en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
lv	Cacti - pilnvērtīgs grafiskais risinājums, kura pamatā ir RRDtool rīks. Tā mērķis ir atvieglot tīkla administratora darbu, vizualizējot visu nepieciešamo informāciju ar jēgpilniem grafikiem.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
lv	Lūdzu, skatiet oficiālo %sCacti vietni%s, lai iegūtu informāciju, atbalstu un atjauninājumus.

en	Active Developers
lv	Cacti izstrādātāji

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
lv	Konsoles izvēlnes sadaļa

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
lv	Grupas dalībnieks

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Place Graphs on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Migrate Aggregate to use a Template
lv	Migrēt apkopojumu (apkopotos datus), lai izmantotu veidni

en	Create New Aggregate from Aggregates
lv	Izveidojiet jaunu apkopojumu no apkopojumiem

en	Associate with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Disassociate with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
lv	Atlasītie apkopotie grafiki attēlo elementus no vairāk nekā vienas diagrammas veidnes.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
lv	Šķiet, ka atlasītajiem apkopotajiem grafikiem nav nevienas atbilstošas apkopojuma veidnes.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus, izmantojiet apkopoto veidni, tai jau ir jābūt. Lūdzu, nospiediet "Atgriezties" un pēc tam vispirms izveidojiet savu Aggergate veidni, pirms mēģināt vēlreiz.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
lv	Pašlaik atlasītajiem mantotajiem apkopojumiem nav definēta neviena apkopojuma veidne.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
lv	Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, vispirms izveidojiet apkopojuma veidni diagrammas veidnei “%s”.

en	You currently have no reports defined.
lv	Pašlaik jums nav definēta neviena pārskata.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Delete Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Delete Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Migrate to Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Migrate to Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Aggregate Template:
lv	Apkopotā veidne:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai apvienotu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) vienā apkopotajā diagrammā.

en	Combine Aggregate Graphs
lv	Apkopotie grafiki

en	Aggregate Name:
lv	Kopējais nosaukums:

en	New Aggregate
lv	Jauns agregāts

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Place Aggregate Graph on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Place Aggregate Graphs on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Report Name:
lv	Pārskata nosaukums

en	Timespan:
lv	Laika sprīdis

en	Align:
lv	Izlīdzināt

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai pārvērstu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) par parastu grafiku.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai pārvērstu tālāk norādīto(-os) apkopoto(-s) grafiku(-us) par parastu grafiku.

en	Convert Aggregate Graph
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Convert Aggregate Graphs
lv	Izveidojiet apkopotu grafiku

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai saistītu šādu(s) grafiku(-us) ar apkopoto grafiku.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai saistītu šādu(s) grafiku(-us) ar apkopoto grafiku.

en	Associate Graph with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Associate Graphs with Aggregate
lv	Saistīt ar apkopojumu

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atsaistītu tālāk norādīto(-os) grafiku(-us) no apkopojuma.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atsaistītu tālāk norādīto(-os) grafiku(-us) no apkopojuma.

en	Disassociate Graph with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	Disassociate Graphs with Aggregate
lv	Atdalīt ar apkopojumu

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai zem koka zara novietotu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).

en	Place Aggregate Graph on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Place Aggregate Graphs on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Aggregate Graph does not Exist
lv	Apkopotā diagramma neeksistē

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
lv	Apkopotie grafiki, kuriem piekļūts, nepastāv

en	Aggregate Preview Does Not Exist
lv	Kopējais priekšskatījums neeksistē

en	Aggregate Preview %s
lv	Apkopotais priekšskatījums %s

en	Aggregate Graph %s
lv	Apkopotā diagramma %s

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
lv	Šīs aizvietošanas vērtības varat izmantot prefiksam apkopotajā diagrammā

en	Part of Aggregate
lv	Daļa no Agregāta

en	Included in Aggregate
lv	Iekļauts apkopojumā

en	Aggregate Graphs
lv	Apkopotie grafiki

en	The title for the Aggregate Graphs
lv	Apkopoto diagrammu nosaukums

en	Aggregate Template
lv	Apkopotā veidne

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
lv	Apkopotā veidne, uz kuras balstās šie apkopotie grafiki

en	No Aggregate Graphs Found
lv	Nav atrasts neviens apkopots grafiks

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Delete Aggregate Graph Template
lv	Izveidojiet apkopojumu no veidnes

en	Delete Aggregate Graph Templates
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Aggregate Template [edit: %s]
lv	Apkopotā veidne [rediģēt: %s]

en	Aggregate Template [new]
lv	Apkopotā veidne [jauna]

en	Aggregate Templates
lv	Apkopotās veidnes

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
lv	Izmantotās apkopotās veidnes nevar izdzēst. Lietošanā tiek definēts kā apkopojums, uz kuru atsaucas.

en	No Aggregate Templates Found
lv	Nav atrasta neviena apkopotā veidne

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
lv	Dzēšanas pārbaude

en	2nd Factor Authentication
lv	Web pamata autentifikācija

en	Enter your token
lv	Ievadiet atslēgvārdu

en	Token

en	Verify
lv	Pārbaudīt visu

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Confirm password
lv	Atkārtot jauno paroli

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
lv	Nevar noteikt lietotāja pieteikšanās nozari (Realm) vai domēnu. Lūdzu, sazinieties ar savu sistēmas administratoru.

en	Realm
lv	Valstība

en	Invalid User Name/Password Please Retype

en	User Account Disabled
lv	Lietotāja konta dati

en	2FA

en	2FA Settings
lv	Iestatījumi

en	2FA Enabled
lv	Iespējots

en	Whether 2FA is enabled for this user.
lv	Šī lietotāja autorizācijas lietotājvārds.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
lv	Pārbaudīt visu

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Devices Removed from Cacti Automation database
lv	Ierīce noņemta no Cacti automatizācijas datu bāzes

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Add Discovered Device
lv	Atklātās ierīces

en	Add Discovered Devices
lv	Atklātās ierīces

en	Poller:
lv	Aptaujātajs

en	Availability Method:
lv	Pieejamības metode

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) atklāto(-ās) ierīci(-es).

en	Remove Discovered Device
lv	Atklātās ierīces

en	Remove Discovered Devices
lv	Atklātās ierīces

en	Imported Device
lv	Eksportēt ierīces

en	Removed from Cacti
lv	Noņemt no grupas

en	Not In Cacti
lv	Par Cacti

en	Invalid Network
lv	Tīkls

en	Import Graph Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Graph Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Delete Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Delete Graph Rules
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Enable Graph Rule
lv	Iespējot kārtulu

en	Enable Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Disable Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Disable Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Export Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Export Graph Rules
lv	Grafika noteikumi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph Rule
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Duplicate Graph Rules
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Rule
lv	Kārtulas nosaukums

en	SQL Debug Output
lv	Atkļūdošanas izvades platums

en	Change Network Settings
lv	Mainīt iestatījumus

en	Import Network Discovery Rule from Local File
lv	Importēt krāsas no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Network Discovery Rule from Text
lv	Tīkla atklāšanas diapazons [jauns]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Import Network Discovery Rule
lv	Jauns tīkla atklāšanas diapazons

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Delete Network
lv	Dzēst krāsu

en	Delete Networks
lv	Tīkli

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-s) tīklu(-s).

