interval
nl	Rapportage interval

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
nl	Definieert de frequentie van het rapport. Relatief aan de opgegeven mailtijd van hierboven.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
nl	bijvoorbeeld: 'We(e)k(en) is een wekelijkse rapportage interval.

en	Interval Frequency
nl	Interval frequentie

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
nl	Gebaseerd op de tijdspanne van de rapportage interval hierboven, definieer de frequentie van die interval.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
nl	bijvoorbeeld: Als de rapportage interval 'Wekelijks' is, dan impliceert '2' dat de rapportage iedere 2 weken wordt verstuurd vanaf het eerst volgende mail moment. Als er gebruik wordt gemaakt van de Maandelijkse rapportage intervallen, de 'dag van de week' en de 'dag van de maand' worden beiden berekend op basis van de mailtijd die hierboven is gespecificeerd.

en	Email Sender/Receiver Details
nl	E-mail zender/ontvanger gegevens

en	Subject
nl	Onderwerp

en	Cacti Report
nl	Cacti rapportage

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
nl	Deze waarde wordt gebruikt als standaard onderwerp voor de e-mail. Indien leeg, wordt de rapportagenaam gehanteerd.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
nl	Deze naam zal worden gebruikt als de standaard afzender van de e-mail

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
nl	Dit adres wordt gebruikt als afzender adres

en	To Email Address(es)
nl	E-mailadres(sen) ontvanger(s)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
nl	Vul alstublieft meerdere adressen in gescheiden met een komma (,)

en	BCC Address(es)
nl	BCC adres(sen)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
nl	Blind Carbon Copy. Voer meerdere adressen in gescheiden met een komma (,)

en	Image attach type
nl	Afbeelding type bijlage

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
nl	Selecteer een van de gegeven types voor de afbeelding bijlagen

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
nl	Datum/tijd verplaatst naar dezelfde tijd Morgen

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) te verwijderen.

en	Delete Report
nl	Verwijder kleur

en	Delete Reports
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
nl	Klik op 'Doorgaan' om eigenaar te worden van de volgende rapportage(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
nl	Klik op 'Doorgaan' om eigenaar te worden van de volgende rapportage(s).

en	Take Report Ownership
nl	Word eigenaar

en	Take Reports Ownership
nl	Word eigenaar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Report
nl	Dupliceer

en	Duplicate Reports
nl	Dupliceer

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) in te schakelen.

en	Enable Reports
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) uit te schakelen.

en	Disable Report
nl	Rapportage inschakelen

en	Disable Reports
nl	Rapportage inschakelen

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) direct te versturen.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende rapportage(s) direct te versturen.

en	Send Report Now
nl	Verstuur rapport

en	Send Reports Now
nl	Verstuur rapport

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
nl	Kan geen rapport '%s' verzenden. Stel alstublieft de e-mailadressen van de bestemming in

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
nl	Kon geen rapport verzenden '%s'. Vul alstublieft een e-mail onderwerp in

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
nl	Kon geen rapport verzenden '%s'. Vul alstublieft de naam van de verzender in

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
nl	Kon geen rapport verzenden '%s'. Vul alstublieft het verzendende e-mailadres in

en	Item Type to be added.
nl	Itemtype dat moet worden toegevoegd.

en	Graph Tree
nl	Grafiek Boom

en	Select a Tree to use.
nl	Selecteer een boom om te gebruiken.

en	Graph Tree Branch
nl	Grafiek Boomtak

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
nl	Selecteer een boomtak om te gebruiken voor grafieken en apparaten. Apparaten worden beschouwd als filialen.

en	Cascade to Branches
nl	Cascade naar takken

en	Should all Branch Graphs be rendered?
nl	Moeten alle kinderen filiaalgrafieken worden weergegeven?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
nl	Selecteer een apparaat om een grafiek op te geven

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
nl	Selecteer een apparaatsjabloon om te gebruiken.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
nl	Selecteer een apparaat om op te filteren of te selecteren voor grafieken in het geval van een apparaattype.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
nl	Selecteer een grafieksjabloon voor het apparaat dat moet worden gebruikt om op te filteren of selecteer grafieken in het geval van een apparaattype.

en	Graph Name Regular Expression
nl	Grafiek naam reguliere expressie

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
nl	Een Perl reguliere expressie (REGEXP) dat gebruikt wordt om grafieken te integreren in de boomstructuur.

en	The Graph to use for this report item.
nl	De grafiek om te gebruiken voor dit rapport-item.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
nl	De eindtijd van de grafiek wordt ingesteld op de geplande verzendtijd van het rapport. Dus, als u wilt dat de eindtijd op de verschillende grafieken middernacht is, zorg er dan voor dat u het rapport om middernacht verstuurt. De begintijd van de grafiek is de eindtijd min de tijdspanne van de grafiek.

en	Alignment
nl	Uitlijning

en	Alignment of the Item
nl	Uitlijning van het item

en	Fixed Text
nl	Vaste tekst

en	Enter descriptive Text
nl	Voer een beschrijvende tekst in

en	Font Size
nl	Lettertypegrootte

en	Font Size of the Item
nl	Lettergrootte van het item

en	Report Item [edit Report: %s]
nl	Rapportage item [wijzig rapport: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
nl	Rapport item [nieuw rapport: %s]

en	Events
nl	Gebeurtenissen

en	Send Report
nl	Verstuur rapport

en	[new]
nl	[nieuw]

en	Details %s
nl	Details

en	Report Items %s
nl	Geen rapportage items

en	Scheduled Events %s
nl	Geplande momenten

en	Report Preview %s
nl	Rapportage voorbeeld

en	Item Details
nl	Item details

en	Graph: %s
nl	Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat

en	Using CSS
nl	CSS gebruiken

en	Device: %s
nl	Apparaat(en)

en	, Graph Template: All Templates
nl	Grafiektemplate toevoegen aan apparaat template

en	, Graph Template: %s
nl	Grafiek [Template: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
nl	, RegEx gebruiken: "%s"

en	Tree: %s
nl	Menu:

en	, Device: %s
nl	Apparaat(en)

en	, Branch: %s
nl	Tak:

en	(All Branches)
nl	(Alle branches)

en	(Current Branch)
nl	(Huidige branch)

en	No Report Items
nl	Geen rapportage items

en	Administrator Level
nl	Beheerdersniveau

en	Reports [%s]
nl	Rapportages [%s]

en	User Level
nl	Gebruikersniveau

en	Reports
nl	Rapportages

en	Owner
nl	Eigenaar

en	Frequency
nl	Frequentie

en	Last Run
nl	Laatste run

en	Next Run
nl	Volgende run

en	Report Title
nl	Rapportage titel

en	Report Disabled - No Owner
nl	Rapportage uitgeschakeld - Geen eigenaar

en	Every
nl	Iedere

en	Multiple
nl	Meerdere

en	Invalid
nl	Ongeldig

en	No Reports Found
nl	Geen rapportages gevonden

en	Graph Template:
nl	Grafiektemplate:

en	Template Based
nl	Grafiektemplate gebaseerd

en	Tree:
nl	Menu:

en	Site:
nl	Website:

en	Leaf:
nl	Blad

en	Applied
nl	Toegepast

en	Filter

en	Graph Filters
nl	Grafiek filters

en	Set/Refresh Filter
nl	Stel in/vernieuw filter

en	(Non Graph Template)
nl	(Niet Grafieksjabloon)

en	Selected
nl	Geselecteerd

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
nl	De zoekterm "%s" is niet geldig. Foutmelding is %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
nl	Er was een interne fout!

en	Backtrack limit was exhausted!
nl	Backtrack limiet was uitgeput!

en	Recursion limit was exhausted!
nl	Recurrentielimiet was uitgeput!

en	Bad UTF-8 error!
nl	Slechte UTF-8 fout!

en	Bad UTF-8 offset error!
nl	Slechte UTF-8 offset fout!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
nl	Validatiefout voor variabele %s met een waarde van %s. Zie onderstaande backtrace voor meer details.

en	Validation Error
nl	Validatie foutmelding

en	written
nl	geschreven

en	could not open
nl	kon niet worden geopend

en	not exists
nl	bestaat niet

en	not writable
nl	niet schrijfbaar

en	New Graph Template: %s
nl	Grafiek [Template: %s]

en	New Data Query: %s
nl	Data query [%s]

en	Unknown Field
nl	Onbekend veld

en	Import Preview Results
nl	Preview resultaten importeren

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
nl	Cacti zal de volgende wijzigingen aanbrengen als het pakket wordt geïmporteerd:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
nl	Cacti heeft de volgende items voor het pakket geïmporteerd:

en	Package Files
nl	Pakketbestanden

en	[preview]
nl	[voorbeeld]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
nl	Cacti zal de volgende wijzigingen aanbrengen als het template wordt geïmporteerd:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
nl	Cacti heeft de volgende items voor het template geïmporteerd:

en	[success]
nl	[succesvol]

en	[fail]
nl	[mislukt]

en	[preview]
nl	[voorbeeld]

en	[updated]
nl	[bijgewerkt]

en	[unchanged]
nl	[ongewijzigd]

en	Found Dependency:
nl	Gevonden afhankelijkheden:

en	Unmet Dependency:
nl	Onbevredigde afhankelijkheid:

en	Path was not writable
nl	Pad was niet beschrijfbaar

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
nl	Geen instelling van gespecificeerde %sRRDTool versie: %s

en	Invalid Theme Specified
nl	Ongeldig Thema Gespecificeerd

en	Resource is not writable
nl	Hulpbron is niet beschrijfbaar

en	File not found
nl	Bestand niet gevonden

en	PHP did not return expected result
nl	PHP heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd

en	Unexpected path parameter
nl	Onverwachte padparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
nl	Geen toepassing van gespecificeerd profiel %s != %s !

en	Failed to apply specified mode: %s
nl	Geen toepassing van de gespecificeerde modus: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
nl	Gebrekkige toepassing van bepaalde automatiseringsoverride: %s

en	Failed to apply specified cron interval
nl	Geen toepassing van een bepaald cron-interval

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
nl	Geen toepassing van het gespecificeerde automatiseringsgamma

en	No matching snmp option exists
nl	Geen bijpassende snmp-optie bestaat

en	No matching template exists
nl	Er bestaat geen bijpassend sjabloon

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
nl	De installateur kon door een onverwachte fout niet verdergaan.

en	Please report this to the Cacti Group.
nl	Gelieve dit aan de Cacti Group te melden.

en	Unknown Reason: %s
nl	Onbekende reden: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
nl	U probeert Cacti %s op een 0.6.x database te installeren. Helaas kan dit niet worden uitgevoerd.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
nl	Om verder te kunnen gaan, maak je MUST een nieuwe database, importeer je "cacti.sql" erin:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
nl	U MUST werkt dan "include/config.php" bij om naar de nieuwe database te verwijzen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
nl	OPMERKING: Uw bestaande gegevens worden niet gewijzigd, noch zullen deze gegevens of enige geschiedenis beschikbaar zijn voor de nieuwe installatie.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
nl	U heeft een nieuwe database aangemaakt, maar het 'cacti.sql' bestand nog niet geïmporteerd. Voer op de opdrachtregel het volgende uit om verder te gaan:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
nl	Deze fout kan ook worden gegenereerd als de cacti database gebruiker niet over de juiste rechten op de Cacti database beschikt. Zorg ervoor dat de gebruiker van de Cacti-database de mogelijkheid heeft om SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX op de Cacti database.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
nl	U MUST importeert ook MySQL TimeZone-informatie in MySQL en verleent de Cacti gebruiker SELECT toegang tot de mysql.time_zone_name tabel

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
nl	Voer op Linux/UNIX het volgende uit als 'root' in een shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
nl	Op Windows kunt u de instructies hier volgen voor de tijdzone tabel. Als dat is voltooid, kunt u het volgende commando uitvoeren om de Cacti user toegang tot de tabellen te geven:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
nl	Voer vervolgens het volgende uit binnen MySQL als beheerder:

en	Test Connection
nl	Test verbinding

en	Begin
nl	Start

en	Upgrade

en	Downgrade

en	Cacti Version
nl	Cacti versie

en	License Agreement
nl	Licentie overeenkomst

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
nl	Deze versie van Cacti (%s) lijkt geen geldige versiecode te hebben, neem contact op met het Cacti Development Team om er zeker van te zijn dat dit de kern vormt. Als je deze fout in een release ziet, breng dan onmiddellijk een rapport uit op GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
nl	Bedankt dat u de tijd heeft genomen om Cacti te downloaden en te installeren. Cacti is de complete grafiek oplossing voor uw netwerk. Voordat u kunt beginnen met het maken van grafieken, zijn hier een paar zaken over Cacti die u moete weten.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
nl	Zorg ervoor dat u de benodigde stappen heeft gelezen en gevolgd voor het installeren en Cacti. Installatieinstructies kunnen worden gevonden voor Unix en Win32-gebaseerde besturingssystemen.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
nl	Dit proces leidt u door de stappen voor het upgraden van versie '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
nl	Tevens, als dit een upgrade is, zorg ervoor dat u de upgrade informatie heeft gelezen.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
nl	Het wordt NIET aanbevolen om te downgraden aangezien de structuur van de database inconsistent kan zijn.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
nl	Cacti is gelicentieerd onder de GNU Public License, u moet hiermee akkoord gaan voordat ik verder kunt gaan:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
nl	Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het zinnig zal zijn, maar komt ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

en	Accept GPL License Agreement
nl	Accepteer de GPL licentie overeenkomst

en	Select default theme:
nl	Selecteer het standaardthema:

en	Pre-installation Checks
nl	Pre installatie controle

en	Location checks
nl	Locatie controles

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
nl	Update alstublieft de config.php met de correcte relatieve URL van cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
nl	Uw Cacti configuratie heeft het relatieve pad (url_path) ingesteld in de config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
nl	PHP - Aanbevelingen

en	PHP Recommendations (
nl	PHP-aanbevelingen

en	Current
nl	Huidig

en	Recommended
nl	Aanbevolen

en	PHP Binary
nl	PHP binary locatie

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
nl	De binaire PHP-locatie is niet geldig en moet worden bijgewerkt.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
nl	Werk de waarde path_php_binary bij in de tabel met instellingen.

