en	About Cacti
lv	Par Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
lv	Cacti - pilnvērtīgs grafiskais risinājums, kura pamatā ir RRDtool rīks. Tā mērķis ir atvieglot tīkla administratora darbu, vizualizējot visu nepieciešamo informāciju ar jēgpilniem grafikiem.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
lv	Lūdzu, skatiet oficiālo %sCacti vietni%s, lai iegūtu informāciju, atbalstu un atjauninājumus.

en	Active Developers
lv	Cacti izstrādātāji

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
lv	Konsoles izvēlnes sadaļa

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
lv	Grupas dalībnieks

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
lv	Pateicības

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
lv	Īpašs paldies %sTobi Oetiker%s, %sRRDtool%s un ļoti populārās %sMRTG%s bibliotēkas izveidotājam.

en	The users of Cacti
lv	Cacti lietotāji

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
lv	Īpaši tiem, kuri veltīja laiku problēmas ziņojuma izveidē vai kā citādi palīdzēja novērst ar Cacti saistītas problēmas. Kā arī tiem, kas deva savu ieguldījumu Cacti atbalstīšanā.

en	License
lv	Licences līgums

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
lv	Cacti ir licencēts saskaņā ar GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
lv	Šī ir bezmaksas programmatūra. Jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences (GNU General Public License) noteikumiem, ko publicējusi Brīvās programmatūras fonds (Free Software Foundation). Vai nu licences 2. versija, vai nu jebkura jaunāka versija (pēc jūsu izvēles).

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
lv	Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka kādam tā būs noderīga, taču BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet GNU vispārējo publisko licenci (GNU General Public License).

en	Delete
lv	Dzēst

en	Convert to Normal Graph
lv	Konvertēt uz Normālu grafiku

en	Place Graphs on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Migrate Aggregate to use a Template
lv	Migrēt apkopojumu (apkopotos datus), lai izmantotu veidni

en	Create New Aggregate from Aggregates
lv	Izveidojiet jaunu apkopojumu no apkopojumiem

en	Associate with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Disassociate with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	Place on a Tree (%s)
lv	Vieta kokā (%s)

en	Override Values for Graph Item
lv	Aizstāt grafika elementa vērtību

en	Override this Value
lv	Aizstāt šo vērtību

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
lv	Atlasītie apkopotie grafiki attēlo elementus no vairāk nekā vienas diagrammas veidnes.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
lv	Šķiet, ka atlasītajiem apkopotajiem grafikiem nav nevienas atbilstošas apkopojuma veidnes.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus, izmantojiet apkopoto veidni, tai jau ir jābūt. Lūdzu, nospiediet "Atgriezties" un pēc tam vispirms izveidojiet savu Aggergate veidni, pirms mēģināt vēlreiz.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
lv	Pašlaik atlasītajiem mantotajiem apkopojumiem nav definēta neviena apkopojuma veidne.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.

en	You currently have no reports defined.
lv	Pašlaik jums nav definēta neviena pārskata.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Delete Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Delete Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Migrate to Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Migrate to Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Aggregate Template
lv	Apkopotā veidne

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Combine Aggregate Graphs
lv	Apkopotie grafiki

en	Aggregate Name
lv	Kopējais nosaukums:

en	New Aggregate
lv	Jauns agregāts

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Place Aggregate Graph on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Place Aggregate Graphs on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Report Name
lv	Pārskata nosaukums

en	Timespan
lv	Laika sprīdis

en	Align
lv	Izlīdzināt

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai pārvērstu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) par parastu grafiku.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai pārvērstu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) par parastu grafiku.

en	Convert Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Convert Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai saistītu šādu(s) grafiku(-us) ar apkopoto grafiku.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai saistītu šādu(s) grafiku(-us) ar apkopoto grafiku.

en	Associate Graph with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Associate Graphs with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atsaistītu tālāk norādīto(-os) grafiku(-us) no apkopojuma.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atsaistītu tālāk norādīto(-os) grafiku(-us) no apkopojuma.

en	Disassociate Graph with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	Disassociate Graphs with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai zem koka zara novietotu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Place Aggregate Graph on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Place Aggregate Graphs on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Destination Branch:
lv	Galamērķa zars:

en	[edit: %s]
lv	[labot: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
lv	Apkopotā diagramma neeksistē

en	Details
lv	Detalizētāka informācija

en	Items
lv	Elementi

en	Preview
lv	Priekšskatījums

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
lv	Apkopotie grafiki, kuriem piekļūts, nepastāv

en	Turn Off Graph Debug Mode
lv	Atspējot grafiku atkļūdošanas režīmu

en	Turn On Graph Debug Mode
lv	Iespējot grafiku atkļūdošanas režīmu

en	Show Item Details
lv	Rādīt elementa informāciju

en	Aggregate Preview Does Not Exist
lv	Kopējais priekšskatījums neeksistē

en	Aggregate Preview %s
lv	Apkopotais priekšskatījums %s

en	RRDtool Command:
lv	RRDtool komanda:

en	RRDtool Says:
lv	RRDtool ziņo:

en	Not Checked
lv	Nepārbaudīts

en	Aggregate Graph %s
lv	Apkopotā diagramma %s

en	Prefix Replacement Values
lv	Prefiksu aizstāšanas vērtības

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
lv	Šīs aizvietošanas vērtības varat izmantot prefiksam apkopotajā diagrammā

en	Total
lv	Kopā

en	All Items
lv	Visi elementi

en	Graph Configuration
lv	Grafika iestatījumi

en	Show
lv	Rādīt

en	Hide Item Details
lv	Slēpt elementa informāciju

en	Matching Graphs
lv	Atbilstošie grafiki

en	Search
lv	Meklēt

en	Graphs
lv	Grafiki

en	Default
lv	Noklusējuma

en	Part of Aggregate
lv	Daļa no Agregāta

en	Go
lv	Doties

en	Set/Refresh Filters
lv	Atlasīt/Atjaunināt filtrus

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Clear Filters
lv	Notīrīt filtrus

en	Graph Title
lv	Grafika nosaukums

en	ID

en	Included in Aggregate
lv	Iekļauts apkopojumā

en	Size
lv	Izmērs

en	No
lv	Nē

en	Yes
lv	Jā

en	No Graphs Found
lv	Nav atrasts neviens grafiks

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
lv	[ Pielietots pielāgots grafiku saraksts - Notīri, lai atiestatīt ]

en	Aggregate Graphs
lv	Apkopotie grafiki

en	Template
lv	Veidne

en	Any
lv	Jebkuru

en	None
lv	Neviena

en	The title for the Aggregate Graphs
lv	Apkopoto diagrammu nosaukums

en	The internal database identifier for this object
lv	Šī objekta iekšējais datu bāzes identifikators

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
lv	Apkopotā veidne, uz kuras balstās šie apkopotie grafiki

en	No Aggregate Graphs Found
lv	Nav atrasts neviens apkopots grafiks

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Delete Aggregate Graph Template
lv	Izveidojiet apkopojumu no veidnes

en	Delete Aggregate Graph Templates
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Aggregate Template [edit: %s]
lv	Apkopotā veidne [rediģēt: %s]

en	Aggregate Template [new]
lv	Apkopotā veidne [jauna]

en	Aggregate Templates
lv	Apkopotās veidnes

en	Templates
lv	Veidnes

en	Has Graphs
lv	Satur grafikus

en	Template Title
lv	Veidnes nosaukums

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
lv	Izmantotās apkopotās veidnes nevar izdzēst. Lietošanā tiek definēts kā apkopojums, uz kuru atsaucas.

en	Deletable
lv	Dzēšams

en	Graphs Using
lv	Grafiki izmanto

en	Graph Template
lv	Grafika veidne

en	No Aggregate Templates Found
lv	Nav atrasta neviena apkopotā veidne

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
lv	Dzēšanas pārbaude

en	2nd Factor Authentication
lv	Web pamata autentifikācija

en	Enter your token
lv	Ievadiet atslēgvārdu

en	Token

en	Verify
lv	Pārbaudīt visu

en	You cannot use a previously entered password!
lv	Jūs nevarat izmantot iepriekš ievadītu paroli!

en	Your new passwords do not match, please retype.
lv	Jūsu jaunās paroles nesakrīt. Lūdzu, ievadiet vēlreiz.

en	Your current password is not correct. Please try again.
lv	Jūsu pašreizējā parole nav pareiza. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
lv	Jūsu jaunā parole nevar būt tāda pati kā vecā parole. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

en	Forced password change
lv	Piespiedu paroles maiņa

en	Password requirements include:
lv	Paroles prasības:

en	Must be at least %d characters in length
lv	Jābūt vismaz %d rakstzīmēm garai

en	Must include mixed case
lv	Jāsatur jaukts reģistrs

en	Must include at least 1 number
lv	Jāsatur vismaz 1 cipars

en	Must include at least 1 special character
lv	Jāsatur vismaz 1 īpašā rakstzīme

en	Cannot be reused for %d password changes
lv	Nevar atkārtoti izmantot līdz %d paroles maiņām

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
lv	Lūdzu, ievadiet savu pašreizējo paroli un jauno<br>Cacti paroli.

en	Please enter your new Cacti password.
lv	Lūdzu, ievadiet savu jauno Cacti paroli.

en	Change Password
lv	Mainīt paroli

en	Username
lv	Lietotājvārds

en	Current password
lv	Pašreizējā parole

en	New password
lv	Jaunā parole

en	Confirm password
lv	Atkārtot jauno paroli

en	Save
lv	Saglabāt

en	Return
lv	Atgriezties

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
lv	Cacti vairs neatbalsta bez autentifikācijas režīmu. Lūdzu, sazinieties ar savu sistēmas administratoru.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
lv	Nevar noteikt lietotāja pieteikšanās nozari (Realm) vai domēnu. Lūdzu, sazinieties ar savu sistēmas administratoru.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
lv	Lietotājs tika autorizēts, bet konta veidne ir atspējota. Izmanto viesa kontu

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
lv	Piekļuve liegta! Viesu lietotāja ID %s neeksistē. Lūdzu, sazinieties ar savu Cacti administratoru.

en	Access Denied! User account disabled.
lv	Pieeja noliegta! Lietotāja konts ir atspējots.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
lv	Jums nav piekļuves nevienai Cacti sadaļai. Sazinieties ar savu Cacti administratoru.

en	Login to Cacti
lv	Autorizēties Cacti

en	User Login
lv	Lietotāja autorizēšanās

en	Enter your Username and Password below
lv	Zemāk ievadiet savu lietotājvārdu un paroli

en	Password
lv	Parole

en	Realm
lv	Valstība

en	Keep me signed in
lv	Saglabāt mani kā autorizējušos

en	Login
lv	Autorizēties

en	Invalid User Name/Password Please Retype

en	User Account Disabled
lv	Lietotāja konta dati

en	General
lv	Pamata

en	2FA

en	User Account Details
lv	Lietotāja konta dati

en	Tree View
lv	Koka skats

en	List View
lv	Saraksta skats

en	Preview View
lv	Priekšskatījuma skats

en	User Name
lv	Lietotājvārds

en	The login name for this user.
lv	Šī lietotāja autorizācijas lietotājvārds.

en	Full Name
lv	Pilnais vārds un uzvārds

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
lv	Aprakstošāks šī lietotāja nosaukums, kas var ietvert atstarpes vai īpašas rakstzīmes.

en	Email Address
lv	E-pasta adrese

en	An Email Address you be reached at.
lv	E-pasta adrese, kuru izmanto, lai sazinātos ar jums.

en	Clear User Settings
lv	Notīrīt lietotāja iestatījumus

en	Return all User Settings to Default values.
lv	Atgrieziet visus lietotāja iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

en	Clear Private Data
lv	Notīrīt privātos datus

en	Clear Private Data including Column sizing.
lv	Notīrīt privātos datus, tostarp kolonnu izmērus.

en	Logout Everywhere
lv	Iziet visur

en	Clear all your Login Session Tokens.
lv	Notīrīt visas jūsu autorizācijas sesijas atslēgas.

en	User Settings
lv	Lietotāja iestatījumi

en	2FA Settings
lv	Iestatījumi

en	2FA Enabled
lv	Iespējots

en	Whether 2FA is enabled for this user.
lv	Šī lietotāja autorizācijas lietotājvārds.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
lv	Pārbaudīt visu

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
lv	Atspējots

en	Enabled
lv	Iespējots

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
lv	Privātie dati notīrīti

en	Your Private Data has been cleared.
lv	Jūsu privātie dati ir dzēsti.

en	All your login sessions have been cleared.
lv	Visas jūsu autorizācijas sesijas ir notīrītas.

en	User Sessions Cleared
lv	Lietotāja sesijas ir notīrītas

en	Reset
lv	Atiestatīt

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
lv	Lūdzu, ievadiet savu jauno Cacti paroli.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
lv	Autentifikācijas parole

en	Send reset token by email
lv	Nosūtiet testa e-pastu

en	Add Device
lv	Pievienot ierīci

en	Delete Device
lv	Dzēst ierīci

en	Down
lv	Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)

en	Up
lv	Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)

en	Added manually through device automation interface.
lv	Pievienots manuāli, izmantojot ierīces automatizācijas saskarni.

en	Device %s Added to Cacti
lv	Ierīce %s pievienota Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
lv	Ierīce %s nav pievienota Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
lv	Ierīce noņemta no Cacti automatizācijas datu bāzes

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Add Discovered Device
lv	Atklātās ierīces

en	Add Discovered Devices
lv	Atklātās ierīces

en	Poller
lv	Aptaujātajs

en	Device Template
lv	Ierīces veidne

en	Availability Method
lv	Pieejamības metode

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Remove Discovered Device
lv	Atklātās ierīces

en	Remove Discovered Devices
lv	Atklātās ierīces

en	Devices
lv	Ierīces

en	Imported Device
lv	Eksportēt ierīces

en	Device Name
lv	Ierīces nosaukums

en	IP

en	Network
lv	Tīkls

en	SNMP Name
lv	SNMP nosaukums

en	Location
lv	Atrašanās vieta

en	Contact
lv	Kontakti

en	Description
lv	Apraksts

en	OS

en	Uptime
lv	Darbības laiks

en	SNMP

en	Status
lv	Statuss

en	Last Check
lv	Pēdējā pārbaude

en	Not Detected
lv	Nav noteikts

en	No Devices Found
lv	Netika atrasta neviena ierīce

en	Removed from Cacti
lv	Noņemt no grupas

en	Not In Cacti
lv	Par Cacti

en	Invalid Network
lv	Tīkls

en	Discovery Filters
lv	Atklāšanas filtri

en	Reset fields to defaults
lv	Atiestatīt laukus uz to noklusējuma vērtībām

en	Export
lv	Eksportēt

en	Export to a file
lv	Eksportēt uz failu

en	Purge
lv	Iztīrīt

en	Purge Discovered Devices
lv	Iztīrīt atklātās ierīces

en	N/A
lv	Nav pieejams

en	Duplicate
lv	Dublēt

en	Enable
lv	Iespējot

en	Disable
lv	Atspējot

en	Import Graph Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Graph Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Import Results
lv	Importēt rezultātus

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Import
lv	Importēt

en	NOTE:

en	ERROR:
lv	KĻŪDA:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Delete Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Delete Graph Rules
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Enable Graph Rule
lv	Iespējot kārtulu

en	Enable Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Disable Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Disable Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Export Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Export Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph Rule
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Duplicate Graph Rules
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Title Format
lv	Virsraksta formāts

en	Rule Selection [edit: %s]
lv	Kārtulas atlase [rediģēt: %s]

en	Rule
lv	Kārtulas nosaukums

en	Matching Devices
lv	Atbilstošās ierīces

en	Matching Objects
lv	Atbilstoši objekti

en	Rule Selection [new]
lv	Kārtulas atlase [jauns]

en	Device Selection Criteria
lv	Ierīces izvēles kritēriji

en	Graph Creation Criteria
lv	Grafika izveides kritēriji

en	SQL Debug Output
lv	Atkļūdošanas izvades platums

en	Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Data Query
lv	Datu vaicājums

en	Rule Name
lv	Kārtulas nosaukums

en	The name of this rule.
lv	Šīs kārtulas nosaukums.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
lv	Šīs kārtulas iekšējās datu bāzes ID. Noderīgi, veicot atkļūdošanu un automatizāciju.

en	Graph Type
lv	Grafika veids

en	No Graph Rules Found
lv	Grafika noteikumi netika atrasti

en	Change Network Settings
lv	Mainīt iestatījumus

en	Discover Now
lv	Atklājiet tūlīt

en	Cancel Discovery
lv	Atcelt Discovery

en	Manual
lv	Manuāli

en	Daily
lv	Katru dienu

en	Weekly
lv	Katru nedēļu

en	Monthly
lv	Ikmēneša

en	Monthly on Day
lv	Katru mēnesi dienā

en	Import Network Discovery Rule from Local File
lv	Importēt krāsas no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Network Discovery Rule from Text
lv	Tīkla atklāšanas diapazons [jauns]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has imported the following items:
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Network Discovery Rule
lv	Jauns tīkla atklāšanas diapazons

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
lv	Nevar atsākt atklāšanu '%s' tīklam, kas jau ir atklāšanas procesā

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
lv	Nevar veikt atspējotā tīkla “%s” atklāšanu

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
lv	KĻŪDA: jānorāda nedēļas diena. Tīkla %s atspējošana!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
lv	KĻŪDA: jānorāda gan mēneši, gan mēneša dienas. Tiek atspējots tīkls %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
lv	KĻŪDA: jānorāda mēneši, mēneša nedēļas un nedēļas dienas. Tiek atspējots tīkls %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
lv	KĻŪDA: tīkls '%s' ir nederīgs.

en	Update this Field
lv	Atsvaidzināt šo lauku

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Delete Network
lv	Dzēst krāsu

en	Delete Networks
lv	Tīkli

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Disable Network
lv	Atspējot lietotājus

en	Disable Networks
lv	Atspējot lietotājus

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) tīklu(-us).

en	Enable Network
lv	Iespējot atskaiti

en	Enable Networks
lv	Iespējot atskaiti

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Discover Network
lv	Atklājiet tūlīt

en	Discover Networks
lv	Atklājiet tūlīt

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
lv	Iespējot spraudni

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atceltu tīkla atklāšanu(-s).

en	Cancel Network Discovery
lv	Atcelt Discovery

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Export Network
lv	Tīkls

en	Export Networks
lv	Eksportēt krāsas

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Network
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Networks
lv	Vietnes dublikāts

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
lv	Mainīt paroli

en	Change Networks
lv	Tīkli

en	SNMP Get

en	General Settings
lv	Pamatiestatījumi

en	Name
lv	Nosaukums

en	Give this Network a meaningful name.
lv	Piešķiriet šim tīklam jēgpilnu nosaukumu.

en	New Network Discovery Range
lv	Jauns tīkla atklāšanas diapazons

en	Data Collector
lv	Datu apkopotājs

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
lv	Izvēlieties Cacti datu apkopotāju/aptaujātaju, kas tiks izmantots šīs ierīces datu vākšanai.

en	Associated Site
lv	Saistītā vietne

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
lv	Izvēlieties kaktusu vietni, ar kuru vēlaties saistīt atklātās ierīces.

en	Subnet Range
lv	Apakštīkla diapazons

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
lv	Ievadiet derīgus tīkla diapazonus, atdalot tos ar komatiem. Varat izmantot IP adresi, tīkla diapazonu, piemēram, 192.168.1.0/24 vai 192.168.1.0/255.255.255.0, vai aizstājējzīmes, piemēram, 192.168.*.*

en	IP Addresses to Ignore
lv	IP adrese

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
lv	Kopējās IP adreses

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
lv	Kopējais adresējamo IP adrešu skaits šajā tīkla diapazonā.

en	Alternate DNS Servers
lv	Alternatīvie DNS serveri

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
lv	Alternatīvais DNS serveru saraksts ar atstarpi, ko izmantot DNS noteikšanai. Ja lauku atstāsiet tukšus, DNS nosaukumu noteikšanai tiks izmantota aptaujātaja (poller) operētājsistēmas iestatījumi.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
lv	Ievadiet DNS serveru IP vai FQDN

en	Discovery Threads
lv	Atklāšanas pavedieni

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
lv	Definējiet pavedienu skaitu, kas jāizmanto šī tīkla diapazona noteikšanai.

en	%d Thread
lv	%d pavediens

en	%d Threads
lv	%d pavedieni

en	Run Limit
lv	Izpildes ierobežojums

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
lv	Pēc atlasītā izpildes ierobežojuma noteikšanas process tiks pārtraukts.

en	%d Minute
lv	%d minūte

en	%d Minutes
lv	%d minūtes

en	%d Hour
lv	%d stunda

en	%d Hours
lv	%d stundas

en	Enable this Network Range.
lv	Iespējot šo tīkla diapazonu.

en	Enable NetBIOS
lv	Iespējot NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
lv	Izmantojiet NetBIOS, lai mēģinātu atrisināt augšējo saimniekdatoru resursdatora nosaukumu.

en	Automatically Add to Cacti
lv	Automātiski pievienot kaktusiem

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
lv	Ikvienu jaunatklātu ierīci, kura ir sasniedzama, izmantojot SNMP, un kura atbilst ierīces kārtulai, pievienot Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
lv	Atļaut vienu un to pašu sysName dažādos saimniekdatoros

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
lv	Atklājot ierīces, ļaujiet dažādiem resursdatoriem pievienot dublētus sistēmu nosaukumus

en	Rerun Data Queries
lv	Atkārtoti palaist datu vaicājumus

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
lv	Ja atrod ierīci, kas iepriekš bijusi pievienota Cacti, atkārtoti palaidiet tās datu vaicājumus.

en	Discovery Timing
lv	Atklāšanas laiks

en	Schedule Type
lv	Izpildes saraksta tips

en	Define the collection frequency.
lv	Definējiet savākšanas biežumu.

en	Starting Date/Time
lv	Sākuma datums/laiks

en	What time will this Network discover item start?
lv	Cikos šis tīkls atklās elementus?

en	Rerun Every
lv	Atkārtoti katru

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
lv	Atkārtoti palaist atklāšanu šim tīkla diapazonam ik pēc X.

en	Days of Week
lv	Nedēļas dienas

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
lv	Kurā(-ās) nedēļas dienā(-ās) tiks atklāts šis tīkla diapazons.

en	Sunday
lv	Svētdiena

en	Monday
lv	Pirmdiena

en	Tuesday
lv	Otrdiena

en	Wednesday
lv	Trešdiena

en	Thursday
lv	Ceturtdiena

en	Friday
lv	Piektdiena

en	Saturday
lv	Sestdiena

en	Months of Year
lv	Gada mēneši

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
lv	Kuros gada mēnešos šis tīkla diapazons tiks atklāts.

en	January
lv	Janvāris

en	February
lv	Februāris

en	March
lv	Marts

en	April
lv	Aprīlis

en	May
lv	Maijs

en	June
lv	Jūnijs

en	July
lv	Jūlijs

en	August
lv	Augusts

en	September
lv	Septembris

en	October
lv	Oktobris

en	November
lv	Novembris

en	December
lv	Decembris

en	Days of Month
lv	Mēneša dienas

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
lv	Kurā(-ās) mēneša dienā(-ās) tiks atklāts šis tīkla diapazons.

en	Last
lv	Pēdējais

en	Week(s) of Month
lv	Mēneša nedēļa(s)

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
lv	Kurā(-ās) mēneša nedēļā(-ās) tiks atklāts šis tīkla diapazons.

en	First
lv	Pirmais

en	Second
lv	Sekunde

en	Third
lv	Trešais

en	Day(s) of Week
lv	Nedēļas diena(s)

en	Notification Settings
lv	Paziņojuma iestatījumi

en	Notification Enabled
lv	Paziņošana iespējota

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
lv	Ja atzīmēta, kad automatizācijas tīkls tiek skenēts, ziņojums tiks nosūtīts uz paziņojumu e-pasta kontu.

en	Notification Email
lv	Paziņojuma e-pasts

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
lv	E-pasta konts, kas jāizmanto, lai nosūtītu paziņojumu e-pasta ziņojumu.

en	Notification From Name
lv	Paziņojums no vārda

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
lv	E-pasta konta nosaukums, kas tiks izmantots kā paziņojuma e-pasta sūtītāja vārds. Ja tiek atstāts tukšs, Cacti izmantos noklusējuma automatizācijas paziņojumu nosaukumu, ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā tas izmantos Cacti sistēmas noklusējuma e-pasta nosaukumu

en	Notification From Email Address
lv	Paziņojums no e-pasta adreses

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
lv	E-pasta adrese, kas jāizmanto kā paziņojuma e-pasta sūtītāja e-pasts. Ja lauks atstāts tukšs, Cacti izmantos noklusējuma automatizācijas paziņojumu e-pasta adresi, ja tā būs norādīta, pretējā gadījumā tā izmantos Cacti sistēmas noklusējuma e-pasta adresi.