en	Disable Network
lv	Atspējot lietotājus

en	Disable Networks
lv	Atspējot lietotājus

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) tīklu(-us).

en	Enable Network
lv	Iespējot atskaiti

en	Enable Networks
lv	Iespējot atskaiti

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Discover Network
lv	Atklājiet tūlīt

en	Discover Networks
lv	Atklājiet tūlīt

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
lv	Iespējot spraudni

en	Cancel Network Discovery
lv	Atcelt Discovery

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atklātu šādu(-s) tīklu(-us).

en	Export Network
lv	Tīkls

en	Export Networks
lv	Eksportēt krāsas

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Network
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Networks
lv	Vietnes dublikāts

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
lv	Mainīt paroli

en	Change Networks
lv	Tīkli

en	IP Addresses to Ignore
lv	IP adrese

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Import Networks
lv	Importēt krāsas

en	Import SNMP Options from Local File
lv	Importēt krāsas no vietējā faila

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import SNMP Options from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import SNMP Options
lv	SNMP opcijas

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Delete SNMP Option
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Delete SNMP Options
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Duplicate SNMP Option
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Duplicate SNMP Options
lv	Dzēst SNMP opcijas elementu

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai izdzēstu šo(-īs) SNMP opciju(-as).

en	Export SNMP Option
lv	SNMP opcijas

en	Export SNMP Options
lv	SNMP opcijas

en	SNMP Options has been Duplicated.
lv	Automatizācijas SNMP opcijas ir dublētas.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
lv	Automatizācijas vienums neeksistē. Nevar dublēt.

en	Import Device Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Device Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Device Rules
lv	Importēt priekšskatījuma rezultātus

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Delete Device Rule
lv	Dzēst ierīci

en	Delete Device Rules
lv	Dzēst ierīci

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Export Device Rule
lv	Eksportēt ierīces

en	Export Device Rules
lv	Eksportēt ierīces

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto diagrammas veidni, kas tiks atdalīta no ierīces veidnes.

en	Graph Rule Name: '%s'
lv	Grafika nosaukums: %s

en	Remove Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
lv	Kopējais no šīs ierīces ģenerēto grafiku skaits.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos datu vaicājumus, kas tiks atsaistīti no ierīces veidnes.

en	Tree Rule Name: '%s'
lv	Koka kārtulas vienumi

en	Remove Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
lv	Kaktusu iestatījumi

en	Availability Method
lv	Pieejamības metode

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču virkni sysDescr, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču sysName virkni, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
lv	Šī ir unikāla virkne, kas tiks saskaņota ar ierīču sysOid virkni, lai to savienotu pārī ar šo automatizācijas veidni. Jebkuru Perl regulāro izteiksmi var izmantot papildus jebkurai SQL Kur izteiksmei.

en	Device Creation Defaults
lv	Ierīces noklusējuma iestatījumi

en	Device Description Pattern
lv	Ierīces apraksts

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
lv	Ja atzīmēta, kad automatizācijas tīkls tiek skenēts, ziņojums tiks nosūtīts uz paziņojumu e-pasta kontu.

en	Device Rules [edit: %s]
lv	Ierīce [labot: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
lv	Automatizācijas veidnes [Deleted Template]

en	Device Rules [new]
lv	Ierīču veidnes [jauna]

en	Associated Graph Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Graph Rule Name
lv	Grafika nosaukums

en	No Associated Graph Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Add Graph Rule
lv	Grafika noteikumi

en	Add Graph Rule to Device Rule
lv	Pievienojiet ierīcei diagrammas veidni

en	Associated Tree Rules
lv	Saistītie grafika vienumi

en	Tree Rule Name
lv	Kārtulas nosaukums

en	Exit On Match
lv	Sistēmas OID atbilstība

en	No Associated Tree Rules
lv	Nav saistītu datu vaicājumu.

en	Add Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Add Tree Rule to Device Rule
lv	Pievienojiet datu vaicājumu ierīces veidnei

en	Delete Item from Device Rule
lv	Dzēst elementu no ierīces veidnes

en	Import Tree Rules from Local File
lv	Importēt veidni no vietējā faila

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
lv	Ja XML fails, kurā ir veidnes dati, atrodas jūsu lokālajā datorā, atlasiet to šeit.

en	Import Tree Rules from Text
lv	Importēt veidni no teksta

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
lv	Ja jums ir XML fails, kas satur veidnes datus kā tekstu, varat to ielīmēt šajā lodziņā, lai to importētu.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
lv	Cacti importēja sekojošus elementus:

en	Import Tree Rules
lv	Importēt priekšskatījuma rezultātus

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Delete Tree Rule
lv	Dzēst koku

en	Delete Tree Rules
lv	Dzēst koku

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Enable Tree Rule
lv	Iespējot kārtulu

en	Enable Tree Rules
lv	Iespējot kārtulu

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu sekojošu(-as) kārtulu(-as).

en	Disable Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Disable Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Export Tree Rule
lv	Koku noteikumi

en	Export Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Tree Rule
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Tree Rules
lv	Koku noteikumi

en	ROOT
lv	ROOT - uz objektu orientēta bibliotēku kopa mērogojamu datu analīzei

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo CDEF.

en	Delete CDEF
lv	Dzēst CDEF

en	Delete CDEFs
lv	Dzēst CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate CDEF
lv	CDEF dublikāts

en	Duplicate CDEFs
lv	CDEF dublikāts

en	Highlights

en	Change Log [%s]
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto krāsu

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
lv	Klikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto krāsu

en	Delete Color
lv	Dzēst krāsu

en	Delete Colors
lv	Dzēst krāsu

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Delete Color Template
lv	Dzēst krāsu veidni

en	Delete Color Templates
lv	Dzēst krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Duplicate Color Template
lv	Dublēt krāsu veidni

en	Duplicate Color Templates
lv	Dublēt krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu krāsu veidnes krāsu.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu krāsu veidnes krāsu.

en	Synchronize Color Template
lv	Sinhronizējiet krāsu veidni

en	Synchronize Color Templates
lv	Sinhronizējiet krāsu veidni

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
lv	Krāsu veidnes elementi [jauns pārskata vienums: %s]

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
lv	Veikt pārbaudi pašreiz filtrētiem datu avotiem un saglabāt citus rezultātus

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Delete Data Input Method
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Delete Data Input Methods
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādīto datu ievades metodi

en	Duplicate Data Input Method
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Duplicate Data Input Methods
lv	Dzēst datu ievades metodi

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Delete Data Query
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Delete Data Queries
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu vaicājumu.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Data Query
lv	Dzēst datu vaicājumu

en	Duplicate Data Queries
lv	Dublēts datu avota profils

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Delete Data Source Profile
lv	Dzēst datu avota profilu

en	Delete Data Source Profiles
lv	Dzēst datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avota profilu

en	Duplicate Data Source Profile
lv	Dublēts datu avota profils

en	Duplicate Data Source Profiles
lv	Dublēts datu avota profils

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Delete Data Source
lv	Dzēst datu avotu

en	Delete Data Sources
lv	Dzēst datu avotu

en	The following Graph is using this Data Source.
lv	Šajā diagrammā tiek izmantoti šie datu avoti:

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graph is using these Data Sources.
lv	Šajā diagrammā tiek izmantoti šie datu avoti:

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	Leave the Graph Untouched
lv	Atstāt <strong>grafiku</strong> neskartu.

en	Leave all Graphs untouched.
lv	Atstāt <strong>grafiku</strong> neskartu.

en	Leave all Graphs untouched.
lv	Atstāt visus <strong>grafikus</strong> neskartus.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
lv	Dzēst visus <strong>grafika vienumus</strong>, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
lv	Dzēst visus <strong>grafika vienumus</strong>, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
lv	Dzēst visus <strong>grafika vienumus</strong>, kas atsaucas uz šiem datu avotiem.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
lv	Dzēst visus <strong>grafikus</strong>, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
lv	Dzēst visus <strong>grafikus</strong>, kas atsaucas uz šo datu avotu.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
lv	Dzēst visus <strong>grafikus</strong>, kas atsaucas uz šiem datu avotiem.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto datu avotu.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto datu avotu.

en	Disable Data Source
lv	Atspējot datu avotu

en	Disable Data Sources
lv	Atspējot datu avotu

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu avotu.

en	Enable Data Source
lv	Iespējot datu avotu

en	Enable Data Sources
lv	Iespējot datu avotu

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo datu avotu

en	Change Device for Data Source
lv	Mainiet datu avota profilu

en	Change Device for Data Sources
lv	Mainiet ierīces iestatījumus

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu tālāk norādītajam datu avotam.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu tālāk norādītajam datu avotam.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
lv	Atkārtoti lietojiet datu avotam ieteikto nosaukumu

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
lv	Atkārtoti lietojiet datu avotam ieteikto nosaukumu

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
lv	Šī datu avota nosaukums. Parasti programmu ģenerēta no datu veidnes definīcijas.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Delete Data Template
lv	Dzēst datu veidni(-es)

en	Delete Data Templates
lv	Dzēst datu veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Data Template
lv	Dublētas datu veidnes(-es)

en	Duplicate Data Templates
lv	Dublētas datu veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Change Profile for Data Template
lv	Mainīt diagrammas veidni

en	Change Profile for Data Templates
lv	Mainīt diagrammas veidni

en	New Data Source Profile:
lv	Jauns datu avota profils

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
lv	Kad noņemsiet atzīmi no šīs izvēles rūtiņas un pēc tam saglabāsiet datu veidni, visi esošie datu avoti, kuru pamatā ir šī datu veidne, zaudēs savus pielāgotos datus. Tas var izraisīt bojātu datu vākšanu un grafikus

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai dzēstu norādīto(s) GPRINT priekšiestatījumu(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai dzēstu norādīto(s) GPRINT priekšiestatījumu(s).

en	Delete GPRINT Preset
lv	Dzēst GPRINT sākotnējo(-s)

en	Delete GPRINT Presets
lv	Dzēst GPRINT sākotnējo(-s)

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Delete Graph Template
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Delete Graph Templates
lv	Dzēst diagrammas veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph Template
lv	Dublētas diagrammas veidnes(-es)

en	Duplicate Graph Templates
lv	Dublētas diagrammas veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo krāsu veidni

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Resize Graph Template
lv	Jauna grafika veidne

en	Resize Graph Templates
lv	Grafiku veidnes

en	Graph Height:
lv	Grafika augstums

en	Graph Width:
lv	Grafika platums

en	Image Format:
lv	Attēla formāts

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu pilnu sinhronizāciju starp jūsu diagrammām un izvēlētajām diagrammu veidnēm(-ēm). Ja jums vienkārši ir situācija, kad diagrammas vienumi neatbilst diagrammas veidnei, vispirms izmēģiniet ātrās sinhronizācijas grafikus, jo tas prasīs daudz mazāk laika. Šī funkcija ir svarīga, ja jums ir diagrammas, kurās ir vairākas diagrammas veidnes versijas, un vēlaties, lai tās visas pēc izskata būtu kopīgas.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu pilnu sinhronizāciju starp jūsu diagrammām un izvēlētajām diagrammu veidnēm(-ēm). Ja jums vienkārši ir situācija, kad diagrammas vienumi neatbilst diagrammas veidnei, vispirms izmēģiniet ātrās sinhronizācijas grafikus, jo tas prasīs daudz mazāk laika. Šī funkcija ir svarīga, ja jums ir diagrammas, kurās ir vairākas diagrammas veidnes versijas, un vēlaties, lai tās visas pēc izskata būtu kopīgas.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
lv	Sinhronizēt grafikus ar diagrammas veidni(-ēm)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
lv	Sinhronizēt grafikus ar diagrammas veidni(-ēm)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu savu grafiku ātru sinhronizāciju tālāk norādītajai(-ām) diagrammu veidnei(-ēm). Izmantojiet šo opciju, ja jūsu grafikos ir diagrammas vienumi, kas neatbilst jūsu diagrammas veidnei. Ja šī opcija nedarbojas, izmantojiet opciju Full Sync Graphs, kuras pabeigšana prasīs vairāk laika.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai veiktu savu grafiku ātru sinhronizāciju tālāk norādītajai(-ām) diagrammu veidnei(-ēm). Izmantojiet šo opciju, ja jūsu grafikos ir diagrammas vienumi, kas neatbilst jūsu diagrammas veidnei. Ja šī opcija nedarbojas, izmantojiet opciju Full Sync Graphs, kuras pabeigšana prasīs vairāk laika.

en	Graph Item Inputs
lv	Grafika elementu ievades

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
lv	Grafika elementu ievades [rediģēt grafiku: %s]

en	Report Name
lv	Pārskata nosaukums

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
lv	Pašlaik atlasītajiem mantotajiem apkopojumiem nav definēta neviena apkopojuma veidne.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo(-ās) lapu(-as).

en	Delete Graph
lv	Dzēst grafiku(s)

en	Delete Graphs
lv	Dzēst grafiku(s)

en	The following Data Source is used by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are used by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are used by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
lv	Dzēsiet visus datu avotus, uz kuriem ir atsauce šajā grafikā un kuri netiek izmantoti citur.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
lv	Dzēsiet visus datu avotus, uz kuriem ir atsauce šajā grafikā un kuri netiek izmantoti citur.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
lv	Dzēsiet visus datu avotus, uz kuriem ir atsauce šajā grafikā un kuri netiek izmantoti citur.

en	Leave the Data Source untouched.
lv	Neatstājiet datu avotu(-s) neskartus.

en	Leave the Data Sources untouched
lv	Neatstājiet datu avotu(-s) neskartus.

en	Leave the Data Sources untouched
lv	Neatstājiet datu avotu(-s) neskartus.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
lv	Izvēlieties diagrammas veidni un noklikšķiniet uz "Turpināt", lai mainītu diagrammas veidni tālāk norādītajam(-iem) grafikam(-iem). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks parādītas tikai saderīgas grafiku veidnes. Saderību nosaka tie, kuriem ir identiski datu avoti.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
lv	Izvēlieties diagrammas veidni un noklikšķiniet uz "Turpināt", lai mainītu diagrammas veidni tālāk norādītajam(-iem) grafikam(-iem). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks parādītas tikai saderīgas grafiku veidnes. Saderību nosaka tie, kuriem ir identiski datu avoti.