en	Passed
nl	Geslaagd

en	Warning
nl	Waarschuwing

en	Restart Required
nl	Verplicht

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
nl	PHP - Module-ondersteuning (vereist)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
nl	Cacti heeft verschillende PHP modules nodig om goed te kunnen werken. Als een module niet is geïnstalleerd kunt u niet doorgaan met de installatie totdat u dit heeft gecorrigeerd. Als aanvulling, voor een optimaal Cacti systeem moet MySQL geconfigureerd zijn met bepaalde configuratie instellingen. Volg alstublieft de MySQL aanbevelingen. Raadpleeg de MySQL handleiding als u hierover vragen heeft.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
nl	De volgende PHP extensies zijn verplicht, en MOETEN worden geïnstalleerd voordat u door kunt gaan met de installatie van Cacti.

en	Required PHP Modules
nl	Benodigde PHP modules

en	Installed
nl	Geïnstalleerd

en	Required
nl	Verplicht

en	PHP - Module Support (Optional)
nl	PHP - Module-ondersteuning (optioneel)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
nl	De volgende PHP-uitbreidingen worden aanbevolen en moeten worden geïnstalleerd voordat u verdergaat met de installatie van uw Cacti. OPMERKING: Als u van plan bent om SNMPv3 met IPv6 te ondersteunen, moet u de php-snmp-module op dit moment niet installeren.

en	Optional Modules
nl	Optionele modules

en	Optional
nl	Optioneel

en	MySQL - TimeZone Support
nl	MySQL - TimeZone ondersteuning

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
nl	Uw MySQL tijdzone database is niet ingevuld. Verrijk deze database alstublieft voordat u doorgaat.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
nl	Uw Cacti database loginaccount heeft geen rechten tot de MySQL tijdzone database. Zorg er alstublieft voor dat het Cacti database account SELECT toegang heeft tot de "time_zone_name" tabe in de "mysql" database en verrijk MySQL’s tijdzone informatie voordat u doorgaat.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
nl	Uw Cacti database account heeft toegang tot de MySQL tijdzone database en de database is verrijkt met de globale tijdzone informatie.

en	MySQL - Settings
nl	MySQL - Instellingen

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
nl	Deze MySQL performance optimalisatie instellingen helpen bij het optimaal presteren van uw Cacti systeem zonder problemen op de langere termijn.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
nl	Aanbevolen MySQL configuratie instellingen

en	Installation Type
nl	Installatie type

en	Upgrade from %s to %s
nl	Upgrade van %s naar %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
nl	In het geval van problemen is het ten zeerste aan te raden om de cache van uw browser te wissen, uw browser te sluiten en vervolgens te heropenen (niet alleen het tabblad Cacti staat aan) en opnieuw te proberen, voordat u een probleem aankaart bij The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
nl	In zeldzame gevallen hebben we rapporten gehad van gebruikers die kleine problemen ondervinden door wijzigingen in de code. Deze problemen worden veroorzaakt doordat de browser de pre-upgrade code behoudt en hoewel we stappen hebben ondernomen om de kans hierop te minimaliseren, kan dit nog steeds gebeuren. Als je instructies nodig hebt over hoe je je browser cache te wissen, is https://www.refreshyourcache.com/ een goed startpunt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
nl	Als u na het wissen van uw cache en het opnieuw opstarten van uw browser nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen de oorzaak ervan te achterhalen.

en	Downgrade from %s to %s
nl	Downgrade van %s naar %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues.
nl	U lijkt te downgraden naar een vorige versie. Databasewijzigingen voor de nieuwere versie worden niet teruggedraaid en <i>zouden problemen kunnen veroorzaken.

en	Please select the type of installation
nl	Selecteer het type installatie

en	Installation options:
nl	Installatie opties:

en	Choose this for the Primary site.
nl	Kies deze optie voor de primaire Cacti locatie.

en	New Primary Server
nl	Nieuwe primaire server

en	New Remote Poller
nl	Nieuwe externe poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
nl	Externe pollers worden gebruikt op netwerken die niet direct toegankelijk zijn voor de primaire Cacti locatie.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
nl	De volgende informatie is bepaald op basis van Cacti's configuratiebestand. Als dit niet correct is wijzig dan "include/config.php" voordat u verder gaat.

en	Local Database Connection Information
nl	Informatie over lokale databaseverbinding

en	Database: %s

en	Database User: %s
nl	Database gebruiker: %s

en	Database Hostname: %s
nl	Database hostname: %s

en	Port: %s
nl	Poort: %s

en	Server Operating System Type: %s
nl	Type serverbesturingssysteem: %s

en	Central Database Connection Information
nl	Centrale Database Aansluiting Informatie

en	Configuration Readonly!
nl	Configuratie Alleen-lezen!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
nl	Uw config.php moet schrijfbaar zijn door de webserver gedurende de installatie om te remote poller te configureren. Zodra de installatie is voltooid, moet u dit bestand op alleen-lezen rechten plaatsen om mogelijke beveiligingsrisico’s tegen te gaan.

en	Configuration of Poller
nl	Configuratie van Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
nl	Uw Remote Cacti Poller informatie is niet opgenomen in uw config.php bestand. Bekijk de config.php.dist en stel de variabelen in: $rdatabase_default, $rdatabase_gebruikersnaam, enz. Deze variabelen moeten worden ingesteld en terug naar uw Primaire Cacti database server wijzen. Corrigeer dit en probeer het opnieuw.

en	Remote Poller Variables
nl	Verre Poller-variabelen

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
nl	De variabelen die moeten worden ingesteld in het config.php-bestand omvatten het volgende:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
nl	De Installateur wijst automatisch een $poller_id toe en voegt deze toe aan het config.php bestand.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
nl	Zodra alle variabelen zijn ingesteld in het config.php-bestand, moet u de $rdatabase_username ook toegang verlenen tot de hoofdserver van de Cacti database. Volg dezelfde procedure als bij elke andere Cactus. U kunt dan op de knop 'Test Connection' drukken. Als de test geslaagd is, kunt u verder gaan en de installatie voltooien.

en	Additional Steps After Installation
nl	Extra stappen na installatie

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
nl	Het is essentieel dat de Central Cacti server via MySQL kan communiceren met elke remote Cacti database server. Zodra de installatie is voltooid, moet u het externe gegevensverzamelprogramma bewerken en ervoor zorgen dat de instellingen juist zijn. U kunt dit controleren met behulp van de 'Test Connection' bij het bewerken van de Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
nl	Noodzakelijke locaties en versies van applicaties

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
nl	Zorg ervoor dat al deze waarden correct zijn voordat u doorgaat.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
nl	Een of meer paden lijken onjuist te zijn en niet in staat om verder te gaan

en	Directory Permission Checks
nl	Rechten controle directories

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
nl	Let op dat de rechten van de directories hieronder correct zijn ingesteld voordat u doorgaat. Tijdens de installatie moeten deze directories eigenaar zijn van de webserver gebruiker. Deze rechten wijzigingen zijn noodzakelijk om de installer de Apparaat templates, welke XML bestanden en script bestanden bevatten, te laten plaatsen in deze directories. Als u ervoor kiest om deze pakketten niet te installeren, dan is er een 'install_package.php' cli script dat kan worden gebruikt als de installatie is voltooid.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
nl	Nadat de installatie is voltooid, kunt u een aantal van deze directories alleen-lezen markeren om het beveiligingsniveau te verhogen.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
nl	Deze mappen moeten na de installatie leesbaar blijven, zodat het synchronisatieproces op afstand van de Cactus ze kan bijwerken als de Main Cacti website verandert.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
nl	Als u pakketten installeert en wanneer deze pakketten zijn geïnstalleerd, dient u de rechten van de script directorie terug te zetten naar alleen-lezen om blootstelling van buitenaf aan de website te voorkomen.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
nl	Voor externe pollers is het van cruciaal belang dat de paden die u regelmatig bijwerkt, inclusief de plugins, scripts en bronpaden lees-/schrijftoegang hebben, aangezien het veldgeheugen deze paden vanaf de hoofdserverinhoud moet bijwerken.

en	Required Writable at Install Time Only
nl	Locatie hoeft uitsluitend schrijfbaar te zijn tijdens de installatie

en	Not Writable
nl	Niet schrijfbaar

en	Required Writable after Install Complete
nl	Locatie moet schrijfbaar zijn ook nadat de installatie is voltooid

en	Potential permission issues
nl	Mogelijke vergunningsproblemen

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
nl	Zorg ervoor dat uw webserver lees/schrijftoegang heeft tot de cactusmappen die hieronder fouten tonen.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
nl	Als SELinux is ingeschakeld op uw server, kunt u dit permenant uitschakelen, of tijdelijk uitschakelen en dan de juiste permissies toevoegen met behulp van de SELinux commandoregeltools.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
nl	De gebruiker '%s' moet MODIFY toestemming hebben om lezen/schrijven mogelijk te maken.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
nl	Een voorbeeld van hoe u mapmachtigingen kunt instellen wordt hier getoond, maar het kan zijn dat u dit moet aanpassen afhankelijk van uw besturingssysteem, gebruikersaccounts en gewenste machtigingen

en	EXAMPLE:
nl	VOORBEELD:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
nl	Zodra de installatie het CSRF-pad heeft voltooid, moet het worden ingesteld op alleen-lezen.

en	All folders are writable
nl	Alle directories zijn schrijfbaar

en	Input Validation Whitelist Protection
nl	Inputvalidatie Whitelist Protection

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
nl	Cacti-gegevensinvoermethoden die een script aanroepen, kunnen worden misbruikt op een manier dat een niet-beheerder schade kan toebrengen aan bestanden die eigendom zijn van het poller-account en in gevallen waarin iemand de Cacti-poller als root uitvoert, het besturingssysteem kan aantasten waardoor aanvallers gebruik uw infrastructuur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
nl	Daarom is Cacti verschillende versies geleden verbeterd om Whitelist-mogelijkheden te bieden voor dit soort gegevensinvoermethoden. Hoewel dit Cacti meer grondig beveiligt, verhoogt het de hoeveelheid werk die de Cacti-beheerder nodig heeft om sjablonen en pakketten te importeren en te beheren.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
nl	De manier waarop de witte lijst werkt, is dat wanneer u voor het eerst een gegevensinvoermethode importeert, of u een gegevensinvoermethode opnieuw importeert, en het script en / of de agistrieën op welke manier dan ook veranderen, de gegevensinvoermethode en alle bijbehorende gegevensbronnen onmiddellijk worden uitgeschakeld totdat de beheerder bevestigt dat de gegevensinvoermethode geldig is.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
nl	Om identificerende gegevensinvoermethoden in deze staat te identificeren, hebben we een validatiescript in de CLI-directory van Cacti geleverd dat kan worden uitgevoerd met de volgende opties:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
nl	Deze scriptoptie zoekt naar gegevensinvoermethoden die momenteel zijn verboden en geeft details over waarom.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
nl	Deze scriptoptie heft de gegevensinvoermethoden op die momenteel zijn verbannen.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
nl	Met deze scriptoptie worden alle uitgeschakelde gegevensbronnen weer ingeschakeld.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
nl	We raden u ten zeerste aan om uw config.php bij te werken om deze functie in te schakelen door de $ input_whitelist- variabele te verwijderen en vervolgens de drie bovenstaande CLI-scriptopties uit te voeren nadat de webgebaseerde installatie is voltooid.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
nl	Vink het selectievakje hieronder aan om te bevestigen dat u deze beveiligingskwestie hebt gelezen en begrepen

en	I have read this statement
nl	Ik heb deze verklaring gelezen

en	Default Profile
nl	Standaardprofiel

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
nl	Selecteer a.u.b. het standaard Data Source Profile dat gebruikt moet worden voor polling bronnen. Dit is de maximale hoeveelheid tijd tussen scantoestellen voor informatie, dus hoe lager het pollinginterval, hoe meer werk er op de Cacti Server host wordt geplaatst. Selecteer ook het beoogde of geconfigureerde Cron-interval dat u wilt gebruiken voor gegevensverzameling.