en	Reachability Settings
lv	Sasniedzamības iestatījumi

en	SNMP Options
lv	SNMP opcijas

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
lv	Atlasiet SNMP opcijas, ko izmantot šī tīkla diapazona noteikšanai.

en	Ping Method
lv	Ping metode

en	The type of ping packet to send.
lv	Nosūtāmās ping pakotnes veids.

en	Ping Port
lv	Ping osta

en	TCP or UDP port to attempt connection.
lv	TCP vai UDP ports, lai mēģinātu izveidot savienojumu.

en	Ping Timeout Value
lv	Ping noildzes vērtība

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
lv	Taimauta vērtība, kas jāizmanto saimniekdatora ICMP un UDP ehotestēšanai. Šī saimniekdatora SNMP taimauta vērtība attiecas uz SNMP ehotestiem.

en	Ping Retry Count
lv	Ping atkārtotu mēģinājumu skaits

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
lv	Pēc sākotnējās kļūmes Cacti mēģinās veikt tik daudz ping atkārtojumu, pirms neizdosies.

en	Select the days(s) of the week
lv	Atlasiet nedēļas dienu(-as)

en	Select the month(s) of the year
lv	Atlasiet gada mēnesi(-šus)

en	Select the day(s) of the month
lv	Atlasiet mēneša dienu(-as)

en	Select the week(s) of the month
lv	Atlasiet mēneša nedēļu(-as)

en	Select the day(s) of the week
lv	Atlasiet nedēļas dienu(-as)

en	every X Days
lv	katru X dienu

en	every X Weeks
lv	ik pēc X nedēļām

en	every X Days.
lv	katru X dienu.

en	every X.
lv	katrs X.

en	every X Weeks.
lv	ik pēc X nedēļām.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
lv	Tīkla atklāšanas diapazons [rediģēt: %s]

en	Network Discovery Range [new]
lv	Tīkla atklāšanas diapazons [jauns]

en	Network Filters
lv	Tīkla filtri

en	Networks
lv	Tīkli

en	Network Name
lv	Tīkla nosaukums

en	Schedule
lv	Izpildes saraksts

en	Total IPs
lv	Kopējais IP skaits

en	The Current Status of this Networks Discovery
lv	Šī tīkla atklāšanas pašreizējais statuss

en	Progress

en	Pending/Running/Done
lv	Gaida/Darbojas/Gatavs

en	Up/SNMP Hosts
lv	Up/SNMP saimnieki

en	Threads
lv	Diegi

en	Last Runtime
lv	Pēdējā izpildes reize

en	Next Start
lv	Nākamā reize

en	Last Started
lv	Pēdējo reizi izpildīta

en	Running
lv	Procesā

en	Idle
lv	Dīkstāvē

en	Never
lv	Nekad

en	No Networks Found
lv	Nav atrasts neviens tīkls

en	Refresh
lv	Atsvaidzināt

en	%d Seconds
lv	%d sekundes

en	Clear Filtered
lv	Notīrīt filtrēto

en	Import Networks
lv	Importēt krāsas

en	Import SNMP Options from Local File
lv	Importēt krāsas no vietējā faila

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import SNMP Options from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import SNMP Options
lv	SNMP opcijas

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Delete SNMP Option
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Delete SNMP Options
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Duplicate SNMP Option
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Duplicate SNMP Options
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Name Format
lv	Nosaukuma formāts

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Export SNMP Option
lv	SNMP opcijas

en	Export SNMP Options
lv	SNMP opcijas

en	SNMP Options has been Duplicated.
lv	Automatizācijas SNMP opcijas ir dublētas.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
lv	Automatizācijas vienums neeksistē. Nevar dublēt.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto SNMP opcijas elementu.

en	SNMP Option:
lv	SNMP opcija:

en	SNMP Version: %s
lv	SNMP versija: %s

en	SNMP Community/Username: %s
lv	SNMP kopiena/lietotājvārds: %s

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Continue
lv	Turpināt

en	Remove SNMP Item
lv	Noņemt SNMP elementu

en	SNMP Options [edit: %s]
lv	SNMP opcijas [labot: %s]

en	SNMP Options [new]
lv	SNMP opcijas [jauns]

en	Sequence
lv	Secība

en	Sequence of Item.
lv	Elementa secība.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
lv	SNMP opciju kopa [rediģēt: %s]

en	SNMP Option Set [new]
lv	SNMP opciju kopa [jauna]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
lv	Ievadiet šīs SNMP opciju kopas nosaukumu.

en	Item
lv	Elements

en	Version
lv	Versija

en	Community
lv	Kopiena

en	Port
lv	Ports

en	Timeout
lv	Nesasniedzams

en	Retries
lv	Atkārtoti mēģinājumi

en	Max OIDS
lv	Maksimālais OIDS

en	Auth Username
lv	Autentifikācijas lietotājvārds

en	Auth Password
lv	Autentifikācijas parole

en	Auth Protocol
lv	Autentifikācijas protokols

en	Priv Passphrase
lv	Privāta frāze

en	Priv Protocol
lv	Privāts protokols

en	Context
lv	Konteksts

en	Action
lv	Darbība

en	Item # %d
lv	Elements # %d

en	none
lv	Neviena

en	Move Down
lv	Pārvietot lejup

en	Move Up
lv	Pārvietot augšup

en	No SNMP Items
lv	Nav SNMP vienumu

en	Delete SNMP Option Item
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	SNMP Rules
lv	SNMP noteikumi

en	SNMP Option Sets
lv	SNMP opciju kopas

en	SNMP Option Set
lv	SNMP opciju kopa

en	Networks Using
lv	Tīklus izmanto

en	SNMP Entries
lv	SNMP ieraksti

en	V1 Entries
lv	V1 ieraksti

en	V2 Entries
lv	V2 ieraksti

en	V3 Entries
lv	V3 ieraksti

en	No SNMP Option Sets Found
lv	Netika atrasta neviena SNMP opciju kopa

en	Import Device Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Device Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Device Rules
lv	Importēt priekšskatījuma rezultātus

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Delete Device Rule
lv	Dzēst ierīci

en	Delete Device Rules
lv	Dzēst ierīci

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Export Device Rule
lv	Eksportēt ierīces

en	Export Device Rules
lv	Eksportēt ierīces

en	Unknown
lv	Nezināms

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto diagrammas veidni, kas tiks atdalīta no ierīces veidnes.

en	Graph Rule Name: '%s'
lv	Grafika nosaukums: %s

en	Remove Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
lv	Kopējais no šīs ierīces ģenerēto grafiku skaits.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos datu vaicājumus, kas tiks atsaistīti no ierīces veidnes.

en	Tree Rule Name: '%s'
lv	Koka kārtulas vienumi

en	Remove Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
lv	Kaktusu iestatījumi

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
lv	Atlasiet ierīces veidni, kurai ierīces tiks saskaņotas.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
lv	Izvēlieties pieejamības metodi, ko izmantot atklātajām ierīcēm.

en	System Description Match
lv	Sistēmas apraksts sakrīt

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču virkni sysDescr, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	System Name Match
lv	Sistēmas nosaukums sakrīt

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču sysName virkni, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	System OID Match
lv	Sistēmas OID atbilstība

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču sysOid virkni, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	Device Creation Defaults
lv	Ierīces noklusējuma iestatījumi

en	Device Description Pattern
lv	Ierīces apraksts

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
lv	Ja atzīmēta, kad automatizācijas tīkls tiek skenēts, ziņojums tiks nosūtīts uz paziņojumu e-pasta kontu.

en	Device Rules [edit: %s]
lv	Ierīce [labot: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
lv	Automatizācijas veidnes [Deleted Template]

en	Device Rules [new]
lv	Ierīču veidnes [jauna]

en	Associated Graph Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Graph Rule Name
lv	Grafika nosaukums

en	Actions
lv	Darbības

en	No Associated Graph Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Add Graph Rule
lv	Grafika noteikumi

en	Add
lv	Pievienot

en	Add Graph Rule to Device Rule
lv	Pievienojiet ierīcei diagrammas veidni

en	Associated Tree Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Tree Rule Name
lv	Kārtulas nosaukums

en	Exit On Match
lv	Sistēmas OID atbilstība

en	No Associated Tree Rules
lv	Nav saistītu datu vaicājumu.

en	Add Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Add Tree Rule to Device Rule
lv	Pievienojiet datu vaicājumu ierīces veidnei

en	Delete Item from Device Rule
lv	Dzēst elementu no ierīces veidnes

en	Device Rules
lv	Ierīces noteikumi

en	Template Name
lv	Veidnes nosaukums

en	System ObjectId Match
lv	Sistēmas objekta ID atbilstība

en	Order
lv	Pasūtījums

en	Unknown Template
lv	Nezināma veidne

en	No Automation Device Templates Found
lv	Netika atrasta neviena automatizācijas ierīču veidne

en	Import Tree Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Tree Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Tree Rules
lv	Importēt priekšskatījuma rezultātus

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Delete Tree Rule
lv	Dzēst koku

en	Delete Tree Rules
lv	Dzēst koku

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Enable Tree Rule
lv	Iespējot kārtulu

en	Enable Tree Rules
lv	Iespējot kārtulu

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Disable Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Disable Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Export Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Export Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Tree Rule
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Created Trees
lv	Izveidotie koki

en	Don't Show
lv	Nerādīt

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
lv	Koka kārtulu atlase [rediģēt: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
lv	Koka noteikumu atlase [jauns]

en	Object Selection Criteria
lv	Objekta atlases kritērijs

en	Tree Creation Criteria
lv	Koka izveides kritērijs

en	Change Leaf Type
lv	Mainīt koka lapu tipu

en	WARNING:
lv	BRĪDINĀJUMS:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
lv	Jūs maināt lapas veidu uz “Ierīce”, kas neatbalsta uz diagrammu balstītu objektu saskaņošanu/izveidošanu.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
lv	Mainot lapas veidu, visi nederīgie noteikumi tiks automātiski noņemti un nebūs atkopjami.

en	Are you sure you wish to continue?
lv	Vai tiešām vēlaties turpināt?

en	Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Hook into Tree
lv	Ievietot kokā

en	At Subtree
lv	Apakškokā

en	This Type
lv	Šis tips

en	Using Grouping
lv	Grupēšanas izmantošana

en	ROOT
lv	ROOT - uz objektu orientēta bibliotēku kopa mērogojamu datu analīzei

en	No Tree Rules Found
lv	Koku noteikumi netika atrasti

en	Cacti System Warning
lv	Cacti sistēmas brīdinājums

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
lv	BRĪDINĀJUMS: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
lv	Cacti sistēmas paziņojums

en	Notice: Cacti Daemon PID[
lv	Paziņojums: Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo CDEF.

en	Delete CDEF
lv	Dzēst CDEF

en	Delete CDEFs
lv	Dzēst CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate CDEF
lv	CDEF dublikāts

en	Duplicate CDEFs
lv	CDEF dublikāts

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto CDEF elementu.

en	CDEF Name: %s
lv	CDEF nosaukums: %s

en	Remove CDEF Item
lv	Noņemt CDEF elementu

en	CDEF Preview
lv	CDEF priekšskatījums

en	CDEF Items [edit: %s]
lv	CDEF vienumi [rediģēt: %s]

en	CDEF Item Type
lv	CDEF elementa tips

en	Choose what type of CDEF item this is.
lv	Izvēlieties šī CDEF elementa tipu.

en	CDEF Item Value
lv	CDEF elementa vērtība

en	Enter a value for this CDEF item.
lv	Ievadiet šī CDEF elementa vērtību.

en	CDEF [edit: %s]
lv	CDEF [labot: %s]

en	CDEF [new]
lv	CDEF [jauns]

en	CDEF Items
lv	CDEF preces

en	Item Value
lv	Elementa vērtība

en	Delete CDEF Item
lv	Dzēst CDEF elementu

en	CDEFs
lv	CDEF

en	CDEF Name
lv	CDEF nosaukums

en	The name of this CDEF.
lv	Šī CDEF nosaukums.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotos CDEF nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce uz diagrammu vai diagrammas veidni.

en	The number of Graphs using this CDEF.
lv	Diagrammu skaits, kas izmanto šo CDEF.

en	Templates Using
lv	Veidņu izmantošana

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
lv	Grafiku veidņu skaits, kas izmanto šo CDEF.

en	No CDEFs
lv	Nav CDEF

en	Highlights

en	Full
lv	Pilns

en	Change Log [%s]
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Version %s
lv	Versija %s

en	Unnamed Color
lv	Nenosaukta krāsa

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto krāsu

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto krāsu

en	Delete Color
lv	Dzēst krāsu

en	Delete Colors
lv	Dzēst krāsu

en	Import Colors
lv	Importēt krāsas

en	Import Colors from Local File
lv	Importēt krāsas no vietējā faila

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
lv	Lūdzu, norādiet CSV faila atrašanās vietu, kurā ir informācija par krāsu.

en	Select a File
lv	Izvēlieties failu

en	Overwrite Existing Data?
lv	Pārrakstīt esošos datus?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
lv	Vai importēšanas procesā ir jāļauj pārrakstīt esošos datus? Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nenozīmē dzēst vecās rindas, tikai atjaunināt dublētās rindas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
lv	Atļaut atjaunināt esošās rindas?

en	Required File Format Notes
lv	Nepieciešamā faila formāta piezīmes

en	The file must contain a header row with the following column headings.
lv	Failam jāsatur galvenes rinda ar šādiem kolonnas virsrakstiem.

en	name - The Color Name
lv	nosaukums — krāsas nosaukums

en	hex - The Hex Value
lv	hex — Hex vērtība

en	Colors [edit: %s]
lv	Krāsas [rediģēt: %s]

en	Colors [new]
lv	Krāsas [jauns]

en	Colors
lv	Krāsas

en	Named Colors
lv	Ar nosaukumu Krāsas

en	Export Colors
lv	Eksportēt krāsas

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
lv	Hex vērtība šai krāsai.

en	Color Name
lv	Krāsas nosaukums

en	The name of this Color definition.
lv	Šīs krāsas definīcijas nosaukums.

en	Named Color
lv	Nosaukta Krāsa

en	Is this color a named color which are read only.
lv	Vai šī krāsa ir nosaukta krāsa, kas ir tikai lasāma.

en	Color
lv	Krāsa

en	The Color as shown on the screen.
lv	Krāsa, kā parādīts ekrānā.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotās krāsas nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce uz diagrammu vai diagrammas veidni.

en	The number of Graph using this Color.
lv	Diagrammas skaits, kas izmanto šo krāsu.

en	The number of Graph Templates using this Color.
lv	Diagrammu veidņu skaits, kas izmanto šo krāsu.

en	No Colors Found
lv	Krāsas nav atrastas

en	Sync Aggregates
lv	Sinhronizēt apkopojumus

en	Color Item
lv	Krāsu elements

en	No Items
lv	Nav vienumu

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Delete Color Template
lv	Dzēst krāsu veidni

en	Delete Color Templates
lv	Dzēst krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Duplicate Color Template
lv	Dublēt krāsu veidni

en	Duplicate Color Templates
lv	Dublēt krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu krāsu veidnes krāsu.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu krāsu veidnes krāsu.

en	Synchronize Color Template
lv	Sinhronizējiet krāsu veidni

en	Synchronize Color Templates
lv	Sinhronizējiet krāsu veidni

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu krāsu veidnes krāsu.

en	Color Name:
lv	Krāsas nosaukums:

en	Color Hex:
lv	Hex krāsa:

en	Remove Color Item
lv	Noņemt krāsu elementu

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
lv	Krāsu veidnes elementi [labot atskaites vienumu: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
lv	Krāsu veidnes elementi [jauns pārskata vienums: %s]

en	Color Template Items [new]
lv	Krāsu veidņu vienumi [jauns]

en	Color Template Items [edit: %s]
lv	Krāsu veidņu vienumi [rediģēt: %s]

en	Delete Color Item
lv	Dzēst krāsu elementu

en	Color Template [edit: %s]
lv	Krāsu veidne [rediģēt: %s]

en	Color Template [new]
lv	Krāsu veidne [jauna]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
lv	Krāsu veidnei “%s” bija izstumtas %d apkopotās veidnes un %d neveidnes apkopotās veidnes.

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
lv	Krāsu veidnei “%s” nebija apkopotu veidņu vai diagrammu, izmantojot šo krāsu veidni.

en	Color Templates
lv	Krāsu veidnes

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
lv	Izmantotās krāsu veidnes nevar izdzēst. Tiek definēts kā lietots, uz kuru atsaucas apkopotā veidne.

en	No Color Templates Found
lv	Netika atrasta neviena krāsu veidne

en	Run Check
lv	Palaist pārbaudi

en	Delete Check
lv	Dzēst Pārbaudi

en	Data Source debug started.
lv	Sākta datu avota atkļūdošana.

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
lv	Datu avota atkļūdošana saņēma nederīgu datu avota ID.

en	All RRDfile repairs succeeded.
lv	Visi RRDfile labojumi bija veiksmīgi.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
lv	Viens vai vairāki RRDfile labojumi neizdevās. Kļūdas skatiet sadaļā Kaktusu žurnāls.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
lv	Automātiskā datu avota atkļūdošana tiek atkārtota pēc remonta.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
lv	Datu avota remonts saņēma nederīgu datu avota ID.

en	Data Source
lv	Datu avots

en	The Data Source to Debug
lv	Atkļūdošanas datu avots

en	User
lv	Lietotājs

en	The User who requested the Debug.
lv	Lietotājs, kurš pieprasīja atkļūdošanu.

en	Started
lv	Sācies

en	The Date that the Debug was Started.
lv	Atkļūdošanas sākšanas datums.

en	The Data Source internal ID.
lv	Datu avota iekšējais ID.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
lv	Datu avota atkļūdošanas pārbaudes statuss.

en	Writable
lv	Rakstāms

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
lv	Nosaka, vai datu apkopotājam vai vietnei ir rakstīšanas piekļuve.

en	Exists
lv	Pastāv

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
lv	Nosaka, vai datu avots atrodas aptaujātaja kešatmiņā.

en	Active
lv	Aktīvs

en	Determines if the Data Source is Enabled.
lv	Nosaka, vai datu avots ir iespējots.

en	RRD Match
lv	RRD spēle

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
lv	Nosaka, vai RRDfails atbilst datu avota veidnei.

en	Valid Data
lv	Derīgi dati

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
lv	Nosaka, vai RRDfile nesen ir saņēmis labus datus.

en	RRD Updated
lv	RRD atjaunināts

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
lv	Nosaka, vai RRDfile tika pareizi ierakstīts.

en	Issues
lv	Darbi

en	Summary of issues found for the Data Source.
lv	Datu avotam atrasto problēmu kopsavilkums.

en	Data Sources
lv	Datu avoti

en	Not Debugging
lv	Neatkļūdošana

en	No Checks
lv	Nav čeku

en	Not Found
lv	Nav atrasts

en	Not Checked Yet
lv	Vēl nav pārbaudīts

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
lv	Problēmas atrastas! Gaida RRDfile atjauninājumu

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
lv	Sākums nav atrasts! Gaida RRDfile atjauninājumu

en	Waiting on analysis and RRDfile update
lv	Gaida analīzi un RRDfile atjauninājumu

en	RRDfile Owner
lv	RRD faila īpašnieks

en	Website runs as
lv	Vietne darbojas kā

en	Poller runs as
lv	Aptaujātajs palaists kā

en	Is RRA Folder writeable by poller?
lv	Vai RRA mapei ir aptaujātāja rakstīšanas tiesības?

en	Is RRDfile writeable by poller?
lv	Vai RRDfile ir aptaujātaja rakstīšanas tiesības?

en	Does the RRDfile Exist?
lv	Vai RRDfile pastāv?

en	Is the Data Source set as Active?
lv	Vai datu avots ir iestatīts kā iespējots?

en	Did the poller receive valid data?
lv	Vai aptaujātajs saņēma derīgus datus?

en	Was the RRDfile updated?
lv	Vai RRDfile tika atjaunināts?

en	First Check TimeStamp
lv	Vispirms pārbaudiet laika zīmogu

en	Second Check TimeStamp
lv	Otrā pārbaude laika zīmogs

en	Were we able to convert the title?
lv	Vai mums izdevās pārvērst nosaukumu?

en	Data Source matches the RRDfile?
lv	Datu avots atbilst RRDfile?

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
lv	Datu avota problēmu novēršanas rīks [ Automātiskā atsvaidzināšana līdz pabeigšanai ] %s

en	Refresh Now
lv	Atsvaidziniet tūlīt

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
lv	Datu avota problēmu novēršanas rīks [ Automātiskā atsvaidzināšana līdz RRD faila atjaunināšanai ] %s

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
lv	Datu avota problēmu novēršanas rīks [ Analīze pabeigta! %s]

en	Rerun Analysis
lv	Atkārtoti palaist analīzi

en	Check
lv	Pārbaudīt

en	Value
lv	Vērtība

en	Results
lv	Rezultāti

en	<not set>

en	Data Source Repair Recommendations
lv	Datu avotu labošanas ieteikumi

en	Issue
lv	Izdot

en	For attribute '%s', issue found '%s'
lv	'%s' atribūtam, atrasta '%s' problēma

en	Apply Suggested Fixes
lv	Lietojiet ieteiktos labojumus

en	Repair Steps [ %s ]
lv	Labošanas darbības [%s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
lv	Labošanas darbības [Palaidiet labošanu no komandrindas]

en	Command
lv	Komanda

en	Waiting on Data Source Check to Complete
lv	Gaida datu avota pārbaudes pabeigšanu

en	All Devices
lv	Visas ierīces

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
lv	Datu avota problēmu novēršanas rīks [ %s ]

en	No Device
lv	Nav ierīces

en	Delete All Checks
lv	Dzēst visus čekus

en	Run All
lv	Palaist visu

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
lv	Veikt pārbaudi pašreiz filtrētiem datu avotiem un saglabāt citus rezultātus

en	Profile
lv	Profils

en	All
lv	Visi

en	Failed
lv	Neizdevās

en	Debugging
lv	Atkļūdošana

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Delete Data Input Method
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Delete Data Input Methods
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Duplicate Data Input Method
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Duplicate Data Input Methods
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Input Name
lv	Ievades nosaukums:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu ievades lauku.

en	Field Name: %s
lv	Lauka nosaukums: %s

en	Friendly Name: %s
lv	Draudzīgs vārds: %s

en	Remove Data Input Field
lv	Noņemiet datu ievades lauku

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
lv	Šķiet, ka šim skriptam nav ievades vērtību, tāpēc nav ko pievienot.

en	Output Fields [edit: %s]
lv	Izvades lauki [rediģēt: %s]

en	Output Field
lv	Izvades lauks

en	Input Fields [edit: %s]
lv	Ievades lauki [rediģēt: %s]

en	Input Field
lv	Ievades lauks

en	Data Input Method [edit: %s]
lv	Datu ievades metode [rediģēt: %s]

en	Data Input Method [new]
lv	Datu ievades metode [jauna]

en	SNMP Query
lv	SNMP vaicājums

en	Script Query
lv	Skripta vaicājums

en	Script Server Query
lv	Skriptu servera vaicājums

en	White List Verification Succeeded.
lv	Baltā saraksta pārbaude ir sekmīga.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
lv	Baltā saraksta verifikācija neizdevās. Palaidiet CLI skriptu input_whitelist.php, lai labotu.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
lv	Baltajā sarakstā ievades virkne nepastāv. Palaidiet CLI skriptu input_whitelist.php, lai labotu.

en	Input Fields
lv	Ievades lauki

en	Friendly Name
lv	Draudzīgs Vārds

en	Field Order
lv	Lauka pasūtījums

en	(Not In Use)
lv	(Netiek izmantots)

en	No Input Fields
lv	Nav ievades lauku

en	Output Fields
lv	Izvades lauki

en	Update RRA
lv	Atjauniniet RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
lv	Izvades laukus nevar noņemt, ja ir pieejami datu avoti

en	No Output Fields
lv	Nav izvades lauku

en	Delete Data Input Field
lv	Dzēst datu ievades lauku

en	Data Input Methods
lv	Datu ievades metodes

en	Input Methods
lv	Ievades metodes

en	Data Input Name
lv	Datu ievades nosaukums

en	The name of this Data Input Method.
lv	Šīs datu ievades metodes nosaukums.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šīs datu ievades metodes iekšējās datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
lv	Izmantotās datu ievades nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce, izmantojot datu avotu vai datu veidni.

en	Data Sources Using
lv	Datu avotu izmantošana

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
lv	To datu avotu skaits, kas izmanto šo datu ievades metodi.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
lv	To datu veidņu skaits, kurās tiek izmantota šī datu ievades metode.

en	Data Input Method
lv	Datu ievades metode

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
lv	Metode, ko izmanto informācijas vākšanai šai datu ievades metodei.

en	No Data Input Methods Found
lv	Nav atrasta neviena datu ievades metode

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Delete Data Query
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Delete Data Queries
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Data Query
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Duplicate Data Queries
lv	Dublēts datu avota profils