en	New Graph Template:
lv	Jauna grafika veidne

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Graph
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Duplicate Graphs
lv	Diagrammas(-u) dublikāti

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) apkopoto diagrammu veidni(-es).

en	Convert Graph to Template
lv	Konvertēt uz diagrammas veidni

en	Convert Graphs to Templates
lv	Konvertēt uz diagrammas veidni

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu atlasītos grafikus zemāk esošajam pārskatam.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai pievienotu atlasītos grafikus zemāk esošajam pārskatam.

en	Change Graph to new Device
lv	Mainīt Graph(-es) saistīto ierīci

en	Change Graphs to new Device
lv	Mainīt Graph(-es) saistīto ierīci

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu šim(-iem) grafikam(-iem).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atkārtoti lietotu ieteikto nosaukumu šim(-iem) grafikam(-iem).

en	Reapply Suggested Names for Graph
lv	Atkārtoti lietot ieteikto nosaukumu piešķiršanu diagrammai(-ām)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
lv	Atkārtoti lietot ieteikto nosaukumu piešķiršanu diagrammai(-ām)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai lietotu automatizācijas noteikumus tālāk norādītajiem grafikiem.

en	Apply Automation Rules to Graph
lv	Izmantojiet automatizācijas noteikumus

en	Apply Automation Rules to Graphs
lv	Izmantojiet automatizācijas noteikumus

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
lv	Šajos grafikos tiek izmantoti šādi datu avoti:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai no atlasītā(-iem) grafika(-iem) izveidotu apkopotu grafiku.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Place Graph on Report
lv	Novietot grafikus Pārskatā

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Place Graph on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	Place Graphs on Tree
lv	Novietot grafiku(s) uz koka

en	View Timespans.
lv	Laika sprīdis

en	Source
lv	Nav avota

en	Non Templated
lv	Nav veidnes

en	The image format of the Graph.
lv	Noklusējuma attēla formāts iegūtajiem grafikiem.

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
lv	Kļūda, analizējot datu vaicājuma resursa XML failu datu vaicājumam “%s” ar id “%s”

en	Open a ticket at
lv	Atvērt problēmas ziņojumu (ticket)

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Delete Devices
lv	Dzēst ierīci

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Enable Device
lv	Iespējot ierīci(-es)

en	Enable Devices
lv	Iespējot ierīci(-es)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Disable Devices
lv	Atspējot ierīci

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Change Devices
lv	Mainīt ierīci

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Clear Statistics for Device
lv	Notīrīt statistiku par ierīci(-ēm)

en	Clear Statistics for Devices
lv	Notīrīt statistiku par ierīci(-ēm)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu tālāk norādīto(-ās) ierīci(-es) ar to ierīces veidni.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu tālāk norādīto(-ās) ierīci(-es) ar to ierīces veidni.

en	Synchronize Device Template
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Synchronize Devices Templates
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-as) ierīci(-es).

en	Place Devices on Report
lv	Novietojiet ierīci ziņojumā

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Place Device on Tree
lv	Novietojiet ierīci(-es) uz koka

en	Place Devices on Tree
lv	Novietojiet ierīci(-es) uz koka

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Service Check
lv	Dzēst Pārbaudi

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
lv	Vienlaicīgu pavedienu skaits, kas jāizmanto šīs ierīces aptaujai. Tas attiecas tikai uz Spine poller.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
lv	Ierīces uzraudzības statuss, pamatojoties uz ping rezultātiem. Ja šī ierīce ir īpaša tipa ierīce, izmantojot resursdatora nosaukumu “localhost” vai iestatījuma dēļ neveikt pieejamības pārbaudi, tā vienmēr paliks Up. Lietojot cmd.php datu apkopotāju, datu savācējs nepiesaista ierīci bez diagrammām, un tā paliks stāvoklī "Nezināms".

en	The site associated to this Device
lv	Ar šo vietni saistītā pilsēta.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
lv	Izveidot

en	The Date that the Device was added to Cacti.
lv	Atkļūdošanas sākšanas datums.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Delete Device Template
lv	Dzēst ierīces veidni(-es)

en	Delete Device Templates
lv	Dzēst ierīces veidni(-es)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Duplicate Device Template
lv	Dublētas ierīces veidnes(-es)

en	Duplicate Device Templates
lv	Dublētas ierīces veidnes(-es)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-as) ierīces veidni(-es).

en	Sync Device Template
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Sync Device Templates
lv	Sinhronizēt ar ierīces veidni

en	Remove Graph Template
lv	Jauna grafika veidne

en	Remove Data Query
lv	Noņemt vaicājumu

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
lv	Pēdējo reizi šis datu savācējs tika pilnībā sinhronizēts ar galveno vietni Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
lv	Datu ievade saglabāta. Jums ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi, pirms datu vācēji sāks izmantot jaunus vai modificētus datu ievades laukus.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
lv	Datu ievades lauks saglabāts. Jums ir jāatjaunina datu veidnes, kas atsaucas uz šo datu ievades metodi, pirms datu vācēji sāks izmantot jaunus vai modificētus datu ievades laukus.

en	Stream Data
lv	Grafika dati

en	Cacti Builtin Authentication
lv	Iebūvēta autentifikācija

en	LDAP/AD User Domains
lv	Lietotāju domēni

en	Current Graph Item Polling Interval
lv	Pašreizējā grafika elementa aptaujas intervāls

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
lv	Pašreizējais datu avota elements: Minimālā vērtība

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Aggregate
lv	Agregāts

en	SNMP Managers
lv	SNMP ieraksti

en	User Log
lv	Lietotāja autorizēšanās

en	RRDfile Checker
lv	RRDfile tīrītājs

en	Technical Info
lv	Tehniskais atbalsts

en	Change Log
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Access Points, Controllers

en	Hypervisor Related
lv	Hipervizoru saistīta

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Load Balancer
lv	Slodzes līdzsvarotājs

en	NAS/SAN Related
lv	Nepārtraukta barošanas bloka (UPS) saistīta

en	Network Firewalls
lv	Tīkla ugunsmūris

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
lv	Linux saistīta

en	[Restart]
lv	Ierobežots

en	RRD Check
lv	Palaist pārbaudi

en	Cacti Help
lv	Kaktusu mājas

en	Report Edit Item
lv	Ziņot par vienumu rediģēšanu

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
lv	Lielapjoma staigāšana Maksimālais atkārtojumu skaits

en	%d Repetition
lv	%d atkārtojumi

en	%d Repetitions
lv	%d atkārtojumi

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
lv	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
lv	[HRULE|VRULE]: grafikas elementa vērtība. [TICK]: atzīmes līnijas daļa. [SHIFT]: laika nobīde sekundēs.

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
lv	Ja šis grafikas elements ir GPRINT, šeit varat izvēlēties citu formātu. Papildu veidus varat definēt sadaļā "GPRINT iestatījumi".

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
lv	Visas turpmākās leģendas rindiņas tiks līdzinātas, kā norādīts šeit. Varat izmantot šo komandu vairākas reizes vienā grafikā. Šī komanda nerada tabulas izkārtojumu. Piezīme. Iespējams, vēlēsities ievietot <HR> iepriekšējā diagrammas vienumā. Piezīme: <HR> šajā leģendas rindā novecos šo iestatījumu!