en	Cron Interval
nl	Cron interval

en	Default Automation Network
nl	Standaard Automatiseringsnetwerk

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
nl	Cactussen kunnen het netwerk automatisch scannen zodra de installatie is voltooid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onderstaande netwerkbereik om het bereik van IP-adressen uit te werken dat gescand kan worden. Voor het scannen zijn vooraf gedefinieerde opties gedefinieerd, waaronder het gebruik van zowel 'publieke' als 'private' gemeenschappen.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
nl	Als uw apparaten eerst een andere set opties moeten worden gebruikt, kunt u deze hieronder definiëren en zullen ze worden gebruikt voordat de standaardwaarden worden gebruikt

en	All options may be adjusted post installation
nl	Alle opties kunnen na installatie worden aangepast

en	Default Options
nl	Standaard opties

en	Scan Mode
nl	Scanmodus

en	Network Range
nl	Netwerk reeks

en	Additional Defaults
nl	Extra standaardinstellingen

en	Additional SNMP Options
nl	Extra SNMP-opties

en	Error Locating Profiles
nl	Fout bij het lokaliseren van profielen

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
nl	De installatie kan niet doorgaan omdat er geen profielen gevonden konden worden.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
nl	Dit kan gebeuren als je een lege database hebt en je het cacti.sql bestand nog niet hebt geïmporteerd.

en	Template Setup
nl	Template installatie

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
nl	Selecteer het type sjabloon dat u wilt exporteren vanuit Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
nl	Het is niet raadzaam om sjablonen bij te werken waarin u al wijzigingen hebt aangebracht. De upgrade van de sjablonen verwijdert GEEN wijzigingen aan grafiek- en gegevenssjablonen en kan leiden tot onverwacht gedrag. Als u echter geen wijzigingen hebt aangebracht in een grafiek, gegevensquery of gegevenssjabloon, zou het opnieuw importeren van het pakket geen invloed moeten hebben. In dat geval moet u na de update 'Grafieken synchroniseren' uit de sjablonen.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
nl	Selecteert u alstublieft de apparaat templates die u wilt gebruiken na de installatie. Als uw besturingssysteem Windows is, dan moet u erop letten dat u de 'Windows Device' templates selecteert. Als uw besturingssysteem Linux/UNIX is, let er dan op dat u de 'Local Linux Machine' apparaat template selecteert.

en	Author
nl	Auteur

en	Homepage

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
nl	Apparaat templates geven u de gelegenheid om een vaste selectie van data binnen Cacti te monitoren. Nadat u de gewenste apparaat templates heeft geselecteerd, drukt u op 'Volgende' om de installatie te voltooien. Heb geduld gedurende dit proces omdat het importeren van de apparaat templates enige minuten in beslag kan nemen.

en	Server Collation
nl	Server Verzamelen

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
nl	Uw servercollation blijkt UTF8-compliant te zijn

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
nl	Uw servercollation lijkt NIET volledig compatibel te zijn met UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
nl	Onder de sectie [mysqld] kunt u de vermeldingen 'character‑set‑server' en 'collation‑server' vinden en als volgt instellen:

en	Database Collation
nl	Databank Verzamelen

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
nl	De standaardverzameling van uw database lijkt te voldoen aan UTF8.

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
nl	Uw database wordt NIET volledig UTF8-conform weergegeven.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
nl	Alle tabellen die door plugins zijn gemaakt, kunnen problemen hebben met Cacti Core tabellen als de vergelijking niet wordt geëvenaard. Zorg ervoor dat uw database wordt gewijzigd in 'utf8mb4_unicode_ci' door het volgende uit te voeren:

en	Table Setup
nl	Tafelinstelling

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
nl	U heeft meer tabellen dan uw PHP-configuratie ons in staat zal stellen om weer te geven / te converteren. Wijzig de max_input_vars-instelling in php.ini naar een waarde boven%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
nl	Conversie van tabellen kan enige tijd in beslag nemen, vooral bij grotere tabellen. De conversie van deze tabellen zal op de achtergrond plaatsvinden, maar zal de installateur er niet van weerhouden deze tabellen in te vullen. Dit kan sommige servers vertragen als er niet genoeg middelen voor MySQL zijn om de conversie te verwerken.

en	Tables
nl	Tabellen

en	Collation
nl	Collatie

en	Engine
nl	Motor

en	Row Format
nl	Regelindeling

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
nl	Een of meer tafels zijn te groot om tijdens de installatie om te zetten. Gebruik het cli/convert_tables.php script om de conversie uit te voeren en vernieuw deze pagina. Bijvoorbeeld:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
nl	De volgende tabellen moeten worden omgezet naar UTF8 en InnoDB. Selecteer de tabellen die u tijdens het installatieproces wilt converteren.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
nl	Al uw tabellen lijken UTF8-conform te zijn

en	Confirm Upgrade
nl	Upgrade bevestigen

en	Confirm Downgrade
nl	Bevestig Downgrade

en	Confirm Installation
nl	Bevestig de installatie

en	Install
nl	Installeer

en	DOWNGRADE DETECTED
nl	GECONSTATEERDE VERSLECHTERING

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
nl	U MOET HANDELIJKE HANDELIJKE WIJZIGING VAN DE CACTI-DATABASE VOOR EEN UPGHANDELIJKE WIJZIGING VAN EEN UPGRADE WIJZIGE WIJZIGINGEN DIE HEBBEN MADE.THE INSTALLER HEEFT GEEN BEREIK om deze AUTOMATISCHE WIJZIGINGEN VOOR U te DOEN

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
nl	Downgraden mag alleen worden uitgevoerd wanneer dit absoluut noodzakelijk is en dit kan uw installatie breken.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
nl	Uw Cacti Server is bijna klaar. Controleer of u graag verder wilt gaan.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
nl	Druk op '%s' en klik vervolgens op '%s' om het installatieproces te voltooien na het selecteren van uw Device Templates.

en	Installing Cacti Server v%s
nl	Cactusserver installeren v%s

en	Your Cacti Server is now installing
nl	Uw Cacti Server is nu aan het installeren

en	Spawning background process: %s %s
nl	Achtergrondproces paaien:%s%s

en	Complete
nl	Voltooid

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
nl	Uw Cacti Server v%s is geïnstalleerd/geüpdatet. U kunt nu beginnen met het gebruik van de software.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
nl	Uw Cacti Server v%s is geïnstalleerd / bijgewerkt met fouten

en	Get Help
nl	Hulp vragen

en	Report Issue
nl	Probleem melden

en	Get Started
nl	Begin

en	Starting %s Process for v%s
nl	%s proces starten voor v%s

en	Finished %s Process for v%s
nl	Voltooid%s-proces voor v%s

en	Found %s templates to install
nl	%s sjablonen gevonden om te installeren

en	About to import Package #%s '%s'.
nl	Staat op het punt Pakket #%s '%s' te importeren.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
nl	Importeren van pakket #%s '%s' onder Profiel '%s' is gelukt

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
nl	Importeren van pakket #%s '%s' onder Profiel '%s' is mislukt

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
nl	Scantemplate voor [Verwijderd template]

en	No templates were selected for import
nl	Er zijn geen sjablonen geselecteerd om te importeren

en	Updating remote configuration file
nl	In afwachting van configuratie

en	Setting default data source profile to %s (%s)
nl	Het standaard data source profiel voor dit data template.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
nl	Geen toepassing van gespecificeerd profiel %s != %s !

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
nl	Automatiseringsnetwerk updaten (%s), modus "%s" => "%s", subnet "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
nl	Kan het automatiseringsnetwerk niet vinden, er zijn geen wijzigingen aangebracht

en	Adding extra snmp settings for automation
nl	Extra snmp-instellingen toevoegen voor automatisering

en	Selecting Automation Option Set %s
nl	Verwijder automatiseringtemplate(s)

en	Updating Automation Option Set %s
nl	Automatisering SNMP opties

en	Successfully updated Automation Option Set %s
nl	Automation Option Set%s is bijgewerkt

en	Resequencing Automation Option Set %s
nl	Automatisering op apparaat(en) uitvoeren

en	Failed to updated Automation Option Set %s
nl	Geen toepassing van het gespecificeerde automatiseringsgamma

en	Failed to find any automation option set
nl	Geen gegevens gevonden om te kopiëren!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
nl	Apparaattemplate [wijzig: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
nl	Maak grafieken voor dit apparaat

en	Adding Device to Default Tree
nl	Apparaat standaardinstellingen

en	No templated graphs for Default Device were found
nl	Er zijn geen sjabloongrafieken voor het standaardapparaat gevonden

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
nl	WAARSCHUWING: apparaatsjabloon voor uw besturingssysteem niet gevonden. U moet apparaatsjablonen of cactussenpakketten importeren om uw cactusserver te bewaken.

en	Running first-time data query for local host
nl	Eerste query voor gegevens uitvoeren voor lokale host

en	Repopulating poller cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	Repopulating SNMP Agent cache
nl	SNMPAgent cache opnieuw opbouwen

en	Generating RSA Key Pair
nl	RSA-sleutelpaar genereren

en	Found %s tables to convert
nl	%s tabellen gevonden om te converteren

en	Converting Table #%s '%s'
nl	Tabel #%s '%s' converteren

en	No tables where found or selected for conversion
nl	Geen tabellen gevonden of geselecteerd voor conversie

en	Switched from %s to %s
nl	Omgeschakeld van%s naar%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
nl	OPMERKING: een tijdelijk bestand gebruiken voor db cache:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
nl	Upgraden van v%s (DB%s) naar v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
nl	WAARSCHUWING: Kan upgrade-functie niet vinden voor v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
nl	Installatie afgebroken vanwege geen acceptatie door EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
nl	Achtergrond was al begonnen bij%s, deze poging bij%s werd overgeslagen

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
nl	Uitzondering vond plaats tijdens de installatie: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
nl	De installatie werd gestart in %s, voltooid in %s

en	Both
nl	Beide

en	No - %s
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	%s - N/A
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	Web
nl	Website

en	%s - No
nl	RRA [wijzig: %s %s]

en	Cli
nl	Klassiek

en	Setting PHP Option %s = %s
nl	PHP-optie%s =%s instellen

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
nl	Kan PHP-optie%s niet instellen, is%s (moet%s zijn)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
nl	Dataverzamelaar(s) niet gevonden bij een poging tot synchronisatie

en	Authentication Success
nl	Authenticatie succesvol

en	Authentication Failure
nl	Authenticatiefout

en	PHP LDAP not enabled
nl	PHP LDAP niet actief

en	No username defined
nl	Geen gebruikersnaam gedefinieerd

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
nl	Protocol fout, instellen van versie niet mogelijk

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
nl	Protocolfout, kan geen verwijzingsoptie instellen

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
nl	Protocol fout, starten van TLS communicatie niet mogelijk

en	Protocol Error, General failure (%s)
nl	Protocolfout, algemene fout (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
nl	Protocolfout, niet te binden, LDAP-resultaat: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
nl	Verbinding met de server mislukt

en	Connection Timeout to Server (%s)
nl	Connectie timeout

en	Insufficient Access to Server (%s)
nl	Onvoldoende toegang

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
nl	Groep DN kon niet worden gevonden om te vergelijken

en	More than one matching user found
nl	Meer dan één overeenkomstige gebruiker gevonden

en	Unable to find user from DN
nl	Kan de gebruiker van DN niet vinden

en	Unable to find users DN
nl	Kan gebruikers DN niet vinden

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
nl	Het was niet mogelijk om een LDAP connectie object te maken

en	Specific DN and Password required
nl	Specifieke DN en wachtwoord vereist

en	Invalid Password provided. Login failed.
nl	Ongeldig wachtwoord opgegeven. Aanmelden mislukt.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
nl	Onverwachte fout %s (Ldap Error: %s)

en	ICMP Ping timed out
nl	ICMP ping timed out

en	ICMP Ping Success (%s ms)
nl	ICMP Ping succes (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
nl	ICMP ping timed out

en	Destination address not specified
nl	Geadresseerde is niet gespecificeerd

en	default
nl	standaaard

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
nl	UDP ping fout: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
nl	UDP ping succesvol (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
nl	TCP ping: socket_connect(), reden: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
nl	TCP ping: socket_select() mislukt, reden: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
nl	TCP ping succesvol (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
nl	Ping niet uitgevoerd vanwege de instelling.

en	%s Version %s or above is required for %s.
nl	%s Versie %s of hoger is vereist voor %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
nl	%s is vereist voor %s, en het is niet geïnstalleerd.

en	Plugin cannot be installed.
nl	Plugin kan niet worden geïnstalleerd.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins

en	Requires: Cacti >= %s
nl	Benodigd: Cacti >= %s

en	Legacy Plugin
nl	Oude plugin(s)

en	Not Stated
nl	Niet vermeld

en	Device '%s' successfully added to Report.
nl	Toegevoegd aan Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
nl	Grafiek werd niet gevonden in een poging om toe te voegen aan het rapport

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
nl	Apparaat '%s' is niet toegevoegd aan Rapport omdat het al bestaat in het rapport.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
nl	Problemen bij het verzenden van rapport '%s' Probleem met e-mail Subsysteemfout is '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
nl	Rapport met succes verzonden

en	(No Graph Template)
nl	(Geen grafiektemplate)

en	(Non Query Based)
nl	Niet query gebaseerd

en	Add to Report
nl	Toevoegen aan rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
nl	Kies het rapport om deze grafieken aan te koppelen. De standaardwaarden voor uitlijning worden gebruikt voor elke grafiek in de onderstaande lijst.

en	Report:
nl	Rapportage:

en	Graph Timespan:
nl	Grafiek tijdspanne

en	Graph Alignment:
nl	Grafiek uitlijning:

en	Created Report Graph Item '%s'
nl	Rapportagegrafiek item '%s'

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
nl	Mislukt Rapportgrafiekitem '%s' Bestaat al

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
nl	Overgeslagen Rapport Grafiek Item '%s' Bestaat al

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
nl	Vereiste RRD-stapgrootte is "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
nl	Type voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
nl	Hartslag voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
nl	RRD minimum voor gegevensbron "%s" moet "%s" zijn

en	DS '%s' missing in Cacti definition
nl	DS "%s" ontbreekt in de definitie van cactussen

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
nl	Cactussen RRA "%s" heeft dezelfde CF/stappen (%s, %s) als "%s".