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu diagrammas asociāciju.

en	Graph Name: %s
lv	Grafika nosaukums: %s

en	Remove Data Query Graph Template
lv	Noņemiet datu vaicājuma diagrammas veidni

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
lv	Saistītās diagrammas/datu veidnes [rediģēt: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
lv	Saistītās diagrammas/datu veidnes [jauna]

en	Associated Data Templates
lv	Saistītās datu veidnes

en	Data Template - %s
lv	Datu veidne - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
lv	Ja šai diagrammas veidnei ir nepieciešams datu veidnes datu avots pa kreisi, atlasiet pareizo XML izvades kolonnu un pēc tam, lai iespējotu kartēšanu, atzīmējiet vai pārslēdziet šeit.

en	Suggested Values - Graphs
lv	Ieteicamās vērtības — grafiki

en	Equation
lv	Vienādojums

en	No Suggested Values Found
lv	Nav atrasta neviena ieteiktā vērtība

en	Field Name
lv	Lauka nosaukums

en	Suggested Value
lv	Ieteicamā vērtība

en	Add Graph Title Suggested Name
lv	Pievienot diagrammas nosaukumu Ieteiktais nosaukums

en	Suggested Values - Data Sources
lv	Ieteicamās vērtības — datu avoti

en	Add Data Source Name Suggested Name
lv	Pievienot datu avota nosaukumu Ieteiktais nosaukums

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
lv	Datu vaicājumi [rediģēt: %s]

en	Data Queries [new]
lv	Datu vaicājumi [jauns]

en	Successfully located XML file
lv	XML fails ir veiksmīgi atrasts

en	Could not locate XML file.
lv	Nevarēja atrast XML failu.

en	Associated Graph Templates
lv	Saistītās grafiku veidnes

en	Graph Template Name
lv	Grafika veidnes nosaukums

en	Mapping ID
lv	Kartēšanas ID

en	Association Read Only until XML file located
lv	Asociācija Tikai lasāma, līdz tiek atrasts XML fails

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
lv	Kartētu grafiku veidnes ar grafikiem ir tikai lasāmas

en	No Graph Templates Defined.
lv	Nav definētu diagrammu veidņu.

en	Delete Associated Graph
lv	Dzēst saistīto grafiku

en	Data Queries
lv	Datu vaicājumi

en	Data Query Name
lv	Datu vaicājuma nosaukums

en	The name of this Data Query.
lv	Šī datu vaicājuma nosaukums.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šīs diagrammas veidnes iekšējais ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotos datu vaicājumus nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce vai nu diagrammā, vai diagrammas veidnē.

en	The number of Graphs using this Data Query.
lv	Diagrammu skaits, kas izmanto šo datu vaicājumu.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
lv	Grafiku veidņu skaits, kas izmanto šo datu vaicājumu.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
lv	Datu ievades metode, ko izmanto, lai vāktu datus par datu avotiem, kas saistīti ar šo datu vaicājumu.

en	No Data Queries Found
lv	Datu vaicājumi nav atrasti

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
lv	Mainot RRD datu pulsu šajā lapā, neizmaina pulsu jūsu esošajos datu avotos. Izmantojiet RRDtool 'tune' funkciju, lai veiktu pulsa izmaiņas esošajos RRD failos, vai palaidiet update_heartbeat.php skriptu no komandrindas, lai atjauninātu pulsu uz jauno vērtību.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Delete Data Source Profile
lv	Dzēst datu avota profilu

en	Delete Data Source Profiles
lv	Dzēst datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Duplicate Data Source Profile
lv	Dublēts datu avota profils

en	Duplicate Data Source Profiles
lv	Dublēts datu avota profils

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
lv	Nevar dublēt datu avota profilu. Pārbaudiet, vai kaktusu žurnālā nav kļūdu.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu RRA.

en	Profile Name: %s
lv	Profila nosaukums: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
lv	Noņemt datu avota profilu RRA

en	Each Insert is New Row
lv	Katrs ieliktnis ir jauna rinda

en	(Some Elements Read Only)
lv	(Daži elementi ir tikai lasāmi)

en	RRA [edit: %s %s]
lv	RRA [rediģēt: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
lv	Datu avota profils [rediģēt: %s]

en	Data Source Profile [new]
lv	Datu avota profils [jauns]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
lv	Datu avota profila RRA (nospiediet Saglabāt, lai atjauninātu laika posmus)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
lv	Datu avota profila RRA (tikai lasāms)

en	Data Retention
lv	Datu saglabāšana

en	Graph Timespan
lv	Grafika laika periods

en	Steps
lv	Soļi

en	Rows
lv	Rindas

en	Select Consolidation Function(s)
lv	Atlasiet konsolidācijas funkciju(-as)

en	Delete Data Source Profile Item
lv	Dzēst datu avota profila elementu

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
lv	%s KB baiti katram datu avotam un %s baiti galvenei

en	%s KBytes per Data Source
lv	%s KB baiti katram datu avotam

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
lv	Ievadiet derīgu rindu skaitu, lai iegūtu RRA izmēru.

en	%d Years
lv	%d gadi

en	1 Year
lv	1 gads

en	%d Month
lv	%d mēnesis

en	%d Months
lv	%d mēneši

en	%d Week
lv	%d nedēļa

en	%d Weeks
lv	%d nedēļas

en	%d Day
lv	%d diena

en	%d Days
lv	%d dienas

en	1 Hour
lv	1 stunda

en	Data Source Profiles
lv	Datu avotu profili

en	Profiles
lv	Profili

en	Has Data Sources
lv	Ir datu avoti

en	Data Source Profile Name
lv	Datu avota profila nosaukums

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
lv	Vai šis ir noklusējuma profils visām jaunajām datu veidnēm?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
lv	Izmantotos profilus nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce datu avotā vai datu veidnē.

en	Read Only
lv	Tikai lasīt

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
lv	Profili, kurus izmanto datu avoti, pašlaik kļūst tikai lasāmi.

en	Poller Interval
lv	Aptaujāšanas biežums

en	The Polling Frequency for the Profile
lv	Profila aptauju biežums

en	Heartbeat
lv	RRD datu pulss

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
lv	Laiks sekundēs bez labiem datiem, pirms dati tiek saglabāti kā nezināmi

en	The number of Data Sources using this Profile.
lv	Datu avotu skaits, kas izmanto šo profilu.

en	The number of Data Templates using this Profile.
lv	Datu veidņu skaits, kas izmanto šo profilu.

en	No Data Source Profiles Found
lv	Nav atrasts neviens datu avota profils

en	Change Device
lv	Mainīt ierīci

en	Reapply Suggested Names
lv	Atkārtoti piesakieties ieteiktajiem vārdiem

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Delete Data Source
lv	Dzēst datu avotu

en	Delete Data Sources
lv	Dzēst datu avotu

en	The following Graph is using this Data Source.
lv	Šajā diagrammā tiek izmantoti šie datu avoti:

en	The following Graph is using these Data Sources.
lv	Šajā diagrammā tiek izmantoti šie datu avoti:

en	Leave the Graph Untouched
lv	Atstāt grafiku neskartu.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
lv	Dzēst visus grafika vienumus, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
lv	Dzēst visus grafikus, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto datu avotu.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto datu avotu.

en	Disable Data Source
lv	Atspējot datu avotu

en	Disable Data Sources
lv	Atspējot datu avotu

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Enable Data Source
lv	Iespējot datu avotu

en	Enable Data Sources
lv	Iespējot datu avotu

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Change Device for Data Source
lv	Mainiet datu avota profilu

en	Change Device for Data Sources
lv	Mainiet ierīces iestatījumus

en	New Device
lv	Jauna ierīce

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu tālāk norādītajam datu avotam.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu tālāk norādītajam datu avotam.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
lv	Atkārtoti lietojiet datu avotam ieteikto nosaukumu

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
lv	Atkārtoti lietojiet datu avotam ieteikto nosaukumu

en	Custom Data [data input: %s]
lv	Pielāgoti dati [datu ievade: %s]

en	(From Device: %s)
lv	(No ierīces: %s)

en	(From Data Template)
lv	(No datu veidnes)

en	Nothing Entered
lv	Nekas nav ievadīts

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
lv	Nav ievades lauku atlasītajam datu ievades avotam

en	Data Template Selection [edit: %s]
lv	Datu veidņu atlase [rediģēt: %s]

en	Data Template Selection [new]
lv	Datu veidņu atlase [jauns]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
lv	Izslēdziet datu avota atkļūdošanas režīmu.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
lv	Ieslēdziet datu avota atkļūdošanas režīmu.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
lv	Izslēdziet datu avota informācijas režīmu.

en	Turn On Data Source Info Mode.
lv	Ieslēdziet datu avota informācijas režīmu.

en	Edit Graph: '%s'.
lv	Rediģēt diagrammu: '%s'.

en	Edit Device.
lv	Rediģēt ierīci.

en	Edit Data Template.
lv	Rediģēt datu veidni.

en	Disable Data Source.
lv	Atspējot datu avotu.

en	Enable Data Source.
lv	Iespējot datu avotu.

en	Selected Data Template
lv	Atlasītā datu veidne

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
lv	Šai datu veidnei piešķirtais nosaukums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka diagrammas veidnes drīkst mainīt tikai uz 100%$ saderīgu diagrammu veidni, kas nozīmē, ka tajā ir iekļauti identiski datu avoti.

en	Device
lv	Ierīce

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
lv	Izvēlieties ierīci, kurai pieder šis datu avots.

en	Supplemental Data Template Data
lv	Papildu datu veidņu dati

en	Data Source Fields
lv	Datu avota lauki

en	Data Source Item Fields
lv	Datu avota elementa lauki

en	Custom Data
lv	Pielāgoti dati

en	Data Source Item %s
lv	Datu avota elements %s

en	New
lv	Jauns

en	Data Source Debug
lv	Datu avota atkļūdošana

en	RRDtool Tune Info
lv	Informācija par RRDtool melodiju

en	External
lv	Ārējais

en	1 Minute
lv	1 minūte

en	Data Sources [ All Devices ]
lv	Datu avoti [ visas ierīces ]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
lv	Datu avoti [nav balstīti uz ierīci]

en	Data Sources [ %s ]
lv	Datu avoti [%s]

en	Bad Indexes
lv	Slikti indeksi

en	Note that this query may take some time to run.
lv	Ņemiet vērā, ka šī vaicājuma izpilde var aizņemt kādu laiku.

en	Orphaned
lv	Bāreņi

en	Data Source Name
lv	Datu avota nosaukums

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
lv	Šī datu avota nosaukums. Parasti programmu ģenerēta no datu veidnes definīcijas.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šī datu avota iekšējā datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
lv	Diagrammu un apkopoto grafiku skaits, kas izmanto datu avotu.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
lv	Biežums, kad dati tiek vākti šim datu avotam.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
lv	Ja šo datu avotu Graphs vairs neizmanto, to var dzēst.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
lv	Vai dati tiks vākti šim datu avotam. Tiek kontrolēts datu veidņu līmenī.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
lv	Datu veidne, uz kuras balstījās šis datu avots.

en	Damaged Data Source Name
lv	Bojāts datu avota nosaukums

en	No Data Sources Found
lv	Datu avoti nav atrasti

en	No Graphs
lv	Nav grafiku

en	Aggregates
lv	Agregāti

en	No Aggregates
lv	Nav agregātu

en	Change Profile
lv	Mainīt profilu

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Delete Data Template
lv	Dzēst datu veidni(-es)

en	Delete Data Templates
lv	Dzēst datu veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Data Template
lv	Dublētas datu veidnes(-es)

en	Duplicate Data Templates
lv	Dublētas datu veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Change Profile for Data Template
lv	Mainīt diagrammas veidni

en	Change Profile for Data Templates
lv	Mainīt diagrammas veidni

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
lv	PIEZĪME. Šīs izmaiņas ietekmēs tikai turpmākos datu avotus un nemainīs esošos datu avotus.

en	New Data Source Profile
lv	Jauns datu avota profils

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
lv	Datu veidnes [rediģēt: %s]

en	Edit Data Input Method.
lv	Rediģēt datu ievades metodi.

en	Data Templates [new]
lv	Datu veidnes [jauna]

en	This field is always templated.
lv	Šis lauks vienmēr ir veidne.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties ļaut lietotājam datu avota izveides laikā ignorēt vērtību labajā pusē.

en	Data Templates in use can not be modified
lv	Izmantotās datu veidnes nevar mainīt

en	Data Source Item [%s]
lv	Datu avota elements [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
lv	Šī vērtība ir atspējota, jo tās vērtība ir iegūta no ierīces vai īpaša datu vaicājuma objekta, kas seko līdz kritiskiem datiem datu vaicājuma asociācijās.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
lv	Šī vērtība ir atspējota, jo tā ir iegūta no ierīces un ir tikai lasāma.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
lv	Ja šis lauks būs tukšs, vērtība tiks iegūta no ierīces.

en	Custom Data Warning Message
lv	Pielāgotu datu brīdinājuma ziņojums

en	WARNING: Data Loss can Occur
lv	BRĪDINĀJUMS: var rasties datu zudumi

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
lv	Kad noņemsiet atzīmi no šīs izvēles rūtiņas un pēc tam saglabāsiet datu veidni, visi esošie datu avoti, kuru pamatā ir šī datu veidne, zaudēs savus pielāgotos datus. Tas var izraisīt bojātu datu vākšanu un grafikus

en	Data Templates
lv	Datu veidnes

en	Method
lv	Metode

en	Data Template Name
lv	Datu veidnes nosaukums

en	The name of this Data Template.
lv	Šīs datu veidnes nosaukums.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šīs datu veidnes iekšējās datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
lv	Izmantotās datu veidnes nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā datu avota atsauce.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
lv	Datu avotu skaits, kas izmanto šo datu veidni.

en	Input Method
lv	Ievades metode

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
lv	Metode, kas tiek izmantota datu ievietošanai datu avota RRD failā.

en	Profile Name
lv	Profila vārds

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
lv	Šīs datu veidnes noklusējuma datu avota profils.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
lv	Datu avoti, kuru pamatā ir neaktīvās datu veidnes, netiks atjaunināti aptaujāšanas laikā.

en	No Data Templates Found
lv	Nav atrasta neviena datu veidne

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai dzēstu norādīto(s) GPRINT priekšiestatījumu(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai dzēstu norādīto(s) GPRINT priekšiestatījumu(s).

en	Delete GPRINT Preset
lv	Dzēst GPRINT sākotnējo(-s)

en	Delete GPRINT Presets
lv	Dzēst GPRINT sākotnējo(-s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
lv	GPRINT sākotnējie iestatījumi [rediģēt: %s]

en	GPRINT Presets [new]
lv	GPRINT sākotnējie iestatījumi [jauns]

en	GPRINT Presets
lv	GPRINT priekšiestatījumi

en	GPRINTs
lv	GPRINTi

en	GRPINTs
lv	GPRINTi

en	GPRINT Preset Name
lv	GPRINT iepriekš iestatītais nosaukums

en	The name of this GPRINT Preset.
lv	Šī GPRINT priekšiestatījuma nosaukums.

en	Format
lv	Formāts

en	The GPRINT format string.
lv	GPRINT formāta virkne.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotos GPRINT nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce vai nu diagrammā, vai diagrammas veidnē.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
lv	Diagrammu skaits, kas izmanto šo GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
lv	Grafiku veidņu skaits, kas izmanto šo GPRINT.

en	No GPRINT Presets
lv	Nav GPRINT priekšiestatījumu

en	GRAPH DOES NOT EXIST
lv	GRAFIKS NEPASTĀV

en	Graph Utility View for Graph: %s
lv	Grafika utilīta skats

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
lv	Grafika informācija, tālummaiņas un atkļūdošanas utilītas

en	CSV Export
lv	CSV eksportēšana

en	Edit Graph Template
lv	Rediģēt grafika veidni

en	Click to view just this Graph in Real-time
lv	Noklikšķiniet, lai skatītu tikai šo grafiku reāllaikā

en	Graph Source/Properties
lv	Grafika avots/īpašības

en	Graph Data
lv	Grafika dati

en	The Cacti Poller has not run yet.
lv	Cacti aptaujātajs vēl nav bijis palaists.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
lv	Jūsu administrators ir atspējojis reāllaika režīmu.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
lv	Attēlu kešatmiņas direktorijs nepastāv. Lūdzu, vispirms izveidojiet to un iestatiet atļaujas un pēc tam mēģiniet atvērt citu reāllaika grafiku.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
lv	Attēlu kešatmiņas direktorijs nav ierakstāms. Lūdzu, iestatiet atļaujas un pēc tam mēģiniet atvērt citu reāllaika grafiku.

en	Cacti Real-time Graphing
lv	Kaktusi reāllaika diagrammas

en	Thumbnails
lv	Sīktēli

en	%d seconds left.
lv	Atlikušas %d sekundes.

en	seconds left.
lv	atlikušas sekundes.

en	Change Settings
lv	Mainīt iestatījumus

en	Full Sync Graphs
lv	Pilnas sinhronizācijas diagrammas

en	Quick Sync Graphs
lv	Ātrās sinhronizācijas diagrammas

en	Cur:
lv	Paš:

en	Avg:
lv	Vid.:

en	Max:
lv	Maks.:

en	Min:
lv	Min.:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
lv	Diagrammas veidnes vienumi [rediģēt diagrammu: %s]

en	Data Template Filter
lv	Datu veidņu filtrs

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
lv	Šis filtrs ierobežos nolaižamajā izvēlnē Datu avots redzamos datu avotus.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
lv	Diagrammas veidnes '%s' sinhronizācijas rezultātā tika veikti %s labojumi!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
lv	Diagrammas veidnes '%s' sinhronizācijas rezultātā netika veikts labojums.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Delete Graph Template
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Delete Graph Templates
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph Template
lv	Dublētas diagrammas veidnes(-es)

en	Duplicate Graph Templates
lv	Dublētas diagrammas veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Resize Graph Template
lv	Jauna grafika veidne

en	Resize Graph Templates
lv	Grafiku veidnes

en	Template Class
lv	Pamatojoties uz veidni

en	Graph Height
lv	Grafika augstums

en	Graph Width
lv	Grafika platums

en	Image Format
lv	Attēla formāts

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu pilnu sinhronizāciju starp jūsu diagrammām un izvēlētajām diagrammu veidnēm(-ēm). Ja jums vienkārši ir situācija, kad diagrammas vienumi neatbilst diagrammas veidnei, vispirms izmēģiniet ātrās sinhronizācijas grafikus, jo tas prasīs daudz mazāk laika. Šī funkcija ir svarīga, ja jums ir diagrammas, kurās ir vairākas diagrammas veidnes versijas, un vēlaties, lai tās visas pēc izskata būtu kopīgas.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu pilnu sinhronizāciju starp jūsu diagrammām un izvēlētajām diagrammu veidnēm(-ēm). Ja jums vienkārši ir situācija, kad diagrammas vienumi neatbilst diagrammas veidnei, vispirms izmēģiniet ātrās sinhronizācijas grafikus, jo tas prasīs daudz mazāk laika. Šī funkcija ir svarīga, ja jums ir diagrammas, kurās ir vairākas diagrammas veidnes versijas, un vēlaties, lai tās visas pēc izskata būtu kopīgas.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
lv	Sinhronizēt grafikus ar diagrammas veidni(-ēm)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
lv	Sinhronizēt grafikus ar diagrammas veidni(-ēm)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu savu grafiku ātru sinhronizāciju tālāk norādītajai(-ām) diagrammu veidnei(-ēm). Izmantojiet šo opciju, ja jūsu grafikos ir diagrammas vienumi, kas neatbilst jūsu diagrammas veidnei. Ja šī opcija nedarbojas, izmantojiet opciju Full Sync Graphs, kuras pabeigšana prasīs vairāk laika.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu savu grafiku ātru sinhronizāciju tālāk norādītajai(-ām) diagrammu veidnei(-ēm). Izmantojiet šo opciju, ja jūsu grafikos ir diagrammas vienumi, kas neatbilst jūsu diagrammas veidnei. Ja šī opcija nedarbojas, izmantojiet opciju Full Sync Graphs, kuras pabeigšana prasīs vairāk laika.

en	Graph Template Items [edit: %s]
lv	Diagrammas veidnes vienumi [rediģēt: %s]

en	Graph Item Inputs
lv	Grafika elementu ievades

en	No Inputs
lv	Nav ievades

en	Graph Template [edit: %s]
lv	Diagrammas veidne [rediģēt: %s]

en	Graph Template [new]
lv	Diagrammas veidne [jauna]

en	Graph Template Options
lv	Grafika veidnes opcijas

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties ļaut lietotājam grafika izveides laikā ignorēt vērtību labajā pusē.

en	Graph Templates
lv	Grafiku veidnes

en	Class
lv	Klasika

en	VDEFs
lv	VDEF

en	The name of this Graph Template.
lv	Šīs diagrammas veidnes nosaukums.

en	The Class of this Graph Template
lv	Šīs diagrammas veidnes nosaukums.

en	The Version of this Graph Template
lv	Šīs diagrammas veidnes nosaukums.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
lv	Izmantotās diagrammas veidnes nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce uz diagrammu.

en	Graph Items
lv	Grafika vienumi

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
lv	Grafiku skaits, kas izmanto šo diagrammas veidni.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
lv	Grafiku skaits, kas izmanto šo diagrammas veidni.

en	The default image format for the resulting Graphs.
lv	Noklusējuma attēla formāts iegūtajiem grafikiem.

en	The default size of the resulting Graphs.
lv	Iegūto grafiku noklusējuma lielums.

en	Vertical Label
lv	Vertikālā etiķete

en	The vertical label for the resulting Graphs.
lv	Vertikālā etiķete iegūtajiem grafikiem.

en	No Graph Templates Found
lv	Netika atrasta neviena diagramma veidne

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
lv	Grafika elementu ievades [rediģēt grafiku: %s]

en	Associated Graph Items
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Item #%s
lv	Elements #%s

en	Graph Preview Filters
lv	Grafika priekšskatījuma filtrēšana

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
lv	[Lietots pielāgoto grafiku saraksts — filtrēšana no saraksta]

en	Graph List View Filters
lv	Grafiku saraksta skata filtri

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
lv	[Lietots pielāgoto grafiku saraksts — filtrs no saraksta]

en	View
lv	Skats

en	View Graphs
lv	Skatīt grafikus

en	Add to a Report
lv	Pievienot ziņojumam

en	Report
lv	Paziņot par pārkāpumu

en	All Graphs & Templates
lv	Visi grafiki un veidnes

en	Not Templated
lv	Nav veidnes

en	Graph Name
lv	Grafika nosaukums

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
lv	Šī grafika nosaukums. Parasti ģenerē no grafika veidnes definīciju vai ieteikto nosaukumu piešķiršanas noteikumiem. Maksimālo nosaukuma garumu var izmainīt zem Iestatījumi->Vizuāls sadaļas.

en	Site Name
lv	Vietnes nosaukums

en	The Site Name for this Graph.
lv	Ierīce šim grafikam.

en	Site Location
lv	Atrašanās vieta

en	The Site Location for this Graph.
lv	Ierīce šim grafikam.

en	The device for this Graph.
lv	Ierīce šim grafikam.

en	Source Type
lv	Avota veids

en	The underlying source that this Graph was based upon.
lv	Pamatavots, uz kura balstījās šī diagramma.

en	Source Name
lv	Avota nosaukums

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
lv	Diagrammas veidne vai datu vaicājums, uz kura balstījās šī diagramma.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
lv	Šīs diagrammas lielums, kad tas nav priekšskatījuma režīmā.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
lv	Atlasiet pārskatu, kuram pievienot atlasītos grafikus.

en	Preview Mode
lv	Priekšskatījuma režīms

en	Add Selected Graphs to Report
lv	Pievienojiet pārskatam atlasītos grafikus

en	Ok
lv	Labi

en	Title
lv	Virsraksts

en	Start Date
lv	Sākuma datums

en	End Date
lv	Beigu datums

en	Step
lv	Solis

en	Total Rows
lv	Kopējais rindu skaits

en	Graph ID
lv	Grafika ID

en	Host ID
lv	Saimniekdatora ID

en	Nth Percentile
lv	N-tā procentile

en	Summation
lv	Summēšana

en	Date
lv	Datums

en	Summary Details
lv	Kopsavilkuma detaļas

en	Download
lv	Lejupielādēt

en	Change Graph Template
lv	Mainīt diagrammas veidni

en	Convert to Graph Template
lv	Konvertēt uz diagrammas veidni

en	Apply Automation Rules
lv	Izmantojiet automatizācijas noteikumus

en	Create Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Create Aggregate from Template
lv	Izveidojiet apkopojumu no veidnes

en	No Device -
lv	Nav ierīces -

en	Created graph: %s
lv	Izveidots grafiks: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
lv	KĻŪDA: nav saistīts datu avots. Pārbaudiet veidni

en	Data Sources [No Device]
lv	Datu avoti [nav ierīces]

en	Data Sources [%s]
lv	Datu avoti [%s]

en	Data Template
lv	Datu veidne

en	Graph Items [graph: %s]
lv	Diagrammas vienumi [grafika: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
lv	Izvēlieties datu avotu ar ko saistīt šo grafikas elementu.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
lv	Pašlaik atlasītajiem mantotajiem apkopojumiem nav definēta neviena apkopojuma veidne.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo(-ās) lapu(-as).