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
lv	Ievadiet šī grafikas elementa ievades nosaukumu un pārliecinieties, vai to atpazīstat.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
lv	Ievadiet šīs grafikas elementa ievades aprakstu, lai aprakstītu, kam šī ievade tiek izmantota.

en	Created
lv	Izveidot

en	Date/time the device was added

en	Class
lv	Klasika

en	A suitable Class for the Device Template.
lv	Noderīgs nosaukums šai veidnei.

en	Data Source Overrides
lv	Datu avotu profili

en	Graph/Data Template Overrides
lv	Grafika veidnes opcijas

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma attēla formāts, kas jāizmanto visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
lv	Izvēlieties apakškoka elementu, ko pievienot.<br> Pārliecinieties, vai tas joprojām ir tur, kad šis noteikums tiek izpildīts!

en	FPing Binary Path
lv	PHP binārais ceļš

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Expand log details
lv	Izvērsiet vienumu Ierīces

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Show only site specific locations
lv	Šeit iestatiet visas diagrammai specifiskās opcijas.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
lv	Ar atstarpi atdalīti domēnu nosaukumi, kuriem būs atļauts piekļūt ārpus paša Web servera. Tas ir svarīgi lietotājiem, kuri izvēlas izmantot CDN vai mitināšanas vietni. Avotos var būt aizstājējzīmes, piemēram: *.mydomain.com vai protokols, piemēram: https://*.example.com. Šie alternatīvie avoti ietver tikai attēlu, CSS un JavaScript veidus.

en	Remote Agent
lv	Attālā aģenta noildze

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
lv	SMTP Ports

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
lv	Ja tas ir atspējots, Cacti Automation aktīvi neizveidos nevienu koka vienumu. Tas ir noderīgi, pielāgojot ierīces vai diagrammas iestatījumus, lai izvairītos no jaunu koka ierakstu izveides katru reizi, kad saglabājat objektu. Joprojām būs iespējams manuāli izsaukt noteikumus.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
lv	Noklusējuma diagrammas platums, kas tiks izmantots visām jaunajām diagrammu veidnēm.

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Autocomplete Delay
lv	Automātiski pabeigt rindas

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
lv	Izmantojamais pollera veids. Šis iestatījums stāsies spēkā nākamajā aptaujas intervālā.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
lv	Izmantotais aptaujas intervāls. Šis iestatījums ietekmēs to, cik bieži RRD faili tiek pārbaudīti un atjaunināti. PIEZĪME. Ja maināt šo vērtību, jums ir atkārtoti jāaizpilda poller kešatmiņa. Ja tas netiek darīts, var tikt zaudēti dati.

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
lv	Ja izvēlaties šo opciju, Cacti mēģinās līdzsvarot katra poller procesa slodzi, vienādi sadalot poller vienumus katrā procesā.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
lv	Informācija par datu savācēju

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
lv	Pēc noklusējuma galvenais Cacti Data Collector kešatmiņā saglabās visu vietni un spraudņus resursu kešatmiņā. Pēc tam attālie datu vācēji periodiski atjauninās sevi ar jebkādiem atjauninājumiem no galvenā Cacti Data Collector. Šī resursu kešatmiņa būtībā ļauj attālajiem datu savācējiem pašiem veikt jaunināšanu. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, varat to atspējot, izmantojot šo iestatījumu.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
lv	Maksimālais laiks, ko mugurkauls gaidīs, līdz skripts tiks pabeigts. Šī noildzes vērtība ir norādīta sekundēs un ir derīga tikai mugurkaula Data Collector.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
lv	Pārindeksēt ierīci

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
lv	Katru mēnesi dienā

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
lv	Fona taimauta iestatījumi

en	RRDChecker Timeout
lv	DNS noildze

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
lv	Maksimālais laiks, ko var palaist Cacti's Spikekill skripts, neradot taimauta kļūdu un nenogalinot.

en	Poller Commands Timeout
lv	Fona komandu noildze

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
lv	Maksimālais laiks, ko Cacti's Background Commands skripts var palaist, neradot taimauta kļūdu un netiekot nogalināts.

en	Poller Command Concurrent Processes
lv	Vienlaicīgo procesu skaits

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
lv	Kā vēlaties reģistrēt datu apkopotāja izvades kļūdas? Iespējas ir šādas: “Detalizēts”, kurā ir detalizēti aprakstīta katra kļūda, “Kopsavilkums”, kas nodrošina izvades kļūdu skaitu katrā ierīcē, un “Nav”, kas nenorāda kļūdu skaitu.

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
lv	Ja lietotājs veic autentifikāciju un atlasa Saglabāt pierakstīšanos, lietotāja datorā tiks izveidots autentifikācijas sīkfails, kas ļauj lietotājam palikt pieteicies. Autentifikācijas sīkfaila derīguma termiņš beidzas pēc 90 dienu neizmantošanas.

en	2FA Timeout
lv	Nesasniedzams

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
lv	Palaist pārbaudi

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
lv	Slieksnis

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
lv	Maksimālais e-pasta ziņojuma lielums, ieskaitot visus pielikumus.

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
lv	Ja pastiprināšanas pollers pārsniedz šo izpildlaiku, kaktusu žurnālā tiks ievietots brīdinājums,

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
lv	Ja šis lauks nav tukšs, Boost reģistrēs RRDupdate izvadi no pastiprināšanas poller procesa.

en	Data Collection Method
lv	Datu apkopošana

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
lv	Notīrīt statistiku

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Data Source Retention Settings
lv	Datu krātuves iestatījumi

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
lv	Datu saglabāšana

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
lv	Datu saglabāšana

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
lv	Datu saglabāšana

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
lv	RRDfile tīrītājs

en	Enable RRDfile Check
lv	Iespējot kārtulu

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
lv	Vai par šo kaktusu sistēmu ir jāapkopo datu avotu statistika?

en	Number of RRDfile Check Processes
lv	DSStats procesu skaits

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
lv	Vienlaicīgu DSStats procesu skaits, kas jāizmanto visu datu avotu apstrādei.

en	Structure RRDfile Paths
lv	Strukturētie RRD ceļi

en	Enable Structured Paths
lv	Strukturētie RRD ceļi

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
lv	Atrasts direktorijs

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device Hash/Device ID
lv	Ierīces Hash/Ierīces ID

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
lv	Ierīces Hash/Ierīces ID/Datu vaicājuma ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
lv	Šī vērtība norāda maksimālo smaiļu skaitu, kas jānoņem no diagrammas RRA.

en	1 Thousand
lv	1 pavediens

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
lv	Filtrēt

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	TimeZone Support
lv	MySQL — laika joslas atbalsts

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
lv	Cacti Server v%s — apkope

en	My Browsers Timezone

en	Cacti Install Help
lv	Aktīvs/instalēts

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
lv	FATAL: mēs nevaram turpināt šo instalēšanu. Lai instalētu Cacti, PHP ir jābūt versijai 5.4 vai jaunākai.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
lv	Jums ir jāatlasa vismaz viens grafiks, ko pievienot pārskatam.

en	Aggregate Items are not modifiable
lv	Apkopotie vienumi nav modificējami

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
lv	Atbilstoši objekti [ %s ]

en	Show Matching Device SQL Query
lv	Nav atbilstošu ierīču

en	Show Matching Objects SQL Query
lv	Atbilstoši objekti

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
lv	Kārtulas elements [rediģēt kārtulas vienumu %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
lv	Kārtulas elements [jauns kārtulas vienums priekš %s: %s]

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
lv	Nav atlasīti faili

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
lv	Importēt

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
lv	Automatizācijas SNMP opcijas

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
lv	Automatizācijas SNMP opcijas

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
lv	Nezināma veidne

en	Automation Network Rule '%s' %s!
lv	Noklusējuma automatizācijas tīkls

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
lv	Veidņu politika

en	No session
lv	Sesija

en	Access Denied! Login failed.
lv	Pieeja noliegta! Pieslēgšanās neizdevās.

