en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
lv	Ja atlasīsit šo opciju, Poller kešatmiņa tiks ģenerēta atkārtoti. Izmantojiet šo opciju tikai datu bāzes avārijas gadījumā, ja pēc avārijas rodas problēmas un jau esat palaidis datu bāzes labošanas rīkus. Alternatīvi, ja jums ir problēmas ar konkrētu ierīci, vienkārši saglabājiet šo ierīci atkārtoti, lai atjaunotu tās Poller Cache. Šai komandai ir arī komandrindas interfeiss, kas ir ieteicams lielām sistēmām. PIEZĪME. Lielās sistēmās šīs komandas izpilde var ilgt no vairākām minūtēm līdz stundām, tāpēc to nevajadzētu palaist no Cacti lietotāja saskarnes. Lai iegūtu papildinformāciju, komandrindā varat vienkārši palaist 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help'.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
lv	Atkārtoti izveidojiet resursu kešatmiņu

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
lv	Izmantojot vairākus datu vācējus kaktusos, Cacti mēģinās saglabāt galveno failu stāvokli visos datu vācējos. Tas ietver visus galvenos, ar instalēšanu nesaistītos vietņu un spraudņu failus. Piespiedu kārtā veicot resursu kešatmiņas pārbūvi, Cacti notīrīs vietējo resursu kešatmiņu un pēc tam atjaunos to nākamajā plānotajā aptaujas sākšanas reizē. Tas liks visiem attālajiem datu apkopotājiem atkārtoti pārbaudīt savu vietņu un spraudņu failu konsekvenci.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
lv	Skatiet pastiprināšanas statusu

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
lv	Šī izvēlnes opcija ļauj skatīt dažādus pastiprināšanas iestatījumus un statistiku, kas saistīta ar pašreizējo Boost konfigurāciju.

en	Data Source Statistics Utilities
lv	Datu avotu statistikas utilītas

en	Purge Data Source Statistics
lv	Iztīrīt datu avota statistiku

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
lv	Šī izvēlnes izvēle no datu bāzes izdzēsīs visu esošo datu avotu statistiku. Ja ir iespējota datu avotu statistika, datu avotu statistikas apkopošana no jauna tiks sākta nākamajā datu savācēja caurlaidē.

en	SNMP Agent Utilities
lv	SNMP aģenta rīki

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
lv	Tas parāda visus objektus, kurus apstrādā SNMP aģents.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
lv	Atjaunojiet SNMP aģenta kešatmiņu

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
lv	Ja atlasīsit šo opciju, SNMP kešatmiņa tiks notīrīta un ģenerēta atkārtoti. Ņemiet vērā, ka, lai pilnībā atjaunotu SNMP kešatmiņu, ir nepieciešama vēl viena poller palaišana.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
lv	Šī izvēlnes opcija ļauj skatīt jaunākos notikumus, ko SNMP aģents ir apstrādājis saistībā ar reģistrētajiem paziņojumu uztvērējiem.

en	Cacti System Utilities
lv	Cacti rīki

en	Refresh Interval
lv	Atsvaidzināšanas intervāls

en	Overrun Warning
lv	Pārsniegšanas brīdinājums

en	Timed Out
lv	Taimauts

en	Other
lv	Cits

en	Cannot open directory
lv	Nevar atvērt direktoriju

en	Directory Does NOT Exist!!
lv	Direktorija NEPASTĀV!!

en	Current Boost Status
lv	Pašreizējais pastiprināšanas statuss

en	Boost On-demand Updating:
lv	Uzlabojiet atjaunināšanu pēc pieprasījuma:

en	Running Processes:
lv	Darbības procesi:

en	Total Poller Items:
lv	Aptaujātaja elementu kopskaits:

en	Total Data Sources:
lv	Kopējie datu avoti:

en	Remaining Data Sources:
lv	Atlikušie datu avoti:

en	TBD

en	Queued Boost Records:
lv	Rindā esošie pastiprināšanas ieraksti:

en	Approximate in Process:
lv	Aptuvenais process:

en	Total Boost Records:
lv	Kopējie Boost ieraksti:

en	Boost Storage Statistics
lv	Palieliniet krātuves statistiku

en	Database Engine:
lv	Datu bāzes dzinējs:

en	Current Boost Table(s) Size:
lv	Pašreizējais pastiprināšanas tabulas(-u) izmērs:

en	Avg Bytes/Record:
lv	Vid. baiti/ieraksts:

en	%d Bytes
lv	%d baiti

en	Max Record Length:
lv	Maksimālais ieraksta garums:

en	Max Allowed Boost Table Size:
lv	Maksimālais atļautais pastiprināšanas tabulas izmērs:

en	Estimated Maximum Records:
lv	Paredzamie maksimālie ieraksti:

en	Previous Runtime Statistics
lv	Izpildlaika statistika

en	Last Start Time:
lv	Pēdējais sākuma laiks:

en	Last End Time:
lv	Pēdējais sākuma laiks:

en	Never Run
lv	Nekad neskrien

en	Last Run Duration:
lv	Pēdējā palaišanas ilgums:

en	%d minutes
lv	%d minūtes

en	%d seconds
lv	%d sekundes

en	%0.2f percent of update frequency)
lv	%0.2f procenti no atjaunināšanas biežuma)

en	RRD Updates:
lv	RRD atjauninājumi:

en	MBytes
lv	MB baiti

en	Peak Poller Memory:
lv	Aptaujātaja maksimālā pīķa atmiņa:

en	Max Poller Memory Allowed:
lv	Aptaujātaja maksimālā atļautā atmiņa:

en	Detailed Runtime Statistics
lv	Detalizēta izpildlaika statistika

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
lv	Detalizēti izpildlaika taimeri:

en	Process: %d
lv	Procesi: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
lv	Statuss: Dīkstāvē, Iepriekšējais izpildlaiks: %s (sekundes), Iepriekšēji apstrādātas: %10s (ds rindas)

en	Run Time Configuration
lv	Darbības laika konfigurācija

en	Update Frequency:
lv	Atjaunināšanas biežums:

en	Concurrent Processes:
lv	Vienlaicīgi procesi:

en	Next Start Time:
lv	Nākamais sākuma laiks:

en	Maximum Records:
lv	Maksimālais ierakstu skaits:

en	Records
lv	Piezīmes

en	Maximum Allowed Runtime:
lv	Maksimālais atļautais izpildlaiks:

en	Image Caching Status:
lv	Attēlu kešatmiņas statuss:

en	Cache Directory:
lv	Kešatmiņas direktorijs:

en	Cached Files:
lv	Kešatmiņā saglabātie faili:

en	Cached Files Size:
lv	Kešatmiņā saglabāto failu lielums:

en	SNMP Agent Cache
lv	SNMP aģenta kešatmiņa

en	OIDs
lv	OID

en	Column Data
lv	Kolonnas dati

en	Scalar
lv	Skalārs

en	SNMP Agent Notification Log
lv	SNMP aģenta paziņojumu žurnāls

en	Receiver
lv	Uztvērējs

en	Log Entries
lv	Žurnāla ieraksti

en	Severity Level: %s
lv	Smaguma pakāpe: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos VDEF.

en	Delete VDEF
lv	Dzēst VDEF

en	Delete VDEFs
lv	Dzēst VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate VDEF
lv	VDEF dublikāts

en	Duplicate VDEFs
lv	VDEF dublikāts

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos VDEF.

en	VDEF Name: %s
lv	VDEF nosaukums: %s

en	Remove VDEF Item
lv	Noņemt VDEF elementu

en	VDEF Preview
lv	VDEF priekšskatījums

en	VDEF Items [edit: %s]
lv	VDEF vienumi [rediģēt: %s]

en	VDEF Items [new]
lv	VDEF vienumi [jauni]

en	VDEF Item Type
lv	VDEF elementa tips

en	Choose what type of VDEF item this is.
lv	Izvēlieties, kāda veida VDEF elements ir šis.

en	VDEF Item Value
lv	VDEF elementa vērtība

en	Enter a value for this VDEF item.
lv	Ievadiet šī VDEF elementa vērtību.

en	VDEFs [edit: %s]
lv	VDEF [rediģēt: %s]

en	VDEFs [new]
lv	VDEF [jauns]

en	Delete VDEF Item
lv	Dzēst VDEF elementu

en	VDEF Name
lv	VDEF nosaukums

en	The name of this VDEF.
lv	Šī VDEF nosaukums.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotos VDEF nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce uz diagrammu vai diagrammas veidni.

en	The number of Graphs using this VDEF.
lv	Diagrammu skaits, kas izmanto šo VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
lv	Grafiku veidņu skaits, kas izmanto šo VDEF.

en	No VDEFs
lv	Nav VDEF