en	Delete Graph
lv	Dzēst grafiku(s)

en	Delete Graphs
lv	Dzēst grafiku(s)

en	The following Data Source is used by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	Delete Method
lv	Dzēst krāsu

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
lv	Dzēsiet visus datu avotus, uz kuriem ir atsauce šajā grafikā un kuri netiek izmantoti citur.

en	Leave the Data Source untouched.
lv	Neatstājiet datu avotu(-s) neskartus.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
lv	Izvēlieties diagrammas veidni un noklikšķiniet uz "Turpināt", lai mainītu diagrammas veidni tālāk norādītajam(-iem) grafikam(-iem). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks parādītas tikai saderīgas grafiku veidnes. Saderību nosaka tie, kuriem ir identiski datu avoti.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
lv	Izvēlieties diagrammas veidni un noklikšķiniet uz "Turpināt", lai mainītu diagrammas veidni tālāk norādītajam(-iem) grafikam(-iem). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks parādītas tikai saderīgas grafiku veidnes. Saderību nosaka tie, kuriem ir identiski datu avoti.

en	New Graph Template
lv	Jauna grafika veidne

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Duplicate Graphs
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Convert Graph to Template
lv	Konvertēt uz diagrammas veidni

en	Convert Graphs to Templates
lv	Konvertēt uz diagrammas veidni

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu atlasītos grafikus zemāk esošajam pārskatam.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu atlasītos grafikus zemāk esošajam pārskatam.

en	Change Graph to new Device
lv	Mainīt Graph(-es) saistīto ierīci

en	Change Graphs to new Device
lv	Mainīt Graph(-es) saistīto ierīci

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu šim(-iem) grafikam(-iem).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu šim(-iem) grafikam(-iem).

en	Reapply Suggested Names for Graph
lv	Atkārtoti lietot ieteikto nosaukumu piešķiršanu diagrammai(-ām)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
lv	Atkārtoti lietot ieteikto nosaukumu piešķiršanu diagrammai(-ām)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai lietotu automatizācijas noteikumus tālāk norādītajiem grafikiem.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai lietotu automatizācijas noteikumus tālāk norādītajiem grafikiem.

en	Apply Automation Rules to Graph
lv	Izmantojiet automatizācijas noteikumus

en	Apply Automation Rules to Graphs
lv	Izmantojiet automatizācijas noteikumus

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Place Graph on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Place Graph on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Place Graphs on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Destination Branch
lv	Galamērķa filiāle

en	Graph Items [new]
lv	Grafika elementi [jauns]

en	Graph Items [edit: %s]
lv	Grafika elementi [labot: %s]

en	Graph [edit: %s]
lv	Diagramma [labot: %s]

en	Graph [new]
lv	Grafiks [jauns]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
lv	Izslēdziet grafika atkļūdošanas režīmu.

en	Turn On Graph Debug Mode.
lv	Ieslēdziet grafika atkļūdošanas režīmu.

en	Edit Graph Template.
lv	Rediģēt diagrammas veidni.

en	Edit Data Source: '%s'.
lv	Rediģēt datu avotu: '%s'.

en	Unlock Graph.
lv	Atbloķēt grafiku.

en	Lock Graph.
lv	Bloķēšanas diagramma.

en	View Timespans.
lv	Laika sprīdis

en	Selected Graph Template
lv	Atlasītā grafika veidne

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
lv	Izvēlieties diagrammas veidni, ko lietot šim grafikam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka diagrammu veidnes drīkst mainīt tikai uz 100%% saderīgu diagrammu veidni, kas nozīmē, ka tajā ir iekļauti identiski datu avoti.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
lv	Izvēlieties ierīci, kurai pieder šis grafiks.

en	Supplemental Graph Template Data
lv	Papildu diagrammas veidnes dati

en	Graph Fields
lv	Grafika lauki

en	Graph Item Fields
lv	Grafika elementa lauki

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
lv	Grafiku pārvaldība [Lietots pielāgoto grafiku saraksts — notīrīt, lai atiestatītu]

en	Graph Management [ All Devices ]
lv	Grafiku pārvaldība [ Visas ierīces ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
lv	Grafiku pārvaldība [nav balstīta uz ierīci]

en	Graph Management [ %s ]
lv	Grafiku pārvaldība [ %s ]

en	Source
lv	Nav avota

en	Non Templated
lv	Nav veidnes

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šī grafika iekšējā datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	The image format of the Graph.
lv	Noklusējuma attēla formāts iegūtajiem grafikiem.

en	Empty Graph
lv	Tukšs grafiks

en	Default Settings Saved
lv	Noklusējuma iestatījumi ir saglabāti

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
lv	Jauni grafiki priekš [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
lv	Jauni grafiki [visām ierīcēm]

en	New Graphs for None Host Type
lv	Jauni grafiki nevienam saimniekdatora tipam

en	Filter Settings Saved
lv	Filtra iestatījumi ir saglabāti

en	Graph Types
lv	Grafiku veidi

en	Graph Template Based
lv	Pamatojoties uz diagrammas veidni

en	Save Filters
lv	Saglabāt filtrus

en	Edit this Device
lv	Rediģēt šo ierīci

en	Create New Device
lv	Izveidojiet jaunu ierīci

en	(Select a graph type to create)
lv	(Atlasiet izveidojamās diagrammas veidu)

en	Create
lv	Izveidot

en	Select All
lv	Izvēlieties visu

en	Select All Rows
lv	Atlasiet Visas rindas

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
lv	Kļūda, analizējot datu vaicājuma resursa XML failu datu vaicājumam “%s” ar id “%s”

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
lv	Kļūda, pārsējot datu vaicājuma resursa XML failu datu vaicājumam '%s' ar id '%s'. Lauka nosaukumam '%s' trūkst 'direction' atribūts

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
lv	Kļūda, analizējot datu vaicājuma resursa XML failu datu vaicājumam “%s” ar id “%s”

en	Data Query [%s]
lv	Datu vaicājums [%s]

en	From there you can get more information.
lv	No turienes jūs varat iegūt vairāk informācijas.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
lv	Šis datu vaicājums atgrieza 0 rindu, iespējams, radās problēma, izpildot šo datu vaicājumu.

en	You can run this Data Query in debug mode
lv	Šo datu vaicājumu var palaist atkļūdošanas režīmā

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
lv	Indekss ir atspējots, jo datu vaicājumam nav saistītu diagrammu veidņu.

en	Search Returned no Rows.
lv	Meklēšana neatgrieza nevienu rindu.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
lv	Kļūda datu vaicājumā. To var izraisīt šādi iemesli: faila atļaujas vai trūkstošs vai nepareizi formatēts Data Query XML fails.

en	Select a Graph Type to Create
lv	Izvēlieties izveidojamo diagrammas veidu

en	Make selection default
lv	Padarīt atlasi par noklusējumu

en	Set Default
lv	Iestatīt noklusējumu

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
lv	BRĪDINĀJUMS: Cacti lapa: %s ģenerēja letālu kļūdu %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
lv	Dokumentācijas lapa nav sasniegta '%s' reizes. Cacti dokumentācijas vietne nav sasniedzama. HTTP kļūda bija '%s'. Apsveriet iespēju lejupielādēt oficiālu izlaidumu, lai iegūtu jaunāko dokumentāciju, un hostēt to lokāli uz servera.

en	Cacti GitHub Site
lv	Cacti GitHub vietne

en	Open a ticket at
lv	Atvērt problēmas ziņojumu (ticket)

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
lv	%s palīga fails netika atrasts Cacti dokumentācijas vietnē.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
lv	Lokālā dokumentācijas lapa nav sasniegta '%s' reizes.

en	Change Device Settings
lv	Mainiet ierīces iestatījumus

en	Clear Statistics
lv	Notīrīt statistiku

en	Sync to Device Template
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Place Device on Report
lv	Novietojiet ierīci ziņojumā

en	Data Query Re-indexed.
lv	Datu vaicājums ir atkārtoti indeksēts.

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
lv	Ierīces datu vaicājums ir atkārtoti indeksēts. Tiek parādīta detalizēta izvade.

en	Device Debugging Enabled for Device.
lv	Ierīcei ir iespējota ierīces atkļūdošana.

en	Device Debugging Disabled for Device.
lv	Ierīces atkļūdošana ir atspējota ierīcei.

en	Poller Cache for Device Refreshed.
lv	Aptaujātaja kešatmiņa šai ierīcei ir atsvaidzināta.

en	ERROR: Invalid Device ID.
lv	KĻŪDA: nederīgs ierīces ID.

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
lv	Ierīces atkārtota indeksēšana pabeigta pēc %0.2f sekundēm. Tika atjaunināti %d vienumi.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
lv	Pārskatam “%s” nevar pievienot dažas ierīces

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Delete Devices
lv	Dzēst ierīci

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
lv	Neatstājiet neskartu(-us) grafiku(-us) un datu avotu(-s). Tomēr datu avots(-i) tiks atspējoti.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
lv	Dzēsiet visus saistītos grafikus un datu avotus.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Enable Device
lv	Iespējot ierīci(-es)

en	Enable Devices
lv	Iespējot ierīci(-es)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Disable Device
lv	Atspējot ierīci

en	Disable Devices
lv	Atspējot ierīci

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Change Devices
lv	Mainīt ierīci

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Clear Statistics for Device
lv	Notīrīt statistiku par ierīci(-ēm)

en	Clear Statistics for Devices
lv	Notīrīt statistiku par ierīci(-ēm)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu tālāk norādīto(-ās) ierīci(-es) ar to ierīces veidni.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu tālāk norādīto(-ās) ierīci(-es) ar to ierīces veidni.

en	Synchronize Device Template
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Synchronize Devices Templates
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Place Devices on Report
lv	Novietojiet ierīci ziņojumā

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Place Device on Tree
lv	Novietojiet ierīci(-es) uz koka

en	Place Devices on Tree
lv	Novietojiet ierīci(-es) uz koka

en	Device [new]
lv	Ierīce [jauna]

en	Device [edit: %s]
lv	Ierīce [labot: %s]

en	Disable Device Debug
lv	Atspējot ierīces atkļūdošanu

en	Enable Device Debug
lv	Iespējot ierīces atkļūdošanu

en	Repopulate Poller Cache
lv	Atkārtoti aizpildīt aptaujātaja kešatmiņu

en	View Poller Cache
lv	Skatīt aptaujātāja kešatmiņu

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
lv	Izveidojiet diagrammas šai ierīcei

en	Re-Index Device
lv	Pārindeksēt ierīci

en	Data Source List
lv	Datu avotu saraksts

en	Graph List
lv	Grafiku saraksts

en	Contacting Device
lv	Sazināšanās ar ierīci

en	Edit
lv	Rediģēt

en	Is Being Graphed
lv	Tiek attēlots grafiks

en	Not Being Graphed
lv	Netiek attēlots diagrammā

en	Delete Graph Template Association
lv	Dzēst diagrammas veidņu asociāciju

en	No associated graph templates.
lv	Nav saistītu diagrammu veidņu.

en	Add Graph Template
lv	Pievienojiet diagrammas veidni

en	Add Graph Template to Device
lv	Pievienojiet ierīcei diagrammas veidni

en	Data Query Debug Information
lv	Datu vaicājuma atkļūdošanas informācija

en	Copy
lv	Kopēt

en	Hide
lv	Slēpt

en	Associated Data Queries
lv	Saistītie datu vaicājumi

en	Re-Index Method
lv	Pārindeksēšanas metode

en	[%d Items, %d Rows]
lv	[%d vienumi, %d rindas]

en	Fail
lv	Neizdevās

en	Success
lv	Izpildīts

en	Reload Query
lv	Pārlādēt vaicājumu

en	Verbose Query
lv	Verbozs vaicājums

en	Remove Query
lv	Noņemt vaicājumu

en	No Associated Data Queries.
lv	Nav saistītu datu vaicājumu.

en	Add Data Query
lv	Pievienot datu vaicājumu

en	Add Data Query to Device
lv	Pievienojiet ierīcei datu vaicājumu

en	Delete Item from Device Template
lv	Dzēst elementu no ierīces veidnes

en	Undefined
lv	Nav noteikts

en	Site
lv	Atrašanās vieta

en	Export Devices
lv	Eksportēt ierīces

en	Not Up
lv	Nedarbojas

en	Recovering
lv	Atgūstas

en	Service Check
lv	Dzēst Pārbaudi

en	Device Description
lv	Ierīces apraksts

en	The name by which this Device will be referred to.
lv	Nosaukums, ar kādu šī Ierīce tiks apzīmēta.

en	Hostname
lv	Resursdatora nosaukums

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
lv	Vai nu IP adrese, vai resursdatora nosaukums. Ja resursdatora nosaukums, tam ir jābūt atrisināmam ar DNS vai no jūsu saimniekdatora faila.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šīs ierīces iekšējās datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
lv	Vienlaicīgu pavedienu skaits, kas jāizmanto šīs ierīces aptaujai. Tas attiecas tikai uz Spine poller.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
lv	Kopējais no šīs ierīces ģenerēto grafiku skaits.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
lv	Kopējais datu avotu skaits, kas ģenerēti no šīs ierīces.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
lv	Ierīces uzraudzības statuss, pamatojoties uz ping rezultātiem. Ja šī ierīce ir īpaša tipa ierīce, izmantojot resursdatora nosaukumu “localhost” vai iestatījuma dēļ neveikt pieejamības pārbaudi, tā vienmēr paliks Up. Lietojot cmd.php datu apkopotāju, datu savācējs nepiesaista ierīci bez diagrammām, un tā paliks stāvoklī "Nezināms".

en	The site associated to this Device
lv	Ar šo vietni saistītā pilsēta.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
lv	Valstī

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
lv	Laiks, cik ilgi šī ierīce ir atradusies pašreizējā stāvoklī.

en	The current amount of time that the host has been up.
lv	Pašreizējais saimniekdatora darbības laiks.

en	Poll Time
lv	Aptaujas laiks

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
lv	Laiks, kas nepieciešams datu ievākšanai no šīs ierīces.

en	Current (ms)
lv	Pašreizējais (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
lv	Pašreizējais ehotestēšanas laiks milisekundēs, lai sasniegtu ierīci.

en	Average (ms)
lv	Vidējais (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
lv	Vidējais ehotestēšanas laiks milisekundēs, lai sasniegtu ierīci, kopš šīs ierīces skaitītāji ir notīrīti.

en	Availability
lv	Pieejamība

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
lv	Pieejamības procents, pamatojoties uz ping rezultātiem, kopš šīs ierīces skaitītāji tika notīrīti.

en	Create Date
lv	Izveidot

en	The Date that the Device was added to Cacti.
lv	Atkļūdošanas sākšanas datums.

en	Sync Devices
lv	Sinhronizēt ierīces

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Delete Device Template
lv	Dzēst ierīces veidni(-es)

en	Delete Device Templates
lv	Dzēst ierīces veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Duplicate Device Template
lv	Dublētas ierīces veidnes(-es)

en	Duplicate Device Templates
lv	Dublētas ierīces veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Sync Device Template
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Sync Device Templates
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto diagrammas veidni, kas tiks atdalīta no ierīces veidnes.

en	Graph Template Name: %s
lv	Diagrammas veidnes nosaukums: %s

en	Remove Graph Template
lv	Jauna grafika veidne

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos datu vaicājumus, kas tiks atsaistīti no ierīces veidnes.

en	Data Query Name: %s
lv	Datu vaicājuma nosaukums: %s

en	Remove Data Query
lv	Noņemt vaicājumu

en	Device Templates [edit: %s]
lv	Ierīču veidnes [rediģēt: %s]

en	Device Templates [new]
lv	Ierīču veidnes [jauna]

en	Default Submit Button
lv	Noklusējuma poga Iesniegt

en	Add Graph Template to Device Template
lv	Pievienojiet diagrammas veidni ierīces veidnei

en	No associated data queries.
lv	Nav saistītu datu vaicājumu.

en	Add Data Query to Device Template
lv	Pievienojiet datu vaicājumu ierīces veidnei

en	Device Templates
lv	Ierīču veidnes

en	Has Devices
lv	Ir ierīces

en	Device Template Name
lv	Ierīces veidnes nosaukums

en	The name of this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	Device Class
lv	Ierīces klase

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
lv	Šīs ierīču veidnes klase. Klases nosaukumam vajadzētu atbilst tā funkcijai.

en	The version of this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	Author
lv	Autors

en	The author of this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	Copyright
lv	Autortiesības

en	The copyright of this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šīs ierīces veidnes iekšējās datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
lv	Izmantotās ierīces veidnes nevar izdzēst. Tiek definēts kā lietots, uz kuru atsaucas ierīce.

en	Devices Using
lv	Izmantotās ierīces

en	The number of Devices using this Device Template.
lv	To ierīču skaits, kurās tiek izmantota šī ierīces veidne.

en	Unassigned
lv	Nepiešķirts

en	No Device Templates Found
lv	Netika atrasta neviena ierīces veidne

en	Not Logged In
lv	Nav pieteicies

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
lv	Lai piekļūtu šim kaktusu apgabalam, jums ir jāpiesakās.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
lv	FATAL: Jums ir jāpiesakās, lai piekļūtu šim kaktusu apgabalam.

en	Login Again
lv	Pieteikties vēlreiz

en	Permission Denied
lv	Atļauja liegta

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
lv	Ja jūtat, ka tā ir kļūda. Lūdzu, sazinieties ar savu Cacti administratoru.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
lv	Jums nav atļauts piekļūt šai Cacti sadaļai.

en	Installation In Progress
lv	Notiek uzstādīšana

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
lv	Pašlaik var pieteikties tikai Cacti administratori ar instalēšanas/jaunināšanas tiesībām

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
lv	Pašlaik notiek uzstādīšana vai atjaunināšana.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
lv	Pēdējo reizi šis datu savācējs tika pilnībā sinhronizēts ar galveno vietni Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
lv	Veiksmīgi saglabāts.

en	Save Failed.
lv	Neizdevās saglabāt.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
lv	Saglabāt neizdevās lauka ievades kļūdu dēļ (pārbaudiet sarkanos laukus).

en	Passwords do not match, please retype.
lv	Paroles nesakrīt, lūdzu, ievadiet vēlreiz.

en	You must select at least one field.
lv	Jums ir jāatlasa vismaz viens lauks.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
lv	Lai izmantotu šo funkciju, ir jābūt ieslēgtai lietotāja autentifikācijai.

en	XML parse error.
lv	XML parsēšanas kļūda.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
lv	Izceltais direktorijs nepastāv. Lūdzu, ievadiet derīgu direktoriju.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
lv	Cacti žurnāla failam jābūt ar '.log' paplašinājumu

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
lv	Šķiet, ka metodes datu ievade nav iekļauta baltajā sarakstā.

en	Data Source does not exist.
lv	Datu avots nepastāv.

en	Username already in use.
lv	Lietotājvārds jau tiek lietots.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
lv	SNMP v3 konfidencialitātes ieejas frāzes nesakrīt

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
lv	SNMP v3 autentifikācijas ieejas frāzes nesakrīt

en	XML: Cacti version does not exist.
lv	XML: Cacti versija nepastāv.

en	XML: Hash version does not exist.
lv	XML: jaucējversija nepastāv.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
lv	XML: ģenerēts ar jaunāku Cacti versiju.

en	XML: Cannot locate type code.
lv	XML: nevar atrast tipa kodu.

en	Username already exists.
lv	Lietotājvārds jau eksistē.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
lv	Lietotājvārda maiņa nav atļauta noteiktai veidnei vai vieslietotājam.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
lv	Lietotāja dzēšana nav atļauta noteiktai veidnei vai vieslietotājam.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
lv	Lietotāja dzēšana nav atļauta norādītajam diagrammas eksportēšanas lietotājam.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
lv	Datu veidnē ir iekļauts dzēsts datu avota profils. Lūdzu, atkārtoti saglabājiet datu veidni ar esošu datu avota profilu.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
lv	Diagrammas veidnē ir dzēsts GPrint prefikss. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu un/vai labotu.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
lv	Diagrammas veidnē ir iekļauti dzēstie CDEF. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu un/vai labotu.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
lv	Diagrammas veidnē ir dzēsta datu ievades metode. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
lv	Eksportēšanas laikā datu veidne netika atrasta. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
lv	Eksportēšanas laikā ierīces veidne netika atrasta. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
lv	Eksportēšanas laikā datu vaicājums netika atrasts. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
lv	Eksportēšanas laikā diagrammas veidne netika atrasta. Lūdzu, palaidiet datu bāzes labošanas skriptu, lai identificētu.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
lv	Grafiks nav atrasts. Vai nu tas ir izdzēsts, vai arī jūsu datu bāzei ir nepieciešams remonts.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
lv	SNMPv3 autentifikācijas piekļuves frāzēm ir jābūt 8 vai vairāk rakstzīmēm.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
lv	Daži grafiki nav atjaunināti. Nevar mainīt ierīci uz datu vaicājumu balstītiem grafikiem.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
lv	Nevar mainīt ierīci uz datu vaicājumu balstītiem grafikiem.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
lv	Daži iestatījumi nav saglabāti. Pārbaudiet ziņojumus zemāk. Pārbaudiet, vai sarkanajos laukos nav kļūdu.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
lv	Izceltais fails neeksistē. Lūdzu, ievadiet derīgu faila nosaukumu.

en	All User Settings have been returned to their default values.
lv	Visi lietotāja iestatījumi ir atgriezti to noklusējuma vērtībās.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
lv	Ieteiktais lauka nosaukums netika ievadīts. Lūdzu, ievadiet lauka nosaukumu un mēģiniet vēlreiz.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
lv	Ieteiktā vērtība netika ievadīta. Lūdzu, ievadiet ieteikto vērtību un mēģiniet vēlreiz.

en	You must select at least one object from the list.
lv	No saraksta ir jāatlasa vismaz viens objekts.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
lv	Ierīces veidne ir atjaunināta. Atcerieties sinhronizēt ierīces, lai visas izmaiņas nosūtītu ierīcēm, kurās tiek izmantota šī ierīces veidne.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
lv	Saglabāt veiksmīgi. Iestatījumi ir replicēti attālos datu vāktājiem.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
lv	Saglabāt neizdevās. Minimālajām vērtībām ir jābūt mazākām par maksimālo vērtību.

en	Unable to change password. User account not found.
lv	Nevar nomainīt paroli. Lietotāja konts nav atrasts.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
lv	Datu ievade saglabāta. Pirms diagrammu vai datu avotu izveides ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
lv	Datu ievade saglabāta. Jums ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi, pirms datu vācēji sāks izmantot jaunus vai modificētus datu ievades laukus.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
lv	Datu ievades lauks saglabāts. Pirms diagrammu vai datu avotu izveides ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
lv	Datu ievades lauks saglabāts. Jums ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi, pirms datu vācēji sāks izmantot jaunus vai modificētus datu ievades laukus.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
lv	Norādītais žurnālfails nav Cacti žurnāla vai arhīva fails.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
lv	Norādītais žurnālfails bija Cacti arhīva fails un tika noņemts.

en	Cacti log purged successfully
lv	Kaktusu baļķis veiksmīgi iztīrīts

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
lv	Ja veicat piespiedu paroles maiņu, jums ir arī jāļauj lietotājam mainīt savu paroli.

en	You are not allowed to change your password.
lv	Jums nav atļauts mainīt savu paroli.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
lv	Nevar noteikt paroles lauka lielumu, lūdzu, pārbaudiet db lietotāja atļaujas

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
lv	Nevar palielināt paroles lauka lielumu, lūdzu, pārbaudiet db lietotāja atļauju

en	LDAP/AD based password change not supported.
lv	LDAP/AD balstīta paroles maiņa netiek atbalstīta.

en	Password successfully changed.
lv	Parole veiksmīgi nomainīta.

en	Unable to clear log, no write permissions
lv	Nevar notīrīt žurnālu, nav rakstīšanas atļauju

en	Unable to clear log, file does not exist
lv	Nevar notīrīt žurnālu, fails neeksistē

en	CSRF Timeout, refreshing page.
lv	CSRF noildze, lapas atsvaidzināšana.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
lv	CSRF noildze radās neaktivitātes dēļ, lapa ir atsvaidzināta.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
lv	Nederīgs laikspiedols. Izvēlieties laika zīmogu nākotnē.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
lv	Datu apkopotājs(-i), kas sinhronizēts(-i) darbībai bezsaistē