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
lv	Autentifikācija iepriekš nebija iestatīta. Mēģināja iestatīt vietējo autentifikāciju, taču netika atrasts neviens administratīvs konts.

en	Unknown error
lv	Nezināma sek

en	ERROR: Unable to find user
lv	Nevar atrast lietotāju DN

en	2FA failed to be disabled
lv	Lietojiet filtru tabulai

en	2FA is now disabled
lv	Ceļš nav rakstāms

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
lv	Dzēšanas pārbaude

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	Head Lines
lv	%d rindas

en	Matches
lv	sērkociņi

en	Does Not Match
lv	Paroles nesakrīt

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
lv	Atkārtotas indeksēšanas kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta. Tur bija

en	Found item [%s='%s'] index: %s
lv	Atrasts elements [%s='%s'] rādītājs: %s

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
lv	Indeksu saraksta filtrēšana @ '%s' Indeksu skaits: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
lv	Pie OID atrasts filtrēts indekss: '%s' vērtība: '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
lv	Atrastās elements [%s='%s'] rādītājs: %s [no %s]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
lv	Atrasts elements [%s='%s'] indekss: %s [no regexp oid parsēšanas]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
lv	Atrasts elements [%s='%s'] indekss: %s [no regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
lv	oid_rewrite pie OID: '%s' jauns OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
lv	Datu vaicājuma kārtošanas kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta

en	Failed fields:
lv	Neizdevušies lauki:

en	RRDfile not created yet
lv	RRD fails pēc aptaujas netika atjaunināts

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
lv	PHP informācija

en	Since Install
lv	Instalēt

en	- Dev %s
lv	, Ierīce: %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
lv	Sinhronizēt ierīces

en	Remote Server
lv	Noņemiet StdDev

en	Absolute Max Value

en	Absolute Maximum

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Select to Search
lv	Izvēlieties failu

en	Version %s | %s
lv	Versija %s %s

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Delete Report
lv	Dzēst krāsu

en	Delete Reports
lv	Dzēst lietotāju(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārņemtu īpašumtiesības uz šādu(-iem) pārskatu(-iem).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārņemtu īpašumtiesības uz šādu(-iem) pārskatu(-iem).

en	Take Report Ownership
lv	Kļūt par īpašnieku

en	Take Reports Ownership
lv	Kļūt par īpašnieku

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Report
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Reports
lv	Vietnes dublikāts

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Enable Reports
lv	Iespējot atskaiti

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Disable Report
lv	Iespējot atskaiti

en	Disable Reports
lv	Iespējot atskaiti

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai tūlīt nosūtītu šādu(-s) ziņojumu(-s).

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai tūlīt nosūtītu šādu(-s) ziņojumu(-s).

en	Send Report Now
lv	Nosūtīt ziņojumu

en	Send Reports Now
lv	Nosūtīt ziņojumu

en	Item Type to be added.
lv	Pievienojamā elementa tips.

en	Alignment of the Item
lv	Elementa izlīdzināšana

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	New Graph Template: %s
lv	, Diagrammas veidne: %s

en	New Data Query: %s
lv	Datu vaicājums [%s]

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
lv	Šķiet, ka šai Cacti versijai (%s) nav derīga versijas koda. Lūdzu, sazinieties ar Cacti izstrādes komandu, lai pārliecinātos, ka tas ir labots. Ja laidienā redzat šo kļūdu, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to vietnē GitHub

en	PHP Recommendations (
lv	PHP ieteikumi

en	Restart Required
lv	Nepieciešams

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
lv	Ja jūsu serverī ir iespējots SELinux, varat to pastāvīgi atspējot vai īslaicīgi atspējot un pēc tam pievienot atbilstošās atļaujas, izmantojot SELinux komandrindas rīkus.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
lv	Tāpēc pirms vairākām versijām Cacti tika uzlabots, lai nodrošinātu baltā saraksta iespējas šiem datu ievades metožu veidiem. Lai gan tas nodrošina Cacti rūpīgāku drošību, tas palielina darba apjomu, kas nepieciešams Cacti administratoram, lai importētu un pārvaldītu veidnes un pakotnes.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
lv	Baltais saraksts darbojas šādi: kad pirmo reizi importējat datu ievades metodi vai atkārtoti importējat datu ievades metodi un skripts un/vai argumenti jebkādā veidā mainās, datu ievades metode un visi atbilstošie datu avoti nekavējoties atspējot, līdz administrators apstiprinās, ka datu ievades metode ir derīga.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
lv	Ja salīdzinājums nav saskaņots, jebkurām spraudņu izveidotajām tabulām var būt problēmas, kas saistītas ar Cacti Core tabulām. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu datu bāze ir mainīta uz “utf8mb4_unicode_ci”, izpildot tālāk norādīto.

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
lv	JUMS MANUĀLI JĀMAINA CACTI DATUBĀZE, LAI ATJAUNOTU JEBKĀDAS JAUNINĀJUMA VEIKTĀS IZMAIŅAS.UZSTĀDĪTĀJS NEVAR TO AUTOMĀTISKI IZDARĪT JŪSU VIETĀ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
lv	Pazemināšana jāveic tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, un tas var sabojāt instalāciju

en	%s - N/A
lv	%s — Nē

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
lv	Pilnīgai sinhronizācijai nav atrasts neviens attālais datu savācējs

en	Protocol Error, General failure (%s)
lv	Protokola kļūda, vispārēja kļūme (%s)

en	IPv6 support seems to be missing!

en	IPv6 support appears to be missing!

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Device '%s' successfully added to Report.
lv	Ierīce “%s” ir veiksmīgi pievienota pārskatam.

en	Created Report Graph Item '%s'
lv	Izveidots atskaites grafikas elements " %s "

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
lv	Neizdevās pievienot atskaites grafikas elementu %s . Jau pastāv

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
lv	Izlaistā pārskata grafikas elements “ %s ” jau pastāv

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
lv	Nepieciešamais RRD soļa lielums ir “%s”

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
lv	XFF kaktusu RRA ID '%s' ir jābūt '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
lv	Rindu skaitam Cacti RRA id '%s' ir jābūt '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
lv	RRD failā trūkst RRA “%s”.

en	Errors Found
lv	%s nav atrasts

en	Optional Tuning Recommendations
lv	Datu avotu labošanas ieteikumi

en	Root
lv	ROOT - uz objektu orientēta bibliotēku kopa mērogojamu datu analīzei

en	Graph Not created for %s due to bad data
lv	Grafiks nav izveidots priekš

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
lv	Ja izmantojat Cacti Performance Booster un izvēlaties atmiņas krātuves dzinēju, jums ir jābūt uzmanīgiem, lai izskalotu Performance Booster buferi, pirms sistēmā beigsies vieta atmiņas tabulā. Tas tiek darīts divos veidos, vispirms samazinot izvades kolonnas izmēru līdz pareizajam izmēram. Šī kolonna atrodas tabulās poller_output un poller_output_boost. Otra lieta, ko varat darīt, ir piešķirt vairāk atmiņas atmiņas tabulām. Mēs esam patvaļīgi izvēlējušies ieteicamo sistēmas atmiņas vērtību — 10%%, taču, ja izmantojat SSD disku diskus vai jums ir mazāka sistēma, varat ignorēt šo ieteikumu vai izvēlēties citu krātuves programmu. Varat redzēt paredzamo Performance Booster tabulu patēriņu sadaļā Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
lv	InnoDB sistēmas atmiņā glabās pēc iespējas vairāk tabulu un indeksu. Tāpēc innodb_buffer_pool ir jāpadara pietiekami liels, lai tajā saglabātu pēc iespējas vairāk tabulu un indeksu. Pārbaudot direktorijas /var/lib/mysql/cacti lielumu, varēsiet noteikt šo vērtību. Mēs iesakām 25%% no jūsu sistēmas kopējās atmiņas, taču jūsu prasības atšķirsies atkarībā no sistēmas lieluma.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
lv	%s sadalīs innodb_buffer_pool atmiņas reģionos, lai uzlabotu veiktspēju MariaDB versijām, kas jaunākas par 10.5. Maksimālā vērtība ir 64. Ja jūsu innodb_buffer_pool ir mazāks par 1 GB, izmantojiet kopas lielumu, kas dalīts ar 128 MB. Turpiniet izmantot šo vienādojumu līdz maksimumam 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
lv	%s sadalīs innodb_buffer_pool atmiņas reģionos, lai uzlabotu veiktspēju MariaDB versijām, kas jaunākas par 10.5. Maksimālā vērtība ir 64. Ja jūsu innodb_buffer_pool ir mazāks par 1 GB, izmantojiet kopas lielumu, kas dalīts ar 128 MB. Turpiniet izmantot šo vienādojumu līdz maksimumam 64.

en	PHP %s is the minimum version
lv	PHP %s ir minimālā versija

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāja domēnu.

en	Delete External Link
lv	Ārējā saite

en	Delete External Links
lv	Ārējās saites

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Disable External Link
lv	Ārējā saite

en	Disable External Links
lv	Ārējās saites

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Enable External Link
lv	Ārējā saite

en	Enable External Links
lv	Ārējās saites

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
lv	Kurā konsoles virsrakstā ir jāparādās šim elementam? (Visas ārējās saites izvēlnes parādīsies starp konfigurāciju un utilītprogrammām)

en	a Session Timeout
lv	Saistīšanas taimauts

en	an Account Suspension
lv	Konta Opcijas

en	a change in state of the Remote Data Collector
lv	Šī datu apkopotāja statuss.

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
lv	Jūs esat atteicies no Cacti sesijas noildzes dēļ.

en	Cookies have been cleared
lv	Visas jūsu autorizācijas sesijas ir notīrītas.

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo paziņojumu uztvērēju

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo paziņojumu uztvērēju

en	Delete Notification Receiver
lv	%s paziņojumu saņēmēji

en	Delete Notification Receivers
lv	%s paziņojumu saņēmēji

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo paziņojumu uztvērēju

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo paziņojumu uztvērēju

en	Disable Notification Receiver
lv	Atspējot SNMP paziņojumu uztvērēju

en	Disable Notification Receivers
lv	Atspējot SNMP paziņojumu uztvērēju

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu paziņojumu uztvērēju

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu paziņojumu uztvērēju

en	Enable Notification Receiver
lv	Atspējot SNMP paziņojumu uztvērēju

en	Enable Notification Receivers
lv	%s paziņojumu saņēmēji

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto paziņojumu objektu pārsūtīšanu uz šo paziņojumu saņēmēju.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto paziņojumu objektu pārsūtīšanu uz šo paziņojumu saņēmēju.

en	Disable Forwarding Object
lv	Atspējot paziņojumu objektus

en	Disable Forwarding Objects
lv	Atspējot paziņojumu objektus

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto paziņojumu objektu pārsūtīšanu uz šo paziņojumu saņēmēju.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto paziņojumu objektu pārsūtīšanu uz šo paziņojumu saņēmēju.

en	Enable Forwarding Object
lv	Atspējot paziņojumu objektus

en	Enable Forwarding Objects
lv	Atspējot paziņojumu objektus

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	Device class
lv	Ierīces klase

en	Orphans
lv	Bāreņi

en	File Differences for:
lv	Failu atšķirības:

en	Local Package Import File
lv	Pakešu faili

en	Automatically Trust Signer
lv	Automātiski pievienot kaktusiem

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
lv	BRĪDINĀJUMS: %s nav sinhronizēts ar aptauju intervālu polera ID %d! Aptaujāšanas intervāls ir %d sekundes, maksimums %d sekundes, bet kopš pēdējās aptaujas ir pagājušas %d sekundes!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
lv	BRĪDINĀJUMS: ir konstatēti %d procesi, kas pārsniedz aptaujas cikla aptauju id %d, lūdzu, izpētiet.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
lv	BRĪDINĀJUMS: Pollera izvades tabula nav tukša pollera ID %d. Problēmas: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
lv	KĻŪDA: mugurkaula ceļš: %s nav derīgs polera ID %d. Poller nevar turpināt!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
lv	Pārsniegts maksimālais izpildes laiks %d sekundes polera ID %d. Iziet.

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
lv	PIEZĪME. Ir pievienots otrs Cacti datu savācējs. Tāpēc automātiska pastiprināšana!

en	Use Cacti Log Level
lv	Vispārējs žurnāla līmenis

en	Custom Log Level
lv	Vispārējs žurnāla līmenis

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	Remote Database SSL Authorities directory
lv	Attālās datu bāzes SSL iestāde

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
lv	Fails, kurā ir SSL sertifikātu iestāde, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi. Šis ir izvēles parametrs, ko var pieprasīt datu bāzes nodrošinātājs, ja tas ir sācis SSL, izmantojot opciju --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu tālāk norādīto datu apkopotāju.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu tālāk norādīto datu apkopotāju.

en	Delete Data Collector
lv	Dzēst datu savācēju

en	Delete Data Collectors
lv	Dzēst datu savācēju

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo datu savācēju.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo datu savācēju.

en	Disable Data Collector
lv	Atspējot datu savācēju

en	Disable Data Collectors
lv	Atspējot datu savācēju

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu tālāk norādīto datu apkopotāju.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu tālāk norādīto datu apkopotāju.

en	Enable Data Collector
lv	Iespējot datu savācēju

en	Enable Data Collectors
lv	Iespējot datu savācēju

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu attālo datu savācēju darbam bezsaistē.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu attālo datu savācēju darbam bezsaistē.

en	Resync Data Collector
lv	Jauns datu savācējs

en	Resync Data Collectors
lv	Datu savācēji

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai notīrītu datu savācēja statistiku.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu tālāk norādīto datu apkopotāju.

en	RRD check
lv	Palaist pārbaudi

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
lv	Netika atrasta neviena ierīces veidne

en	Local Data ID
lv	Derīgi dati

en	No RRDcheck Problems Found
lv	Netika atrasta neviena ierīces veidne

en	Purge
lv	Iztīrīt

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Disable Site
lv	Atspējot ierīci

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai atspējotu visas pārbaudes šim saimniekdatoram.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Delete Site
lv	Dzēst vietni

en	Delete Sites
lv	Dzēst vietni

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate Site
lv	Vietnes dublikāts

en	Duplicate Sites
lv	Vietnes dublikāts

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šo(-ās) lapu(-as).

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šo(-ās) lapu(-as).

en	Enable Site
lv	Iespējot kārtulu

en	Enable Sites
lv	Pieejamās vietnes

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) lapu(-as).

en	Disable Sites
lv	Pieejamās vietnes

en	Monitoring State
lv	Uzraudzīts

en	The state of this Site.
lv	Šīs vietnes nosaukums.

en	Database Permissions
lv	Lietotāja atļaujas

en	Poller Information
lv	Aptaujātaja informācija

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
lv	Pašreizējais: %s, Minimālais nepieciešamais: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
lv	Pašreizējais: %s, Minimālais nepieciešamais: %s

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
lv	MySQL/MariaDB atmiņas statistika (Avots: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
lv	Maksimālā kopējā atmiņa iespējama

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
lv	Maksimālā pamata atmiņa iespējama

en	Permission Name
lv	Atļaujas

en	Worst 20 polling time hosts
lv	Balsošanas laiks

en	Avg Polling Time
lv	Balsošanas laiks

en	Actual polling time
lv	Balsošanas laiks

en	No host found
lv	%s nav atrasts

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
lv	Eksportēt veidnes

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
lv	Lauka nosaukums

en	Not Readable
lv	Nav Rakstāms

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
lv	Iekļaut atkarības

en	Damaged
lv	Bojāts grafiks

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Delete Tree
lv	Dzēst koku

en	Delete Trees
lv	Dzēst koku

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Publish Tree
lv	Publicēt koku

en	Publish Trees
lv	Publicēt koku

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atceltu šī koka publicēšanu.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atceltu šī koka publicēšanu.

en	Un-Publish Tree
lv	Atcelt koka publicēšanu

en	Un-Publish Trees
lv	Atcelt koka publicēšanu

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atbloķētu šo koku.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atbloķētu šo koku.

en	Un-Lock Tree
lv	Atbloķēt koku

en	Un-Lock Trees
lv	Atbloķēt koku

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo(-ās) lapu(-as).

en	Delete User
lv	Dzēst lietotāju(s)

en	Delete Users
lv	Dzēst lietotāju(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šo(-ās) lapu(-as).

en	Enable User
lv	Iespējot lietotājus

en	Enable Users
lv	Iespējot lietotājus

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo lietotāju grupu.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) lapu(-as).

en	Disable User
lv	Atspējot lietotājus

en	Disable Users
lv	Atspējot lietotājus

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārrakstītu lietotāja(-u) iestatījumus ar atlasīto veidni Lietotāja iestatījumi un atļaujas. Sākotnējie lietotāji Pilns vārds, Parole, Realm un Enable statuss tiks saglabāti, visi pārējie lauki tiks pārrakstīti no Veidnes lietotāja.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārrakstītu lietotāja(-u) iestatījumus ar atlasīto veidni Lietotāja iestatījumi un atļaujas. Sākotnējie lietotāji Pilns vārds, Parole, Realm un Enable statuss tiks saglabāti, visi pārējie lauki tiks pārrakstīti no Veidnes lietotāja.

en	Replace User Settings for User
lv	Atiestatīt lietotāja(-u) iestatījumus

en	Replace User Settings for Users
lv	Atiestatīt lietotāja(-u) iestatījumus

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāja domēnu.

en	Delete User Domain
lv	Dzēst lietotāja domēnu

en	Delete User Domains
lv	Dzēst lietotāja domēnu

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Disable User Domain
lv	Atspējot lietotāja domēnu

en	Disable User Domains
lv	Atspējot lietotāja domēnu

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Enable User Domain
lv	Iespējots lietotāja domēns

en	Enable User Domains
lv	Iespējots lietotāja domēns

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
lv	Lauks, kas aizstās pilno vārdu, veidojot jaunu lietotāju, kas ņemts no LDAP. (logos: parādāmais nosaukums)

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāju grupu

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Delete User Group
lv	Dzēst lietotāju grupu

en	Delete User Groups
lv	Dzēst lietotāju grupu

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Copy User Group
lv	Kopēt lietotāju grupu

en	Copy User Groups
lv	Kopēt lietotāju grupu

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Enable User Group
lv	Iespējot lietotāju grupu

en	Enable User Groups
lv	Iespējot lietotāju grupu

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo lietotāju grupu.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo lietotāju grupu.

en	Disable User Group
lv	Atspējot lietotāju grupu

en	Disable User Groups
lv	Atspējot lietotāju grupu

en	User Log Purged.
lv	Lietotāja valoda

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iztīrītu žurnāla failu.<br><br><br> Piezīme. Ja reģistrēšana ir iestatīta gan uz Cacti, gan uz Syslog, žurnāla informācija paliks sistēmā Syslog.

en	Rebuild Poller Cache
lv	Pārbūvēt aptaujātaja kešatmiņu

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
lv	Ja atlasīsit šo opciju, Poller kešatmiņa tiks ģenerēta atkārtoti. Izmantojiet šo opciju tikai datu bāzes avārijas gadījumā, ja pēc avārijas rodas problēmas un jau esat palaidis datu bāzes labošanas rīkus. Alternatīvi, ja jums ir problēmas ar konkrētu ierīci, vienkārši saglabājiet šo ierīci atkārtoti, lai atjaunotu tās Poller Cache. Šai komandai ir arī komandrindas interfeiss, kas ir ieteicams lielām sistēmām. PIEZĪME. Lielās sistēmās šīs komandas izpilde var ilgt no vairākām minūtēm līdz stundām, tāpēc to nevajadzētu palaist no Cacti lietotāja saskarnes. Lai iegūtu papildinformāciju, komandrindā varat vienkārši palaist 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help'.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Previous Runtime Statistics
lv	Izpildlaika statistika

en	Last End Time:
lv	Pēdējais sākuma laiks:

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
lv	Detalizēti izpildlaika taimeri:

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
lv	Statuss: Dīkstāvē, Iepriekšējais izpildlaiks: %s (sekundes), Iepriekšēji apstrādātas: %10s (ds rindas)

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos VDEF.

en	Delete VDEF
lv	Dzēst VDEF

en	Delete VDEFs
lv	Dzēst VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Duplicate VDEF
lv	VDEF dublikāts

en	Duplicate VDEFs
lv	VDEF dublikāts

en	Choose what type of VDEF item this is.
lv	Izvēlieties, kāda veida VDEF elements ir šis.