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
nl	Bestand RRA "%s" heeft dezelfde CF/stappen (%s, %s) als "%s".

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
nl	XFF voor cactussen RRA id "%s" moet "%s" zijn

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
nl	Aantal rijen van Cacti RRA id '%s' zou moeten zijn: '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
nl	RRA '%s' ontbreekt in het RRD bestand

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
nl	RRA '%s' ontbreekt in de Cacti definitie

en	RRD File Information
nl	RRD bestandsinformatie

en	Data Source Items
nl	50000 Data bron items (Standaard)

en	Minimal Heartbeat
nl	Minimale heartbeat

en	Min

en	Max

en	Last DS
nl	Laatste DS

en	Unknown Sec
nl	Onbekend Sec.

en	Round Robin Archive
nl	Ronde Robin Archief

en	Cur Row
nl	Huidige rij

en	PDP per Row
nl	PDP per rij

en	CDP Prep Value (0)
nl	CDP Prep Waarde (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
nl	CDP Onbekende gegevenspunten (0)

en	Errors Found
nl	Geen %s gevonden

en	Optional Tuning Recommendations
nl	Data bron velden

en	rename %s to %s
nl	hernoem %s naar %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
nl	Fout tijdens het parsen van de RRDtool dump XML

en	ERROR while writing XML file: %s
nl	FOUT tijdens het schrijven van XML bestand: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
nl	FOUT: RRD bestand %s is niet schrijfbaar

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
nl	Fout tijdens het parsen van de RRDtool dump XML

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
nl	RRA (CF=%s, RIJEN=%d, PDP_PER_RIJ=%d, XFF=%1.2f) verwijderd van RRD bestand

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
nl	RRA (CF=%s, RIJEN=%d, PDP_PER_RIJ=%d, XFF=%1.2f) toegevoegd aan RRD bestand

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
nl	Website heeft geen schrijftoegang tot %s, kan niet in staat zijn om RRDs aan te maken/bij te werken

en	(Custom)
nl	Aangepast

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
nl	Als het bestand niet wordt geopend, is het mogelijk dat de poller nog niet is uitgevoerd.

en	RRA Folder
nl	RRA-map

en	Root

en	Unknown RRDtool Error
nl	Onbekende RRDtool fout

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
nl	Maak geaggregeerde grafiek vanaf template

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
nl	Poging om een grafiek te maken van een verwijderd grafieksjabloon

en	Created: %s
nl	Gemaakt: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
nl	ERROR: Whitelist Validatie mislukt. Controleer de gegevensinvoermethode

en	Graph Not created for %s due to bad data
nl	Criteria voor het maken van een grafiek

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
nl	MySQL 5.6+ en MariaDB 10.0+ zijn goede releases en zijn goede versies om te kiezen. Zorg ervoor dat u de laatste versie draait. Hierin is een lang levende fout opgelost met betrekking tot low level networking, dat voor veel betrouwbaarheidsproblemen zorgde met Spine.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
nl	Het wordt aanbevolen InnoDB te activeren voor iedere %s versie groter dan 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
nl	Wanneer Cacti wordt gebruikt in talen anders dan Engels, wordt het aanbevolen om utf8mb4_unicode_ci collatie te gebruiken omdat sommige karakters meer dan een enkele byte innemen.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
nl	Bij het gebruik van Cacti in andere talen dan het Engels is het belangrijk om de utf8mb4 karakterset te gebruiken, omdat sommige karakters meer dan één byte in beslag nemen.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
nl	Het wordt aanbevolen InnoDB te activeren voor iedere %s versie groter dan 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
nl	Afhankelijk van het aantal logins en het gebruik van de Spine data collector, heeft %s een aantal verbindingen nodig. De berekening voor Spine is: totaal_aantal_verbindingen = totaal_aantal_processen * (totaal_aantal_threads + script_servers + 1), en dan heeft u nog ruimte nodig voor gebruikersverbindingen, deze zullen variëren door het aantal gelijktijdige verbindingen van gebruikeraccounts.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
nl	Het groter houden van de tabel cache betekent minder open/dicht-bewerkingen bij gebruik van innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
nl	Met remote polling oplossingen zullen grote hoeveelheden data worden gesynchroniseerd van de hoofd poller naar de remote pollers. Hou daarom deze waarde op of boven de 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
nl	Als u de Cacti Performance Booster gebruikt en een geheugenopslag engine kiest, moet u voorzichtig zijn met het spoelen van uw Performance Booster buffer voordat het systeem geen geheugenruimte meer heeft. Dit gebeurt op twee manieren, eerst wordt de grootte van uw output kolom teruggebracht tot precies de juiste grootte. Deze kolom staat in de tabellen poller_output, en poller_output_boost. Het tweede wat u kunt doen is meer geheugen toewijzen aan geheugentabellen. We hebben willekeurig gekozen voor een aanbevolen waarde van 10% van het systeemgeheugen, maar als u SSD-schijfstations gebruikt of een kleiner systeem hebt, kunt u deze aanbeveling negeren of een andere opslagmotor kiezen. U kunt het verwachte verbruik van de Performance Booster tabellen zien onder Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
nl	Wanneer subqueries worden uitgevoerd, is een grote tijdelijk tabel grootte handig zodat deze tijdelijke tabellen in-memory blijven.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
nl	Wanneer de InnoDB storage engine wordt gebruikt is het belangrijk om de table spaces gescheiden te houden. Dit maakt het beheer van de tabellen simpeler voor langdurig gebruik van %s. Als op dit moment deze waarde niet actief is, kunt u migreren naar de per-bestand opslag door deze optie te activeren en een ALTER statement uit te voeren op iedere InnoDB tabel.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
nl	Bij het gebruik van innodb_file_per_table is het belangrijk om het innodb_file_format in te stellen op Barracuda. Deze instelling maakt langere indexen mogelijk die belangrijk zijn voor bepaalde Cactustabellen.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
nl	Als uw tabellen zeer grote indexen hebben, moet u werken met de Barracuda innodb_file_format en de innodb_large_prefix gelijk aan 1. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot plug-ins die niet goed tabellen kunnen maken.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
nl	InnoDB zal zoveel mogelijk tabellen en indexen in het systeemgeheugen opslaan. Daarom moet je de innodb_buffer_pool groot genoeg maken om zoveel mogelijk van de tabellen en index in het geheugen te houden. Het controleren van de grootte van de map /var/lib/mysql/cacti helpt bij het bepalen van deze waarde. Wij raden 25% van het totale geheugen van uw systemen aan, maar uw behoeften zullen variëren afhankelijk van de grootte van uw systemen.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
nl	Deze instellingen moeten AAN blijven tenzij uw Cacti-instanties op ZFS of FusionI / O draaien, die beide een interne logboek hebben om abrupte systeemcrashes op te vangen. Als u echter een zeer goede voeding heeft en uw systemen zelden uitvallen en u back-ups heeft, kunt u door deze instelling op UIT te zetten de databaseprestaties met bijna 50% verhogen.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
nl	Dit is waar metadata is opgeslagen. Als u een grote hoeveelheid tabellen heeft is het handig om deze waarde te verhogen.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
nl	Rogue-queries zouden niet moeten omdat deze de server omlaag halen. Kill deze queries voordat ze uw systeem killen.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
nl	Maximale I/O-prestaties worden bereikt wanneer u de O_DIRECT-methode gebruikt om pagina's door te spoelen.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
nl	Het instellen van deze waarde op 2 betekent dat je alle transacties elke seconde spoelt in plaats van bij het vastleggen. Hierdoor kan %s minder vaak schrijven.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
nl	Vanaf %s %s %s, kunt u controleren hoe vaak %s transacties naar de schijf spoelt. De standaardwaarde is 1 seconde, maar in hoge I/O-systemen kan het instellen op een waarde groter dan 1 de I/O van de schijf meer sequentieel maken.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere lees IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere schrijf IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
nl	%s zal de innodb_buffer_pool onderverdelen in geheugendelen om de snelheid te optimaliseren. De maximale waarde is 64. Wanneer uw innodb_buffer_pool minder is dan 1GB, moet u de pool grootte delen door 128MB. Ga hiermee door tot de maximale waarde van 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
nl	%s zal de innodb_buffer_pool onderverdelen in geheugendelen om de snelheid te optimaliseren. De maximale waarde is 64. Wanneer uw innodb_buffer_pool minder is dan 1GB, moet u de pool grootte delen door 128MB. Ga hiermee door tot de maximale waarde van 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Als u fysieke harde schijven hebt, gebruik dan 200 * het aantal actieve schijven in de array. Bij gebruik van NVMe of PCIe Flash kunnen veel grotere aantallen tot 100000 worden gebruikt.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Als u fysieke harde schijven hebt, gebruik dan 2000 * het aantal actieve schijven in de array. Bij gebruik van NVMe of PCIe Flash kunnen veel grotere aantallen tot 200000 worden gebruikt.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
nl	Als u SSD-schijven hebt, gebruik dan deze suggestie. Stel deze instelling anders niet in.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere lees IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
nl	Met moderne SSD opslag is het hebben van meerdere schrijf IO threads voordelig voor applicaties met een hoog IO gebruik.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
nl	Bij gebruik van MariaDB 10.2.4 en hoger moet deze instelling uitgeschakeld zijn als atomaire schrijfbewerkingen zijn ingeschakeld. Schakel daarom atomaire schrijfbewerkingen in in plaats van de dubbele schrijfbuffer, omdat dit de prestaties verbetert.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
nl	Wanneer u MariaDB 10.2.4 en hoger gebruikt, kunt u atomaire schrijfbewerkingen over de dubbele schrijfbuffer gebruiken om de prestaties te verbeteren.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
nl	Let op: veel wijzigingen die hieronder worden vermeld vereisen een herstart van de database server

en	Variable
nl	Variabel

en	Current Value
nl	Huidige waarde

en	Recommended Value
nl	Aanbevolen waarde

en	Comments
nl	Opmerkingen

en	PHP %s is the minimum version
nl	PHP %s is de minimale versie

en	A minimum of %s memory limit
nl	Een minimum van %s MB geheugenlimiet

en	A minimum of %s m execution time
nl	Minimaal %s m uitvoeringstijd

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
nl	Een geldige tijdzone die overeenkomt met MySQL en het systeem

en	A useful name for this VDEF.
nl	Een naam voor deze VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Delete External Link
nl	Externe link

en	Delete External Links
nl	Externe links

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Disable External Link
nl	Externe link

en	Disable External Links
nl	Externe links

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Enable External Link
nl	Externe link

en	Enable External Links
nl	Externe links

en	Links

en	Apply Filter
nl	Filter toepassen

en	Reset filters
nl	Filters herstellen

en	Top Tab
nl	Bovenste tabblad

en	Bottom Console
nl	Bodemconsole

en	Top Console
nl	Bovenste console

en	Page
nl	Pagina

en	Style
nl	Stijl

en	Edit Page
nl	Wijzig pagina

en	View Page
nl	Toon pagina

en	Sort for Ordering
nl	Sorteren om te bestellen

en	No Pages Found
nl	Geen pagina's gevonden

en	Console Menu
nl	Console menu

en	Bottom of Console Page
nl	Onderkant van de console pagina

en	Top of Console Page
nl	Bovenkant van de console pagina

en	Where should this page appear?
nl	Waar moet deze pagina verschijnen?

en	Console Menu Section
nl	Console menu sectie

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
nl	Onder welke Console-rubriek moet dit item verschijnen? (Alle menu's van de externe link verschijnen tussen Configuratie en Hulpprogramma's)

en	New Console Section
nl	Nieuwe console sectie

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
nl	Als een van de bovenstaande keuzes je niet bevalt, typ dan hier een nieuwe titel in.

en	Tab/Menu Name
nl	Tabblad/Menu-naam

en	The text that will appear in the tab or menu.
nl	De tekst die in het tabblad of menu verschijnt.

en	Content File/URL
nl	Content bestand/URL

en	Web URL Below
nl	Web URL Hieronder

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
nl	Het bestand dat de inhoud van deze pagina bevat. Dit bestand moet in de map 'include/content/content/' van de Cactus staan.

en	Web URL Location
nl	URL-web-URL Locatie

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
nl	De geldige URL om te gebruiken voor deze externe link. Moet het type bevatten, bijvoorbeeld http://www.cacti.net. Merk op dat veel websites niet toestaan dat ze worden ingebed in een iframe van een buitenlandse site, en daarom kan het zijn dat External Linking niet werkt.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
nl	Indien aangevinkt, zal de pagina onmiddellijk beschikbaar zijn voor de beheerder.

en	Automatic Page Refresh
nl	Automatisch pagina verversen

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
nl	Hoe vaak wilt u dat deze pagina automatisch wordt ververst.

en	External Links [edit: %s]
nl	Externe links [wijzig: %s]

en	External Links [new]
nl	Externe links [nieuw]

en	a Session Timeout
nl	Timeout

en	an Account Suspension
nl	Account opties

en	a change in state of the Remote Data Collector
nl	De status van deze gegevensverzamelaar.

en	Automatic Logout
nl	Automatisch uitloggen

en	Logout of Cacti
nl	Cacti uitloggen

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
nl	U bent uitgelogd uit Cacti omdat de sessie is verlopen.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
nl	Sluit alstublieft uw browser of %sLog opnieuw in%s

en	Cookies have been cleared
nl	Al uw login sessie zijn verwijderd.

en	Notifications
nl	Notificaties

en	SNMP Notification Receivers
nl	Geen SNMP notificatie ontvangers

en	Receivers
nl	Ontvangers

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
nl	Geen SNMP notificatie ontvangers

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger [bewerken: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger [nieuw]

en	MIB

en	OID

en	Kind
nl	Soort

en	Max-Access
nl	Max. toegang

en	Monitored
nl	Gemonitored

en	No SNMP Notifications
nl	Geen SNMP notificaties

en	Severity
nl	Gevoeligheid

en	Purge Notification Log
nl	Logboek voor het wissen van kennisgevingen

en	Time
nl	Tijd

en	Notification
nl	Notificatie

en	Varbinds
nl	Varbindingen

en	Severity Level
nl	Gevoeligheidsniveau

en	No SNMP Notification Log Entries
nl	Geen SNMP notificatie log regels

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger te verwijderen

en	Delete Notification Receiver
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Delete Notification Receivers
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger uit te schakelen

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger uit te schakelen

en	Disable Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Disable Notification Receivers
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger in te schakelen

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger in te schakelen

en	Enable Notification Receiver
nl	SNMP-kennisgevingsontvanger uitschakelen

en	Enable Notification Receivers
nl	%s Notificatie ontvangers

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Disable Forwarding Object
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Disable Forwarding Objects
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om het doorsturen van de volgende meldobjecten naar deze meldingsontvanger uit te schakelen.

en	Enable Forwarding Object
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Enable Forwarding Objects
nl	Meldingsobjecten uitschakelen

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
nl	Cacti log succesvol geleegd

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
nl	Fout in data query

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
nl	Pakketbestanden

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
nl	Pakketbestanden

en	Email
nl	E-mail

en	Device class
nl	Apparaatregels

en	Copyright
nl	rechts

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
nl	Pakketbestanden

en	Filename
nl	Hernoem

en	Differences

en	Unchanged
nl	[ongewijzigd]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
nl	Templatetitel

en	Changes/Diffferences
nl	Wijzig apparaat

en	Orphans
nl	Overerfd

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
nl	Pakketbestanden

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
nl	Automatisch toevoegen aan Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
nl	Importeren

en	Uninstall
nl	De-installeer

en	Not Compatible
nl	Niet compatible

en	Not Installed
nl	Niet geïnstalleerd

en	Awaiting Configuration
nl	In afwachting van configuratie

en	Awaiting Upgrade
nl	In afwachting van upgrade

en	Plugin Management
nl	Plugin beheer

en	Plugin Error
nl	Plugin fout

en	Active/Installed
nl	Actief/geinstalleerd

en	Configuration Issues
nl	Configuratieproblemen

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
nl	Beschikbare acties zijn: 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.

en	Plugin Name
nl	Plugin naam

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
nl	De naam voor deze plugin. De naam wordt gecontroleerd door de directory waarin hij zich bevindt.

en	Plugin Description
nl	Plugin beschrijving

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
nl	Een beschrijving dat de auteur van de plugin heeft gegeven aan de plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
nl	De status van deze plugin.

en	The author of this Plugin.
nl	De auteur van deze Plugin.

en	Requires
nl	Vereist

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
nl	Voor deze plugin moeten eerst de volgende plugins worden geïnstalleerd.

en	The version of this Plugin.
nl	De versie van deze plugin.

en	Load Order
nl	Volgorde van inladen

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
nl	De volgorde van belasting van de plugin. U kunt de volgorde van de lading wijzigen door er eerst op te sorteren en vervolgens een plugin naar boven of beneden te verplaatsen.

en	No Plugins Found
nl	Geen plugins gevonden

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
nl	Als u deze plugin verwijdert, worden alle plugingegevens en instellingen verwijderd. Als u de plugin echt wilt verwijderen, klik dan op 'Uninstall' hieronder. Anders klikt u op 'Annuleren'.

en	Are you sure you want to Uninstall?
nl	Weet u zeker dat u de installatie ongedaan wilt maken?

en	Not Compatible, %s
nl	Niet compatible, %s

en	Order Before Previous Plugin
nl	Bestellen voor vorige plug-in

en	Order After Next Plugin
nl	Bestellen na volgende plugin

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
nl	Installeer de plug-in niet. De volgende plug-ins moeten eerst worden geïnstalleerd: %s

en	Install Plugin
nl	Installeer plugin

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
nl	Uninstalleren is niet mogelijk. Deze plugin is vereist door: %s

en	Uninstall Plugin
nl	De-installeer plugin

en	Disable Plugin
nl	Deactiveer plugin

en	Enable Plugin
nl	Activeer plugin

en	Plugin directory is missing!
nl	Plugin directory ontbreekt!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
nl	Plugin is niet compatibel (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
nl	Plugin directorie kan geen spaties bevatten

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
nl	Plugin directorie is niet correct. Zou '%s' moeten zijn, maar is '%s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
nl	Plugin directorie '%s' heeft geen setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
nl	Plugin bevat geen INFO bestand

en	Plugin is integrated into Cacti core
nl	Deze plugin is tegenwoordig geïntegreerd in Cacti

en	Plugin is not compatible
nl	Plugin is niet compatible

en	Enable Plugin Locally
nl	Activeer plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
nl	WAARSCHUWING: %s is uit de pas met het Poller Interval! Het Poller Interval is '%d' seconden, met een maximum van '%d' seconden, maar %d seconden zijn verstreken sinds de laatste poll!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
nl	WAARSCHUWING: Er wordt '%d' gedetecteerd als overschrijding van een pollingcyclus, gelieve dit te onderzoeken.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
nl	WAARSCHUWING: Poller-uitgangstabel niet leeg. Problemen: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
nl	ERROR: Het ruggengraatpad: %s is ongeldig. Poller kan niet doorgaan!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
nl	Maximale looptijd van %d seconden overschreden. Afsluiten.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
nl	WAARSCHUWING: Polling-cyclus cactussen overschreden poller-interval met

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
nl	OPMERKING: Er is een tweede Cacti-gegevensverzamelaar toegevoegd. Daarom automatisch boost mogelijk maken!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
nl	WAARSCHUWING: Main Cacti-database offline of in herstel

en	Cacti Primary Admin
nl	Cactussen Primaire Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
nl	Cacti Automation Report vereist een html gebaseerde e-mail client

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
nl	WAARSCHUWING: Gedetecteerde Poller Boost-overschrijding, mogelijke boost Poller-crash

en	Full Sync
nl	Volledige synchronisatie

en	New/Idle
nl	Nieuw/Inactief

en	Use Cacti Log Level
nl	Generiek log niveau

en	Data Collector Information
nl	Informatie over gegevensverzamelaars

en	The primary name for this Data Collector.
nl	De primaire naam van deze gegevensverzamelaar.

en	New Data Collector
nl	Nieuwe data verzamelaar

en	Data Collector Hostname
nl	Dataverzamelaar Hostnaam

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
nl	De hostnaam voor Dataverzamelaar. Het kan zijn dat het een volledig gekwalificeerde domeinnaam moet zijn voor de externe Pollers om er contact mee op te nemen voor activiteiten zoals herindexering, realtime grafieken, enz.

en	Custom Log Level
nl	Generiek log niveau

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
nl	Tijdzone

en	The TimeZone for the Data Collector.
nl	De tijdzone voor de gegevensverzamelaar.

en	Notes for this Data Collectors Database.
nl	Aantekeningen voor deze data verzamelaar database.

en	Collection Settings
nl	Collectie-instellingen

en	Processes
nl	Processen

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
nl	Het aantal gegevensverzamelprocessen om te gebruiken om te paaien.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
nl	Het aantal te gebruiken Spine Threads per Data Collector proces.

en	Sync Interval
nl	Synchroniseren Interval

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
nl	De polling sync-interval in gebruik. Deze instelling beïnvloedt hoe vaak deze poller wordt gecontroleerd en bijgewerkt.

en	Remote Database Connection
nl	Externe Databaseverbinding

en	The hostname for the remote database server.
nl	De hostnaam voor de remote database server.

en	Remote Database Name
nl	Naam externe database

en	The name of the remote database.
nl	De naam van de database op afstand.

en	Remote Database User
nl	Externe database gebruiker

en	The user name to use to connect to the remote database.
nl	De gebruikersnaam om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Password
nl	Wachtwoord voor externe database

en	The user password to use to connect to the remote database.
nl	Het gebruikerswachtwoord om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Port
nl	Externe databasepoort

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
nl	De TCP-poort om te gebruiken om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database Retries
nl	Externe database gebruiker

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
nl	De gebruikersnaam om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database SSL
nl	Externe database SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
nl	Als de externe database SSL gebruikt om verbinding te maken, vink dan het selectievakje hieronder aan.

en	Remote Database SSL Key
nl	Externe database SSL-sleutel

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
nl	Het bestand met de SSL-sleutel om verbinding te maken met de externe database.

en	Remote Database SSL Certificate
nl	Externe database SSL-certificaat

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
nl	Het bestand met het SSL Certificaat om te gebruiken om verbinding te maken met de database op afstand.

en	Remote Database SSL Authority
nl	Externe database SSL-autoriteit

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
nl	Het bestand met de SSL-certificeringsinstantie die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de database op afstand. Dit is een optionele parameter die kan worden vereist door de databaseprovider als ze SSL hebben gestart met de optie --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
nl	Externe database SSL-autoriteit

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
nl	Het bestand met de SSL-certificeringsinstantie die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de database op afstand. Dit is een optionele parameter die kan worden vereist door de databaseprovider als ze SSL hebben gestart met de optie --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
nl	U heeft deze hostnaam '%s' al gebruikt. Voer een niet-dubbele hostnaam in.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
nl	U hebt deze databasehostnaam '%s' al gebruikt. Geef een niet-dubbele databasehostnaam op.

en	Data Collector Statistics cleared.
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Delete Data Collector
nl	Dataverzamelaar verwijderen

en	Delete Data Collectors
nl	Dataverzamelaar verwijderen

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar uit te schakelen.

en	Disable Data Collector
nl	Data collector uitschakelen

en	Disable Data Collectors
nl	Data collector uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Enable Data Collector
nl	Data collector inschakelen

en	Enable Data Collectors
nl	Data collector inschakelen

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de gegevensverzamelaar op afstand te synchroniseren voor offline gebruik.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de gegevensverzamelaar op afstand te synchroniseren voor offline gebruik.

en	Resync Data Collector
nl	Nieuwe data verzamelaar

en	Resync Data Collectors
nl	Data verzamelaars

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende gegevensverzamelaar in te schakelen.

en	Site [edit: %s]
nl	Locatie [wijzig: %s]

en	Site [new]
nl	Locatie [nieuw]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
nl	Dataverzamelaars op afstand moeten kunnen communiceren met de hoofdverzamelaar en vice versa. Gebruik deze knop om te controleren of het hoofdverzamelprogramma kan communiceren met dit externe gegevensverzamelprogramma.

en	Test Database Connection
nl	Database verbinding testen

en	Collectors
nl	Data verzamelaars

en	Pollers

en	Collector Name
nl	Naam van de verzamelaar

en	The Name of this Data Collector.
nl	De naam van deze gegevensverzamelaar.

en	The unique id associated with this Data Collector.
nl	De unieke id die bij deze gegevensverzamelaar hoort.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
nl	De hostnaam waar de gegevensverzamelaar draait.

en	The Status of this Data Collector.
nl	De status van deze gegevensverzamelaar.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
nl	Het aantal pollerprocessen en threads voor deze gegevensverzamelaar.

en	Polling Time
nl	Polling tijd

en	The last data collection time for this Data Collector.
nl	De laatste keer dat gegevens worden verzameld voor deze gegevensverzamelaar.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
nl	De gemiddelde en maximale verzameltijden voor deze gegevensverzamelaar.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
nl	Het aantal apparaten dat bij deze gegevensverzamelaar hoort.

en	SNMP Gets
nl	SNMP krijgt

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
nl	Het aantal SNMP wordt geassocieerd met deze Collector.

en	Scripts

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
nl	Het aantal scriptoproepen in verband met deze gegevensverzamelaar.

en	Servers

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
nl	Het aantal scriptserveroproepen dat aan deze gegevensverzamelaar is gekoppeld.

en	Last Finished
nl	Laatst geëindigd

en	The last time this Data Collector completed.
nl	De laatste keer dat deze gegevensverzamelaar is voltooid.

en	Last Update
nl	Laatste update

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar incheckte bij de hoofdsite van de Cactus.

en	Last Sync
nl	Laatste synchronisatie

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
nl	De laatste keer dat deze Dataverzamelaar volledig gesynchroniseerd werd met de hoofdsite van Cacti.

en	No Data Collectors Found
nl	Geen data verzamelaars gevonden

en	RRD check
nl	Uitvoeren van de controle

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	Host Description
nl	Omschrijving

en	Local Data ID
nl	Geldige gegevens

en	Message

en	Deleted
nl	Verwijderd

en	No RRDcheck Problems Found
nl	Geen apparaattemplates gevonden

en	Age
nl	Aug

en	%d hours
nl	%d Uren

en	%d day

en	%d days
nl	dagen

en	Messages

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Purge
nl	Legen

en	Delete
nl	Verwijderen

en	Archive
nl	Archiveren

en	RRD Files
nl	RRD bestanden

en	RRD File Name
nl	RRD bestandsnaam

en	DS Name
nl	DS naam

en	DS ID

en	Template ID
nl	Sjabloon ID

en	Last Modified
nl	Laatste keer bewerkt

en	Size [KB]
nl	Omvang [KB]

en	No unused RRD Files
nl	Er zijn geen ongebruikte RRD bestanden

en	Total Size [MB]:
nl	Totale omvang [MB]:

en	Last Scan:
nl	Laatste scan:

en	Time Since Update
nl	Tijd sinds update

en	RRDfiles
nl	RRD bestanden

en	Rescan
nl	Opnieuw scannen

en	Delete All
nl	Alles verwijderen

en	Delete All Unknown RRDfiles
nl	Verwijder alle onbekende RRD bestanden

en	Archive All
nl	Alles archiveren

en	Archive All Unknown RRDfiles
nl	Archiveer alle onbekende RRD bestanden

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
nl	OPMERKING: Padinstellingen op dit tabblad worden alleen lokaal opgeslagen!

en	Cacti Settings (%s)%s
nl	Cacti instellingen (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
nl	Poller Interval moet kleiner zijn dan Cron Interval

en	Select Plugin(s)
nl	Selecteer plugin(s)

en	Plugins Selected
nl	Plugins geselecteerd

en	Select File(s)
nl	Selecteer bestand(en)

en	Files Selected
nl	Bestanden geselecteerd

en	Select Template(s)
nl	Selecteer template(s)

en	All Templates Selected
nl	Alle templates geselected

en	Send a Test Email
nl	Een testmail versturen

en	Test Email Results
nl	Test e-mail resultaten

en	Site Information
nl	Locatie informatie

en	The primary name for the Site.
nl	De primaire naam voor de site.

en	New Site
nl	Nieuwe locatie

en	Disable Site
nl	Apparaat uitschakelen

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
nl	Activeer deze box om alle controles voor deze host uit te schakelen.

en	Address Information
nl	Adresinformatie

en	Address1
nl	Adres 1

en	The primary address for the Site.
nl	Het primaire adres voor de locatie.

en	Enter the Site Address
nl	Voer het locatie adres in

en	Address2
nl	Adres 2

en	Additional address information for the Site.
nl	Optionele adresgegevens voor de locatie.

en	Additional Site Address information
nl	Optionele adresgegevens

en	City
nl	Stad

en	The city or locality for the Site.
nl	De stad of omgeving voor de locatie.

en	Enter the City or Locality
nl	Voer stad of plaatsnaam in

en	State
nl	Staat

en	The state for the Site.
nl	De staat van de site.

en	Enter the state
nl	Voer de gemeente in

en	Postal/Zip Code
nl	Postcode

en	The postal or zip code for the Site.
nl	De postcode van de locatie.

en	Enter the postal code
nl	Voer de postcode in

en	Country
nl	Land

en	The country for the Site.
nl	Het land van de locatie.

en	Enter the country
nl	Voer het land in

en	The TimeZone for the Site.
nl	De tijdzone voor de locatie.

en	Geolocation Information
nl	Geolokalisatie-informatie

en	Latitude
nl	Breedtegraad

en	The Latitude for this Site.
nl	De breedtegraad voor deze site.

en	example 38.889488
nl	voorbeeld 38.889488

en	Longitude

en	The Longitude for this Site.
nl	De lengtegraad voor deze site.

en	example -77.0374678
nl	voorbeeld -77.0374678

en	Zoom

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
nl	De standaard kaartzoom voor deze site. De waarden kunnen variëren van 0 tot 23. Merk op dat sommige regio's van de planeet een maximale Zoom van 15 hebben.

en	0 - 23

en	Additional Information
nl	Extra informatie

en	Additional area use for random notes related to this Site.
nl	Optionele ruimte voor willekeurige notities over deze omgeving.

en	Enter some useful information about the Site.
nl	Voer informatie in over deze locatie.

en	Alternate Name
nl	Bijnaam

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
nl	Gebruikt voor gevallen waarin een Site een alternatieve naam heeft die wordt gebruikt om het te beschrijven

en	If the Site is known by another name enter it here.
nl	Als de Site bekend is onder een andere naam, vul deze dan hier in.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
nl	Template Site is niet gevonden! Kan niet dupliceren.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Site
nl	Verwijder locatie

en	Delete Sites
nl	Verwijder locatie

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate Site
nl	Dupliceer

en	Duplicate Sites
nl	Dupliceer

en	Site Name:
nl	Sitenaam:

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Enable Site
nl	Activeer regel

en	Enable Sites
nl	Beschikbare sites

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) uit te schakelen.

en	Disable Sites
nl	Beschikbare sites

en	Site Name
nl	Locatienaam

en	The name of this Site.
nl	De naam van de locatie.

en	The unique id associated with this Site.
nl	De unieke id die bij deze site hoort.

en	Monitoring State
nl	Gemonitored

en	The state of this Site.
nl	De naam van de locatie.

en	The number of Devices associated with this Site.
nl	Het aantal apparaten dat bij deze site hoort.

en	The City associated with this Site.
nl	De stad verbonden aan deze site.

en	The State associated with this Site.
nl	De met deze site geassocieerde staat.

en	The Country associated with this Site.
nl	Het land dat met deze site is geassocieerd.

en	No Sites Found
nl	Geen locaties gevonden

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
nl	FATAL: Spike Kill methode '%s' is ongeldig

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
nl	FATAL: Spike Kill Niet toegestaan

en	Database

en	Database Settings
nl	Database instellingen

en	Database Status
nl	Database status

en	Database Permissions
nl	Gebruikersrechten

en	PHP Info

en	ChangeLog
nl	Changelog

en	Technical Support [%s]
nl	Technische ondersteuning [%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
nl	NET-SNMP niet geïnstalleerd of de paden zijn incorrect ingesteld. Installeer NET-SNMP als u SNMP geactiveerde apparaten wilt monitoren.

en	Configuration Settings
nl	Configuratieinstellingen

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
nl	ERROR: De geïnstalleerde RRDtool versie is niet groter dan de geconfigureerde versie.<br>Bezoek de %s en selecteer de juiste RRDtool Utility versie.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
nl	ERROR: RRDtool 1.2.x+ ondersteunt niet het GIF-afbeeldingenformaat, maar %d" grafieken en/of sjablonen hebben GIF ingesteld als het afbeeldingsformaat.

en	General Information
nl	Algemene informatie

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
nl	NET-SNMP versie

en	Configured
nl	Geconfigureerd

en	Found
nl	Gevonden

en	Total: %s
nl	Totaal: %s

en	Poller Information
nl	Poller informatie

en	Different version of Cacti and Spine!
nl	Verschillende versies van Cacti en Spine!

en	Action[%s]
nl	Actie[%s]

en	No items to poll
nl	Geen items om te pollen

en	Name:
nl	Naam:

en	Procs:
nl	1 Proces

en	Threads:
nl	Threads

en	Concurrent Processes
nl	Gelijktijdige processen

en	Max Threads
nl	Max. draden

en	PHP Servers
nl	PHP servers

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
nl	Huidig: %s, min. vereist: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
nl	Huidig: %s, min. vereist: %s

en	Minimum Connections:
nl	Test verbinding

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
nl	Gaat uit van 100 reserveverbindingen voor gebruikers van webpagina's en andere verschillende verbindingen.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
nl	Het vereiste minimum kan sterk variëren als er veel grafische gebruikersactiviteit is.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
nl	Elk browsertabblad kan maximaal 10 verbindingen gebruiken, afhankelijk van de browser.

en	Script Timeout
nl	Script timeout

en	Max OID

en	Last Run Statistics
nl	Statistieken van de laatste run

en	System Memory
nl	Systeemgeheugen

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
nl	PHP informatie

en	PHP Version
nl	PHP versie

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
nl	PHP versie 5.5.0+ wordt aanbevolen vanwege ondersteuning voor sterke wachtwoord hashes.

en	PHP OS

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
nl	Geïnstalleerd. Opmerking: als u van plan bent SNMPv3 te gebruiken, moet u php-snmp verwijderen en de Net-SNMP-toolset gebruiken.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
nl	U heeft het geheugengebruik ingesteld op 'onbeperkt'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
nl	Het wordt sterk aangeraden om je php.ini memory_limit aan te passen naar %s of hoger.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
nl	Deze voorgestelde geheugenwaarde wordt berekend op basis van het aantal aanwezige gegevensbronnen en dient alleen als suggestie te worden gebruikt, werkelijke waarden kunnen van systeem tot systeem variëren op basis van de vereisten.

en	Variable Name
nl	Variabelenaam

en	Permission Name
nl	Rechten

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
nl	MySQL Tabel informatie - Groottes in KBytes

en	Avg Row Length
nl	Gemiddelde rijlengte

en	Data Length
nl	Gegevenslengte

en	Index Length
nl	Index Lengte

en	Comment
nl	Opmerking

en	Unable to retrieve table status
nl	Het was niet mogelijk om de tabel status op te halen

en	Worst 20 polling time hosts
nl	Polling tijd

en	Avg Polling Time
nl	Polling tijd

en	Actual polling time
nl	Polling tijd

en	No host found
nl	Geen %s gevonden

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
nl	PHP module informatie

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
nl	WAARSCHUWING: Er zijn export fouten opgetreden. Vernieuw het browserscherm voor details!

en	What would you like to export?
nl	Wat wilt u exporteren?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
nl	Selecteer het type sjabloon dat u wilt exporteren vanuit Cacti.

en	Device Template to Export
nl	Te exporteren apparaat template

en	Choose the Template to export to XML.
nl	Kies de sjabloon om te exporteren naar XML.

en	Include Dependencies
nl	Inclusief afhankelijkheden

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
nl	Sommige sjablonen vertrouwen op andere items in Cacti om goed te functioneren. Het is ten zeerste aan te raden dit vakje aan te vinken, anders kan de resulterende import mislukken.

en	Output Format
nl	Bestandsformaat Uitvoer

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
nl	Kies het formaat waarin het resulterende XML-bestand wordt uitgevoerd.

en	Output to the Browser (within Cacti)
nl	Uitvoer naar de browser (binnen Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
nl	Uitvoer naar de browser (ruwe XML)

en	Save File Locally
nl	Bestand lokaal opslaan

en	Available Templates [%s]
nl	Beschikbare templates [%s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
nl	Exporteer templates

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
nl	Veldnaam

en	Not Readable
nl	Niet schrijfbaar

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
nl	Inclusief afhankelijkheden

en	Damaged
nl	%d Grafiek

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
nl	Importeer template

en	ERROR
nl	FOUT

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
nl	Geen toegang tot de tijdelijke map, importfunctionaliteit is uitgeschakeld

en	Publish
nl	Publiceren

en	Un-Publish
nl	Niet meer publiceren

en	Un-Lock
nl	Geblokkeerd

en	inherit
nl	overerven

en	manual
nl	handmatig

en	alpha
nl	alphanumeriek

en	natural
nl	natuurlijk

en	numeric
nl	numeriek

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Delete Tree
nl	Boom verwijderen

en	Delete Trees
nl	Boom verwijderen

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Publish Tree
nl	Publiceer Boom

en	Publish Trees
nl	Publiceer Boom

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Un-Publish Tree
nl	Onuitgegeven boom

en	Un-Publish Trees
nl	Onuitgegeven boom

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom niet te publiceren.

en	Un-Lock Tree
nl	Onuitgegeven boom

en	Un-Lock Trees
nl	Onuitgegeven boom

en	Trees [edit: %s]
nl	Bomen [bewerken: %s]

en	Trees [new]
nl	Bomen [nieuw]

en	Edit Tree
nl	Wijzig boom

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
nl	Om deze boom te bewerken, moet u deze eerst vergrendelen door op de knop Boom bewerken te drukken.

en	Add Root Branch
nl	Voeg menu toe

en	Finish Editing Tree
nl	Beëindig het uitgeven van de boom

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
nl	Deze boom is vergrendeld voor Bewerken op %1$s met %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
nl	Om de boomstructuur te bewerken, moet u deze eerst ontgrendelen en vervolgens vergrendelen als uzelf

en	Tree Items
nl	Boom Artikelen

en	Available Sites
nl	Beschikbare sites

en	Available Devices
nl	Beschikbare apparaten

en	Available Graphs
nl	Beschikbare grafieken

en	New Node
nl	Nieuwe node

en	Rename
nl	Hernoem

en	Branch Sorting
nl	Sorteren van filialen

en	Inherit
nl	Overerven

en	Alphabetic
nl	Alfabetisch

en	Natural
nl	Natuurlijk

en	Cut
nl	Knippen

en	Paste
nl	Plakken

en	Add Tree
nl	Menu toevoegen

en	Sort Trees Ascending
nl	Sorteer bomen oplopend

en	Sort Trees Descending
nl	Bomen sorteren aflopend

en	Tree Name
nl	Boomnaam

en	The name by which this Tree will be referred to as.
nl	De naam waaronder deze boom wordt genoemd.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
nl	De interne database ID voor deze boom. Handig bij het uitvoeren van automatisering of debugging.

en	Published
nl	Gepubliceerd

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
nl	Niet gepubliceerde menu’s kunnen niet worden getoond in de grafiek tab

en	A Tree must be locked in order to be edited.
nl	Een menu moet worden vergrendeld voordat deze kan worden bewerkt.

en	The original author of this Tree.
nl	De oorspronkelijke auteur van deze boom.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
nl	Om de volgorde van de bomen te wijzigen, sorteert u eerst op deze kolom en drukt u op de pijlen omhoog of omlaag zodra ze verschijnen.

en	Last Edited
nl	Laatst bewerkt

en	The date that this Tree was last edited.
nl	De datum waarop deze boom voor het laatst is bewerkt.

en	Edited By
nl	Gewijzigd door

en	The last user to have modified this Tree.
nl	De laatste gebruiker die deze boom heeft aangepast.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
nl	Het totaal aantal vestigingen in deze boom.

en	Branches

en	The total number of Branches in this Tree.
nl	Het totaal aantal vestigingen in deze boom.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
nl	Het totale aantal individuele apparaten in deze boom.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
nl	Het totale aantal individuele grafieken in deze boom.

en	No Trees Found
nl	Geen menu's gevonden

en	Batch Copy
nl	Batchkopie

en	You are not allowed to delete the current login account
nl	U mag uw wachtwoord niet wijzigen.

en	You are not allowed to disable the current login account
nl	U mag uw wachtwoord niet wijzigen.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) te verwijderen.

en	Delete User
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Delete Users
nl	Verwijder gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te publiceren.

en	Copy User
nl	Kopieer gebruiker

en	Template Username:
nl	Sjabloon Gebruikersnaam:

en	Username:
nl	Gebruikersnaam:

en	Full Name:
nl	Volledige naam:

en	Realm:
nl	Lees mij

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) in te schakelen.

en	Enable User
nl	Gebruiker(s) inschakelen

en	Enable Users
nl	Gebruiker(s) inschakelen

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende pagina('s) uit te schakelen.

en	Disable User
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Disable Users
nl	Uitgeschakelde gebruiker(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de instellingen van de gebruiker(s) te overschrijven met de geselecteerde sjabloon Gebruikersinstellingen en machtigingen. De oorspronkelijke gebruikers Volledige naam, Wachtwoord, Realm en Enable status blijven behouden, alle andere velden worden overschreven van Template User.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de instellingen van de gebruiker(s) te overschrijven met de geselecteerde sjabloon Gebruikersinstellingen en machtigingen. De oorspronkelijke gebruikers Volledige naam, Wachtwoord, Realm en Enable status blijven behouden, alle andere velden worden overschreven van Template User.

en	Replace User Settings for User
nl	Reset gebruiker(s) instellingen

en	Replace User Settings for Users
nl	Reset gebruiker(s) instellingen

en	Template User:
nl	Sjabloongebruiker:

en	Deny
nl	Weigeren

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
nl	Let op: Grafiekrechten zijn permissief. Dit betekent dat de gebruiker op zijn minst toegang moet hebben tot een grafiek, apparaat of grafiektemplate om toegang te krijgen tot de grafiek

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
nl	Note: Systeem Grafiekbeleid is 'Restrictief', wat betekent dat de gebruiker toegang moet hebben tot de grafiek of het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
nl	Note: Systeem Grafiekbeleid is 'Restrictief', wat betekent dat de gebruiker toegang moet hebben tot de grafiek of het apparaat en het grafieksjabloon om toegang te krijgen tot de grafiek.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
nl	Let op: Grafiekrechten zijn permissief. Dit betekent dat de gebruiker op zijn minst toegang moet hebben tot een grafiek, apparaat of grafiektemplate om toegang te krijgen tot de grafiek

en	Default Graph Policy
nl	Standaard Grafiekbeleid

en	Default Graph Policy for this User
nl	Standaard Grafiekbeleid voor deze gebruiker

en	Effective Policy
nl	Effectief beleid

en	No Matching Graphs Found
nl	Geen overeenkomende grafieken gevonden

en	Revoke Access
nl	Rechten intrekken

en	Grant Access
nl	Toegang toestaan

en	Groups
nl	Groepen

en	Member
nl	Lid

en	Policies (Graph/Device/Template)
nl	Beleid (Grafiet/Apparaat/Sjabloon)

en	Non Member
nl	Geen lid

en	ALLOW
nl	TOESTAAN

en	DENY
nl	WEIGEREN

en	No Matching User Groups Found
nl	Geen overeenkomende gebruikersgroepen gevonden

en	Assign Membership
nl	Lidmaatschap toewijzen

en	Remove Membership
nl	Lidmaatschap verwijderen

en	Default Device Policy
nl	Standaard apparaatbeleid

en	Default Device Policy for this User
nl	Standaard apparaatbeleid voor deze gebruiker

en	Access Granted
nl	Toegang verleend

en	Access Restricted
nl	Toegang beperkt

en	No Matching Devices Found
nl	Geen overeenkomende apparaten gevonden

en	Default Graph Template Policy
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid

en	Default Graph Template Policy for this User
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid voor deze gebruiker

en	Total Graphs
nl	Totaal aantal grafieken

en	No Matching Graph Templates Found
nl	Geen overeenkomende grafiek templates gevonden

en	Default Tree Policy
nl	Standaard bomenbeleid

en	Default Tree Policy for this User
nl	Standaard bomenbeleid voor deze gebruiker

en	No Matching Trees Found
nl	Geen overeenkomende menu's gevonden

en	User Permissions
nl	Gebruikersrechten

en	External Link Permissions
nl	Rechten externe links

en	Plugin Permissions
nl	Plugin rechten

en	Legacy Permissions
nl	Controleer rechten

en	User Settings %s
nl	Gebruikersinstellingen %s

en	Permissions
nl	Rechten

en	Group Membership
nl	Groepslidmaatschap

en	Graph Perms
nl	Grafiek rechten

en	Device Perms
nl	Apparaat rechten

en	Template Perms
nl	Template rechten

en	Tree Perms
nl	Menu rechten

en	User Management %s
nl	Gebruikersbeheer %s

en	User Management
nl	Gebruikersbeheer

en	Basic
nl	Basis

en	LDAP/AD
nl	LDAP

en	Domain
nl	Domein

en	User ID
nl	Gebruikers ID

en	Graph Policy
nl	Grafiek beleid

en	Device Policy
nl	Apparaat beleid

en	Template Policy
nl	Template beleid

en	Last Login
nl	Laatste login

en	Unavailable
nl	Niet beschikbaar

en	No Users Found
nl	Geen gebruikers gevonden

en	Graph Permissions %s
nl	Grafiek rechten %s

en	Show All
nl	Toon alles

en	Group Membership %s
nl	Groepslidmaatschap %s

en	Devices Permission %s
nl	Apparaat rechten %s

en	Only Show Exceptions
nl	Toon uitzonderingen

en	Template Permission %s
nl	Template rechten %s

en	Tree Permission %s
nl	Menu rechten %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein te verwijderen.

en	Delete User Domain
nl	Verwijder gebruiker domein

en	Delete User Domains
nl	Verwijder gebruiker domein

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om het volgende gebruikersdomein uit te schakelen.

en	Disable User Domain
nl	Deactiveer gebruiker domein

en	Disable User Domains
nl	Deactiveer gebruiker domein

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersdomeinen in te schakelen.

en	Enable User Domain
nl	Gebruikersdomein inschakelen

en	Enable User Domains
nl	Gebruikersdomein inschakelen

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
nl	Klik op 'Doorgaan' om van het volgende gebruikersdomein het standaarddomein te maken.

en	Make Selected Domain Default
nl	Maak het geselecteerde domein standaard

en	User Domain [edit: %s]
nl	Gebruiker domein [wijzig: %s]

en	User Domain [new]
nl	Gebruiker domein [nieuw]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
nl	Voer een handige naam in voor dit domein. Deze naam zal wordt getoond in het login venster gedurende de login.

en	Domains Type
nl	Domeinen Type

en	Choose what type of domain this is.
nl	Kies wat voor type domein dit is.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
nl	De naam van de gebruiker die Cacti zal gebruiken als template voor nieuwe gebruikersaccounts.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
nl	Als dit selectievakje is aangevinkt, kunnen gebruikers inloggen met dit domein.

en	Server(s)
nl	Servers

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
nl	Een door spaties gescheiden lijst van DNS-hostnamen of IP-adressen voor geldige LDAP-servers. Cacti zal proberen de LDAP-servers van links naar rechts te gebruiken om een gebruiker te authenticeren.

en	Port Standard
nl	Standaard poort

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
nl	TCP/UDP poort voor niet-SSL verbindingen.

en	Port SSL
nl	SSL poort

en	TCP/UDP port for SSL communications.
nl	TCP/UDP poort voor SSL verbindingen.

en	Protocol Version
nl	Procotol versie

en	Protocol Version that the server supports.
nl	Protocol versie die de server ondersteund.

en	Encryption
nl	Encryptie

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
nl	Encryptie die de server ondersteund. TLS is alleen ondersteund door protocol versie 3.

en	Referrals
nl	Verwijzingen

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
nl	Activeer of deactiveer LDAP verwijzingen. Indien uitgeschakeld kan het de snelheid van het zoeken versnellen.

en	Mode
nl	Modus

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
nl	Modus die cactussen proberen te authenticeren tegen de LDAP-server.<blockquote><i><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) search occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><br><i>Anoniem zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via anonieme binding om de gebruikers Distinguished Name (DN) te vinden.<br><br><i><i>Specifiek zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via Specific Distinguished Name (DN) en Specific Password for binding om de gebruikers Distinguished Name (DN) te vinden.

en	Distinguished Name (DN)
nl	Onderscheiden naam (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
nl	Vereist groepslidmaatschap

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
nl	Vereist dat de gebruiker lid is van een groep om zich te authenticeren. Groepsinstellingen moeten worden ingesteld om dit te laten werken, omdat het inschakelen zonder de juiste groepsinstellingen de authenticatie mislukt.

en	LDAP Group Settings
nl	LDAP groep instellingen

en	Group Distinguished Name (DN)
nl	Groep Onderscheidende naam (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
nl	Onderscheiden Naam van de groep die de gebruiker moet hebben.

en	Group Member Attribute
nl	Groepslid Attribuut

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
nl	Groepslid Type

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
nl	Definieert of gebruikers de volledige onderscheidende naam gebruiken of alleen de gebruikersnaam in het gedefinieerde groepsattribuut.

en	LDAP Specific Search Settings
nl	LDAP specifieke zoekinstellingen

en	Search Base
nl	Zoeken op basis

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
nl	Zoek als basis voor het zoeken in de LDAP-directory, zoals "dc=win2kdomain,dc=win2kdomain,dc=local" of "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search Filter
nl	Zoekfilter

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
nl	Zoekfilter om de gebruiker in de LDAP-directory te lokaliseren, bijvoorbeeld voor vensters: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> of voor OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;gebruikersnaam&gt))"</i>. "&lt;username&gt" wordt vervangen door de gebruikersnaam die bij de login prompt werd opgegeven.

en	Search Distinguished Name (DN)
nl	Zoeken Onderscheidende naam (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
nl	Onderscheidende naam voor specifiek zoeken die aan de LDAP-directory bindt.

en	Search Password
nl	Zoek wachtwoord

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
nl	Wachtwoord voor specifiek zoeken in de LDAP-directory.

en	LDAP CN Settings
nl	LDAP CN instellingen

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
nl	Veld dat de volledige naam vervangt bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker, overgenomen uit LDAP. (op ramen: verplaatsingsnaam)

en	eMail
nl	e-mail

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
nl	Veld dat de e-mail van LDAP vervangt. (op ramen: post)

en	Domain Properties
nl	Domein eigenschappen

en	Domains
nl	Domeinen

en	Domain Name
nl	Domeinnaam

en	Domain Type
nl	Domein type

en	Effective User
nl	Efficiënte gebruiker

en	CN FullName

en	CN eMail

en	None Selected
nl	Niets geselecteerd

en	No User Domains Found
nl	Geen gebruikersdomeinen gevonden

en	Defer to the Users Setting
nl	Uitstellen naar de gebruikersinstelling

en	Show the Page that the User pointed their browser to
nl	Toon de pagina die de gebruiker in de browser heeft opgegeven.

en	Show the Console
nl	Toon de console

en	Show the default Graph Screen
nl	Toon het standaard grafiek venster

en	Restrict Access
nl	Beperk toegang

en	Group Name
nl	Groepnaam

en	The name of this Group.
nl	De naam van deze groep.

en	Group Description
nl	Groep beschrijving

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
nl	Een meer beschrijvende naam voor deze groep, deze mag spaties en speciale karakters bevatten.

en	General Group Options
nl	Algemene groepsopties

en	Set any user account-specific options here.
nl	Stel hier alle gebruikersaccount-specifieke opties in.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
nl	Gebruikers van deze groep de mogelijkheid bieden om aangepaste gebruikersinstellingen te behouden

en	Tree Rights
nl	Boomrechten

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de boom?

en	Graph List Rights
nl	Grafiek lijst rechten

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de grafieklijst?

en	Graph Preview Rights
nl	Grafiekpreview rechten

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
nl	Moeten gebruikers van deze groep toegang hebben tot de Graph Preview?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
nl	Wat moet er gebeuren als een gebruiker uit deze gebruikersgroep inlogt.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep te verwijderen

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Delete User Group
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Delete User Groups
nl	Verwijder gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Copy User Group
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Copy User Groups
nl	Kopieer gebruikersgroep

en	Group Prefix:
nl	Groep voorvoegsel:

en	New Group
nl	Nieuwe groep

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep in te schakelen.

en	Enable User Group
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Enable User Groups
nl	Activeer gebruikersgroep

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende gebruikersgroep uit te schakelen.

en	Disable User Group
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Disable User Groups
nl	Deactiveer gebruikersgroep

en	Login Name
nl	Loginnaam

en	Membership
nl	Lidmaatschap

en	Group Member
nl	Groepsleden

en	No Matching Group Members Found
nl	Geen overeenkomende groupleden gevonden

en	Add to Group
nl	Toevoegen aan groep

en	Remove from Group
nl	Verwijder uit groep

en	Default Graph Policy for this User Group
nl	Standaardgrafiekbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Graph Template Policy for this User Group
nl	Standaard Grafieksjabloonbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Default Tree Policy for this User Group
nl	Standaard bomenbeleid voor deze gebruikersgroep

en	Members
nl	Leden

en	User Group Management [edit: %s]
nl	Gebruikersgroepbeheer [bewerken: %s]

en	User Group Management [new]
nl	Beheer van gebruikersgroepen [nieuw]

en	User Group Management
nl	Beheer van gebruikersgroepen

en	No User Groups Found
nl	Geen gebruikersgroepen gevonden

en	Show Members
nl	Toon leden

en	Clear
nl	Herstel

en	User Log Purged.
nl	Gebruikertaal

en	User Login History
nl	Gebruiker login historie

en	Deleted/Invalid
nl	Verwijderd/Ongeldig

en	Result
nl	Resultaat

en	Success - Password
nl	Succes - Pswd

en	Success - Token
nl	Succes - Token

en	Success - Password Change
nl	Succes - Pswd

en	Attempts
nl	Pogingen

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Purge
nl	Legen

en	User Logins
nl	Gebruiker logins

en	IP Address
nl	IP-adres

en	(User Removed)
nl	(Gebruiker verwijderd)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
nl	Klik op 'Volgende' om het Cacti log bestand te legen.<br><br><br>Let op: Als logging is ingesteld op Cacti en Syslog, dan zal de log informatie beschikbaar blijven in de Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Display Order
nl	Weergavevolgorde

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
nl	Log [Totaal aantal lijnen: %d - Niet overeenkomende items zijn verborgen]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
nl	Log [Totaal aantal lijnen: %d - Alle items worden getoond]

en	Clear Cacti Log
nl	Cacti log leegmaken

en	Cacti Log Cleared
nl	Cacti log leeggemaakt

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
nl	Fout: logbestand legen mislukt, geen schrijfrechten.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
nl	Fout: logbestand legen mislukt. Het bestand bestaat niet.

en	Data Query Cache Items
nl	Data Query Cache-items

en	Query Name
nl	Querynaam

en	Allow the search term to include the index column
nl	Sta toe dat de zoekterm de indexkolom bevat

en	Include Index
nl	Inclusief index

en	Field Value
nl	Veld waarde

en	Index

en	Poller Cache Items
nl	Poller gecachede items

en	Script

en	SNMP Version:
nl	SNMP versie:

en	Community:

en	OID:

en	User:
nl	Gebruiker:

en	Script:

en	Script Server:
nl	Script server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
nl	Cacti technische support pagina. Gebruikt door developers en technische supportmedewerkers om u te assisteren bij problemen met Cacti. Dit omvat controles voor configuratieproblemen.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
nl	Het Cacti Logboek slaat statistieken, fouten en andere berichten op, afhankelijk van de systeeminstellingen. Deze informatie kan worden gebruikt om problemen met de poller en de toepassing te identificeren.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
nl	Hiermee kunnen beheerders door het gebruikerslogboek bladeren. Beheerders kunnen het logboek ook filteren en exporteren.

en	Poller Cache Administration
nl	Poller Cache administratie

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
nl	Dit zijn de gegevens die aan de poller worden doorgegeven elke keer dat de poller wordt uitgevoerd. Deze gegevens worden vervolgens op hun beurt uitgevoerd/geïnterpreteerd en de resultaten worden ingevoerd in de RRD-files voor grafieken of de database voor weergave.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
nl	De Data Query Cache slaat informatie op die is verzameld uit de Data Query invoertypes. De waarden van deze velden kunnen worden gebruikt in het tekstgebied van grafieken voor legenden, verticale labels en GPRINTS en in CDEF's.

en	Rebuild Poller Cache
nl	Poller cache opnieuw opbouwen

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
nl	De Poller Cache wordt opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Gebruik deze optie alleen in het geval van een databasecrash als u na de crash problemen ondervindt en de databasehersteltools al hebt uitgevoerd. Als u problemen heeft met een specifiek apparaat, kunt u dat apparaat gewoon opnieuw opslaan om de Poller Cache opnieuw op te bouwen. Er is ook een commandoregelinterface die gelijkwaardig is aan dit commando dat wordt aanbevolen voor grote systemen. NOTE: Op grote systemen kan het enkele minuten tot uren duren voordat dit commando is voltooid en moet daarom niet worden uitgevoerd vanaf de Cacti UI. Je kunt gewoon 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' draaien op de opdrachtregel voor meer informatie.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
nl	Resource cache opnieuw opbouwen

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
nl	Wanneer u meerdere gegevensverzamelaars in Cacti gebruikt, zal Cacti proberen de status van de belangrijkste bestanden op alle gegevensverzamelaars te handhaven. Dit omvat alle kern, niet-installatie gerelateerde website en plugin bestanden. Wanneer je een Resource Cache rebuild forceren, zal Cacti de lokale Resource Cache wissen, en vervolgens herbouwen bij de volgende geplande poller start. Dit zal alle externe gegevensverzamelaars ertoe aanzetten om hun website en pluginbestanden opnieuw te controleren op consistentie.

en	Boost Utilities
nl	Verhoogt nutsbedrijven

en	View Boost Status
nl	Bekijk de status van de boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
nl	Met dit menu kunt u verschillende boost-instellingen en statistieken bekijken die bij de huidige lopende Boost-configuratie horen.

en	Data Source Statistics Utilities
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	Purge Data Source Statistics
nl	Gegevensbronnen Statistieken

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
nl	Deze menukeuze verwijdert alle bestaande gegevensbronstatistieken uit de database. Als Gegevensbronstatistieken is ingeschakeld, zullen de Gegevensbronnenstatistieken opnieuw worden verzameld bij de volgende Data Collector-pas.

en	SNMP Agent Utilities
nl	SNMPAgent Nutsbedrijven

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
nl	Dit toont alle objecten die door de SNMPAgent worden behandeld.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
nl	SNMPAgent cache opnieuw opbouwen

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
nl	De SNMP-cache wordt gewist en opnieuw gegenereerd als u deze optie selecteert. Merk op dat er nog een pollerrun nodig is om de SNMP cache volledig te herstellen.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
nl	Met dit menu kunt u de laatste gebeurtenissen bekijken die SNMPAgent heeft afgehandeld met betrekking tot de geregistreerde meldingsontvangers.

en	Cacti System Utilities
nl	Hulpprogramma's voor cactussen

en	Refresh Interval
nl	Vernieuwingsinterval

en	Overrun Warning
nl	Overschrijding Waarschuwing

en	Timed Out
nl	Time-out

en	Other
nl	Andere

en	Cannot open directory
nl	Kan de directorie niet openen

en	Directory Does NOT Exist!!
nl	Directorie bestaat NIET!!

en	Current Boost Status
nl	Huidige Boost Status

en	Boost On-demand Updating:

en	Running Processes:
nl	Lopende processen

en	Total Poller Items:
nl	Poller gecachede items

en	Total Data Sources:
nl	Totale gegevensbronnen:

en	Remaining Data Sources:
nl	Debugging Gegevensbron

en	TBD
nl	Nader te bepalen

en	Queued Boost Records:
nl	In afwachting van Boost Records:

en	Approximate in Process:
nl	Benaderend in proces:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
nl	Verhoogde opslagstatistieken

en	Database Engine:

en	Current Boost Table(s) Size:
nl	Huidige Boostabel(s) Grootte:

en	Avg Bytes/Record:
nl	Gemiddeld aantal bytes/rij:

en	%d Bytes

en	Max Record Length:
nl	Max. recordlengte:

en	Max Allowed Boost Table Size:
nl	Maximaal toegestane boost tafelgrootte:

en	Estimated Maximum Records:
nl	Geschatte maximale records:

en	Previous Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Last Start Time:
nl	Laatste starttijd:

en	Last End Time:
nl	Laatste starttijd:

en	Never Run
nl	Nooit gedraaid

en	Last Run Duration:
nl	Laatste run duur:

en	%d minutes
nl	%d minuten

en	%d seconds
nl	%d seconden

en	%0.2f percent of update frequency)
nl	%0.2f procent van update frequentie)

en	RRD Updates:

en	MBytes
nl	Megabytes

en	Peak Poller Memory:
nl	Peak Poller geheugen:

en	Max Poller Memory Allowed:
nl	Maximaal toegestaan Pollergeheugen:

en	Detailed Runtime Statistics
nl	Runtime statistieken

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
nl	Gedetailleerde runtime timers:

en	Process: %d
nl	1 Proces

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
nl	Runtime configuratie

en	Update Frequency:
nl	Update frequentie:

en	Concurrent Processes:
nl	Gelijktijdige processen

en	Next Start Time:
nl	Volgende start tijd:

en	Maximum Records:
nl	Maximum aantal rijen:

en	Records
nl	Rijen

en	Maximum Allowed Runtime:
nl	Maximaal toegestande runtime:

en	Image Caching Status:
nl	Status van cachen van afbeeldingen:

en	Cache Directory:
nl	Gecachete directorie:

en	Cached Files:
nl	Gecachete bestanden:

en	Cached Files Size:
nl	Omvang gecachete bestanden:

en	SNMP Agent Cache
nl	Toon SNMP agent cache

en	OIDs
nl	OID's

en	Column Data
nl	Kolomdata

en	Scalar
nl	Scalair

en	SNMP Agent Notification Log
nl	Toon SNMP agent notificatie log

en	Receiver
nl	Ontvanger

en	Log Entries
nl	Log regels

en	Severity Level: %s
nl	Gevoeligheidsniveau: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	Delete VDEF
nl	Verwijder VDEF

en	Delete VDEFs
nl	Verwijder VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende boom te verwijderen.

en	Duplicate VDEF
nl	Dupliceer VDEF

en	Duplicate VDEFs
nl	Dupliceer VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
nl	Klik op 'Volgende' om de volgende VDEF's te verwijderen.

en	VDEF Name: %s
nl	Naam VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
nl	Verwijder VDEF item

en	VDEF Preview
nl	VDEF voorbeeld

en	VDEF Items [edit: %s]
nl	VDEF items [wijzig: %s]

en	VDEF Items [new]
nl	VDEF items [nieuw]

en	VDEF Item Type
nl	VDEF item type

en	Choose what type of VDEF item this is.
nl	Kies wat voor type VDEF item dit is.

en	VDEF Item Value
nl	VDEF item waarde

en	Enter a value for this VDEF item.
nl	Voer een waarde in voor dit VDEF item.

en	VDEFs [edit: %s]
nl	VDEF's [wijzig: %s]

en	VDEFs [new]
nl	VDEF's [nieuw]

en	Delete VDEF Item
nl	Verwijder VDEF item

en	VDEF Name
nl	VDEF naam

en	The name of this VDEF.
nl	De naam van deze VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
nl	VDEF's die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. In gebruik wordt gedefinieerd als gekoppeld aan een grafiek of grafiektemplate.

en	The number of Graphs using this VDEF.
nl	Het aantal grafieken dat deze VDEF gebruiken.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
nl	Het aantal grafiektemplates die deze VDEF gebruiken.

en	No VDEFs
nl	Geen VDEF's