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
lv	Mēģinot sinhronizēt, datu apkopotājs(-i) netika atrasts(-i)

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
lv	Nevar izveidot MySQL savienojumu ar attālo datu apkopotāju.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
lv	Datu apkopotāja sinhronizācija ir jāuzsāk no galvenā Cacti servera.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
lv	Sinhronizācija neietver centrālās kaktusu datu bāzes serveri.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
lv	Saglabājot attālo datu apkopotāju, datubāzes resursdatora nosaukumam ir jābūt unikālam salīdzinot ar visiem pārējiem.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
lv	Jūsu attālās datubāzes resursdatora nosaukumam ir jābūt kaut kam citam, nevis 'localhost'. Tas ir spēkā katram attālajam datu apkopotājam.

en	Path variables on this page were only saved locally.
lv	Ceļa mainīgie šajā lapā tika saglabāti tikai lokāli.

en	Report Saved
lv	Atskaite saglabāta

en	Report Save Failed
lv	Ziņot par neizdevušos saglabāšanu

en	Report Item Saved
lv	Ziņojuma elements saglabāts

en	Report Item Save Failed
lv	Ziņojuma elementa saglabāšana neizdevās

en	Graph was not found attempting to Add to Report
lv	Mēģinot pievienot pārskatam, grafiks netika atrasts

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
lv	Nevar pievienot grafikus. Pašreizējais lietotājs nav īpašnieks

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
lv	Nevar pievienot visus grafikus. Plašāku informāciju skatiet kļūdas ziņojumā.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
lv	Jums ir jāatlasa vismaz viens grafiks, ko pievienot pārskatam.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
lv	Visi grafiki ir pievienoti pārskatam. Diagrammu dublikāti ar tādu pašu laika posmu tika izlaisti.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
lv	Aptaujātaja resursu kešatmiņa iztīrīta. Galvenais datu apkopotājs tiks pārbūvēts nākamajā aptaujāšanas reizē, un attālie datu apkopotāji pēc tam sinhronizēsies.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
lv	Atļauja liegta. Jums nav atļaujas veikt pieprasīto darbību.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
lv	Lapa nav definēta. Tāpēc to nevar parādīt.

en	Unexpected error occurred
lv	Radās neparedzēta kļūda

en	Function
lv	Funkcija

en	Special Data Source
lv	Īpašs datu avots

en	Custom String
lv	Pielāgota virkne

en	Current Graph Item Data Source
lv	Pašreizējā grafika elementa datu avots

en	Script/Command
lv	Skripts/komanda

en	Script Server
lv	Skriptu serveris

en	Stream Data
lv	Grafika dati

en	Stream Data Query
lv	Grafika dati

en	Index Count
lv	Indeksu skaits

en	Verify All
lv	Pārbaudīt visu

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
lv	Visa atkārtota indeksēšana tiks veikta manuāli vai pārvaldīta, izmantojot skriptus vai ierīces automatizāciju.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
lv	Kad ierīču SNMP darbspējas laiks pagriežas atpakaļ, tiks veikta atkārtota indeksēšana.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
lv	Kad mainās datu vaicājuma indeksa skaits, tiks veikta atkārtota indeksēšana.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
lv	Katrā aptaujas ciklā tiks veikta atkārtota indeksēšana. Ļoti dārgs.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
lv	SNMP lauka nosaukums (nolaižamā izvēlne)

en	SNMP Field Value (From User)
lv	SNMP lauka vērtība (no lietotāja)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
lv	SNMP izvades veids (nolaižamā izvēlne)

en	Normal
lv	Parasts

en	Light
lv	Gaiša

en	Mono

en	North
lv	Ziemeļi

en	South
lv	Dienvidi

en	West
lv	Rietumi

en	East
lv	Austrumi

en	Left
lv	Pa kreisi

en	Right
lv	Pa labi

en	Justified
lv	Pamatots

en	Center
lv	Centrs

en	Top -> Down
lv	Augšā -> Lejā

en	Bottom -> Up
lv	Apakšā -> Uz augšu

en	Numeric
lv	Skaitlis

en	Timestamp
lv	Laika zīmogs

en	Duration
lv	Ilgums

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
lv	Netiek lietots

en	Version %d
lv	Versija %d

en	[None]
lv	[Nav]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
lv	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
lv	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
lv	AES-256

en	Logfile Only
lv	Tikai žurnālfails

en	Logfile and Syslog/Eventlog
lv	Logfile un Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
lv	Tikai sistēmas/notikumu žurnālus

en	Ping and SNMP Uptime
lv	Ping un SNMP darbības laiks

en	Ping or SNMP Uptime
lv	Ping vai SNMP darbības laiks

en	SNMP Uptime
lv	SNMP darbības laiks

en	SNMP Desc
lv	SNMP apraksts

en	SNMP getNext
lv	SNMP GetNext

en	Ping

en	Stream Device
lv	Sinhronizēt ierīces

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	TCP Ping Closed
lv	TCP Ping

en	UDP Ping
lv	UDP ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
lv	NAV — Syslog tikai tad, ja ir atlasīts

en	LOW - Statistics and Errors
lv	LOW — statistika un kļūdas

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
lv	MEDIUM — statistika, kļūdas un rezultāti

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
lv	AUGSTS — statistika, kļūdas, rezultāti un galvenie ievades/izvades notikumi

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
lv	ATKLĀŠANA — statistika, kļūdas, rezultāti, ievade/izvade un programmu plūsma

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
lv	DEVEL — izstrādātāja ATKLĀŠANAS līmenis

en	Selected Poller Interval
lv	Atlasītais Polera intervāls

en	Every %d Seconds
lv	Ik pēc %d sekundēm

en	Every Minute
lv	Katru minūti

en	Every %d Minutes
lv	Ik pēc %d minūtēm

en	Every Hour
lv	Katru stundu

en	Every %d Hours
lv	Ik pēc %d stundām

en	Every %d Day
lv	Katru %d dienu

en	%0.1f Minutes
lv	%0.1f minūtes

en	%d Year
lv	%d gads

en	Disabled/Manual
lv	Atspējots/manuāls

en	Every day
lv	Katru dienu

en	1 Thread
lv	1 pavediens

en	Cacti Builtin Authentication
lv	Iebūvēta autentifikācija

en	Web Basic Authentication
lv	Web pamata autentifikācija

en	LDAP/AD User Domains
lv	Lietotāju domēni

en	LDAP

en	Active Directory
lv	Aktīvā Direktorija

en	LDAPS

en	LDAP + TLS

en	Hard
lv	Grūti

en	Demand
lv	Pieprasījums

en	Allow
lv	Atļaut

en	Try
lv	Izmēģiniet

en	No Searching
lv	Nav meklēšanas

en	Anonymous Searching
lv	Anonīmā meklēšana

en	Specific Searching
lv	Specifiska meklēšana

en	Enabled (strict mode)
lv	Iespējots (stingrais režīms)

en	Operator
lv	Operators

en	Another CDEF
lv	Vēl viens CDEF

en	Inherit Parent Sorting
lv	Pārmantot vecāku šķirošanu

en	Manual Ordering (No Sorting)
lv	Manuāla pasūtīšana (bez šķirošanas)

en	Alphabetic Ordering
lv	Alfabētiskā secība

en	Natural Ordering
lv	Dabiskā sakārtošana

en	Numeric Ordering
lv	Ciparu secība

en	Header
lv	Galvene

en	Graph
lv	Grafiks

en	Data Query Index
lv	Datu vaicājumu indekss

en	Current Graph Item Polling Interval
lv	Pašreizējā grafika elementa aptaujas intervāls

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
lv	Visi datu avoti (neiekļaut dublikātus)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
lv	Visi datu avoti (ieskaitot dublikātus)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
lv	Visi līdzīgi datu avoti (neietvert dublikātus)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
lv	Visi līdzīgi datu avoti (neietvert dublikātus) Aptaujas intervāls

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
lv	Visi līdzīgi datu avoti (ieskaitot dublikātus)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Maximum Value
lv	Pašreizējais datu avota elements: Maksimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
lv	Grafiks: apakšējā robeža

en	Graph: Upper Limit
lv	Grafiks: augšējā robeža

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
lv	Visu datu avotu skaits (neietvert dublikātus)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
lv	Visu datu avotu skaits (iekļaut dublikātus)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
lv	Visu līdzīgu datu avotu skaits (neietvert dublikātus)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
lv	Visu līdzīgu datu avotu skaits (iekļaut dublikātus)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
lv	Licences līgums

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
lv	Galvenā konsole

en	Console Page
lv	Konsoles lapa

en	New Graphs
lv	Jauni grafiki

en	Management
lv	Vadība

en	Sites
lv	Atrašanās vietas

en	Trees
lv	Koki

en	Data Collection
lv	Datu apkopošana

en	Data Collectors
lv	Datu savācēji

en	Aggregate
lv	Agregāts

en	Automation
lv	Automatizācija

en	Discovered Devices
lv	Atklātās ierīces

en	Presets
lv	Standarti

en	Data Profiles
lv	Datu profili

en	Import/Export
lv	Importēt/Eksportēt

en	Import Packages
lv	Importēt pakotnes

en	Import Templates
lv	Importēt veidnes

en	Export Templates
lv	Eksportēt veidnes

en	Create Packages
lv	Importēt pakotnes

en	Repositories
lv	Atkārtoti mēģinājumi

en	Public Keys
lv	Publicēt

en	Configuration
lv	Konfigurācija

en	Settings
lv	Iestatījumi

en	Users
lv	Lietotāji

en	User Groups
lv	Lietotāju grupas

en	User Domains
lv	Lietotāju domēni

en	Utilities
lv	Rīki

en	System Utilities
lv	Sistēmas utilītas

en	RRDfile Cleaner
lv	RRDfile tīrītājs

en	SNMP Managers
lv	SNMP ieraksti

en	External Links
lv	Ārējās saites

en	User Log
lv	Lietotāja autorizēšanās

en	Troubleshooting
lv	Problēmu novēršana

en	RRDfile Checker
lv	RRDfile tīrītājs

en	Technical Info
lv	Tehniskais atbalsts

en	Change Log
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Support
lv	Atbalsts

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
lv	Programmu saistīta

en	Cacti Related
lv	Cacti saistīta

en	Database Related
lv	Datu bāzes saistīta

en	Facilities Related
lv	Aprīkojumu saistīta

en	Generic Device
lv	Vispārēja ierīce

en	HPC/Grid Computing
lv	Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC)/Režģa skaitļošana

en	Hypervisor Related
lv	Hipervizoru saistīta

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
lv	Licencēšanas saistīta

en	Linux Related
lv	Linux saistīta

en	Load Balancer
lv	Slodzes līdzsvarotājs

en	Network Switch
lv	Tīkla komutators

en	Network Router
lv	Tīkla maršrutētājs (rūteris)

en	NAS/SAN Related
lv	Nepārtraukta barošanas bloka (UPS) saistīta

en	Network Firewalls
lv	Tīkla ugunsmūris

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
lv	Linux saistīta

en	Storage Related
lv	Krātuves saistīta

en	Telco Related
lv	Telekomunikācijas uzņēmuma saistīta

en	Web Server Related
lv	Tīmekļa (Web) servera saistīta

en	Windows Related
lv	Windows saistīta

en	UPS Related
lv	Nepārtraukta barošanas bloka (UPS) saistīta

en	Amon Server Stats
lv	Nav statistika

en	AMQP Stats
lv	Statistika

en	CPU Stats
lv	Statistika

en	Disk Stats
lv	Ierīces statuss

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
lv	Nākamā reize

en	Webserver Stats
lv	Tīmekļa (Web) servera saistīta

en	Kafka Stats
lv	Statistika

en	Kernel Stats
lv	Nav statistika

en	Kernel Memory
lv	Sistēmas atmiņa

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
lv	Nav statistika

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
lv	Nav statistika

en	Mosquitto Stats
lv	Pastiprināšanas statuss

en	Network Stats
lv	Tīkli

en	Process Stats
lv	Procesi

en	QOS Stats
lv	Statistika

en	Swap Stats
lv	Statistika

en	Syslog Stats
lv	Nav statistika

en	System Stats
lv	Sistēmas iestatījums

en	Unspecified
lv	Pamatots

en	All Lines
lv	Visas rindas

en	%d Lines
lv	%d rindas

en	Console Access
lv	Piekļuve konsolei

en	Realtime Graphs
lv	Reāllaika grafiki

en	Update Profile
lv	Atjaunināt profilu

en	Users/Groups
lv	Lietotāji/grupas

en	Settings/Utilities
lv	Iestatījumi/Utilītas

en	Installation/Upgrades
lv	Uzstādīšana/jauninājumi

en	Sites/Devices/Data
lv	Vietnes/Ierīces/Dati

en	Spike Handling
lv	Grafika pīķa pieauguma apstrāde

en	Package Management
lv	Baļķu pārvaldība

en	Log Administration
lv	Žurnāla administrēšana

en	Log Viewing
lv	Žurnāla apskate

en	Reports Administration
lv	Atskaites administrēšana

en	Reports Creation
lv	Atskaites izveide

en	Show Graph Action Icons
lv	Rādīt grafika darbību ikonas

en	Show User Help Links
lv	Rādīt lietotāja palīdzības saites

en	Plugin Administration
lv	Spraudņa administrēšana

en	Normal User
lv	Parasts lietotājs

en	Template Editor
lv	Veidņu redaktors

en	General Administration
lv	Pamatadministrācija

en	System Administration
lv	Sistēmas pārvaldīšana

en	CDEF

en	CDEF Item
lv	CDEF elements

en	GPRINT Preset
lv	GPRINT iepriekš iestatīts

en	Data Input Field
lv	Datu ievades lauks

en	Data Source Profile
lv	Datu avota profils

en	Data Template Item
lv	Datu veidnes elements

en	Graph Template Item
lv	Grafika veidnes elements

en	Graph Template Input
lv	Grafika veidnes ievade

en	VDEF

en	VDEF Item
lv	VDEF elements

en	Last Half Hour
lv	Pēdējā pusstunda

en	Last Hour
lv	Pēdējo stundu

en	Last %d Hours
lv	Pēdējās %d stundas

en	Last Day
lv	Pēdējo dienu

en	Last %d Days
lv	Pēdējās %d dienas

en	Last Week
lv	Pagājušo nedēļu

en	Last %d Weeks
lv	Pēdējās %d nedēļas

en	Last Month
lv	Pagājušais mēnesis

en	Last %d Months
lv	Pēdējie %d mēneši

en	Last Year
lv	Pagājušais gads

en	Last %d Years
lv	Pēdējie %d gadi

en	Day Shift
lv	Dienas maiņa

en	This Day
lv	Šajā dienā

en	This Week
lv	Šajā nedēļā

en	This Month
lv	Šajā mēnesī

en	This Year
lv	Šis gads

en	Previous Day
lv	Iepriekšējā diena

en	Previous Week
lv	Iepriekšējā nedēļa

en	Previous Month
lv	Iepriekšējais mēnesis

en	Previous Year
lv	Iepriekšējais gads

en	%d Min
lv	%d min

en	Month Number, Day, Year
lv	Mēneša numurs, diena, gads

en	Month Name, Day, Year
lv	Mēnesis Vārds, diena, gads

en	Day, Month Number, Year
lv	Diena, mēneša numurs, gads

en	Day, Month Name, Year
lv	Diena, mēneša nosaukums, gads

en	Year, Month Number, Day
lv	Gads, mēneša numurs, diena

en	Year, Month Name, Day
lv	Gads, mēnesis Vārds, diena

en	After Boost
lv	Pēc Boost

en	%d MBytes
lv	%d MB

en	1 GByte
lv	1 GB baits

en	%s GBytes
lv	%s GBaiti

en	%d GBytes
lv	%d GBaiti

en	2,000 Data Source Items
lv	2000 datu avota vienumu

en	5,000 Data Source Items
lv	5000 datu avota vienumu

en	10,000 Data Source Items
lv	10 000 datu avota vienumu

en	15,000 Data Source Items
lv	15 000 datu avota vienumu

en	25,000 Data Source Items
lv	25 000 datu avota vienumu

en	50,000 Data Source Items (Default)
lv	50 000 datu avota vienumu (noklusējums)

en	100,000 Data Source Items
lv	100 000 datu avota vienumu

en	200,000 Data Source Items
lv	200 000 datu avota vienumu

en	400,000 Data Source Items
lv	400 000 datu avota vienumu

en	2 Hours
lv	2 stundas

en	4 Hours
lv	4 stundas

en	6 Hours
lv	6 stundas

en	%s Hours
lv	%s stundas

en	%d GByte
lv	%d GB baiti

en	Unlimited
lv	Neierobežots

en	%s Minutes
lv	%s minūtes

en	1 Megabyte
lv	1 megabaits

en	%d Megabytes
lv	%d megabaiti

en	Send Now
lv	Sūtīt tagad

en	Take Ownership
lv	Kļūt par īpašnieku

en	Inline PNG Image
lv	Iekļauts PNG attēls

en	Inline JPEG Image
lv	Iekļauts JPEG attēls

en	Inline GIF Image
lv	Iekļauts GIF attēls

en	Attached PNG Image
lv	Pievienots PNG attēls

en	Attached JPEG Image
lv	Pievienots JPEG attēls

en	Attached GIF Image
lv	Pievienots GIF attēls

en	Inline PNG Image, LN Style
lv	Iekļauts PNG attēls, LN stils

en	Inline JPEG Image, LN Style
lv	Iekļauts JPEG attēls, LN stils

en	Inline GIF Image, LN Style
lv	Iekļauts GIF attēls, LN stils

en	Text
lv	Teksts

en	Tree
lv	Koks

en	Horizontal Rule
lv	Horizontālā kārtula

en	left
lv	pa kreisi

en	center
lv	centrs

en	right
lv	pa labi

en	Minute(s)
lv	minūte(s)

en	Hour(s)
lv	Stunda(s)

en	Day(s)
lv	Diena(s)

en	Week(s)
lv	Nedēļa (as)

en	Month(s), Day of Month
lv	Mēnesis(-i), mēneša diena

en	Month(s), Day of Week
lv	Mēnesis(-i), nedēļas diena

en	Year(s)
lv	Gads(-i)

en	Keep Graph Types
lv	Saglabājiet grafiku veidus

en	Keep Type and STACK
lv	Saglabāt veidu un KAUVI

en	Convert to AREA/STACK Graph
lv	Konvertēt uz AREA/STACK grafiku

en	Convert to LINE1 Graph
lv	Konvertēt uz LINE1 grafiku

en	Convert to LINE2 Graph
lv	Konvertēt uz LINE2 grafiku

en	Convert to LINE3 Graph
lv	Konvertēt uz LINE3 grafiku

en	Convert to LINE1/STACK Graph
lv	Konvertēt uz LINE1/STACK grafiku

en	Convert to LINE2/STACK Graph
lv	Konvertēt uz LINE2/STACK grafiku

en	Convert to LINE3/STACK Graph
lv	Konvertēt uz LINE3/STACK grafiku

en	No Totals
lv	Nav kopsummas

en	Print All Legend Items
lv	Drukāt visus leģendas vienumus

en	Print Totaling Legend Items Only
lv	Drukājiet tikai summējošos apzīmējumus

en	Total Similar Data Sources
lv	Līdzīgu datu avotu kopskaits

en	Total All Data Sources
lv	Visi datu avoti kopā

en	No Reordering
lv	Nav pārkārtošanas

en	Data Source, Graph
lv	Datu avots, grafiks

en	Graph, Data Source
lv	Grafiks, datu avots

en	Base Graph Order
lv	Bāzes grafiku secība

en	contains
lv	satur

en	does not contain
lv	nesatur

en	begins with
lv	sākas ar

en	does not begin with
lv	nesākas ar

en	ends with
lv	beidzas ar

en	does not end with
lv	nebeidzas ar

en	matches
lv	sērkociņi

en	is not equal to
lv	nav vienāds ar

en	is less than
lv	ir mazāks par

en	is less than or equal
lv	ir mazāks par vai vienāds

en	is greater than
lv	ir labāks par

en	is greater than or equal
lv	ir lielāks vai vienāds ar

en	is unknown
lv	nav zināms

en	is not unknown
lv	nav nezināms

en	is empty
lv	ir tukšs

en	is not empty
lv	nav tukšs

en	matches regular expression
lv	atbilst regulārai izteiksmei

en	does not match regular expression
lv	neatbilst regulārai izteiksmei

en	Fixed String
lv	Fiksēta virkne

en	Every 1 Hour
lv	Ik pēc 1 stundas

en	Every Day
lv	Katru dienu

en	Every Week
lv	Katru nedēļu

en	Every %d Weeks
lv	Ik pēc %d nedēļām

en	Jan

en	Feb

en	Mar

en	Apr

en	May
lv	Maijs

en	Jun
lv	Jūn

en	Jul
lv	Jūl

en	Aug

en	Sep

en	Oct
lv	Okt

en	Nov

en	Dec

en	Use the First Handler Found
lv	Izmantojiet pirmo atrasto apdarinātāju

en	Use the PHP GetText Handler
lv	Izmantojiet PHP GetText apdarinātāju

en	Use the Oscarotero GetText Handler
lv	Izmantojiet Oscarotero GetText apdarinātāju

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
lv	Izmantojiet MonoTranslator GetText apdarinātāju

en	Sun
lv	Sv

en	Mon
lv	P

en	Tue
lv	O

en	Wed
lv	T

en	Thu
lv	Cet

en	Fri
lv	P

en	Sat
lv	S

en	Arabic
lv	Arābu

en	Bulgarian
lv	Bulgāru

en	Chinese (China)
lv	Ķīniešu (Ķīna)

en	Chinese (Taiwan)
lv	Ķīniešu (Taivāna)

en	Dutch
lv	Holandiešu

en	English
lv	Angļu

en	French
lv	Franču

en	German
lv	Vācu

en	Greek
lv	grieķu valoda

en	Hebrew
lv	ebreju valoda

en	Hindi
lv	hindi

en	Italian
lv	Itāļu

en	Japanese
lv	Japāņu

en	Korean
lv	korejiešu

en	Polish
lv	Poļu

en	Portuguese
lv	Portugāļu

en	Portuguese (Brazil)
lv	Portugāļu (Brazīlija)

en	Russian
lv	Krievu

en	Spanish
lv	Spāņu

en	Swedish
lv	Zviedru

en	Turkish
lv	Turku

en	Vietnamese
lv	vjetnamietis

en	Classic
lv	Klasika

en	Modern
lv	Mūsdienīgs

en	Dark
lv	Tumša

en	Paper-plane
lv	Papīra lidmašīna

en	Paw
lv	Ķepa

en	Sunrise
lv	Saullēkts

en	[Fail]
lv	[Neizdevās]

en	[Warning]
lv	[Brīdinājums]

en	[Restart]
lv	Ierobežots

en	[Success]
lv	[Veiksme]

en	[Skipped]
lv	[Izlaists]

en	User Profile (Edit)
lv	Lietotāja profils (rediģēt)

en	Tree Mode
lv	Koka režīms

en	List Mode
lv	Saraksta režīms

en	Console
lv	Konsole

en	Graph Management
lv	Grafiku pārvaldība

en	(Edit)
lv	(Rediģēt)

en	Create New Graphs
lv	Izveidojiet jaunus grafikus

en	Create Graphs from Data Query
lv	Izveidojiet grafikus no datu vaicājuma

en	(Remove)
lv	(Noņemt)

en	View Log
lv	Skatīt žurnālu

en	Graph Trees
lv	Grafika koki

en	Graph Template Items
lv	Grafika veidnes vienumi

en	Round Robin Archives
lv	Round Robin arhīvs

en	Data Input Fields
lv	Datu ievades lauki

en	(Remove Item)
lv	(Noņemt elementu)

en	RRD Cleaner
lv	RRD tīrītājs

en	List unused Files
lv	Nelietoto failu saraksts

en	RRD Check
lv	Palaist pārbaudi

en	Technical Support
lv	Tehniskais atbalsts

en	View User Log
lv	Skatīt lietotāja žurnālu

en	Clear User Log
lv	Notīrīt lietotāja žurnālu

en	Purge User Log
lv	Iztīrīt lietotāja žurnālu

en	View Data Query Cache
lv	Skatīt datu vaicājumu kešatmiņu

en	Clear Log
lv	Notīrīt žurnālu

en	Boost Status
lv	Pastiprināšanas statuss

en	View SNMP Agent Cache
lv	Skatiet SNMP aģenta kešatmiņu

en	View SNMP Agent Notification Log
lv	Skatīt SNMP aģenta paziņojumu žurnālu

en	VDEF Items
lv	VDEF preces

en	View SNMP Notification Receivers
lv	Skatiet SNMP paziņojumu uztvērējus

en	Cacti Settings
lv	Kaktusu iestatījumi

en	External Link
lv	Ārējā saite

en	(Action)
lv	(Darbība)

en	Cacti Help
lv	Kaktusu mājas

en	Export Results
lv	Eksportēšanas rezultāti

en	Package Cacti Template
lv	Dublētas datu veidnes(-es)

en	Package Repositories
lv	Pakešu faili

en	Package Public Keys
lv	Pakešu faili

en	Reporting
lv	Ziņošana

en	Report Add
lv	Ziņojums Pievienot

en	Report Delete
lv	Ziņot par dzēšanu

en	Report Edit
lv	Pārskats Rediģēt

en	Report Edit Item
lv	Ziņot par vienumu rediģēšanu

en	Color Template Items
lv	Krāsu veidņu vienumi

en	Aggregate Items
lv	Apkopotie vienumi

en	Graph Rule Items
lv	Grafika kārtulas vienumi

en	Tree Rule Items
lv	Koka kārtulas vienumi

en	years
lv	%d gadi

en	days
lv	dienas

en	hrs
lv	st

en	mins
lv	min

en	secs
lv	sek

en	hours
lv	stundas

en	minutes
lv	minūtes

en	seconds
lv	sekundes

en	SNMP Version
lv	SNMP versija

en	Choose the SNMP version for this host.
lv	Izvēlieties SNMP versiju šim saimniekdatoram.

en	SNMP Community String
lv	SNMP kopienas virkne

en	Fill in the SNMP read community for this device.
lv	Aizpildiet šīs ierīces SNMP lasīšanas kopienu.

en	SNMP Security Level
lv	SNMP drošības līmenis

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
lv	SNMP v3 drošības līmenis, kas jāizmanto, vaicājot ierīci.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
lv	SNMP autentifikācijas protokols (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
lv	Izvēlieties SNMPv3 autorizācijas protokolu.

en	SNMP Username (v3)
lv	SNMP lietotājvārds (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
lv	SNMP v3 lietotājvārds šai ierīcei.

en	SNMP Password (v3)
lv	SNMP parole (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
lv	SNMP v3 parole šai ierīcei.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
lv	SNMP privātuma protokols (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
lv	Izvēlieties SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
lv	SNMP konfidencialitātes ieejas frāze (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
lv	Izvēlieties SNMPv3 konfidencialitātes ieejas frāzi.

en	SNMP Context (v3)
lv	SNMP konteksts (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
lv	Ievadiet šai ierīcei izmantojamo SNMP kontekstu.

en	SNMP Engine ID (v3)
lv	SNMP dzinēja ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
lv	Ievadiet šai ierīcei izmantojamo SNMP v3 dzinēja ID. Atstājiet šo lauku tukšu, lai izmantotu SNMP dzinēja ID, kas definēts katram SNMPv3 paziņojumu uztvērējam.

en	SNMP Port
lv	SNMP ports

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
lv	Ievadiet UDP porta numuru, ko izmantot SNMP (noklusējums ir 161).

en	SNMP Timeout
lv	SNMP taimauts

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
lv	Maksimālais milisekundes skaits Cacti gaidīs SNMP atbildi (nedarbojas ar php-snmp atbalstu).

en	SNMP Retries
lv	SNMP atkārtoti mēģinājumi

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
lv	Reižu skaits, kad kaktusi mēģinās veikt ierīces ping, pirms to atzīmēs kā nederīgu.

en	Maximum OIDs Per Get Request
lv	Maksimālais OID vienā saņemšanas pieprasījumā

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
lv	SNMP OID skaits, ko var iegūt vienā SNMP iegūšanas pieprasījumā.

en	%d OID

en	%d OID's
lv	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
lv	Lielapjoma staigāšana Maksimālais atkārtojumu skaits

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
lv	SNMPv2 un SNMPv3 ierīcēm SNMP Bulk Walk maksimālais atkārtojumu skaits. Noklusējums ir “Automātiska noteikšana atkārtoti indeksējot”. Ļoti lieliem slēdžiem, augstas veiktspējas serveriem, Jumbo Frame tīkliem vai liela latentuma WAN savienojumiem šīs vērtības palielināšana var palielināt polleru veiktspēju. Vairāk datu tiek iesaiņoti vienā SNMP paketē, kas var samazināt datu vaicājuma izpildes laiku. Tomēr dažas ierīces var pilnībā atteikties atbildēt uz paketēm, kuru maksimālais atkārtojuma lielums ir iestatīts pārāk liels. Īpaši tas var attiekties uz mazāk jaudas IoT tipa ierīcēm vai mazākām iegultām IT ierīcēm. Īpaša uzmanība jāpievērš arī kopējam tīkla ceļam MTU, jo pārāk augstas vērtības iestatīšana var izraisīt pakešu sadrumstalotību.

en	Auto Detect on Re-Index
lv	Automātiska noteikšana atkārtoti indeksējot

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
lv	Automātiska noteikšana/iestatīšana pirmajā atkārtotajā indeksā

en	%d Repetition
lv	%d atkārtojumi

en	%d Repetitions
lv	%d atkārtojumi

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
lv	Maksimālais mēģinājumu skaits sasniegt ierīci, izmantojot SNMP lasīšanas virkni, pirms atteikšanās.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
lv	Noderīgs nosaukums šim datu glabāšanas un aptaujas profilam.

en	New Profile
lv	Jauns profils

en	Polling Interval
lv	Aptaujas intervāls

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
lv	Cik bieži dati tiks vākti no datu avota?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
lv	Cik ilgi datu var trūkt, pirms RRDtool reģistrē nezināmus datus. Palieliniet šo vērtību, ja jūsu datu avots ir nestabils un vēlaties pārnest vecos datus, nevis rādīt diagrammās nepilnības. Šī vērtība tiek reizināta ar X-Files koeficientu, lai noteiktu faktisko laika ilgumu.

en	X-Files Factor
lv	X-failu faktors

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
lv	Nezināmo datu apjoms, ko joprojām var uzskatīt par zināmiem.

en	Consolidation Functions
lv	Konsolidācijas funkcijas

en	How data is to be entered in RRAs.
lv	Kā dati jāievada RRA.

en	Is this the default storage profile?
lv	Vai šis ir noklusējuma krātuves profils?

en	RRDfile Size (in Bytes)
lv	RRD faila lielums (baitos)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
lv	Pamatojoties uz rindu skaitu visos RRA un atlasīto konsolidācijas funkciju skaitu, visa šī RRD faila lielums.

en	New Profile RRA
lv	Jauns profils RRA

en	Aggregation Level
lv	Apkopošanas līmenis

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
lv	Paraugu skaits, kas nepieciešams pirms rindas aizpildīšanas RRA specifikācijā. Pirmā RRA vērtībai vienmēr jābūt 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
lv	Cik paaudžu dati tiek glabāti RRA.

en	Default Timespan
lv	Noklusējuma laika posms

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
lv	Skatot grafiku, kura pamatā ir attiecīgā RRA, šim grafikam tiek rādīts noklusējuma laika posms.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
lv	Pamatojoties uz apkopošanas līmeni, rindām un aptaujas intervālu, datu apjoms, kas tiks saglabāts RRA

en	RRA Size (in Bytes)
lv	RRA izmērs (baitos)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
lv	Pamatojoties uz rindu skaitu un atlasīto konsolidācijas funkciju skaitu, šī RRA lielums RRD failā.

en	A useful name for this CDEF.
lv	Noderīgs nosaukums šim CDEF.

en	The name of this Color.
lv	Šīs krāsas nosaukums.

en	Hex Value
lv	Hex vērtība

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
lv	Hex vērtība šai krāsai; derīgais diapazons: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
lv	Jebkura nosauktā krāsa ir tikai lasāma.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
lv	Ievadiet jēgpilnu šīs datu ievades metodes nosaukumu.

en	Input Type
lv	Ievades veids

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
lv	Izvēlieties metodi, kuru vēlaties izmantot datu vākšanai šai datu ievades metodei.

en	Input String
lv	Ievades virkne

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
lv	Dati, kas tiek nosūtīti uz skriptu, kas ietver pilnu ceļu uz skriptu un ievades avotiem <> iekavās.

en	White List Check
lv	Baltā saraksta pārbaude

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
lv	Atstarpju pārbaudes rezultāts konkrētajai ievades metodei. Ja mainās ievades virkne un baltā saraksta fails netiek atjaunināts, grafikus nevarēs izveidot.

en	Field [%s]
lv	lauks [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
lv	Izvēlieties saistīto lauku no lauka %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
lv	Ievadiet nosaukumu šim laukam %s. Piezīme. Ja skriptā izmantojat nosaukuma vērtību pārus, piemēram: NOSAUKUMS:VĒRTĪBA, ir svarīgi, lai nosaukums atbilstu jūsu izvades lauka nosaukumam identiski skripta izvades nosaukumam vai nosaukumiem.

en	Update RRDfile
lv	Atjauniniet RRD failu

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
lv	Vai dati no šī izvades lauka ir jāievada RRD failā.

en	Regular Expression Match
lv	Regulārās izteiksmes atbilstība

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
lv	Ja vēlaties, lai noteikta regulārā izteiksme tiktu saskaņota ar ievades datiem, ievadiet to šeit (preg_match formāts).

en	Allow Empty Input
lv	Atļaut tukšu ievadi

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
lv	Pārbaudiet šeit, ja vēlaties atļaut lietotājam šajā laukā ievadīt NULL.

en	Special Type Code
lv	Īpašs tipa kods

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
lv	Ja šis lauks ir īpaši jāapstrādā ar saimniekdatora veidnēm, norādiet to šeit. Derīgi atslēgvārdi šim laukam ir %s

en	The name given to this data template.
lv	Šai datu veidnei piešķirtais nosaukums.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
lv	Izvēlieties šī datu avota nosaukumu. Tas var ietvert aizvietošanas mainīgos, piemēram, |host_description| vai |query_fieldName|. Lai iegūtu pilnu atbalstīto aizstājējbirku sarakstu, lūdzu, skatiet Cacti dokumentāciju.

en	Data Source Path
lv	Datu avota ceļš

en	The full path to the RRDfile.
lv	Pilns ceļš uz RRDfile.

en	The script/source used to gather data for this data source.
lv	Skripts/avots, kas tiek izmantots datu vākšanai šim datu avotam.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
lv	Atlasiet datu avota profilu. Datu avota profils kontrolē iegūto datu avotu aptaujas intervālu, datu apkopošanu un saglabāšanas politiku.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
lv	Laiks sekundēs starp gaidāmajiem atjauninājumiem.

en	Data Source Active
lv	Datu avots ir aktīvs

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
lv	Vai kaktusiem vajadzētu vākt datus šim datu avotam vai nē.

en	Internal Data Source Name
lv	Iekšējā datu avota nosaukums

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
lv	Izvēlieties unikālu nosaukumu, lai attēlotu šo datu daļu RRDfile.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
lv	Minimālā vērtība ("U" bez minimuma)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
lv	Minimālā datu vērtība, ko atļauts savākt.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
lv	Maksimālā vērtība (“U”, ja nav maksimālās vērtības)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
lv	Maksimālā datu vērtība, ko atļauts savākt.

en	Data Source Type
lv	Datu avota veids

en	How data is represented in the RRA.
lv	Kā dati tiek attēloti RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
lv	Maksimālais laiks, kas var paiet, pirms dati tiek ievadīti kā “nezināmi”. (Parasti 2x300=600)

en	Not Selected
lv	Nav atlasīts

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
lv	Kad dati ir apkopoti, šī lauka dati tiks ievietoti šajā datu avotā.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
lv	Ievadiet šī GPRINT sākotnējā iestatījuma nosaukumu un pārliecinieties, vai to atpazīstat.

en	GPRINT Text
lv	GPRINT teksts

en	Enter the custom GPRINT string here.
lv	Šeit ievadiet pielāgoto GPRINT virkni.

en	Common Options
lv	Kopējās opcijas

en	Title (--title)
lv	Nosaukums (--title)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
lv	Diagrammā uzdrukātais nosaukums. Tas var ietvert aizvietošanas mainīgos, piemēram, |host_description| vai |query_fieldName|. Pilnu atbalstīto aizstājējbirku sarakstu skatiet Cacti dokumentācijā.

en	Vertical Label (--vertical-label)
lv	Vertikālā etiķete (--vertical-label)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
lv	Etiķete ir drukāta vertikāli pa kreisi no diagrammas.

en	Image Format (--imgformat)
lv	Attēla formāts (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
lv	ģenerētā grafika veids; PNG, GIF vai SVG. Grafika attēla veida izvēle ir ļoti atkarīga no RRDrīka.

en	Height (--height)
lv	Augstums (--augstums)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
lv	Diagrammas apgabala augstums (pikseļos) diagrammā. Šajā apgabalā nav ietverta leģenda, ass leģendas vai nosaukums.

en	Width (--width)
lv	Platums (--platums)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
lv	Diagrammas apgabala platums (pikseļos) diagrammā. Šajā apgabalā nav ietverta leģenda, ass leģendas vai nosaukums.

en	Base Value (--base)
lv	Bāzes vērtība (--bāze)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
lv	Jāiestata uz 1024 atmiņai un 1000 satiksmes mērījumiem.

en	Slope Mode (--slope-mode)
lv	Slīpuma režīms (--slīpuma režīms)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
lv	Izmantojot slīpuma režīmu, diagrammu forma tiek izlīdzināta uz ekrāna izšķirtspējas rēķina.

en	Scaling Options
lv	Mērogošanas opcijas

en	Auto Scale
lv	Auto Mērogs

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
lv	Automātiski mērogojiet y asi, nevis definējiet augšējo un apakšējo robežu. Piezīme: ja tas ir atzīmēts, gan augšējā, gan apakšējā robeža tiks ignorēta.

en	Auto Scale Options
lv	Automātiskās mērogošanas opcijas

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
lv	Izmantot<br> --alt-autoscale, lai mērogotu līdz absolūtajam minimumam un maksimumam<br> --alt-autoscale-max, lai mērogotu līdz maksimālajai vērtībai, izmantojot norādīto apakšējo robežu<br> --alt-autoscale-min, lai mērogotu līdz minimālajai vērtībai, izmantojot norādīto augšējo robežu<br> --alt-autoscale (ar ierobežojumiem), lai mērogotu, izmantojot gan apakšējo, gan augšējo robežu (RRDtool noklusējums)<br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
lv	Izmantojiet --alt-autoscale (ignorējot norādītos ierobežojumus)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
lv	Izmantojiet --alt-autoscale-max (akceptējot zemāko robežu)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
lv	Izmantojiet --alt-autoscale-min (akceptējot augšējo robežu)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
lv	Izmantojiet --alt-autoscale (pieņem abus ierobežojumus, RRDtool noklusējums)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
lv	Logaritmiskā mērogošana (-logaritmiska)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
lv	Izmantojiet logaritmisko y-ass mērogošanu

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
lv	SI vienības logaritmiskai mērogošanai (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
lv	Izmantojiet SI vienības logaritmiskai mērogošanai, nevis izmantojiet eksponenciālo apzīmējumu.<br> Piezīme. Lineārajos grafikos pēc noklusējuma tiek izmantots SI apzīmējums.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
lv	Stingru robežu režīms (--stingrs)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
lv	Neizvērsiet apakšējo un augšējo robežu, ja diagrammā ir vērtība, kas ir ārpus derīgā diapazona.

en	Upper Limit (--upper-limit)
lv	Augšējais ierobežojums (--augšējais ierobežojums)

en	The maximum vertical value for the graph.
lv	Diagrammas maksimālā vertikālā vērtība.

en	Lower Limit (--lower-limit)
lv	Apakšējais ierobežojums (--zemākais ierobežojums)

en	The minimum vertical value for the graph.
lv	Diagrammas minimālā vertikālā vērtība.

en	Grid Options
lv	Režģa opcijas

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
lv	Vienības režģa vērtība (--unit/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
lv	Iestata eksponenta vērtību uz Y ass skaitļiem. Piezīme. Šī opcija ir novecojusi un aizstāta ar opciju --y-grid. Šajā opcijā Y ass režģa līnijas parādās katrā režģa soļu intervālā. Etiķetes tiek novietotas katrā etiķetes faktoru līnijā.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
lv	Vienības eksponenta vērtība (--vienības-eksponents)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
lv	Kādu vienību kaktusi vajadzētu izmantot uz Y ass. Izmantojiet 3, lai visu parādītu ar "k" vai -6, lai visu parādītu ar "u" (mikro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
lv	Vienības garums (--units-length <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
lv	Cik cipariem RRDtool vajadzētu pieņemt, ka y ass etiķetes ir? Iespējams, jums būs jāizmanto šī opcija, lai atbrīvotu pietiekami daudz vietas, kad sākat ķerties pie y ass marķējuma.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
lv	Nav Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
lv	Lai izvairītos no pretizplūduma efektiem, RRDtool piesaista punktus ierīces izšķirtspējas pikseļiem, tādējādi iegūstot izteiksmīgāku izskatu. Ja tas jums nepatīk, varat izmantot šo slēdzi, lai izslēgtu šo darbību.<br> <strong>Piezīme.</strong> Gridfitting ir izslēgts PDF, EPS, SVG izvadei pēc noklusējuma.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
lv	Alternatīvais Y režģis (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
lv	Algoritms nodrošina, ka jums vienmēr ir režģis, ka ir pietiekami daudz, bet ne pārāk daudz režģa līniju, un ka režģis ir metrisks. Šis parametrs arī nodrošinās, ka tiek parādīts pietiekami daudz decimāldaļu pat tad, ja diagramma mainās no 69 998 līdz 70 001.<br> <strong>Piezīme.</strong> Šis parametrs var traucēt --alt-autoscale opcijām.

en	Axis Options
lv	Ass opcijas

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
lv	Labā ass (--labā ass <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
lv	Otrā ass tiks uzzīmēta pa labi no grafika. Tas ir saistīts ar kreiso asi, izmantojot skalas un maiņas parametrus.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
lv	Labās ass etiķete (--labās ass apzīmējums <string>)

en	The label for the right axis.
lv	Labās ass etiķete.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
lv	Labās ass formāts (--labās ass-formāts <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
lv	Pēc noklusējuma asu etiķešu formāts tiek noteikts automātiski. Ja vēlaties to izdarīt pats, izmantojiet šo opciju ar tiem pašiem %lf argumentiem, ko zināt no komandām PRINT un GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
lv	Labās ass formatētājs (--labās ass-formatētājs <formāta nosaukums>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
lv	Iestatot labās ass marķējumu, piemērojiet kārtulu datu formātam. Atbalstītie formāti ietver "ciparu", kur dati tiek apstrādāti kā skaitļi, "laikspiedols", kur vērtības tiek interpretētas kā UNIX laikspiedoli (sekunžu skaits kopš 1970. gada janvāra) un izteiktas, izmantojot strftime formātu (noklusējums ir "%Y-%m-%d %H". :%JAUNKUNDZE"). Skatiet arī --units-length un --right-axis-format. Visbeidzot "ilgums", kur vērtības tiek interpretētas kā ilgums milisekundēs. Formatēšana notiek saskaņā ar valstrfduration qualified PRINT/GPRINT noteikumiem.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
lv	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
lv	Iestatot kreisās ass marķējumu, piemērojiet kārtulu datu formātam. Atbalstītie formāti ietver "ciparu", kur dati tiek apstrādāti kā skaitļi, "laikspiedols", kur vērtības tiek interpretētas kā UNIX laikspiedoli (sekunžu skaits kopš 1970. gada janvāra) un izteiktas, izmantojot strftime formātu (noklusējums ir "%Y-%m-%d %H". :%JAUNKUNDZE"). Skatīt arī --units-long. Visbeidzot "ilgums", kur vērtības tiek interpretētas kā ilgums milisekundēs. Formatēšana notiek saskaņā ar valstrfduration qualified PRINT/GPRINT noteikumiem.

en	Legend Options
lv	Leģendas opcijas

en	Auto Padding
lv	Automātiskais polsterējums

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
lv	Iestatiet tekstu tā, lai leģendas un diagrammas dati vienmēr sakristu. Piezīme. Tādējādi diagrammu renderēšana var aizņemt ilgāku laiku, jo ir lielākas izmaksas. Arī automātiskais polsterējums var nebūt precīzs visu veidu diagrammās, konsekventa marķēšana parasti palīdz.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
lv	Dinamiskās iezīmes (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
lv	Zīmējiet līniju marķierus kā līniju.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
lv	Piespiediet HRULE un VRULE leģendu ģenerēšanu.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
lv	Cilnes platums (--tabwidth <pikseļi>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
lv	Pēc noklusējuma cilnes platums ir 40 pikseļi. Izmantojiet šo opciju, lai to mainītu.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
lv	Leģendas pozīcija (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
lv	Novietojiet leģendu diagrammas norādītajā pusē.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
lv	Leģendas virziens (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
lv	Novietojiet leģendas vienumus norādītajā vertikālajā secībā.

en	Graph Item Type
lv	Grafika elementa tips

en	How data for this item is represented visually on the graph.
lv	Kā šī elementa dati tiek vizuāli attēloti grafikā.

en	The data source to use for this graph item.
lv	Datu avots, ko izmantot šim grafikas elementam.

en	Primary Color
lv	Primārais administrators

en	The color to use for the canvas item and legend.
lv	Leģendai izmantojamā krāsa.

en	Primary Opacity
lv	Primārais administrators

en	The opacity of the primary color.
lv	Krāsas necaurredzamības/alfa kanāls.

en	Gradient Color
lv	Nosaukta Krāsa

en	The gradient color to use for the canvas item.
lv	Datu avots, ko izmantot šim grafikas elementam.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
lv	Krāsas necaurredzamības/alfa kanāls.

en	Gradient Height
lv	Grafika augstums

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
lv	Konsolidācijas funkcija

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
lv	Kā šī elementa dati tiek statistiski attēloti grafikā.

en	CDEF Function
lv	CDEF funkcija

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
lv	CDEF (matemātikā) funkcija, ko piemērot šim elementam grafikā vai leģendā.

en	VDEF Function
lv	VDEF funkcija

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
lv	VDEF (matemātikā) funkcija, ko piemērot šim elementam grafikas leģendā.

en	Shift Data

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
lv	Nobīdiet savus datus uz laika ass (x ass) par vērtību, kas norādīta laukā "vērtība".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
lv	[HRULE|VRULE]: grafikas elementa vērtība. [TICK]: atzīmes līnijas daļa. [SHIFT]: laika nobīde sekundēs.

en	GPRINT Type
lv	GPRINT tips

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
lv	Ja šis grafikas elements ir GPRINT, šeit varat izvēlēties citu formātu. Papildu veidus varat definēt sadaļā "GPRINT iestatījumi".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
lv	Teksta līdzināšana (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
lv	Visas turpmākās leģendas rindiņas tiks līdzinātas, kā norādīts šeit. Varat izmantot šo komandu vairākas reizes vienā grafikā. Šī komanda nerada tabulas izkārtojumu. Piezīme. Iespējams, vēlēsities ievietot <HR> iepriekšējā diagrammas vienumā. Piezīme: <HR> šajā leģendas rindā novecos šo iestatījumu!

en	Text Format
lv	Teksta formāts

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
lv	Teksts, kas tiks attēlots šī grafikas elementa leģendā.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
lv	Ievietojiet cieto atgriešanos

en	Forces the legend to the next line after this item.
lv	Piespiež rādīt leģendu nākamā rindā pēc šī elementa.

en	Line Width (decimal)
lv	Līnijas platums (decimāldaļa)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
lv	Ja tika izvēlēta LĪNIJA, šeit norādiet līnijas platumu. Ir jāiekļauj decimāldaļa precizitāte, piemēram, 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
lv	Svītras (domuzīmes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
lv	Domuzīmju modifikators iespējo pārtraukto līniju stilu.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
lv	Domuzīmes nobīde (dash-offset=nobīde)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
lv	Dash-offset parametrs norāda nobīdi modelim, ar kuru sākas gājiens.

en	The name given to this graph template.
lv	Šai diagrammas veidnei piešķirtais nosaukums.

en	The Class of this Graph Template.
lv	Šīs diagrammas veidnes nosaukums.

en	The Version given to this Graph Template.
lv	Šai diagrammas veidnei piešķirtais nosaukums.

en	Multiple Instances
lv	Vairāki gadījumi

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vienā ierīcē var būt vairāk nekā viens šāda veida grafiks.

en	Test Data Sources
lv	Testa datu avoti

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties pārbaudīt datu avotus pirms to izveides. Ja ir iespējoti pārbaudes datu avoti, ja datu avots neatgriež derīgus datus, grafiks netiks izveidots. Šis iestatījums ir svarīgs, ja vēlaties iegūt vispārīgāku ierīces veidni, kas var ietvert vairāk diagrammu veidņu, kuras var selektīvi lietot atkarībā no pašas ierīces īpašībām. Piezīme. Ja jums kā datu avots ir ilgi darbināms skripts, grafiku izveides laiks tiks palielināts.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
lv	Ievadiet šī grafikas elementa ievades nosaukumu un pārliecinieties, vai to atpazīstat.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
lv	Ievadiet šīs grafikas elementa ievades aprakstu, lai aprakstītu, kam šī ievade tiek izmantota.

en	Field Type
lv	Lauka tips

en	How data is to be represented on the graph.
lv	Kā dati jāatspoguļo grafikā.

en	General Device Options
lv	Pamatierīces opcijas

en	Give this host a meaningful description.
lv	Sniedziet šim saimniekam jēgpilnu aprakstu.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
lv	Pilnībā kvalificēts saimniekdatora nosaukums vai IP adrese šai ierīcei.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
lv	Ierīces fiziskā atrašanās vieta. Šis brīvas formas teksts var būt telpa, plaukta atrašanās vieta utt.

en	Poller Association
lv	Poleru asociācija

en	Device Site Association
lv	Ierīces vietņu asociācija

en	What Site is this Device associated with.
lv	Ar kādu vietni šī Ierīce ir saistīta.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
lv	Izvēlieties ierīces veidni, ko izmantot, lai definētu ar šo ierīci saistītās noklusējuma diagrammas veidnes un datu vaicājumus.

en	Number of Collection Threads
lv	Kolekcijas pavedienu skaits

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
lv	Vienlaicīgu pavedienu skaits, kas jāizmanto šīs ierīces aptaujai. Tas attiecas tikai uz Spine poller.

en	Check this box to disable all checks for this host.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atspējotu visas pārbaudes šim saimniekdatoram.

en	Availability/Reachability Options
lv	Pieejamības/sasniedzamības opcijas

en	Downed Device Detection
lv	Defektīvās ierīces noteikšana

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
lv	Metode Cacti izmantos, lai noteiktu, vai resursdators ir pieejams aptaujai.<br> <i>PIEZĪME. Ieteicams vienmēr atlasīt vismaz SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
lv	Mainiet ierīces(-u) SNMP opcijas

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
lv	Nosūtāmās ping pakotnes veids.<br> <i>PIEZĪME. ICMP operētājsistēmā Linux/UNIX ir nepieciešamas root tiesības.</i>

en	Additional Options
lv	Papildu opcijas

en	Created
lv	Izveidot

en	Date/time the device was added

en	Notes
lv	Piezīmes

en	Enter notes to this host.
lv	Ievadiet piezīmes šim saimniekdatoram.

en	External ID
lv	Ārējais ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
lv	Ārējais ID kaktusu datu saistīšanai ar ārējām uzraudzības sistēmām.

en	A useful name for this host template.
lv	Noderīgs nosaukums šai saimniekdatora veidnei.

en	The Version given to this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	A suitable Class for the Device Template.
lv	Noderīgs nosaukums šai veidnei.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
lv	Šī koka sākotnējais autors.

en	Author Email
lv	Autors

en	The original author's Email address.
lv	Šī koka sākotnējais autors.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
lv	Šīs ierīces veidnes nosaukums.

en	Installation Instructions
lv	Uzstādīšanas iespējas:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
lv	Šī datu vaicājuma nosaukums.

en	A description for this data query.
lv	Šī datu vaicājuma apraksts.

en	XML Path
lv	XML ceļš

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
lv	Pilns ceļš uz XML failu, kurā ir šī datu vaicājuma definīcijas.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
lv	Izvēlieties šī datu vaicājuma ievades metodi. Šī ievades metode nosaka, kā tiek vākti dati par katru ierīci, kas saistīta ar datu vaicājumu.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
lv	Izvēlieties grafikas veidni, ko izmantot šim datu vaicājuma grafikas veidnes elementam.

en	A name for this associated graph.
lv	Šīs saistītās diagrammas nosaukums.

en	A useful name for this graph tree.
lv	Noderīgs nosaukums šim grafiku kokam.

en	Sorting Type
lv	Šķirošanas veids

en	Choose how items in this tree will be sorted.
lv	Izvēlieties, kā tiks kārtoti šī koka vienumi.

en	Publish
lv	Publicēt

en	Should this Tree be published for users to access?
lv	Vai šis koks ir jāpublicē, lai lietotāji varētu tam piekļūt?

en	An Email Address where the User can be reached.
lv	E-pasta adrese, kur var sazināties ar Lietotāju.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
lv	Divreiz ievadiet šī lietotāja paroli. Atcerieties, ka paroles ir reģistrjutīgas!

en	Determines if user is able to login.
lv	Nosaka, vai lietotājs var pieteikties.

en	Locked
lv	Bloķēts

en	Determines if the user account is locked.
lv	Nosaka, vai lietotāja konts ir bloķēts.

en	Account Options
lv	Konta Opcijas

en	Set any user account specific options here.
lv	Šeit iestatiet jebkuras lietotāja kontam specifiskas opcijas.

en	Must Change Password at Next Login
lv	Nākamajā pieteikšanās reizē ir jāmaina parole

en	Maintain Custom Graph and User Settings
lv	Saglabājiet pielāgotu grafiku un lietotāja iestatījumus

en	Graph Options
lv	Grafika opcijas

en	Set any graph specific options here.
lv	Šeit iestatiet visas diagrammai specifiskās opcijas.

en	User Has Rights to Tree View
lv	Lietotājam ir tiesības uz koka skatu

en	User Has Rights to List View
lv	Lietotājam ir tiesības uz saraksta skatu

en	User Has Rights to Preview View
lv	Lietotājam ir tiesības uz priekšskatījuma skatu

en	Login Options
lv	Pieteikšanās opcijas

en	What to do when this user logs in.
lv	Ko darīt, kad šis lietotājs piesakās.

en	Show the page that user pointed their browser to.
lv	Parādiet lapu, uz kuru lietotājs norādīja savu pārlūkprogrammu.

en	Show the default console screen.
lv	Rādīt noklusējuma konsoles ekrānu.

en	Show the default graph screen.
lv	Rādīt noklusējuma diagrammas ekrānu.

en	Authentication Realm
lv	Autentifikācijas sfēra

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
lv	Izmanto tikai tad, ja ir iespējota LDAP vai Web pamata autentifikācija. Mainot to uz neiespējotu sfēru, lietotājs tiks atspējots.

en	Import Template from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Data Source Overrides
lv	Datu avotu profili

en	Create New from Template
lv	Izveidot jaunu no veidnes

en	Graph/Data Template Overrides
lv	Grafika veidnes opcijas

en	Remove Orphaned Graph Items
lv	Noņemiet bāreņu diagrammas vienumus

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
lv	Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, Cacti izdzēsīs visus diagrammas vienumus gan no grafika veidnes, gan saistītajiem grafikiem, kas nav iekļauti importētajā grafika veidnē.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
lv	Grafika veidnes attēla formāts

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma attēla formāts, kas jāizmanto visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	Graph Template Height
lv	Grafika veidnes augstums

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	Graph Template Width
lv	Grafika veidnes platums

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	General SNMP Entity Options
lv	SNMP pamatobjekta opcijas

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
lv	Sniedziet šai SNMP entītijai jēgpilnu aprakstu.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
lv	Pilnībā kvalificēts saimniekdatora nosaukums vai IP adrese šai ierīcei.

en	Disable SNMP Notification Receiver
lv	Atspējot SNMP paziņojumu uztvērēju

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja īslaicīgi nevēlaties šim resursdatoram sūtīt SNMP paziņojumus.

en	Maximum Log Size
lv	Maksimālais žurnāla izmērs

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
lv	Šim uztvērējam ir jāsaglabā maksimālais dienas paziņojumu žurnāla ierakstu skaits.

en	SNMP Message Type
lv	SNMP ziņojuma veids

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
lv	SNMP slazdi vienmēr netiek apstiprināti. Lai nosūtītu apstiprinātus SNMP paziņojumus, kurus formāli sauc par "INFORMĒT", būs nepieciešams SNMPv2 vai jaunāks.

en	The new Title of the aggregated Graph.
lv	Apkopotās diagrammas jaunais nosaukums.

en	Prefix
lv	Präfix

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
lv	Prefikss visām GPRINT līnijām, lai atšķirtu piem. dažādi saimnieki.

en	Include Prefix Text
lv	Iekļaut prefiksa tekstu

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
lv	Iekļaujiet avota grafikus GPRINT virsraksta tekstu ar apkopoto grafiku(-iem).

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
lv	Izmantojiet šo opciju, lai izveidotu, piemēram, STACKed grafikus.<br> AREA/STACK: 1. grafikā tiek saglabāti AREA/STACK vienumi, citi tiek pārveidoti par KAUPU<br> LINE1: visi vienumi tiek pārveidoti par LINE1 vienumiem<br> LINE2: visi vienumi tiek pārveidoti par LINE2 vienumiem<br> LINE3: visi vienumi tiek pārveidoti par LINE3 vienumiem

en	Totaling
lv	Summēšana

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
lv	Atlasot jebkuru summēšanas opciju šeit, lūdzu, atzīmējiet tos vienumus, kas ir jāsaskaita kolonnā "Kopā".

en	Total Type
lv	Kopējais veids

en	Which type of totaling shall be performed.
lv	Kāda veida summēšana jāveic.

en	Prefix for GPRINT Totals
lv	Prefikss GPRINT kopsummai

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
lv	Prefikss visām GPRINT līnijām.

en	Reorder Type
lv	Pārkārtošanas veids

en	Reordering of Graphs.
lv	Grafiku pārkārtošana.

en	Please name this Aggregate Graph.
lv	Lūdzu, nosauciet šo apkopoto grafiku.

en	Propagation Enabled
lv	Pavairošana iespējota

en	Is this to carry the template?
lv	Vai tas ir paredzēts veidnes pārnēsāšanai?

en	Aggregate Graph Settings
lv	Apkopoto diagrammu iestatījumi

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
lv	Prefikss visām GPRINT līnijām, lai atšķirtu piem. dažādi saimnieki. Šajā prefiksā varat izmantot gan resursdatora, gan datu vaicājuma aizstāšanas mainīgos.

en	Aggregate Template Name
lv	Apkopotās veidnes nosaukums

en	Please name this Aggregate Template.
lv	Lūdzu, nosauciet šo apkopoto veidni.

en	Source Graph Template
lv	Avota diagrammas veidne

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
lv	Grafika veidne, uz kuras ir balstīta šī apkopotā veidne.

en	Aggregate Template Settings
lv	Apkopoto veidņu iestatījumi

en	The name of this Color Template.
lv	Šīs krāsu veidnes nosaukums.

en	A nice Color
lv	Jauka Krāsa

en	A useful name for this Template.
lv	Noderīgs nosaukums šai veidnei.

en	Operation
lv	Darbība

en	Logical operation to combine rules.
lv	Loģiska darbība noteikumu apvienošanai.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
lv	Lauka nosaukums, kas jāizmanto šim kārtulas elementam.

en	Operator.
lv	Operators.

en	Matching Pattern
lv	Atbilstošs raksts

en	The Pattern to be matched against.
lv	Modelis, kas jāsaskaņo.

en	Sequence.
lv	Secība.

en	A useful name for this Rule.
lv	Noderīgs nosaukums šai kārtulai.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
lv	Izvēlieties datu vaicājumu, ko lietot šai kārtulai.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
lv	Izvēlieties kādu no pieejamajiem grafikas tipiem, ko piemērot šai kārtulai.

en	Enable Rule
lv	Iespējot kārtulu

en	Check this box to enable this rule.
lv	Atķeksējiet šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu šo kārtulu.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
lv	Izvēlieties koku jaunajiem koka vienumiem.

en	Leaf Item Type
lv	Lapas elementa tips

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
lv	Elementa tips, kas dinamiski jāpievieno kokam.

en	Graph Grouping Style
lv	Grafiku grupēšanas stils

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
lv	Izvēlieties, kā diagrammas tiek grupētas, zīmējot kokā šim konkrētajam saimniekdatoram.

en	Optional: Sub-Tree Item
lv	Pēc izvēles: Apakškoka elements

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
lv	Izvēlieties apakškoka elementu, ko pievienot.<br> Pārliecinieties, vai tas joprojām ir tur, kad šis noteikums tiek izpildīts!

en	Header Type
lv	Virsraksta veids

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
lv	Izvēlieties objektu, lai izveidotu jaunu apakšvirsrakstu.

en	Propagate Changes
lv	Izmaiņu izplatīšana

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
lv	Izplatiet visas šīs veidlapas opcijas (izņemot nosaukumu "Nosaukums") uz visiem pakārtotajiem "Galvenes" vienumiem.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
lv	Virknes raksts (regulārā izteiksme), ar kuru jāsaskaņo.<br> <strong>NEDRĪKST</strong> pievienot '/'!

en	Replacement Pattern
lv	Aizstāšanas modelis

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
lv	Aizstāšanas virknes modelis izmantošanai kā koka galveni.<br> Par pirmo spēli skatiet spēli, piemēram, <strong>\${1}</strong> !

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
lv	Ceļi

en	Logging
lv	Žurnāla reģistrēšana

en	Device Defaults
lv	Ierīces noklusējuma iestatījumi

en	Data
lv	Dati

en	Visual
lv	Vizuāli

en	Authentication
lv	Autentifikācija

en	Performance

en	Spikes
lv	Smailes

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
lv	Pasts/Ziņojumi/DNS

en	Time Spanning/Shifting
lv	Laika nobīde/pārbīde

en	Graph Thumbnail Settings
lv	Grafika sīktēlu iestatījumi

en	Tree Settings
lv	Koka iestatījumi

en	Graph Fonts
lv	Grafika fonti

en	PHP Mail() Function
lv	PHP Mail() funkcija

en	Sendmail
lv	Nosūtīt pastu

en	SMTP

en	Required Tool Paths
lv	Nepieciešamie rīku ceļi

en	snmpwalk Binary Path
lv	snmpwalk Binārais ceļš

en	The path to your snmpwalk binary.
lv	Ceļš uz jūsu snmpwalk bināro failu.

en	snmpget Binary Path
lv	snmpget binārais ceļš

en	The path to your snmpget binary.
lv	Ceļš uz jūsu snmpget bināro failu.

en	snmpbulkwalk Binary Path
lv	snmpbulkwalk Binārais ceļš

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
lv	Ceļš uz jūsu snmpbulkwalk bināro failu.

en	snmpgetnext Binary Path
lv	snmpgetnext binārais ceļš

en	The path to your snmpgetnext binary.
lv	Ceļš uz jūsu snmpgetnext bināro failu.

en	snmptrap Binary Path
lv	snmptrap Binārais ceļš

en	The path to your snmptrap binary.
lv	Ceļš uz jūsu snmptrap bināro failu.

en	RRDtool Binary Path
lv	RRDtool binārais ceļš

en	The path to the rrdtool binary.
lv	Ceļš uz rrdtool bināro failu.

en	PHP Binary Path
lv	PHP binārais ceļš

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
lv	Ceļš uz jūsu PHP bināro failu (lai iegūtu šo failu, var būt nepieciešama php pārkompilēšana).

en	FPing Binary Path
lv	PHP binārais ceļš

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
lv	Kaktusu baļķu ceļš

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
lv	Ceļš uz jūsu kaktusu žurnāla failu (ja tas ir tukšs, noklusējuma vērtība ir <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
lv	Poller standarta kļūdu žurnāla ceļš

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
lv	Ja jums ir problēmas ar Cacti's Data Collectors, iestatiet šo faila ceļu, un Data Collectors standarta kļūda tiks novirzīta uz šo failu.

en	Boost Debug Log
lv	Boost atkļūdošanas žurnāls

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
lv	Alternatīvs Poller ceļš

en	Spine Binary File Location
lv	Mugurkaula binārā faila atrašanās vieta

en	The path to Spine binary.
lv	Ceļš uz mugurkaula bināro.

en	Spine Config File Path
lv	Mugurkaula konfigurācijas faila ceļš

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
lv	Ceļš uz Spine konfigurācijas failu. Pēc noklusējuma, Spine cwd vai /etc, ja tas nav norādīts.

en	RRDfile Auto Clean
lv	RRDfile automātiskā tīrīšana

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
lv	Automātiski arhivējiet vai dzēsiet RRD failus, kad tiem atbilstošie datu avoti tiek noņemti no Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
lv	RRDfile automātiskās tīrīšanas metode

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
lv	Metode, ko izmanto RRD failu tīrīšanai no kaktusiem pēc to datu avotu dzēšanas.

en	Archive
lv	Arhīvs

en	Archive directory
lv	Arhīva direktorija

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
lv	Šis ir direktorijs, kurā RRD faili tiek pārvietoti arhivēšanai

en	Log Settings
lv	Žurnāla iestatījumi

en	Log Destination
lv	Žurnāla galamērķis

en	How will Cacti handle event logging.
lv	Kā Cacti apstrādās notikumu reģistrēšanu.

en	Generic Log Level
lv	Vispārējs žurnāla līmenis

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
lv	Kādu detalizācijas pakāpi vēlaties nosūtīt žurnālfailam. BRĪDINĀJUMS. Atstājot citā statusā, nevis NONE vai LOW, diskā var ātri iztērēt vietu.

en	Expand log details
lv	Izvērsiet vienumu Ierīces

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
lv	Žurnāla ievades validācijas problēmas

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
lv	Reģistrējiet, kad tiek piekļūts pieprasījuma laukiem, neveicot pareizu ievades validāciju

en	Data Source Tracing
lv	Datu avota izsekošana

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
lv	Tikai izstrādātāju iespēja izsekot datu avotu izveidei, galvenokārt pārbaudot unikalitāti

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
lv	Selektīvā failu atkļūdošana

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
lv	Atlasiet, kurus failus vēlaties ievietot atkļūdošanas režīmā neatkarīgi no iestatījuma General Log Level. Visi atlasītie faili tiks apstrādāti tā, kā tie atrodas atkļūdošanas režīmā.

en	Selective Plugin Debug
lv	Selektīvā spraudņa atkļūdošana

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
lv	Atlasiet, kurus spraudņus vēlaties ievietot atkļūdošanas režīmā neatkarīgi no iestatījuma General Log Level. Visi šī spraudņa izmantotie faili tiks apstrādāti tā, kā tie atrodas atkļūdošanas režīmā.

en	Selective Device Debug
lv	Selektīvā ierīces atkļūdošana

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
lv	Ar komatiem atdalīts to ierīču ID saraksts, kuriem datu vākšanas laikā vēlaties būt atkļūdošanas režīmā. Šis atkļūdošanas līmenis ir pieejams tikai Cacti aptaujas laikā.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
lv	Sistēmas/Notikumu žurnāla elementa atlase

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
lv	Izmantojot Syslog/Eventlog reģistrēšanai, Cacti žurnāla ziņojumi tiks pārsūtīti uz Syslog/Eventlog.

en	Statistics
lv	Statistika

en	Warnings
lv	Brīdinājumi

en	Errors
lv	Kļūdas

en	Log Rotation
lv	Žurnāla Glabāšana

en	Rotate the Cacti Log
lv	Pagrieziet kaktusu žurnālu

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
lv	Šī opcija periodiski pagriezīs kaktusu žurnālu.

en	Rotation Frequency
lv	Rotācijas frekvence

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
lv	Kādā frekvencē vēlaties pagriezt savus žurnālus?

en	Log Retention
lv	Žurnāla Glabāšana

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
lv	Cik žurnālfailus vēlaties saglabāt? Izmantojiet 0, lai nekad neizņemtu nevienu žurnālu. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
lv	Internacionalizācija (i18n)

en	Language Support
lv	Valodas atbalsts

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
lv	Izvēlieties “iespējots”, lai atļautu kaktusu lokalizāciju. Stingrajam režīmam ir nepieciešams, lai pieprasītā valoda tiktu atbalstīta arī visiem jūsu sistēmā instalētajiem spraudņiem. Ja tas tā nav, viss tiks rādīts angļu valodā.

en	Language
lv	Valoda

en	Default language for this system.
lv	Šīs sistēmas noklusējuma valoda.

en	Auto Language Detection
lv	Automātiskā valodas noteikšana

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
lv	Ļauj automātiski noteikt lietotāja “noklusējuma” valodu un nodrošināt to pieteikšanās laikā, ja Cacti atbalsta šo valodu. Ja tas ir atspējots, noklusējuma valoda būs spēkā, līdz lietotājs izvēlēsies citu valodu.

en	Preferred Language Processor
lv	Vēlamās valodas procesors

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
lv	Cacti ietver atbalstu vairākiem alternatīviem valodu tulkošanas procesoriem. Ja neviens nav atlasīts, kaktusi mēģinās izmantot pirmo atrasto.

en	Client TimeZone Support
lv	Klienta laika josla atbalsts

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
lv	Kā Cacti nosaka klienta datumus, pamatojoties uz klienta pārlūkprogrammu laika joslu.

en	Date Display Format
lv	Datuma rādīšanas formāts

en	The System default date format to use in Cacti.
lv	Sistēmas noklusējuma datuma formāts, ko izmantot Cacti.

en	Date Separator
lv	Datuma atdalītājs

en	The System default date separator to be used in Cacti.
lv	Sistēmas noklusējuma datuma atdalītājs, kas jāizmanto Cacti.

en	Other Settings
lv	Citi iestatījumi

en	Show only site specific locations
lv	Šeit iestatiet visas diagrammai specifiskās opcijas.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
lv	Vai pārbaudīt grafikus/datu avotus

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
lv	Vai pēc noklusējuma pārbaudīt grafikus un datu avotus.

en	RRDtool Version
lv	RRDtool versija

en	The version of RRDtool that you have installed.
lv	Instalētā RRDtool versija.

en	Enable Gradient Support
lv	Iespējot gradienta atbalstu

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
lv	Iespējots gradienta atbalstu apgabala (AREA) un kaudzes (STACK) grafikiem.

en	Graph Permission Method
lv	Grafika atļaujas metode

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
lv	Ir četras metodes, kā noteikt lietotāja diagrammas atļaujas. Pirmais ir “Atļaujošs”. Iestatījumā “Atļauts” lietotājam ir nepieciešama tikai piekļuve diagrammai, ierīcei vai diagrammas veidnei, lai piekļūtu tiem grafikiem, kas uz tiem attiecas. Sadaļā “Ierobežojoši” lietotājam ir jābūt piekļuvei grafikam, ierīcei un diagrammas veidnei, lai piekļūtu grafikam. Šīm pirmajām divām metodēm ir mērogojamības problēmas ļoti lielām instalācijām. Tātad ir pieejamas divas papildu iespējas. Tie ir balstīti uz ierīci, kas nozīmē, ka, ja jums ir piekļuve ierīcei, jūs varat piekļūt tās diagrammām. Un, visbeidzot, uz 'Grafa veidnes pamata', kas nozīmē, ka, ja jums ir piekļuve 'Grafa veidnei', jūs saņemat piekļuvi visiem šīs veidnes ierīču diagrammām.

en	Permissive
lv	Atļauts

en	Restrictive
lv	Ierobežojošs

en	Device Based
lv	Pamatojoties uz ierīci

en	Graph/Data Source Creation Method
lv	Grafika/datu avota izveides metode

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
lv	Ja iestatīts uz Vienkāršs, grafikus un datu avotus var izveidot tikai no jaunajiem grafikiem. Ja ir uzlabots, tiek atbalstīta mantotā grafika un datu avota izveide.

en	Simple
lv	Vienkāršs

en	Advanced
lv	Detalizēti

en	Show Form/Setting Help Inline
lv	Rādīt veidlapu/iestatījumu palīdzību iekļautā veidā

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
lv	Kad tas ir atzīmēts, veidlapu un iestatījumu palīdzība tiks rādīta iekļauta. Pretējā gadījumā tas tiks parādīts, virzot kursoru virs palīdzības pogas.

en	Local Page Help Only
lv	Saņemt tikai lokālā servera lapas palīga atbalstu

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
lv	Pēc noklusējuma Cacti lapas palīgs atrodas vietnē docs.cacti.net. Tomēr, ja jūsu sistēmai (serverim) nav piekļuves internetam, jūs varat lejupielādēt dokumentāciju HTML formātā un hostēt to uz Cacti servera 'docs' lokācijā. Ja vēlaties izmantot tikai lokālās lapas palīdzības dokumentāciju, atķeksējiet šo izvēles rūtiņu.

en	Deletion Verification
lv	Dzēšanas pārbaude

en	Prompt user before item deletion.
lv	Jautāt lietotāju pirms elementa dzēšanas.

en	Data Source Preservation Preset
lv	Datu avota saglabāšanas iepriekš iestatīts

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
lv	Kad tas ir iespējots, Cacti iestatīs radio pogu, lai dzēstu saistītos diagrammas datu avotus, noņemot grafikus. Piezīme. Kaktusi neļaus noņemt datu avotus, ja tie tiks izmantoti citos grafikos.

en	Graphs Auto Unlock
lv	Grafiki Automātiskā atbloķēšana

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
lv	Kad tas ir iespējots, Cacti nebloķēs grafikus. Tas ļauj ātrāk manuāli modificēt ar grafiku saistītos datu avotus.

en	Hide Cacti Dashboard
lv	Paslēpt Cacti informācijas paneli

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
lv	Izmantošanai ar Cacti ārējo saišu atbalstu. Izmantojot šo iestatījumu, varat paslēpt Cacti Dashboard, lai jūs varētu parādīt tikai savu lapu.

en	Enable Drag-N-Drop
lv	Iespējot Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
lv	Dažas no Cacti saskarnēm atbalsta Drag-N-Drop. Atzīmējot šo opciju, šī opcija tiks iespējota. Piezīme: lietotājiem ar redzes traucējumiem šī opcija var būt atspējota.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
lv	Lietotāja konta dati

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
lv	Panākumi - Token

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
lv	Iespējot spraudni lokāli

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
lv	Pakotnes sīkāka informācija

en	Author Name
lv	Autors

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
lv	Lietotāja vārds, kuru Cacti izmantos kā veidni jauniem lietotāju kontiem.

en	Author Email Address
lv	No e-pasta adreses

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
lv	Vietnes drošība

en	Force Connections over HTTPS
lv	Piespiedu savienojumi, izmantojot HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
lv	Ja atzīmēta, visi mēģinājumi piekļūt Cacti tiks novirzīti uz HTTPS, lai nodrošinātu augstu drošību.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
lv	Satura drošība Atļaut nedrošus JavaScript eval() zvanus

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
lv	Dažiem Cacti spraudņiem ir jāizmanto nedroši JavaScript eval() izsaukumi. Ja atlasīsit šo opciju, tie tiks atļauti kaktusos.

en	Content-Security Alternate Sources
lv	Satura drošības alternatīvie avoti

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
lv	Ar atstarpi atdalīti domēnu nosaukumi, kuriem būs atļauts piekļūt ārpus paša Web servera. Tas ir svarīgi lietotājiem, kuri izvēlas izmantot CDN vai mitināšanas vietni. Avotos var būt aizstājējzīmes, piemēram: *.mydomain.com vai protokols, piemēram: https://*.example.com. Šie alternatīvie avoti ietver tikai attēlu, CSS un JavaScript veidus.

en	Remote Agent
lv	Attālā aģenta noildze

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
lv	SMTP Ports

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
lv	Laiks sekundēs, cik ilgi Central Cacti tīmekļa serveris gaidīs atbildi no attālā datu savācēja, lai iegūtu dažādu informāciju par ierīci, pirms atteiksies no pieprasījuma. Ierīcēs, kas ir saistītas ar datu savācējiem, kas nav centrālais kaktusu datu savācējs, ierīces informācijas apkopošanai ir jāizmanto attālais aģents.

en	Logging Level
lv	Žurnāla reģistrēšana

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
lv	Iespējot automātisko diagrammu izveidi

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
lv	Ja tas ir atspējots, Cacti Automation aktīvi neizveidos nevienu grafiku. Tas ir noderīgi, pielāgojot ierīces iestatījumus, lai izvairītos no jaunu grafiku izveides katru reizi, kad saglabājat objektu. Joprojām būs iespējams manuāli izsaukt automatizācijas noteikumus.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
lv	Iespējot automātisko koka elementa izveidi

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
lv	Ja tas ir atspējots, Cacti Automation aktīvi neizveidos nevienu koka vienumu. Tas ir noderīgi, pielāgojot ierīces vai diagrammas iestatījumus, lai izvairītos no jaunu koka ierakstu izveides katru reizi, kad saglabājat objektu. Joprojām būs iespējams manuāli izsaukt noteikumus.

en	Automation Notification To Email
lv	Automatizācijas paziņojums uz e-pastu

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
lv	E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt automatizācijas paziņojumu e-pasta ziņojumus, ja tā nav norādīta automatizācijas tīkla līmenī. Ja šis lauks vai Automatizācijas tīkla vērtība ir atstāta tukša, Cacti izmantos primāro kaktusu administratoru e-pasta kontu.

en	Automation Notification From Name
lv	Automatizācijas paziņojums no vārda

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
lv	E-pasta nosaukums, kas jāizmanto automatizācijas paziņojumu e-pastiem, ja tas nav norādīts automatizācijas tīkla līmenī. Ja šis lauks vai Automatizācijas tīkla vērtība ir atstāta tukša, Cacti izmantos sistēmas noklusējuma vērtību From Name.

en	Automation Notification From Email
lv	Automatizācijas paziņojums no e-pasta

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
lv	E-pasta adrese, kas jāizmanto automatizācijas paziņojumu e-pastiem, ja tā nav norādīta automatizācijas tīkla līmenī. Ja šis lauks vai Automatizācijas tīkla vērtība ir atstāta tukša, Cacti izmantos sistēmas noklusējuma vērtību No e-pasta adreses.

en	Graph Template Defaults
lv	Grafika veidnes noklusējuma iestatījumi

en	Graph Template Test Data Source
lv	Diagrammas veidnes pārbaudes datu avots

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties pārbaudīt datu avotus pirms to izveides jaunām un nesen importētām diagrammu veidnēm. Ja ir iespējoti pārbaudes datu avoti, ja datu avots neatgriež derīgus datus, grafiks netiks izveidots. Šis iestatījums ir svarīgs, ja vēlaties iegūt vispārīgāku ierīces veidni, kas var ietvert vairāk diagrammu veidņu, kuras var selektīvi lietot atkarībā no pašas ierīces īpašībām. Piezīme. Ja jums kā datu avots ir ilgi darbināms skripts, grafiku izveides laiks tiks palielināts.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
lv	Noklusējuma attēla formāts, kas jāizmanto visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	General Defaults
lv	Pamatnoklusējuma iestatījumi

en	The default Device Template used on all new Devices.
lv	Noklusējuma ierīces veidne, kas tiek izmantota visās jaunajās ierīcēs.

en	The default Site for all new Devices.
lv	Noklusējuma vietne visām jaunajām ierīcēm.

en	The default Poller for all new Devices.
lv	Pamataptaujātajs visām jaunajām ierīcēm.

en	Device Threads
lv	Ierīces pavedieni

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
lv	Ierīces pavedienu noklusējuma skaits. Tas attiecas tikai uz Spine datu apkopotāju.

en	%s Thread
lv	%s pavediens

en	%s Threads
lv	%s pavedieni

en	Re-index Method for Data Queries
lv	Datu vaicājumu atkārtotas indeksēšanas metode

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
lv	Noklusējuma atkārtotas indeksēšanas metode, kas jāizmanto visiem datu vaicājumiem.

en	Default Interface Speed
lv	Noklusējuma interfeisa ātrums

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
lv	Ja Cacti nevar noteikt interfeisa ātrumu, jo nav iestatīts ifSpeed vai ifHighSpeed vai tas ir nulle, kādu maksimālo vērtību vēlaties iegūtajiem RRD failiem.

en	100 Mbps Ethernet
lv	100 Mbps tīkls

en	1 Gbps Ethernet
lv	1 Gbps tīkls

en	10 Gbps Ethernet
lv	10 Gbps tīkls

en	25 Gbps Ethernet
lv	25 Gbps tīkls

en	40 Gbps Ethernet
lv	40 Gbps tīkls

en	56 Gbps Ethernet
lv	56 Gbps tīkls

en	100 Gbps Ethernet
lv	100 Gbps tīkls

en	SNMP Defaults
lv	SNMP noklusējuma iestatījumi

en	Default SNMP version for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP versija visām jaunajām ierīcēm.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP lasīšanas kopiena visām jaunajām ierīcēm.

en	Security Level
lv	Drošības līmenis

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP v3 drošības līmenis visām jaunajām ierīcēm.

en	Auth Protocol (v3)
lv	Autentifikācijas protokols (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMPv3 autorizācijas protokols visām jaunajām ierīcēm.

en	Auth User (v3)
lv	Autorizēt lietotāju (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP v3 autorizācijas lietotājs visām jaunajām ierīcēm.

en	Auth Passphrase (v3)
lv	Auth ieejas frāze (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP v3 autorizācijas ieejas frāze visām jaunajām ierīcēm.

en	Privacy Protocol (v3)
lv	Privātuma protokols (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMPv3 privātuma protokols visām jaunajām ierīcēm.

en	Privacy Passphrase (v3)
lv	Privātuma ieejas frāze (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMPv3 konfidencialitātes ieejas frāze visām jaunajām ierīcēm.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
lv	Ievadiet SNMP v3 kontekstu visām jaunajām ierīcēm.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
lv	Noklusējuma SNMP v3 dzinēja ID visām jaunajām ierīcēm. Atstājiet šo lauku tukšu, lai izmantotu SNMP dzinēja ID, kas definēts katram SNMPv3 paziņojumu uztvērējam.

en	Port Number
lv	Porta numurs

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
lv	Noklusējuma UDP ports visām jaunajām ierīcēm. Parasti 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP taimauts milisekundēs visām jaunajām ierīcēm.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
lv	Noklusējuma SNMP atkārtoti mēģinājumi visām jaunajām ierīcēm.

en	Availability/Reachability
lv	Pieejamība/sasniedzamība

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
lv	Noklusējuma pieejamība/sasniedzamība visām jaunajām ierīcēm. Metode Cacti izmantos, lai noteiktu, vai Ierīce ir pieejama aptaujai.<br> <i>PIEZĪME. Ieteicams vienmēr atlasīt vismaz SNMP.</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
lv	Ping veids

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
lv	Noklusējuma ping veids visām jaunajām ierīcēm.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
lv	Noklusējuma ping ports visām jaunajām ierīcēm. Izmantojot TCP, Cacti mēģinās sinhronizēt portu. Izmantojot UDP, Cacti ir nepieciešams veiksmīgs savienojums vai kļūda “ports nav sasniedzams”, lai noteiktu, vai ierīce ir ieslēgta.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
lv	Noklusējuma ehotestēšanas noildzes vērtība milisekundēs visām jaunajām ierīcēm. Taimauta vērtības, kas jāizmanto ierīces SNMP, ICMP, UDP un TCP ping. ICMP Ping tiks noapaļoti līdz tuvākajai sekundei. TCP un UDP savienojuma taimautu operētājsistēmā Windows kontrolē operētājsistēma, un tāpēc tie nav ieteicami operētājsistēmā Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
lv	Reižu skaits, kad kaktusi mēģinās veikt ierīces ping, pirms to atzīmēs kā nederīgu.

en	Up/Down Settings
lv	Iestatījumi uz augšu/uz leju

en	Failure Count
lv	Neveiksmju skaits

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
lv	Ierīces aptaujas intervālu skaitam ir jābūt samazinātam, pirms reģistrēt kļūdu un ziņot par ierīci kā neveiksmīgu.

en	Recovery Count
lv	Atveseļošanās skaits

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
lv	Aptauju intervālu skaitam ir jāpaliek līdz Ierīcei, pirms tiek atjaunots ierīces statuss un tiek izdots paziņojums.

en	Theme Settings
lv	Tēmas iestatījumi

en	Theme
lv	Motīvs

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
lv	Lūdzu, atlasiet vienu no pieejamajiem motīviem, ar kuriem novilkt kaktusus.

en	Table Settings
lv	Tabulas iestatījumi

en	Rows Per Page
lv	Rindas lapā

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
lv	Noklusētais tabulas rindu skaits, kurās rādīt.

en	Autocomplete Enabled
lv	Automātiskā pabeigšana iespējota

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
lv	Ļoti lielās sistēmās atlasītie saraksti var ievērojami palēnināt lietotāja saskarni. Ja šī opcija ir iespējota, Cacti izmantos automātiskās pabeigšanas atzvanīšanu, lai sistemātiski aizpildītu atlases sarakstu. Piezīme: klasiskajā motīvā automātiskā pabeigšana ir piespiedu kārtā atspējota.

en	Autocomplete Rows
lv	Automātiski pabeigt rindas

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
lv	Noklusējuma rindu skaits, kas jāatgriež no atlases modeļa atbilstības, kuras pamatā ir automātiskā pabeigšana.

en	Autocomplete Delay
lv	Automātiski pabeigt rindas

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
lv	Minimālais koka platums

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
lv	Minimālais koka platums, ar kuru jāsaraujas.

en	Maximum Tree Width
lv	Maksimālais koka platums

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
lv	Maksimālais izvēršamā koka platums, pēc kura laika lapā ritinās koka zari.

en	Filter Settings
lv	Filtra iestatījumi

en	Strip Domains from Device Dropdowns
lv	Izņemiet domēnus no ierīces nolaižamajām izvēlnēm

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
lv	Skatot ierīces nosaukumu filtra nolaižamās izvēlnes, atzīmējot šo opciju, no saimniekdatora nosaukuma tiks noņemts domēns.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
lv	Grafika/datu avota/datu vaicājuma iestatījumi

en	Maximum Title Length
lv	Maksimālais virsraksta garums

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
lv	Maksimāli pieļaujamie diagrammu vai datu avotu nosaukumi.

en	Data Source Field Length
lv	Datu avota lauka garums

en	The maximum Data Query field length.
lv	Maksimālais datu vaicājuma lauka garums.

en	Graph Creation
lv	Grafika izveide

en	Default Graph Type
lv	Noklusējuma diagrammas veids

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
lv	Veidojot grafikus, kādu diagrammas veidu vēlaties iepriekš atlasīt?

en	All Types
lv	Visi veidi

en	By Template/Data Query
lv	Pēc veidnes/datu vaicājuma

en	Log Management
lv	Baļķu pārvaldība

en	Default Log Tail Lines
lv	Noklusējuma žurnāla astes līnijas

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
lv	Noklusējuma rindiņu skaits no Cacti žurnālfaila līdz astei.

en	Maximum number of rows per page
lv	Maksimālais rindu skaits lapā

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
lv	Lietotāja definēts rindu skaits aizsprostojumam līdz beigām, atlasot 'Visas līnijas'.

en	Log Tail Refresh
lv	Žurnāla astes atsvaidzināšana

en	How often do you want the Cacti log display to update.
lv	Cik bieži vēlaties atjaunināt Cacti žurnāla displeju.

en	Log Viewer Settings
lv	Žurnālu skatītāja iestatījumi

en	Exclusion Regex
lv	Izslēgšana Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
lv	Visas virknes, kas atbilst šim regulārajam izteiksmei, tiks izslēgtas no lietotāja displeja. Piemēram, ja vēlaties izslēgt visas žurnāla rindas, kurās ir vārdi "Administrators" vai "Pieteikšanās", ierakstiet "(Admin || Login)".

en	Real-time Graphs
lv	Reāllaika grafiki

en	Enable Real-time Graphing
lv	Iespējot reāllaika grafiku veidošanu

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
lv	Kad opcija ir atzīmēta, lietotāji varēs iestatīt kaktusus reāllaika režīmā.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
lv	Šo laika posmu vēlaties redzēt noklusējuma diagrammā.

en	Minimum Refresh Interval
lv	Minimālais atsvaidzināšanas intervāls

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
lv	Šis ir minimālais atbalstītais laiks starp grafika atjauninājumiem. Šī vērtība tiek izmantota arī noteiktu RRDfile atribūtu iestatīšanai. Ja jums ir ierīce, kas saglabā datus kešatmiņā un nenodrošina reāllaika atjauninājumus, iespējams, būs jāpalielina noklusējuma minimālais atsvaidzināšanas intervāls, lai neveidotos diagrammas ar atstarpēm.

en	Cache Directory
lv	Kešatmiņas direktorijs

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
lv	Šī ir vieta tīmekļa serverī, kur kešatmiņā tiks saglabāti RRDfaili un PNG faili. Šo kešatmiņu pārvaldīs aptaujas veicējs. Pārliecinieties, vai šajā mapē jums ir pareizās lasīšanas un rakstīšanas atļaujas

en	RRDtool Graph Options
lv	RRDtool diagrammas opcijas

en	Custom Watermark
lv	Pielāgota ūdenszīme

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
lv	Teksts novietots katras diagrammas apakšā centrā.

en	Custom Date Format
lv	Pielāgots datuma formāts

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
lv	Jāizmanto formatējot |date_time| uz grafika

en	Disable RRDtool Watermark
lv	Atspējot RRDtool ūdenszīmi

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
lv	Ja jūsu RRDtool versija to atbalsta, varat atspējot RRDtool reklāmu savos grafikos, atzīmējot šo opciju.

en	Font Selection Method
lv	Fontu atlases metode

en	How do you wish fonts to be handled by default?
lv	Kā vēlaties, lai fonti tiktu apstrādāti pēc noklusējuma?

en	System
lv	Sisitēma

en	Default Font
lv	Noklusējuma fonts

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
lv	Ja neizmantojat motīvu balstītu fontu vadīklu, Pangon fonta konfigurācijas fonta nosaukums, kas jāizmanto visiem grafikiem. Pēc izvēles varat atstāt tukšu un kontrolēt fonta iestatījumus katram objektam.

en	Enter Valid Font Config Value
lv	Ievadiet derīgu fonta konfigurācijas vērtību

en	Title Font Size
lv	Virsraksta fonta lielums

en	The size of the font used for Graph Titles
lv	Diagrammu nosaukumos izmantotā fonta lielums

en	Title Font Setting
lv	Virsraksta fonta iestatījums

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
lv	Fonts, ko izmantot diagrammu nosaukumiem. Ievadiet derīgu True Type Font failu vai derīgu Pango font-config vērtību.

en	Legend Font Size
lv	Leģendas fonta lielums

en	The size of the font used for Graph Legend items
lv	Graph Legend vienumiem izmantotā fonta lielums

en	Legend Font Setting
lv	Leģendas fontu iestatījums

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
lv	Fonts, ko izmantot Graph Legends. Ievadiet derīgu True Type Font failu vai derīgu Pango font-config vērtību.

en	Axis Font Size
lv	Ass fonta lielums

en	The size of the font used for Graph Axis
lv	Graph Axis izmantotā fonta lielums

en	Axis Font Setting
lv	Axis fonta iestatījums

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
lv	Fonts, ko izmantot Graph Axis vienumiem. Ievadiet derīgu True Type Font failu vai derīgu Pango font-config vērtību.

en	Unit Font Size
lv	Vienības fonta lielums

en	The size of the font used for Graph Units
lv	Grafika vienībām izmantotā fonta lielums

en	Unit Font Setting
lv	Vienības fonta iestatījums

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
lv	Fonts, ko izmantot grafikas vienības vienumiem. Ievadiet derīgu True Type Font failu vai derīgu Pango font-config vērtību.

en	Business Hours Settings
lv	Uzņēmējdarbības darba stundas iestatījumi

en	Start of Business Day
lv	Uzņēmējdarbības darba dienas sākums

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
lv	Laiks, kad sākas jūsu uzņēmējdarbības darba diena. Formāts: hh:mm

en	End of Business Day
lv	Uzņēmējdarbības darba dienas beigas

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
lv	Laiks, kad beidzas jūsu uzņēmējdarbības darba diena. Formāts: hh:mm

en	Hide Weekends
lv	Paslēpt nedēļas nogales

en	Only show business hours during weekdays.
lv	Rādīt tikai darbadienas uzņēmējdarbības darba stundas.

en	Show business hours
lv	Rādīt uzņēmējdarbības darba stundas

en	Display business hours on rrd graphs.
lv	Rādīt uzņēmējdarbības darba stundas RRD grafikos.

en	Color to use for business hours
lv	Krāsa, ko izmantot uzņēmējdarbības darba stundām

en	The color to be shown for business hours
lv	Krāsa, ko rādīt uzņēmējdarbības darba stundām

en	Maximum number of days to show business hours
lv	Maksimālais dienu skaits, ko rādīt uzņēmējdarbības darba stundām

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
lv	Pēc šī dienu skaita uzņēmējdarbības darba stundas netiks pievienotas grafikam.Ieteicams: 62 dienas

en	Data Collection Enabled
lv	Datu vākšana iespējota

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
lv	Ja vēlaties pilnībā apturēt aptaujas procesu, noņemiet atzīmi no šīs izvēles rūtiņas.

en	SNMP Agent Support Enabled
lv	Iespējots SNMP aģenta atbalsts

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
lv	Ja šī opcija ir atzīmēta, Cacti aizpildīs SNMP aģenta tabulas ar Cacti ierīces un sistēmas informāciju. Tas neiespējo pašu SNMP aģentu.

en	Poller Type
lv	Aptaujātaja tips

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
lv	Izmantojamais pollera veids. Šis iestatījums stāsies spēkā nākamajā aptaujas intervālā.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
lv	Izmantotais aptaujas intervāls. Šis iestatījums ietekmēs to, cik bieži RRD faili tiek pārbaudīti un atjaunināti. PIEZĪME. Ja maināt šo vērtību, jums ir atkārtoti jāaizpilda poller kešatmiņa. Ja tas netiek darīts, var tikt zaudēti dati.

en	Cron/Daemon Interval
lv	Cron/Daemon intervāls

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
lv	Cacti datu apkopotāja palaišanas intervāls. Lai kontrolētu Cacti datu apkopotāja palaišanu, varat izmantot crontab, ieplānotu uzdevumu (Windows) vai cactid systemd pakalpojumu. Instrukcijas, kā izmantot cactid dēmonu, variet atrast README.md failā, kurš atrodas service mapē.

en	Balance Process Load
lv	Līdzsvarot procesa slodzi

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
lv	Ja izvēlaties šo opciju, Cacti mēģinās līdzsvarot katra poller procesa slodzi, vienādi sadalot poller vienumus katrā procesā.

en	Debug Output Width
lv	Atkļūdošanas izvades platums

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
lv	Ja izvēlaties šo opciju, Cacti pārbaudīs izvadi, kas pārsniedz Cacti spēju to uzglabāt, un brīdinās, kad tas to atradīs.

en	Disable increasing OID Check
lv	Atspējot OID pārbaudes palielināšanu

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
lv	Vada atspējošanas pārbaudi, vai nav palielināts OID, ejot OID kokā.

en	Remote Agent Timeout
lv	Attālā aģenta noildze

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
lv	SNMP lielapjoma ielādes izmērs

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
lv	Cik OID ir jāatdod vienā snmpbulkwalk pieprasījumā? Ierīcēm ar lieliem SNMP kokiem, palielinot šo izmēru, palielināsies atkārtotas indeksēšanas veiktspēja, izmantojot WAN.

en	SNMP Get OID Limit
lv	SNMP iegūšanas OID ierobežojums

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
lv	Noklusējuma maksimālais SNMP Get OID skaits, kas jāizdod vienam snmpget pieprasījumam. Ierīcēm šis iestatījums tiek kontrolēts ierīces līmenī. Izmantojiet šo iestatījumu tikai tad, ja savos skriptos vai spraudņos izmantojat Cacti SNMP API.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
lv	Informācija par datu savācēju

en	Poller Sync Interval
lv	Aptaujātaja sinhronizācijas intervāls

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
lv	Aptaujātaja noklusējuma sinhronizācijas intervāls, ko izmantot, veicot aptaujāšanu. Šis iestatījums ietekmēs attālo aptaujātāju pārbaudes un atjaunināšanas biežumu.

en	Disable Resource Cache Replication
lv	Atspējot resursu kešatmiņas replikāciju

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
lv	Pēc noklusējuma galvenais Cacti Data Collector kešatmiņā saglabās visu vietni un spraudņus resursu kešatmiņā. Pēc tam attālie datu vācēji periodiski atjauninās sevi ar jebkādiem atjauninājumiem no galvenā Cacti Data Collector. Šī resursu kešatmiņa būtībā ļauj attālajiem datu savācējiem pašiem veikt jaunināšanu. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, varat to atspējot, izmantojot šo iestatījumu.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
lv	Papildu datu savācēja iestatījumi

en	Invalid Data Logging
lv	Nederīga datu reģistrēšana

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
lv	Kā vēlaties reģistrēt datu apkopotāja izvades kļūdas? Iespējas ir šādas: “Detalizēts”, kurā ir detalizēti aprakstīta katra kļūda, “Kopsavilkums”, kas nodrošina izvades kļūdu skaitu katrā ierīcē, un “Nav”, kas nenorāda kļūdu skaitu.

en	Summary
lv	Kopsavilkums

en	Detailed
lv	Detalizēti

en	Number of PHP Script Servers
lv	PHP skriptu serveru skaits

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
lv	Vienlaicīgu skriptu servera procesu skaits, kas jāpalaiž vienā mugurkaula procesā. Tiek pieņemti iestatījumi no 1 līdz 15. Šis parametrs palīdzēs, ja izmantojat vairākus pavedienus un skriptu servera skriptus, un tas ir derīgs tikai mugurkaula Data Collector.

en	Script and Script Server Timeout Value
lv	Skripts un skriptu servera taimauta vērtība

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
lv	Maksimālais laiks, ko mugurkauls gaidīs, līdz skripts tiks pabeigts. Šī noildzes vērtība ir norādīta sekundēs un ir derīga tikai mugurkaula Data Collector.

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
lv	Pārindeksēt ierīci

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday