en	About Cacti
ja	Cacti について

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ja	CactiはRRDtoolのフレームワークに基づいた完全なグラフソリューションとして設計されています。その目的は、意味のあるグラフを作成するために必要な、すべての詳細な事項を処理することによって、ネットワーク管理者の仕事を容易にすることです。

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ja	情報、サポート、およびアップデートについては、公式の％sCacti Webサイト％sを参照してください。

en	Active Developers
ja	Cacti開発者

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
ja	コンソールメニューセクション

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
ja	グループメンバー

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
ja	謝辞

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
ja	％sTobi Oetiker％s、％sRRDtool％sの作成者、そして非常に人気のある％sMRTG％sのおかげです。

en	The users of Cacti
ja	Cactiのユーザー

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
ja	とりわけ、問題報告を作成したり、その他の方法でCacti関連の問題解決を手助けしてくれた方々。またCactiの支援に貢献していただいた方々。

en	License
ja	ライセンス

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
ja	CactiはGNU GPLの下でライセンスされています。

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
ja	このプログラムはフリーソフトウェアです。あなたはそれを再配布したり、Free Software Foundationによって公表されたGNU General Public Licenseの条件の下でそれを修正したりすることができます。ライセンスのバージョン2、または（あなたの選択により）それ以降のバージョン。

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ja	このプログラムは有用であることを期待して配布されていますが、いかなる保証もありません。商品性や特定の目的への適合性についての黙示の保証すらありません。詳細についてはGNU一般公衆利用許諾書を参照してください。

en	Delete
ja	削除

en	Convert to Normal Graph
ja	LINE1グラフに変換

en	Place Graphs on Report
ja	レポートにグラフを配置する

en	Migrate Aggregate to use a Template
ja	テンプレートを使用するための集約の移行

en	Create New Aggregate from Aggregates
ja	集合体から新しい集合体を作成する

en	Associate with Aggregate
ja	集計と関連付ける

en	Disassociate with Aggregate
ja	集約との関連付け解除

en	Place on a Tree (%s)
ja	木の上に置く（％s）

en	Override Values for Graph Item
ja	グラフ項目の値を上書き

en	Override this Value
ja	この値を上書き

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
ja	選択した集約グラフは、複数のグラフテンプレートの要素を表します。

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
ja	以下の集計グラフをテンプレートベースの集計に移行するには、まずグラフテンプレート '％1！'用の集計テンプレートを作成します。

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
ja	選択した集約グラフは、複数のグラフテンプレートの要素を表します。

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
ja	以下の集計グラフをテンプレートベースの集計に移行するには、1つのグラフテンプレートのみを使用している必要があります。 'Return'を押してから、同じグラフテンプレートを利用するAggregate Graphのみを選択してください。

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
ja	現在、選択されたレガシー集約に対して定義された集約テンプレートはありません。

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
ja	以下の集計グラフをテンプレートベースの集計に移行するには、まずグラフテンプレート '％1！'用の集計テンプレートを作成します。

en	You currently have no reports defined.
ja	現在レポートが定義されていません。

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
ja	次の集計グラフを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
ja	次の集計グラフを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Aggregate Graph
ja	集約グラフを作成する

en	Delete Aggregate Graphs
ja	集約グラフを作成する

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフを1つの集計グラフにまとめます。

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフを1つの集計グラフにまとめます。

en	Migrate to Aggregate Graph
ja	集約グラフを作成する

en	Migrate to Aggregate Graphs
ja	集約グラフを作成する

en	Aggregate Template:
ja	集約テンプレート：

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフを1つの集計グラフにまとめます。

en	Combine Aggregate Graphs
ja	集計グラフ

en	Aggregate Name:
ja	集約名：

en	New Aggregate
ja	新しい集計

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
ja	次の集計グラフを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Place Aggregate Graph on Report
ja	レポートにグラフを配置する

en	Place Aggregate Graphs on Report
ja	レポートにグラフを配置する

en	Report Name:
ja	レポート名

en	Timespan:
ja	スパン

en	Align:
ja	整列

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフを1つの集計グラフにまとめます。

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフを1つの集計グラフにまとめます。

en	Convert Aggregate Graph
ja	集約グラフを作成する

en	Convert Aggregate Graphs
ja	集約グラフを作成する

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次のグラフを集計グラフに関連付けます。

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次のグラフを集計グラフに関連付けます。

en	Associate Graph with Aggregate
ja	集計と関連付ける

en	Associate Graphs with Aggregate
ja	集計と関連付ける

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次のグラフを集計から切り離します。

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
ja	[続行]をクリックして、次のグラフを集計から切り離します。

en	Disassociate Graph with Aggregate
ja	集約との関連付け解除

en	Disassociate Graphs with Aggregate
ja	集約との関連付け解除

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
ja	[続行]をクリックして、次の集計グラフをツリーブランチの下に配置します。

en	Place Aggregate Graph on Tree
ja	ツリーにグラフを配置

en	Place Aggregate Graphs on Tree
ja	ツリーにグラフを配置

en	Destination Branch:
ja	行き先の枝：

en	[edit: %s]
ja	[編集：％s]

en	Aggregate Graph does not Exist
ja	集約グラフ設定

en	Details
ja	詳細

en	Items
ja	アイテム

en	Preview
ja	プレビュー

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
ja	集約グラフ設定

en	Turn Off Graph Debug Mode
ja	グラフデバッグモードをオフにする

en	Turn On Graph Debug Mode
ja	グラフデバッグモードをオンにする

en	Show Item Details
ja	アイテム詳細を表示

en	Aggregate Preview Does Not Exist
ja	集計プレビュー[％s]

en	Aggregate Preview %s
ja	集計プレビュー[％s]

en	RRDtool Command:
ja	RRDtoolコマンド：

en	RRDtool Says:
ja	RRDtoolは言う：

en	Not Checked
ja	Akismet はこのコメントを再検証し、スパムではないと判断しました。

en	Aggregate Graph %s
ja	集約グラフ％s

en	Prefix Replacement Values
ja	交換パターン

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
ja	集計グラフのプレフィックスにこれらの置換値を使用できます

en	Total
ja	合計

en	All Items
ja	すべてのアイテム

en	Graph Configuration
ja	グラフ構成

en	Show
ja	表示

en	Hide Item Details
ja	アイテム詳細を隠す

en	Matching Graphs
ja	マッチンググラフ

en	Search
ja	検索

en	Graphs
ja	グラフ

en	Default
ja	デフォルト

en	Part of Aggregate
ja	集計の一部

en	Go

en	Set/Refresh Filters
ja	フィルタの設定/更新

en	Clear
ja	クリア

en	Clear Filters
ja	絞り込み条件を解除する

en	Graph Title
ja	グラフの題名

en	ID

en	Included in Aggregate
ja	集合体に含まれる

en	Size
ja	サイズ

en	No
ja	いいえ

en	Yes
ja	はい

en	No Graphs Found
ja	グラフが見つかりません

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ja	[カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタ]

en	Aggregate Graphs
ja	集計グラフ

en	Template
ja	テンプレート

en	Any
ja	任意

en	None
ja	なし

en	The title for the Aggregate Graphs
ja	集計グラフのタイトル

en	The internal database identifier for this object
ja	このオブジェクトの内部データベース識別子

en	Aggregate Template
ja	集約テンプレート

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
ja	この集計グラフの基になる集計テンプレート

en	No Aggregate Graphs Found
ja	集約グラフが見つかりません

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Aggregate Graph Template
ja	テンプレートから集計を作成

en	Delete Aggregate Graph Templates
ja	グラフテンプレートを削除

en	Aggregate Template [edit: %s]
ja	集約テンプレート[編集：％s]

en	Aggregate Template [new]
ja	集約テンプレート[new]

en	Aggregate Templates
ja	集約テンプレート

en	Templates
ja	テンプレート

en	Has Graphs
ja	グラフあり

en	Template Title
ja	テンプレート タイトル

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
ja	使用中の集約テンプレートは削除できません。使用中は、集合体によって参照されていると定義されます。

en	Deletable
ja	削除可能

en	Graphs Using
ja	グラフ

en	Graph Template
ja	グラフのテンプレート

en	No Aggregate Templates Found
ja	集約テンプレートが見つかりません

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
ja	削除確認

en	2nd Factor Authentication
ja	ウェブ Basic 認証

en	Enter your token
ja	キーワードを入力してください

en	Token

en	Verify
ja	すべて確認

en	You cannot use a previously entered password!
ja	以前に入力したパスワードを使用することはできません。

en	Your new passwords do not match, please retype.
ja	新しいパスワードが一致しません。もう一度入力してください。

en	Your current password is not correct. Please try again.
ja	あなたの現在のパスワードは正しくありません。もう一度やり直してください。

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
ja	新しいパスワードを古いパスワードと同じにすることはできません。もう一度やり直してください。

en	Forced password change
ja	強制パスワード変更

en	Password requirements include:
ja	パスワードの要件は次のとおりです。

en	Must be at least %d characters in length
ja	長さは最低％d文字でなければなりません

en	Must include mixed case
ja	大/小文字混合を含める必要があります

en	Must include at least 1 number
ja	少なくとも1つの数字を含める必要があります

en	Must include at least 1 special character
ja	少なくとも1つの特殊文字を含める必要があります

en	Cannot be reused for %d password changes
ja	％dパスワードの変更には再利用できません

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
ja	現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください<br>サボテンのパスワード。

en	Please enter your new Cacti password.
ja	現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください<br>サボテンのパスワード。

en	Change Password
ja	パスワードの変更

en	Username
ja	ユーザー名

en	Current password
ja	いま の パスワード

en	New password
ja	新しいパスワード

en	Confirm password
ja	新しいパスワードを確認

en	Save
ja	保存

en	Return
ja	帰還

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
ja	アクセス拒否されました。Cacti 管理者に連絡してください。

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
ja	アクセス拒否されました。Cacti 管理者に連絡してください。

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
ja	ユーザーは認証されましたが、テンプレートアカウントは無効になっています。ゲストアカウントの使用

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ja	アクセス拒否されました。Cacti 管理者に連絡してください。

en	Access Denied! User account disabled.
ja	アクセスが拒否されました。ユーザーアカウントは無効です。

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
ja	これがエラーだと感じたらCacti管理者に連絡してください。

en	Login to Cacti
ja	サボテンにログイン

en	User Login
ja	ユーザーログイン

en	Enter your Username and Password below
ja	以下にユーザー名とパスワードを入力してください

en	Password
ja	パスワード

en	Realm
ja	領域

en	Keep me signed in
ja	サインイン状態を保存する

en	Login
ja	ログイン

en	Invalid User Name/Password Please Retype
ja	無効なユーザー名/パスワードを再入力してください

en	User Account Disabled
ja	ユーザーアカウントは無効です

en	General
ja	一般

en	2FA

en	User Account Details
ja	ユーザーアカウントの詳細

en	Tree View

en	List View
ja	リスト表示

en	Preview View
ja	ユーザーはプレビュー表示の権限を持っている

en	User Name
ja	ユーザー名

en	The login name for this user.
ja	このユーザーのログイン名です。

en	Full Name
ja	フルネーム

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
ja	このユーザーをわかりやすく説明する名前。スペースや特殊文字を含めることができます。

en	Email Address
ja	メールアドレス

en	An Email Address you be reached at.
ja	メールアドレス

en	Clear User Settings
ja	ユーザー設定をクリア

en	Return all User Settings to Default values.
ja	すべてのユーザー設定をデフォルト値に戻します。

en	Clear Private Data
ja	個人データの消去

en	Clear Private Data including Column sizing.
ja	列のサイズ変更を含む個人データの消去

en	Logout Everywhere
ja	どこからでもログアウト

en	Clear all your Login Session Tokens.
ja	ログインセッショントークンをすべて消去します。

en	User Settings
ja	ユーザー設定

en	2FA Settings
ja	設定

en	2FA Enabled
ja	有効

en	Whether 2FA is enabled for this user.
ja	このユーザーのログイン名です。

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
ja	すべて確認

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
ja	無効

en	Enabled
ja	有効

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
ja	個人データをクリアしました

en	Your Private Data has been cleared.
ja	あなたの個人データはクリアされました。

en	All your login sessions have been cleared.
ja	あなたのログインセッションはすべてクリアされました。

en	User Sessions Cleared
ja	ユーザセッションのクリア

en	Reset
ja	リセット

en	Add Device
ja	機器の追加

en	Delete Device
ja	デバイスを削除

en	Down
ja	下

en	Up
ja	上

en	Added manually through device automation interface.
ja	デバイス自動化インターフェースを介して手動で追加されました。

en	Device %s Added to Cacti
ja	サボテンに追加

en	Device %s Not Added to Cacti
ja	サボテンに加えられなかった

en	Devices Removed from Cacti Automation database
ja	CactiAutomationデータベースから削除されたデバイス

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
ja	[続行]をクリックして、次の検出されたデバイスを追加します。

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
ja	[続行]をクリックして、次の検出されたデバイスを追加します。

en	Add Discovered Device
ja	発見された機器

en	Add Discovered Devices
ja	発見された機器

en	Poller:
ja	収集キャッシュ管理

en	Device Template:
ja	デバイステンプレート

en	Availability Method:
ja	可用性の方法

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
ja	[続行]をクリックして、次の検出されたデバイスを追加します。

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
ja	[続行]をクリックして、次の検出されたデバイスを追加します。

en	Remove Discovered Device
ja	発見された機器

en	Remove Discovered Devices
ja	発見された機器

en	Devices
ja	デバイス

en	Imported Device
ja	エクスポートデバイス

en	Device Name
ja	デバイス名

en	IP

en	Network
ja	ネットワーク

en	SNMP Name
ja	SNMP フィールド名(ドロップダウン)

en	Location
ja	場所

en	Contact
ja	お問い合わせ

en	Description
ja	説明

en	OS

en	Uptime
ja	あなたのアップタイムロボットAPIキー：

en	SNMP

en	Status
ja	状態

en	Last Check
ja	最終チェック

en	Not Detected
ja	見つかりませんでした

en	No Devices Found
ja	デバイスが見つかりません

en	Removed from Cacti
ja	グループから削除

en	Not In Cacti
ja	Cacti について

en	Invalid Network
ja	ネットワーク

en	Discovery Filters
ja	検出フィルタ

en	Reset fields to defaults
ja	フィールドをデフォルトにリセット

en	Export
ja	エクスポート

en	Export to a file
ja	ファイルにエクスポート

en	Purge
ja	粛清

en	Purge Discovered Devices
ja	検出されたデバイスの削除

en	N/A
ja	該当なし

en	Duplicate
ja	複製

en	Enable
ja	有効

en	Disable
ja	無効

en	Import Graph Rules from Local File
ja	ローカルファイルからテンプレートをインポート

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Import Graph Rules from Text
ja	テキストからテンプレートをインポート

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テンプレートデータをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Results
ja	読み込み結果

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Graph Rules
ja	グラフ規則

en	Import
ja	インポート

en	NOTE:

en	ERROR:
ja	エラー:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
ja	次のルールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
ja	次のルールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Graph Rule
ja	グラフルールを作成

en	Delete Graph Rules
ja	グラフルールを作成

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
ja	次のルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
ja	次のルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Graph Rule
ja	ルールを有効にします

en	Enable Graph Rules
ja	グラフ規則

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
ja	次のルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
ja	次のルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Graph Rule
ja	グラフルールを作成

en	Disable Graph Rules
ja	グラフ規則

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
ja	次のルールを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
ja	次のルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Export Graph Rule
ja	グラフルールを作成

en	Export Graph Rules
ja	グラフ規則

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Graph Rule
ja	グラフの複製

en	Duplicate Graph Rules
ja	グラフの複製

en	Title Format:
ja	題名の書式:

en	Rule Selection [edit: %s]
ja	ルール選択[編集：％s]

en	Rule
ja	ルール名

en	Matching Devices
ja	マッチング装置

en	Matching Objects
ja	一致するオブジェクト

en	Rule Selection [new]
ja	ルール選択[new]

en	Device Selection Criteria
ja	デバイス選択基準

en	Graph Creation Criteria
ja	グラフ作成基準

en	SQL Debug Output
ja	デバッグ出力幅

en	Graph Rules
ja	グラフ規則

en	Data Query
ja	データ問合せ

en	Rule Name
ja	ルール名

en	The name of this rule.
ja	このルールの名前

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
ja	このルールの内部データベースID。デバッグや自動化を実行するのに役立ちます。

en	Graph Type
ja	グラフタイプ

en	No Graph Rules Found
ja	グラフルールが見つかりません

en	Change Network Settings
ja	設定を変更する

en	Discover Now
ja	今すぐ発見

en	Cancel Discovery
ja	検出をキャンセル

en	Manual
ja	手動

en	Daily
ja	毎日

en	Weekly
ja	毎週

en	Monthly
ja	毎月

en	Monthly on Day
ja	日に毎月

en	Import Network Discovery Rule from Local File
ja	ローカルファイルからの色のインポート

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Import Network Discovery Rule from Text
ja	ネットワーク探索範囲[新規]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テンプレートデータをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Cacti has imported the following items:
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Network Discovery Rule
ja	新しいネットワーク探索範囲

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
ja	ネットワーク '％1！'の進行中の探索に対して探索を再開できません

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
ja	無効なネットワーク '％1！'の検出を実行できません

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
ja	エラー：曜日を指定しなければなりません。ネットワーク％s！を無効にしています。

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
ja	エラー：月と月の日の両方を指定しなければなりません。ネットワーク％sを無効にしています。

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
ja	エラー：月、週の週、および曜日を指定する必要があります。ネットワーク％sを無効にしています。

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
ja	エラー：ネットワーク '％s'は無効です。

en	Update this Field
ja	このフィールドを更新する

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
ja	次のネットワークを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
ja	次のネットワークを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Network
ja	色を削除

en	Delete Networks
ja	ネットワーク

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
ja	次のネットワークを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
ja	次のネットワークを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Network
ja	ユーザーを無効にする

en	Disable Networks
ja	ユーザーを無効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
ja	次のネットワークを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
ja	次のネットワークを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Network
ja	レポートを有効にする

en	Enable Networks
ja	レポートを有効にする

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
ja	[続行]をクリックして次のネットワークを見つけます。

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
ja	[続行]をクリックして次のネットワークを見つけます。

en	Discover Network
ja	今すぐ発見

en	Discover Networks
ja	今すぐ発見

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
ja	プラグインを有効にする

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
ja	進行中のネットワーク探索をキャンセルするには、[続行]をクリックします。

en	Cancel Network Discovery
ja	検出をキャンセル

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
ja	[続行]をクリックして次のネットワークを見つけます。

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
ja	[続行]をクリックして次のネットワークを見つけます。

en	Export Network
ja	ネットワーク

en	Export Networks
ja	色をエクスポート

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Network
ja	サイトを複製します

en	Duplicate Networks
ja	サイトを複製します

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
ja	パスワードの変更

en	Change Networks
ja	ネットワーク

en	SNMP Get

en	General Settings
ja	一般設定

en	Name
ja	名前

en	Give this Network a meaningful name.
ja	このネットワークにわかりやすい名前を付けます。

en	New Network Discovery Range
ja	新しいネットワーク探索範囲

en	Data Collector
ja	データコレクター

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
ja	このデバイスからデータを収集するために使用するCacti Data Collector / Pollerを選択します。

en	Associated Site
ja	関連サイト

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
ja	あなたが発見したデバイスを関連付けるサボテンサイトを選択してください。

en	Subnet Range
ja	サブネット範囲

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
ja	有効なネットワーク範囲をカンマで区切って入力してください。 IPアドレス、192.168.1.0 / 24や192.168.1.0 / 255.555.255.0などのネットワーク範囲、または192.168。*。*などのワイルドカードを使用できます。

en	IP Addresses to Ignore
ja	IPアドレス

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
ja	総IPアドレス

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
ja	このネットワーク範囲内のアドレス可能なIPアドレスの合計。

en	Alternate DNS Servers
ja	代替DNSサーバー

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
ja	DNS解決に使用する代替DNSサーバーのスペース区切りリスト。空白の場合は、ポーラーOSがDNS名の解決に使用されます。

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
ja	DNSサーバーのIPまたはFQDNを入力してください

en	Discovery Threads
ja	ディスカバリースレッド

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
ja	このネットワーク範囲を検出するために使用するスレッド数を定義します。

en	%d Thread
ja	％dスレッド

en	%d Threads
ja	％dスレッド

en	Run Limit
ja	実行制限

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
ja	実行制限を選択すると、検出プロセスは終了します。

en	%d Minute
ja	％d分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	Enable this Network Range.
ja	このネットワーク範囲を有効にします。

en	Enable NetBIOS
ja	NetBIOSを有効にする

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
ja	NetBIOSを使用して、稼働中のホストのホスト名を解決しようとします。

en	Automatically Add to Cacti
ja	自動的にサボテンに追加

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
ja	SNMPを使用して到達可能で、デバイスルールに一致する新しく検出されたデバイスについては、それらをCactiに追加します。

en	Allow same sysName on different hosts
ja	異なるホストで同じsysNameを許可する

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
ja	デバイスを検出するときに、重複したsysnameを異なるホストに追加できるように

en	Rerun Data Queries
ja	データクエリを再実行

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
ja	以前にCactiに追加された装置が見つかった場合は、そのデータ照会を再実行してください。

en	Discovery Timing
ja	発見のタイミング

en	Schedule Type
ja	スケジュールの種類

en	Define the collection frequency.
ja	収集頻度を定義します。

en	Starting Date/Time
ja	開始日/時間

en	What time will this Network discover item start?
ja	このネットワーク発見アイテムは何時から始まりますか？

en	Rerun Every
ja	すべてを再実行

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
ja	Xごとにこのネットワーク範囲のディスカバリーを再実行してください。

en	Days of Week
ja	毎週の指定日

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
ja	このネットワーク範囲は、何曜日に検出されますか。

en	Sunday
ja	日曜日

en	Monday
ja	月曜日

en	Tuesday
ja	火曜日

en	Wednesday
ja	水曜日

en	Thursday
ja	木曜日

en	Friday
ja	金曜日

en	Saturday
ja	土曜日

en	Months of Year
ja	年の月

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
ja	このネットワーク範囲が検出されるのは、その年の何月ですか。

en	January
ja	1月

en	February
ja	2月

en	March
ja	3月

en	April
ja	4月

en	May
ja	5月

en	June
ja	6月

en	July
ja	7月

en	August
ja	8月

en	September
ja	9月

en	October
ja	10月

en	November
ja	11月

en	December
ja	12月

en	Days of Month
ja	日

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ja	このネットワーク範囲は今月何日に発見されますか。

en	Last
ja	最後

en	Week(s) of Month
ja	月の週

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ja	このネットワーク範囲は今週の何曜日に発見されますか

en	First
ja	最初

en	Second
ja	秒

en	Third
ja	3

en	Day(s) of Week
ja	曜日

en	Notification Settings
ja	通知設定

en	Notification Enabled
ja	通知が有効になりました

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
ja	チェックした場合、オートメーションネットワークがスキャンされると、レポートが通知Eメールアカウントに送信されます。

en	Notification Email
ja	入金通知メールの送信先

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
ja	通知Eメールの送信先として使用されるEメールアカウント。

en	Notification From Name
ja	名前からの通知

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
ja	通知Eメールの送信者名として使用されるEメールアカウント名。空白のままにした場合、Cactiは指定されていればデフォルトのAutomation Notification Nameを使用し、そうでなければCactiシステムのデフォルトのEメール名を使用します

en	Notification From Email Address
ja	電子メールアドレスからの通知

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
ja	通知Eメールの送信者Eメールとして使用されるEメールアドレス。空白のままにすると、Cactiは指定されていればデフォルトのオートメーション通知Eメールアドレスを使用し、そうでなければCactiシステムのデフォルトEメールアドレスを使用します

en	Reachability Settings
ja	到達可能性の設定

en	SNMP Options
ja	SNMPオプション

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
ja	このネットワーク範囲の検出に使用するSNMPオプションを選択します。

en	Ping Method
ja	ping方法

en	The type of ping packet to send.
ja	送信するpingパケットの種類。

en	Ping Port
ja	pingポート

en	TCP or UDP port to attempt connection.
ja	接続を試みるTCPまたはUDPポート。

en	Ping Timeout Value
ja	Ping のタイムアウト値

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
ja	ホストICMPおよびUDP pingに使用するタイムアウト値。このホストSNMPタイムアウト値は、SNMP pingに適用されます。

en	Ping Retry Count
ja	ping再試行回数

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
ja	最初の失敗後、失敗するまでにCactiが試みるpingの再試行回数。

en	Select the days(s) of the week
ja	曜日を選択してください

en	Select the month(s) of the year
ja	年の月を選択してください

en	Select the day(s) of the month
ja	月の日を選択してください

en	Select the week(s) of the month
ja	月の週を選択してください

en	Select the day(s) of the week
ja	曜日を選択してください

en	every X Days
ja	X日ごと

en	every X Weeks
ja	X週間ごと

en	every X Days.
ja	X日ごとに。

en	every X.
ja	すべてのX。

en	every X Weeks.
ja	X週間ごと。

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ja	ネットワーク探索範囲[編集：％s]

en	Network Discovery Range [new]
ja	ネットワーク探索範囲[新規]

en	Network Filters
ja	ネットワークフィルタ

en	Networks
ja	ネットワーク

en	Network Name
ja	ネットワーク名

en	Schedule
ja	スケジュール

en	Total IPs
ja	総IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
ja	このネットワークディスカバリーの現状

en	Progress
ja	進度

en	Pending/Running/Done
ja	保留中/実行中/完了

en	Up/SNMP Hosts
ja	Up / SNMPホスト

en	Threads
ja	スレッド

en	Last Runtime
ja	最後のランタイム

en	Next Start
ja	次のスタート

en	Last Started
ja	最後に始めた

en	Running
ja	実行中

en	Idle
ja	待機

en	Never
ja	決して

en	No Networks Found
ja	ネットワークが見つかりません

en	Refresh
ja	更新

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	Clear Filtered
ja	クリアフィルター

en	Import Networks
ja	色をインポート

en	Import SNMP Options from Local File
ja	ローカルファイルからの色のインポート

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Import SNMP Options from Text
ja	テキストからテンプレートをインポート

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テンプレートデータをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import SNMP Options
ja	SNMPオプション

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete SNMP Option
ja	SNMPオプション項目の削除

en	Delete SNMP Options
ja	SNMPオプション項目の削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Duplicate SNMP Option
ja	SNMPオプション項目の削除

en	Duplicate SNMP Options
ja	SNMPオプション項目の削除

en	Name Format:
ja	名前の形式

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
ja	次のSNMPオプションを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Export SNMP Option
ja	SNMPオプション

en	Export SNMP Options
ja	SNMPオプション

en	SNMP Options has been Duplicated.
ja	自動化SNMPオプション

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
ja	自動化アイテムが存在しません。複製できません。

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
ja	[続行]をクリックして、次のSNMPオプション項目を削除します。

en	SNMP Option:
ja	SNMPオプション

en	SNMP Version: %s
ja	SNMPバージョン： ％s

en	SNMP Community/Username: %s
ja	SNMPコミュニティ/ユーザー名： ％s

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Remove SNMP Item
ja	SNMPアイテムを削除する

en	SNMP Options [edit: %s]
ja	SNMPオプション[編集：％s]

en	SNMP Options [new]
ja	SNMPオプション[new]

en	Sequence
ja	配列

en	Sequence of Item.
ja	項目のシーケンス

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ja	SNMPオプションセット[編集：％s]

en	SNMP Option Set [new]
ja	SNMPオプションセット[new]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
ja	このSNMPオプションセットの名前を入力してください。

en	Item
ja	項目

en	Version
ja	バージョン

en	Community
ja	コミュニティ

en	Port
ja	ポート

en	Timeout
ja	タイムアウト

en	Retries
ja	再試行

en	Max OIDS
ja	最大OIDS

en	Auth Username
ja	認証ユーザー名

en	Auth Password
ja	認証パスワード

en	Auth Protocol
ja	認証プロトコル

en	Priv Passphrase
ja	特権パスフレーズ

en	Priv Protocol
ja	特権プロトコル

en	Context
ja	属性

en	Action
ja	アクション

en	Item#%d
ja	商品番号％d

en	none
ja	なし

en	Move Down
ja	下へ

en	Move Up
ja	上へムーブ

en	No SNMP Items
ja	SNMP項目なし

en	Delete SNMP Option Item
ja	SNMPオプション項目の削除

en	SNMP Rules
ja	SNMPルール

en	SNMP Option Sets
ja	SNMPオプションセット

en	SNMP Option Set
ja	SNMPオプションセット

en	Networks Using
ja	ネットワーク

en	SNMP Entries
ja	SNMPエントリ

en	V1 Entries
ja	V1エントリー

en	V2 Entries
ja	V2エントリー

en	V3 Entries
ja	V3エントリー

en	No SNMP Option Sets Found
ja	SNMPオプションセットが見つかりません

en	Import Device Rules from Local File
ja	ローカルファイルからテンプレートをインポート

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Import Device Rules from Text
ja	テキストからテンプレートをインポート

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テンプレートデータをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Cacti has Imported the following Device Rules
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Device Rules
ja	プレビュー結果をインポート

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Device Rule
ja	デバイスを削除

en	Delete Device Rules
ja	デバイスを削除

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
ja	次のデバイスを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Export Device Rule
ja	エクスポートデバイス

en	Export Device Rules
ja	エクスポートデバイス

en	Unknown
ja	不明

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
ja	次のグラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてデバイステンプレートから関連付けを解除します。

en	Graph Rule Name: '%s'
ja	グラフ名：％s

en	Remove Graph Rule
ja	グラフルールを作成

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
ja	このデバイスから生成されたグラフの総数。

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
ja	[続行]をクリックして、以下のデータクエリを削除します。

en	Tree Rule Name: '%s'
ja	ツリールール項目

en	Remove Tree Rule
ja	ツリールール

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
ja	Cacti 設定

en	Device Template
ja	デバイステンプレート

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
ja	デバイスを照合するデバイステンプレートを選択します。

en	Availability Method
ja	可用性の方法

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
ja	検出されたデバイスに使用する可用性方法を選択します。

en	System Description Match
ja	システム記述の一致

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ja	これは、この自動化テンプレートとペアにするためにデバイスのsysDescr文字列と照合される一意の文字列です。任意のSQL Where式に加えて、任意のPerl正規表現を使用できます。

en	System Name Match
ja	システム名の一致

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ja	これは、この自動化テンプレートとペアにするためにデバイスのsysName文字列と照合される一意の文字列です。任意のSQL Where式に加えて、任意のPerl正規表現を使用できます。

en	System OID Match
ja	システムOIDの一致

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ja	これは、この自動化テンプレートとペアにするためにデバイスのsysOid文字列と照合される一意の文字列です。任意のSQL Where式に加えて、任意のPerl正規表現を使用できます。

en	Device Creation Defaults
ja	デバイスデフォルト

en	Device Description Pattern
ja	デバイスの説明

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
ja	チェックした場合、オートメーションネットワークがスキャンされると、レポートが通知Eメールアカウントに送信されます。

en	Device Rules [edit: %s]
ja	端末[編集：％s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
ja	[削除済みテンプレート]の自動化テンプレート

en	Device Rules [new]
ja	デバイステンプレート[new]

en	Associated Graph Rules
ja	関連グラフ項目

en	Graph Rule Name
ja	グラフテンプレート名

en	Actions
ja	操作

en	No Associated Graph Rules
ja	関連グラフ項目

en	Add Graph Rule
ja	グラフ規則

en	Add
ja	追加

en	Add Graph Rule to Device Rule
ja	グラフテンプレートをデバイスに追加

en	Associated Tree Rules
ja	関連グラフ項目

en	Tree Rule Name
ja	ルール名

en	Exit On Match
ja	システムOIDの一致

en	No Associated Tree Rules
ja	連想データ照会

en	Add Tree Rule
ja	ツリールール

en	Add Tree Rule to Device Rule
ja	デバイステンプレートへのデータクエリの追加

en	Delete Item from Device Rule
ja	デバイステンプレートを削除

en	Device Rules
ja	デバイスルール

en	Template Name
ja	テンプレート名

en	System ObjectId Match
ja	システムObjectIdの一致

en	Order
ja	注文

en	Unknown Template
ja	未知のテンプレート

en	No Automation Device Templates Found
ja	自動化デバイステンプレートが見つかりません

en	Import Tree Rules from Local File
ja	ローカルファイルからテンプレートをインポート

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Import Tree Rules from Text
ja	テキストからテンプレートをインポート

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テンプレートデータをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Tree Rules
ja	プレビュー結果をインポート

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Tree Rule
ja	ツリーを削除

en	Delete Tree Rules
ja	ツリーを削除

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
ja	次のルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
ja	次のルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Tree Rule
ja	ルールを有効にします

en	Enable Tree Rules
ja	ルールを有効にします

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
ja	次のルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
ja	次のルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Tree Rule
ja	ツリールール

en	Disable Tree Rules
ja	ツリールール

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
ja	次のツリーを公開するには、[続行]をクリックしてください。

en	Export Tree Rule
ja	ツリールール

en	Export Tree Rules
ja	ツリールール

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Tree Rule
ja	サイトを複製します

en	Duplicate Tree Rules
ja	ツリールール

en	Created Trees
ja	作成された木

en	Don't Show
ja	非表示

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
ja	ツリールールの選択[編集：％s]

en	Tree Rules Selection [new]
ja	ツリールールの選択[new]

en	Object Selection Criteria
ja	オブジェクト選択基準

en	Tree Creation Criteria
ja	ツリー作成基準

en	Change Leaf Type
ja	葉の種類を変更

en	WARNING:
ja	警告:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
ja	グラフベースのオブジェクトのマッチング/作成をサポートしていないリーフタイプを "Device"に変更しています。

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
ja	リーフタイプを変更すると、無効なルールはすべて自動的に削除され、回復できなくなります。

en	Are you sure you wish to continue?
ja	本当に続行してもよろしいですか ?

en	Tree Rules
ja	ツリールール

en	Hook into Tree
ja	木に引っ掛ける

en	At Subtree
ja	サブツリーで

en	This Type
ja	タイプ

en	Using Grouping
ja	グループ化を使用する

en	ROOT
ja	根(植物)

en	No Tree Rules Found
ja	ツリールールが見つかりません

en	Cacti System Warning
ja	サボテンシステム警告

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
ja	警告：サボテンデーモンPID [

en	Cacti System Notice
ja	サボテンシステムユーティリティ

en	Notice: Cacti Daemon PID[
ja	注意：サボテンデーモンPID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
ja	次のCDEFを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
ja	次のCDEFを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete CDEF
ja	CDEFを削除

en	Delete CDEFs
ja	CDEFを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate CDEF
ja	CDEFが重複しています

en	Duplicate CDEFs
ja	CDEFが重複しています

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
ja	次のCDEFアイテムを削除するには、[続行]をクリックします。

en	CDEF Name: %s
ja	CDEF名：％s

en	Remove CDEF Item
ja	CDEFアイテムを削除

en	CDEF Preview
ja	CDEFプレビュー

en	CDEF Items [edit: %s]
ja	CDEFアイテム[編集：％s]

en	CDEF Item Type
ja	CDEF項目タイプ

en	Choose what type of CDEF item this is.
ja	これがCDEFアイテムの種類を選択してください。

en	CDEF Item Value
ja	CDEFアイテム値

en	Enter a value for this CDEF item.
ja	このCDEF項目の値を入力してください。

en	CDEF [edit: %s]
ja	CDEF [編集：％s]

en	CDEF [new]
ja	CDEF [新規]

en	CDEF Items
ja	CDEF 項目

en	Item Value
ja	アイテム値

en	Item #%d
ja	商品番号％d

en	Delete CDEF Item
ja	CDEFアイテムを削除

en	CDEFs
ja	CDEF

en	CDEF Name
ja	CDEF名

en	The name of this CDEF.
ja	この CDEF の名前です。

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ja	使用中のCDEFは削除できません。使用中は、グラフまたはグラフテンプレートによって参照されていると定義されます。

en	The number of Graphs using this CDEF.
ja	このCDEFを使用しているグラフの数。

en	Templates Using
ja	使用しているテンプレート

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
ja	このCDEFを使用しているグラフテンプレートの数。

en	No CDEFs
ja	CDEF

en	Highlights

en	Full
ja	フルネーム

en	Change Log [%s]
ja	ChangeLogLanguage

en	Version %s
ja	バージョン %s

en	Unnamed Color
ja	無名の色

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
ja	次の色を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
ja	次の色を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Color
ja	色を削除

en	Delete Colors
ja	色を削除

en	Import Colors
ja	色をインポート

en	Import Colors from Local File
ja	ローカルファイルからの色のインポート

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
ja	色情報を含むCSVファイルの場所を指定してください。

en	Select a File
ja	ファイルを選択

en	Overwrite Existing Data?
ja	既存のデータを上書きしますか？

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
ja	インポートプロセスで既存のデータを上書きすることを許可する必要がありますか？注意してください、これは古い行を削除することを意味するのではなく、重複行を更新するだけです。

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ja	既存の行を更新することを許可しますか？

en	Required File Format Notes
ja	必要なファイル形式

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ja	ファイルには、次の列見出しを持つヘッダー行が含まれている必要があります。

en	name - The Color Name
ja	name - カラーネーム

en	hex - The Hex Value
ja	hex - 16進値

en	Colors [edit: %s]
ja	色[編集：％s]

en	Colors [new]
ja	色[新しい]

en	Colors
ja	色

en	Named Colors
ja	Named Colors (名前のある色)

en	Export Colors
ja	色をエクスポート

en	Hex
ja	16進数

en	The Hex Value for this Color.
ja	この色の16進値。

en	Color Name
ja	色の名前

en	The name of this Color definition.
ja	このカラー定義の名前。

en	Named Color
ja	指定色

en	Is this color a named color which are read only.
ja	この色は読み取り専用の名前付きの色です。

en	Color
ja	色

en	The Color as shown on the screen.
ja	画面に表示される色

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
ja	使用中の色は削除できません。使用中は、グラフまたはグラフテンプレートのいずれかによって参照されていると定義されています。

en	The number of Graph using this Color.
ja	この色を使用しているグラフの数。

en	The number of Graph Templates using this Color.
ja	この色を使用しているグラフテンプレートの数。

en	No Colors Found
ja	色が見つかりません

en	Sync Aggregates
ja	集合体

en	Color Item
ja	カラーアイテム

en	Item # %d
ja	商品番号％d

en	No Items
ja	アイテム

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Color Template
ja	カラーテンプレートを削除

en	Delete Color Templates
ja	カラーテンプレートを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Color Template
ja	カラーテンプレートの複製

en	Duplicate Color Templates
ja	カラーテンプレートの複製

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
ja	次のカラーテンプレートの色を削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
ja	次のカラーテンプレートの色を削除するには、[続行]をクリックします。

en	Synchronize Color Template
ja	グラフをグラフテンプレートに同期させる

en	Synchronize Color Templates
ja	グラフをグラフテンプレートに同期させる

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
ja	次のカラーテンプレートの色を削除するには、[続行]をクリックします。

en	Color Name:
ja	カラー名：

en	Color Hex:
ja	カラー六角：

en	Remove Color Item
ja	カラーアイテムを削除

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
ja	カラーテンプレートアイテム[レポートアイテムを編集：％s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
ja	カラーテンプレートアイテム[新しいレポートアイテム：％s]

en	Color Template Items [new]
ja	カラーテンプレートアイテム[new]

en	Color Template Items [edit: %s]
ja	カラーテンプレートアイテム[編集：％s]

en	Delete Color Item
ja	カラーアイテムを削除

en	Color Template [edit: %s]
ja	カラーテンプレート[編集：％s]

en	Color Template [new]
ja	カラーテンプレート[new]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ja	カラーテンプレート '％s'には％d個の集約テンプレートがプッシュされ、％d個の非テンプレート集約がプッシュされました

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
ja	カラーテンプレート '％s'には、このカラーテンプレートを使用した集計テンプレートまたはグラフがありませんでした。

en	Color Templates
ja	カラーテンプレート

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
ja	使用中のカラーテンプレートは削除できません。使用中は、集約テンプレートによって参照されていると定義されています。

en	No Color Templates Found
ja	カラーテンプレートが見つかりません

en	Run Check
ja	実行チェック

en	Delete Check
ja	チェックを削除

en	Data Source debug started.
ja	データソースのデバッグ

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
ja	データソースデバッグは無効なデータソースIDを受け取りました。

en	All RRDfile repairs succeeded.
ja	RRDファイルの修復はすべて成功しました。

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
ja	1つ以上のRRDファイルの修復に失敗しました。エラーについてはCactiログを参照してください。

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
ja	修復後に自動データソースデバッグが再実行されています。

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
ja	データソース修復は無効なデータソースIDを受け取りました。

en	Data Source
ja	データソース

en	The Data Source to Debug
ja	デバッグするデータソース

en	User
ja	ユーザー

en	The User who requested the Debug.
ja	デバッグを要求したユーザー。

en	Started
ja	始めた

en	The Date that the Debug was Started.
ja	デバッグが開始された日付。

en	The Data Source internal ID.
ja	データソースの内部ID。

en	The Status of the Data Source Debug Check.
ja	データソースデバッグチェックのステータス。

en	Writable
ja	書き込み可能(R)

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
ja	データコレクタまたはWebサイトに書き込みアクセス権があるかどうかを確認します。

en	Exists
ja	存在

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
ja	データソースがポーラーキャッシュにあるかどうかを確認します。

en	Active
ja	操作

en	Determines if the Data Source is Enabled.
ja	データソースが有効かどうかを判断します。

en	RRD Match
ja	RRDマッチ

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
ja	RRDファイルがデータソーステンプレートと一致するかどうかを確認します。

en	Valid Data
ja	有効データ

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
ja	RRDファイルが最新のDataになっているかどうかを確認します。

en	RRD Updated
ja	RRDが更新されました

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
ja	RRDファイルが正しく書き込まれたかどうかを確認します。

en	Issues
ja	イシュー

en	Summary of issues found for the Data Source.
ja	データソースについて見つかった要約の問題。

en	Data Sources
ja	データソース

en	Not Debugging
ja	デバッキング

en	No Checks
ja	銀行振り込み

en	Not Found
ja	みつかりません

en	Not Checked Yet
ja	チェックなし

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
ja	問題が見つかりました！ RRDファイルの更新待ち

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
ja	頭文字が見つかりません！ RRDファイルの更新待ち

en	Waiting on analysis and RRDfile update
ja	RRDファイルは更新されましたか？

en	RRDfile Owner
ja	RRDファイルの所有者

en	Website runs as
ja	ウェブサイトは

en	Poller runs as
ja	ポーラーは

en	Is RRA Folder writeable by poller?
ja	RRAフォルダーはポーラーによって書き込み可能ですか？

en	Is RRDfile writeable by poller?
ja	RRDfileはポーラーによって書き込み可能ですか？

en	Does the RRDfile Exist?
ja	RRDファイルは存在しますか？

en	Is the Data Source set as Active?
ja	データソースはアクティブに設定されていますか？

en	Did the poller receive valid data?
ja	ポーラーは有効なデータを受信しましたか？

en	Was the RRDfile updated?
ja	RRDファイルは更新されましたか？

en	First Check TimeStamp
ja	ファーストチェックタイムスタンプ

en	Second Check TimeStamp
ja	セカンドチェックタイムスタンプ

en	Were we able to convert the title?
ja	タイトルを変換できましたか？

en	Data Source matches the RRDfile?
ja	データソースはポーリングされませんでした

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
ja	データソーストラブルシューター[％s]

en	Refresh Now
ja	更新

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
ja	データソーストラブルシューター[％s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
ja	データソーストラブルシューター[％s]

en	Rerun Analysis
ja	再解析

en	Check
ja	チェック

en	Value
ja	値

en	Results
ja	結果

en	<not set>
ja	未設定

en	Data Source Repair Recommendations
ja	データソースフィールド

en	Issue
ja	問題

en	For attribute '%s', issue found '%s'
ja	属性 '％s'の場合、問題により '％s'が見つかりました

en	Apply Suggested Fixes
ja	推奨名を再適用

en	Repair Steps [ %s ]
ja	修復手順[％s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
ja	修復手順[コマンドラインから修正を実行]

en	Command
ja	コマンド

en	Waiting on Data Source Check to Complete
ja	データソースチェックが完了するのを待機しています

en	All Devices
ja	すべてのデバイス

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
ja	データソーストラブルシューター[％s]

en	No Device
ja	デバイスがありません

en	Delete All Checks
ja	チェックを削除

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
ja	プロフィール

en	All
ja	すべて

en	Failed
ja	失敗

en	Debugging
ja	デバッキング

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
ja	次のデータ入力方法を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
ja	次のデータ入力方法を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Data Input Method
ja	データ入力方法の削除

en	Delete Data Input Methods
ja	データ入力方法の削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
ja	次のデータ入力方法を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
ja	次のデータ入力方法を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Data Input Method
ja	データ入力方法の削除

en	Duplicate Data Input Methods
ja	データ入力方法の削除

en	Input Name:
ja	入力名：

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
ja	[続行]をクリックして、次のデータ入力フィールドを削除します。

en	Field Name: %s
ja	フィールド名：％s

en	Friendly Name: %s
ja	フレンドリ名：％s

en	Remove Data Input Field
ja	データ入力フィールドを削除

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
ja	このスクリプトには入力値がないように見えるため、追加するものはありません。

en	Output Fields [edit: %s]
ja	出力フィールド[編集：％s]

en	Output Field
ja	出力フィールド

en	Input Fields [edit: %s]
ja	入力フィールド[編集：％s]

en	Input Field
ja	入力フィールド

en	Data Input Method [edit: %s]
ja	データ入力方法[編集：％s]

en	Data Input Method [new]
ja	データ入力方法[new]

en	SNMP Query
ja	SNMPクエリ

en	Script Query
ja	スクリプトクエリ

en	Script Server Query
ja	スクリプトサーバー

en	White List Verification Succeeded.
ja	ホワイトリストの検証に成功しました。

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ja	ホワイトリストの検証に失敗しました。修正するためにCLIスクリプトinput_whitelist.phpを実行してください。

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ja	入力文字列がホワイトリストに存在しません。修正するためにCLIスクリプトinput_whitelist.phpを実行してください。

en	Input Fields
ja	入力項目

en	Friendly Name
ja	フレンドリーな名前

en	Field Order
ja	項目の並び順

en	(Not In Use)
ja	ユーザー名は既に使用されています。

en	No Input Fields
ja	入力項目

en	Output Fields
ja	出力項目

en	Update RRA
ja	RRAを更新する

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
ja	データソースが存在する場合、出力フィールドは削除できません

en	No Output Fields
ja	出力項目

en	Delete Data Input Field
ja	データ入力フィールドの削除

en	Data Input Methods
ja	データの入力方法

en	Input Methods
ja	データの入力方法

en	Data Input Name
ja	データ入力名

en	The name of this Data Input Method.
ja	このデータ入力方式の名前。

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
ja	このデータテンプレートの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
ja	使用中のデータ入力は削除できません。使用中は、データソースまたはデータテンプレートのいずれかによって参照されていると定義されています。

en	Data Sources Using
ja	使用しているデータソース

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
ja	このデータ入力方式を使用するデータソースの数。

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
ja	このデータ入力方法を使用するデータテンプレートの数。

en	Data Input Method
ja	データの入力方法

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
ja	このデータ入力方式に関する情報を収集するために使用される方式。

en	No Data Input Methods Found
ja	データ入力方法が見つかりません

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ja	次のデータクエリを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
ja	次のデータクエリを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Data Query
ja	データ削除クエリ

en	Delete Data Queries
ja	データ削除クエリ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
ja	次のデータクエリを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Data Query
ja	データ削除クエリ

en	Duplicate Data Queries
ja	データソースプロファイルの重複

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
ja	[続行]をクリックして、次のデータクエリグラフの関連付けを削除します。

en	Graph Name: %s
ja	グラフ名：％s

en	Remove Data Query Graph Template
ja	グラフテンプレートに変換

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ja	関連付けられたグラフ/データテンプレート[編集：％s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
ja	関連付けられたグラフ/データテンプレート[編集：％s]

en	Associated Data Templates
ja	関連データテンプレート

en	Data Template - %s
ja	データテンプレート - ％s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
ja	このグラフテンプレートの左側にデータテンプレートデータソースが必要な場合は、正しいXML出力列を選択してからマッピングを有効にするか、ここでチェックまたは切り替えます。

en	Suggested Values - Graphs
ja	推奨値 - グラフ

en	Equation
ja	等号

en	No Suggested Values Found
ja	推奨値が見つかりません

en	Field Name
ja	フィールド名

en	Suggested Value
ja	推奨値

en	Add Graph Title Suggested Name
ja	グラフタイトルを追加

en	Suggested Values - Data Sources
ja	推奨値 - データソース

en	Add Data Source Name Suggested Name
ja	データソース名を追加する

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
ja	データクエリ[編集：％s]

en	Data Queries [new]
ja	データクエリ[new]

en	Successfully located XML file
ja	正常に配置されたXMLファイル

en	Could not locate XML file.
ja	XMLファイルが見つかりませんでした。

en	Associated Graph Templates
ja	関連グラフテンプレート

en	Graph Template Name
ja	グラフテンプレート名

en	Mapping ID
ja	マッピングID

en	Association Read Only until XML file located
ja	XMLファイルが見つかるまで関連付けは読み取り専用

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
ja	グラフを含むマップグラフテンプレートは読み取り専用です

en	No Graph Templates Defined.
ja	グラフテンプレートが定義されていません。

en	Delete Associated Graph
ja	関連付けられたグラフを削除

en	Data Queries
ja	データ問合せ

en	Data Query Name
ja	データ照会名

en	The name of this Data Query.
ja	この問い合わせの名前です。

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
ja	このグラフテンプレートの内部ID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ja	使用中のデータクエリは削除できません。使用中は、グラフまたはグラフテンプレートのいずれかによって参照されていると定義されます。

en	The number of Graphs using this Data Query.
ja	このデータクエリを使用しているグラフの数。

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
ja	このデータクエリを使用しているグラフテンプレートの数。

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
ja	このデータクエリに関連付けられたデータソースのデータを収集するために使用されるデータ入力メソッド

en	No Data Queries Found
ja	データクエリが見つかりません

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
ja	次のデータソースプロファイルを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
ja	次のデータソースプロファイルを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Data Source Profile
ja	データソースプロファイルを削除する

en	Delete Data Source Profiles
ja	データソースプロファイルを削除する

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
ja	次のデータソースプロファイルを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
ja	次のデータソースプロファイルを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Duplicate Data Source Profile
ja	データソースプロファイルの重複

en	Duplicate Data Source Profiles
ja	データソースプロファイルの重複

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
ja	1つ以上のRRDファイルの修復に失敗しました。エラーについてはCactiログを参照してください。

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
ja	[続行]をクリックして、次のデータソースプロファイルRRAを削除します。

en	Profile Name: %s
ja	プロファイル名：％s

en	Remove Data Source Profile RRA
ja	データソースプロファイルRRAを削除します。

en	Each Insert is New Row
ja	各挿入は新しい行です

en	(Some Elements Read Only)
ja	（一部の要素は読み取り専用）

en	RRA [edit: %s %s]
ja	RRA [編集：％s％s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ja	データソースプロファイル[編集：％s]

en	Data Source Profile [new]
ja	データソースプロファイル[new]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
ja	データソースプロファイルRRA（保存を押してタイムスパンを更新する）

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
ja	データソースプロファイルRRA（読み取り専用）

en	Data Retention
ja	データ保持

en	Graph Timespan
ja	グラフタイムスパン

en	Steps
ja	ステップ

en	Rows
ja	行

en	Select Consolidation Function(s)
ja	連結機能の選択

en	Delete Data Source Profile Item
ja	データソースプロファイル項目の削除

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ja	データソースごとの％s KBおよびヘッダーの％sバイト

en	%s KBytes per Data Source
ja	データソースあたり％sキロバイト

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
ja	%d 年

en	1 Year
ja	1年

en	%d Month
ja	%d ヶ月間の

en	%d Months
ja	%d ヶ月間の

en	%d Week
ja	%d 週間の

en	%d Weeks
ja	%d 週間の

en	%d Day
ja	%d 日間

en	%d Days
ja	%d 日

en	1 Hour
ja	1時間

en	Data Source Profiles
ja	データソースプロファイル

en	Profiles
ja	プロフィール

en	Has Data Sources
ja	データソースがあります

en	Data Source Profile Name
ja	データソースプロファイル名

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
ja	これはすべての新しいデータテンプレートのデフォルトのプロファイルですか？

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
ja	使用中のプロファイルは削除できません。使用中は、データソースまたはデータテンプレートによって参照されていると定義されています。

en	Read Only
ja	読み取り専用

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
ja	データソースによって使用されているプロファイルは、今のところ読み取り専用になります。

en	Poller Interval
ja	ポーラー間隔

en	The Polling Frequency for the Profile
ja	プロファイルのポーリング頻度

en	Heartbeat
ja	ハートビート

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
ja	データが不明として保存されるまでの有効データなしの時間（秒）

en	The number of Data Sources using this Profile.
ja	このプロファイルを使用しているデータソースの数。

en	The number of Data Templates using this Profile.
ja	このプロファイルを使用しているデータテンプレートの数。

en	No Data Source Profiles Found
ja	データソースプロファイルが見つかりません

en	Change Device
ja	デバイスを変更

en	Reapply Suggested Names
ja	推奨名を再適用

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
ja	次のデータソースを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
ja	次のデータソースを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Delete Data Source
ja	データソースを削除

en	Delete Data Sources
ja	データソースを削除

en	The following Graph is using this Data Source.
ja	次のグラフはこれらのデータソースを使用しています。

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graph is using these Data Sources.
ja	次のグラフはこれらのデータソースを使用しています。

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	Leave the Graph Untouched
ja	<strong>グラフを</strong>そのままにしておきます。

en	Leave all Graphs untouched.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
ja	このデータソースを参照しているすべての<strong>グラフ項目</strong>を削除します。

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
ja	このデータソースを参照しているすべての<strong>グラフ</strong>を削除します。

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
ja	次のデータソースを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
ja	次のデータソースを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Data Source
ja	データソースを無効にする

en	Disable Data Sources
ja	データソースを無効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
ja	次のデータソースを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
ja	次のデータソースを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Data Source
ja	データソースを有効にする

en	Enable Data Sources
ja	データソースを有効にする

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
ja	次のデータソースを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
ja	次のデータソースを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Change Device for Data Source
ja	データソースプロファイルの変更

en	Change Device for Data Sources
ja	デバイス設定を変更する

en	New Device:
ja	新しい装置

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
ja	[続行]をクリックして、提案された名前を次のデータソースに再適用します。

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
ja	[続行]をクリックして、提案された名前を次のデータソースに再適用します。

en	Reapply Suggested Names for Data Source
ja	推奨される名前をデータソースに再適用する

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
ja	推奨される名前をデータソースに再適用する

en	Custom Data [data input: %s]
ja	カスタムデータ[データ入力：％s]

en	(From Device: %s)
ja	（端末から：％s）

en	(From Data Template)
ja	（データテンプレートから）

en	Nothing Entered
ja	何も入力されていません

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
ja	選択したデータ入力ソースに入力フィールドがありません

en	Data Template Selection [edit: %s]
ja	データテンプレートの選択[編集：％s]

en	Data Template Selection [new]
ja	データテンプレートの選択[new]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
ja	データソースデバッグモードをオフにします。

en	Turn On Data Source Debug Mode.
ja	データソースデバッグモードをオンにします。

en	Turn Off Data Source Info Mode.
ja	データソース情報モードをオフにします。

en	Turn On Data Source Info Mode.
ja	データソース情報モードをオンにします。

en	Edit Graph: '%s'.
ja	グラフテンプレートを編集します。

en	Edit Device.
ja	デバイスを編集します。

en	Edit Data Template.
ja	データテンプレートを編集します。

en	Disable Data Source.
ja	データソースを無効にする

en	Enable Data Source.
ja	データソースを有効にする

en	Selected Data Template
ja	選択したデータテンプレート

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ja	このデータテンプレートに付けられた名前。グラフテンプレートは100％互換のグラフテンプレートにしか変更できないため、同一のデータソースが含まれることになります。

en	Device
ja	デバイス

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
ja	このデータソースが属するデバイスを選択してください。

en	Supplemental Data Template Data
ja	補足データテンプレートデータ

en	Data Source Fields
ja	データソースフィールド

en	Data Source Item Fields
ja	データソース項目のフィールド

en	Custom Data
ja	カスタム色

en	Data Source Item %s
ja	データソースアイテム％s

en	New
ja	新規

en	Data Source Debug
ja	データソースのデバッグ

en	RRDtool Tune Info
ja	RRDツールチューン情報

en	External
ja	外部ソース

en	1 Minute
ja	1分

en	Data Sources [ All Devices ]
ja	データソース[デバイスなし]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
ja	データソース[デバイスなし]

en	Data Sources [ %s ]
ja	データソース[％s]

en	Bad Indexes
ja	インデックス

en	Note that this query may take some time to run.
ja	このクエリの実行には時間がかかる場合があることに注意してください。

en	Orphaned
ja	孤児

en	Data Source Name
ja	データソース名

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ja	このデータソースの名前。通常はデータテンプレート定義からプログラムで生成されます。

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
ja	このデータソースの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
ja	このデータクエリを使用しているグラフテンプレートの数。

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
ja	このデータソースについてデータが収集される頻度。

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
ja	このデータソースがグラフで使用されなくなった場合は、削除できます。

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
ja	このデータソースについてデータが収集されるかどうか。データテンプレートレベルで制御されます。

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
ja	このデータソースが基づいていたデータテンプレート。

en	Damaged Data Source Name
ja	データソース名

en	No Data Sources Found
ja	データソースが見つかりません

en	No Graphs
ja	グラフ

en	Aggregates
ja	総計

en	No Aggregates
ja	総計

en	Change Profile
ja	プロファイルを変更(G)

en	Field "%s" is missing an Output Field
ja	フィールド "%s"に出力フィールドがありません

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Data Template
ja	データテンプレートの削除

en	Delete Data Templates
ja	データテンプレートの削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Data Template
ja	データテンプレートの複製

en	Duplicate Data Templates
ja	データテンプレートの複製

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Change Profile for Data Template
ja	新規グラフテンプレートを変更する

en	Change Profile for Data Templates
ja	新規グラフテンプレートを変更する

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
ja	注：この変更は将来のデータソースにのみ影響し、既存のデータソースを変更することはありません。

en	New Data Source Profile:
ja	新しいデータソースプロファイル

en	Data Templates [edit: %s]
ja	データテンプレート[編集：％s]

en	Edit Data Input Method.
ja	データ入力方法を編集します。

en	Data Templates [new]
ja	データテンプレート[new]

en	This field is always templated.
ja	このフィールドは常にテンプレート化されています。

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
ja	データソースの作成中にユーザーが右側の値を上書きできるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

en	Data Templates in use can not be modified
ja	使用中のデータテンプレートは変更できません

en	Data Source Item [%s]
ja	データソース項目[％s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ja	この値は、デバイスから派生した値か、重要なデータデータクエリの関連付けを追跡する特別なデータクエリオブジェクトのいずれかであるため、無効になっています。

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ja	この値はデバイスから取得され、読み取り専用であるため、無効になっています。

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ja	このフィールドが空白のままの場合、値はデバイスから取得されます。

en	Custom Data Warning Message
ja	カスタムデータ[データ入力：％s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
ja	警告：データ損失が発生する可能性があります

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ja	このチェックボックスをオフにしてからデータテンプレートを保存すると、このデータテンプレートに基づく既存のデータソースはカスタムデータを失います。これにより、データ収集とグラフが破損する可能性があります

en	Data Templates
ja	データテンプレート

en	Data Template Name
ja	データテンプレート名

en	The name of this Data Template.
ja	このデータテンプレートに名前を与えてください。

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
ja	このデータテンプレートの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
ja	使用中のデータテンプレートは削除できません。使用中は、データソースによって参照されていると定義されています。

en	The number of Data Sources using this Data Template.
ja	このデータテンプレートを使用しているデータソースの数。

en	Input Method
ja	インプットメソッド

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
ja	データをデータソースRRDファイルに入れるために使用される方法。

en	Profile Name
ja	プロフィール名

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
ja	このデータテンプレートのデフォルトのデータソースプロファイル。

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
ja	非アクティブデータテンプレートに基づくデータソースは、ポーラーの実行時に更新されません。

en	No Data Templates Found
ja	データテンプレートが見つかりません

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
ja	「続行」をクリックして、折りたたみGPRINTプリセットを削除します。

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
ja	「続行」をクリックして、折りたたみGPRINTプリセットを削除します。

en	Delete GPRINT Preset
ja	GPRINTプリセットを削除

en	Delete GPRINT Presets
ja	GPRINTプリセットを削除

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ja	GPRINTプリセット[編集：％s]

en	GPRINT Presets [new]
ja	GPRINTプリセット[new]

en	GPRINT Presets
ja	GPRINT プリセット

en	GPRINTs
ja	GPRINT

en	GPRINT Preset Name
ja	GPRINTプリセット名

en	The name of this GPRINT Preset.
ja	このGPRINTプリセットの名前。

en	Format
ja	フォーマット

en	The GPRINT format string.
ja	GPRINTフォーマット文字列

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ja	使用中のGPRINTは削除できません。使用中は、グラフまたはグラフテンプレートのいずれかによって参照されていると定義されます。

en	The number of Graphs using this GPRINT.
ja	このGPRINTを使用しているグラフの数。

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
ja	このGPRINTを使用しているグラフテンプレートの数。

en	No GPRINT Presets
ja	GPRINT プリセット

en	GRAPH DOES NOT EXIST
ja	グラフが存在しない

en	Viewing Graph
ja	グラフを見る

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
ja	グラフの詳細、ズーミングおよびデバッグユーティリティ

en	CSV Export
ja	知恵袋CSVエクスポート

en	Edit Graph Template
ja	グラフテンプレートを編集します。

en	Click to view just this Graph in Real-time
ja	クリックしてこのグラフだけをリアルタイムで表示

en	Utility View
ja	ユーティリティビュー

en	Graph Utility View
ja	グラフユーティリティビュー

en	Graph Source/Properties
ja	グラフのソース/プロパティ

en	Graph Data
ja	現在のグラフ項目のデータソース

en	RRDtool Graph Syntax
ja	RRDtoolグラフの構文

en	The Cacti Poller has not run yet.
ja	Cacti Pollerはまだ実行されていません。

en	Real-time has been disabled by your administrator.
ja	リアルタイムは管理者によって無効にされています。

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ja	イメージキャッシュディレクトリが存在しません。まずそれを作成して権限を設定してから、別のリアルタイムグラフを開いてみてください。

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ja	イメージキャッシュディレクトリは書き込み可能ではありません。権限を設定してから、別のリアルタイムグラフを開いてください。

en	Cacti Real-time Graphing
ja	サボテンリアルタイムグラフ

en	Thumbnails
ja	サムネイル

en	%d seconds left.
ja	％d秒残りました。

en	seconds left.
ja	残り秒。

en	Change Settings
ja	設定を変更する

en	Full Sync Graphs
ja	グラフの同期

en	Quick Sync Graphs
ja	グラフの同期

en	Cur:
ja	Cur：

en	Avg:
ja	平均：

en	Max:
ja	最大:

en	Min:
ja	最小:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ja	グラフテンプレート項目[グラフ編集：％s]

en	Data Template Filter
ja	データテンプレート項目

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ja	このフィルターは、[データソース]ドロップダウンに表示されるデータソースを制限します。

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ja	グラフテンプレート '%s'の同期により%s修復されました！

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ja	グラフテンプレート '%s'の同期の結果、修復は行われませんでした。

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Graph Template
ja	グラフテンプレートを削除

en	Delete Graph Templates
ja	グラフテンプレートを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Graph Template
ja	グラフテンプレートの複製

en	Duplicate Graph Templates
ja	グラフテンプレートの複製

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
ja	次のカラーテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Resize Graph Template
ja	新しいグラフテンプレート

en	Resize Graph Templates
ja	グラフテンプレート

en	Graph Height:
ja	グラフの高さ

en	Graph Width:
ja	グラフ幅

en	Image Format:
ja	画像の形式

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ja	グラフを次のグラフテンプレートと同期させるには、[続行]をクリックします。この機能は、複数のバージョンのグラフテンプレートに存在するグラフがあり、それらをすべて外観上共通にする場合に重要です。

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ja	グラフを次のグラフテンプレートと同期させるには、[続行]をクリックします。この機能は、複数のバージョンのグラフテンプレートに存在するグラフがあり、それらをすべて外観上共通にする場合に重要です。

en	Synchronize Graphs to Graph Template
ja	グラフをグラフテンプレートに同期させる

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
ja	グラフをグラフテンプレートに同期させる

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ja	グラフを次のグラフテンプレートと同期させるには、[続行]をクリックします。この機能は、複数のバージョンのグラフテンプレートに存在するグラフがあり、それらをすべて外観上共通にする場合に重要です。

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ja	グラフを次のグラフテンプレートと同期させるには、[続行]をクリックします。この機能は、複数のバージョンのグラフテンプレートに存在するグラフがあり、それらをすべて外観上共通にする場合に重要です。

en	Graph Template Items [edit: %s]
ja	グラフテンプレート項目[編集：％s]

en	Graph Item Inputs
ja	グラフ項目の入力

en	No Inputs
ja	入力なし

en	Graph Template [edit: %s]
ja	グラフテンプレート[編集：％s]

en	Graph Template [new]
ja	グラフテンプレート[new]

en	Graph Template Options
ja	グラフテンプレートのオプション

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
ja	グラフ作成中にユーザーが右側の値を上書きできるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

en	Graph Templates
ja	グラフテンプレート

en	VDEFs
ja	VDEF

en	The name of this Graph Template.
ja	このグラフテンプレートの名前。

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
ja	使用中のグラフテンプレートは削除できません。使用中は、グラフによって参照されていると定義されます。

en	The number of Graphs using this Graph Template.
ja	このグラフテンプレートを使用しているグラフの数。

en	Image Format
ja	画像の形式

en	The default image format for the resulting Graphs.
ja	結果のグラフのデフォルトの画像フォーマット。

en	The default size of the resulting Graphs.
ja	結果のグラフのデフォルトサイズ。

en	Vertical Label
ja	垂直のラベル

en	The vertical label for the resulting Graphs.
ja	結果のグラフの垂直方向のラベル。

en	No Graph Templates Found
ja	グラフテンプレートが見つかりません

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ja	グラフ項目の入力[グラフの編集：％s]

en	Associated Graph Items
ja	関連グラフ項目

en	Item #%s
ja	アイテム #%s

en	Graph Preview Filters
ja	グラフプレビューフィルタ

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
ja	[カスタムグラフリスト適用 - リストからのフィルタリング]

en	Graph List View Filters
ja	グラフリスト表示フィルタ

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
ja	[カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタ]

en	View
ja	表示

en	View Graphs
ja	グラフを表示する

en	Add to a Report
ja	レポートに追加

en	Report
ja	レポート

en	All Graphs & Templates
ja	すべてのグラフとテンプレート

en	Not Templated
ja	テンプレートなし

en	Graph Name
ja	グラフテンプレート名

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ja	このグラフのタイトル。通常は、グラフテンプレート定義または推奨命名規則からプログラム的に生成されます。タイトルの最大長は、設定 - >ビジュアルで制御します。

en	The device for this Graph.
ja	このグループの名前

en	Source Type
ja	送信元タイプ

en	The underlying source that this Graph was based upon.
ja	このグラフが基づいていた根本的な情報源。

en	Source Name
ja	ソース名

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
ja	このグラフが基づいていたグラフテンプレートまたはデータクエリ。

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
ja	プレビューモードでないときのこのグラフのサイズ。

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
ja	選択したグラフを追加するレポートを選択します。

en	Report Name
ja	レポート名

en	Timespan
ja	スパン

en	Align
ja	整列

en	Preview Mode
ja	プレビューモード

en	Add Selected Graphs to Report
ja	選択したグラフをレポートに追加

en	Ok
ja	OK

en	Title
ja	題名

en	Start Date
ja	開始日

en	End Date
ja	終了日

en	Step
ja	ステップ

en	Total Rows
ja	合計行

en	Graph ID
ja	グラフID

en	Host ID
ja	ホストID

en	Nth Percentile
ja	Nパーセンタイル

en	Summation
ja	シグマ

en	Date
ja	日付

en	Summary Details
ja	サマリー詳細

en	Download
ja	ダウンロード

en	Change Graph Template
ja	新規グラフテンプレートを変更する

en	Convert to Graph Template
ja	グラフテンプレートに変換

en	Apply Automation Rules
ja	自動化ルールを適用する

en	Create Aggregate Graph
ja	集約グラフを作成する

en	Create Aggregate from Template
ja	テンプレートから集計を作成

en	No Device -
ja	デバイスがありません

en	Created graph: %s
ja	作成したグラフ：％s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
ja	エラー：データソースが関連付けられていません。チェックテンプレート

en	Data Sources [No Device]
ja	データソース[デバイスなし]

en	Data Sources [%s]
ja	データソース[％s]

en	Data Template
ja	このデータテンプレートに名前を与えてください。

en	Graph Items [graph: %s]
ja	グラフ項目[グラフ：％s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
ja	このグラフアイテムに関連付けるデータソースを選択します。

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
ja	現在、選択されたレガシー集約に対して定義された集約テンプレートはありません。

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
ja	次のページを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Graph
ja	グラフを削除

en	Delete Graphs
ja	グラフを削除

en	The following Data Source is used by this Graph.
ja	以下のデータソースは、これらのグラフによって使用されています。

en	The following Data Sources are used by this Graph.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
ja	以下のデータソースは、これらのグラフによって使用されています。

en	The following Data Sources are used by these Graphs.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
ja	他の場所で使用されていないこれらのグラフによって参照されているすべてのデータソースを削除します。

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.

en	Leave the Data Source untouched.
ja	データソースには手を加えないでください。

en	Leave the Data Sources untouched

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ja	グラフテンプレートを選択し、[続行]をクリックして次のグラフのグラフテンプレートを変更します。互換性のあるグラフテンプレートのみが表示されることに注意してください。互換性は、同一のデータソースを持つものによって識別されます。

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ja	グラフテンプレートを選択し、[続行]をクリックして次のグラフのグラフテンプレートを変更します。互換性のあるグラフテンプレートのみが表示されることに注意してください。互換性は、同一のデータソースを持つものによって識別されます。

en	New Graph Template:
ja	新しいグラフテンプレート

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Graph
ja	グラフの複製

en	Duplicate Graphs
ja	グラフの複製

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
ja	次の集計グラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Convert Graph to Template
ja	グラフテンプレートに変換

en	Convert Graphs to Templates
ja	グラフテンプレートに変換

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
ja	[続行]をクリックして、選択したグラフを下のレポートに追加します。

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
ja	[続行]をクリックして、選択したグラフを下のレポートに追加します。

en	Change Graph to new Device
ja	グラフ関連デバイスの変更

en	Change Graphs to new Device
ja	グラフ関連デバイスの変更

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
ja	次のグラフに推奨される名前を付け直すには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
ja	次のグラフに推奨される名前を付け直すには、[続行]をクリックします。

en	Reapply Suggested Names for Graph
ja	グラフに推奨される名前を付け直す

en	Reapply Suggested Names for Graphs
ja	グラフに推奨される名前を付け直す

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
ja	次のグラフに自動化ルールを適用するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
ja	次のグラフに自動化ルールを適用するには、[続行]をクリックします。

en	Apply Automation Rules to Graph
ja	自動化ルールを適用する

en	Apply Automation Rules to Graphs
ja	自動化ルールを適用する

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
ja	選択したグラフから集約グラフを作成するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
ja	選択したグラフから集約グラフを作成するには、[続行]をクリックします。

en	The following Data Source is in use by this Graph.
ja	以下のデータソースは、これらのグラフによって使用されています。

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
ja	以下のデータソースは、これらのグラフによって使用されています。

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
ja	選択したグラフから集約グラフを作成するには、[続行]をクリックします。

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
ja	選択したグラフから集約グラフを作成するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
ja	次のレポートを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
ja	次のレポートを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Place Graph on Report
ja	レポートにグラフを配置する

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Place Graph on Tree
ja	ツリーにグラフを配置

en	Place Graphs on Tree
ja	ツリーにグラフを配置

en	Graph Items [new]
ja	グラフ項目[new]

en	Graph Items [edit: %s]
ja	グラフ項目[編集：％s]

en	Graph [edit: %s]
ja	グラフ[編集：％s]

en	Graph [new]
ja	グラフ[新規]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
ja	グラフデバッグモードをオフにします。

en	Turn On Graph Debug Mode.
ja	グラフデバッグモードをオンにします。

en	Edit Graph Template.
ja	グラフテンプレートを編集します。

en	Edit Data Source: '%s'.
ja	データソース[％s]

en	Unlock Graph.
ja	グラフのロックを解除します。

en	Lock Graph.
ja	グラフをロックします。

en	View Timespans.
ja	スパン

en	Selected Graph Template
ja	選択済グラフテンプレート

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ja	このグラフに適用するグラフテンプレートを選択します。グラフテンプレートは、互換性のある100％のグラフテンプレートにしか変更できないため、同一のデータソースが含まれることになります。

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
ja	このグラフが属するデバイスを選択してください。

en	Supplemental Graph Template Data
ja	補足グラフテンプレートデータ

en	Graph Fields
ja	グラフフィールド

en	Graph Item Fields
ja	グラフ項目のフィールド

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ja	[カスタムグラフリストの適用 - リストからのフィルタ]

en	Graph Management [ All Devices ]
ja	[すべてのデバイス]の新しいグラフ

en	Graph Management [ Non Device Based ]
ja	ユーザグループ管理[編集：％s]

en	Graph Management [ %s ]
ja	グラフ管理

en	Source
ja	ソースなし

en	Non Templated
ja	テンプレートなし

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
ja	このグラフの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	The image format of the Graph.
ja	結果のグラフのデフォルトの画像フォーマット。

en	Empty Graph
ja	グラフをコピー

en	Default Settings Saved
ja	保存されたデフォルト設定

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
ja	[％s]の新しいグラフ

en	New Graphs for [ All Devices ]
ja	[すべてのデバイス]の新しいグラフ

en	New Graphs for None Host Type
ja	なしホストタイプの新しいグラフ

en	Filter Settings Saved
ja	保存したフィルタ設定

en	Graph Types
ja	グラフの種類

en	Graph Template Based
ja	グラフテンプレートベース

en	Save Filters
ja	フィルタを保存

en	Edit this Device
ja	このデバイスを編集

en	Create New Device
ja	新しいデバイスを作成する

en	New Graph Template
ja	新しいグラフテンプレート

en	(Select a graph type to create)
ja	（作成するグラフの種類を選択してください）

en	Create
ja	作成

en	Select All
ja	すべて選択

en	Select All Rows
ja	すべての行を選択

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ja	ID '%s'のデータクエリ '%s'のデータクエリリソースXMLファイルの解析中にエラーが発生しました

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
ja	ID '%s'のデータクエリ '%s'のデータクエリリソースXMLファイルの解析中にエラーが発生しました

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ja	ID '%s'のデータクエリ '%s'のデータクエリリソースXMLファイルの解析中にエラーが発生しました

en	Data Query [%s]
ja	データクエリ[％s]

en	From there you can get more information.
ja	そこからあなたはより多くの情報を得ることができます。

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
ja	このデータクエリは0行を返しました。おそらくこのデータクエリの実行に問題がありました。

en	You can run this Data Query in debug mode
ja	このデータクエリはデバッグモードで実行できます。

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ja	データクエリに関連するグラフテンプレートがないため、インデックスは無効になっています。

en	Search Returned no Rows.
ja	検索で行が返されませんでした。

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ja	データクエリでエラーが発生しました。これは、次の原因である可能性があります。ファイルのアクセス許可、またはデータクエリXMLファイルの欠落または不適切なフォーマット。

en	Select a Graph Type to Create
ja	作成するグラフの種類を選択

en	Make selection default
ja	選択をデフォルトにする

en	Set Default
ja	デフォルト設定

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
ja	デバイス設定を変更する

en	Clear Statistics
ja	統計を消去

en	Sync to Device Template
ja	デバイステンプレートに同期

en	Place Device on Report
ja	ツリーにデバイスを配置

en	Data Query Re-indexed.
ja	データクエリインデックス

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
ja	デバイスデータクエリのインデックスが再作成されました。詳細な出力が表示されます。

en	Device Debugging Enabled for Device.
ja	デバイスのデバイスデバッグが有効になっています。

en	Device Debugging Disabled for Device.
ja	デバイスは無効です

en	Poller Cache for Device Refreshed.
ja	デバイスのポーラーキャッシュが更新されました。

en	ERROR: Invalid Device ID.
ja	エラー：デバイス[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
ja	デバイスのインデックス再作成は％0.2f秒で完了しました。 ％d個のアイテムが更新されました。

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
ja	サーバーに接続できません

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Devices
ja	デバイスを削除

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
ja	すべてのグラフとデータソースはそのまま残します。ただし、データソースは無効になります。

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
ja	関連付けられているすべてのグラフとデータソースを削除します。

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
ja	次のデバイスを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
ja	次のデバイスを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Device
ja	デバイスを有効にする

en	Enable Devices
ja	デバイスを有効にする

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
ja	次のデバイスを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
ja	次のデバイスを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Device
ja	デバイスの無効化

en	Disable Devices
ja	デバイスの無効化

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Change Devices
ja	デバイスを変更

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
ja	次のデバイスを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Clear Statistics for Device
ja	デバイスの統計情報を消去する

en	Clear Statistics for Devices
ja	デバイスの統計情報を消去する

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
ja	[続行]をクリックして、次のデバイスをそれらのデバイステンプレートに同期させます。

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
ja	[続行]をクリックして、次のデバイスをそれらのデバイステンプレートに同期させます。

en	Synchronize Device Template
ja	デバイステンプレートに同期

en	Synchronize Devices Templates
ja	デバイステンプレートに同期

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
ja	次のレポートを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
ja	次のデバイスを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Place Devices on Report
ja	ツリーにデバイスを配置

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
ja	次のツリーを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Place Device on Tree
ja	ツリーにデバイスを配置

en	Place Devices on Tree
ja	ツリーにデバイスを配置

en	Device [new]
ja	端末[新規]

en	Device [edit: %s]
ja	端末[編集：％s]

en	Disable Device Debug
ja	デバイスデバッグを無効にする

en	Enable Device Debug
ja	デバイスデバッグを有効にする

en	Repopulate Poller Cache
ja	ポーラーキャッシュを再構築する

en	View Poller Cache
ja	ポーラーキャッシュの表示

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
ja	このデバイスのグラフを作成する

en	Re-Index Device
ja	再索引方法

en	Data Source List
ja	データソースリスト

en	Graph List
ja	グラフリスト

en	Contacting Device
ja	連絡デバイス

en	Edit
ja	編集

en	Is Being Graphed
ja	グラッシングされている

en	Not Being Graphed
ja	グラフにされていない

en	Delete Graph Template Association
ja	グラフテンプレートの関連付けを削除する

en	No associated graph templates.
ja	関連グラフテンプレート

en	Add Graph Template
ja	グラフテンプレートを追加

en	Add Graph Template to Device
ja	グラフテンプレートをデバイスに追加

en	Data Query Debug Information
ja	データクエリのデバッグ情報

en	Copy
ja	コピー

en	Hide
ja	非表示

en	Associated Data Queries
ja	連想データ照会

en	Re-Index Method
ja	再索引方法

en	[%d Items, %d Rows]
ja	[％d項目、％d行]

en	Fail
ja	失敗

en	Success
ja	成功

en	Reload Query
ja	クエリの再読み込み

en	Verbose Query
ja	冗長なクエリ

en	Remove Query
ja	クエリを削除

en	No Associated Data Queries.
ja	連想データ照会

en	Add Data Query
ja	データクエリを追加

en	Add Data Query to Device
ja	デバイスへのデータクエリの追加

en	Undefined
ja	未定義

en	Site
ja	サイト

en	Export Devices
ja	エクスポートデバイス

en	Not Up
ja	上

en	Recovering
ja	復元中

en	Service Check
ja	チェックを削除

en	Device Description
ja	デバイスの説明

en	The name by which this Device will be referred to.
ja	この装置が参照される名前。

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
ja	IPアドレス、またはホスト名。ホスト名の場合は、DNSまたはホストファイルから解決できる必要があります。

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
ja	このデバイスの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
ja	このデバイスのポーリングに使用する同時スレッド数。これはSpineポーラーにのみ適用されます。

en	The total number of Graphs generated from this Device.
ja	このデバイスから生成されたグラフの総数。

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
ja	このデバイスから生成されたデータソースの総数。

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
ja	pingの結果に基づくデバイスの監視ステータス。このデバイスが特殊なタイプのデバイスである場合、ホスト名 "localhost"を使用するか、可用性チェックを実行しない設定のために、常にUpのままになります。 cmd.phpデータコレクタを使用する場合、グラフのないデバイスはデータコレクタによって固定されず、「不明」状態のままになります。

en	The site associated to this Device
ja	このサイトに関連付けられている市。

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
ja	都道府県

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
ja	このデバイスが現在の状態になっている時間。

en	The current amount of time that the host has been up.
ja	ホストが起動している現在の時間。

en	Poll Time
ja	投票時間

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
ja	このデバイスからデータを収集するのにかかる時間。

en	Current (ms)
ja	現在 (ミリ秒)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
ja	デバイスに到達するための現在のping時間（ミリ秒）。

en	Average (ms)
ja	平均 (ミリ秒)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
ja	このデバイスのカウンタがクリアされてからデバイスに到達するまでの平均ping時間（ミリ秒）。

en	Availability
ja	有効性

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
ja	このデバイスのカウンタがクリアされてからのpingに基づくアベイラビリティパーセンテージ

en	Create Date
ja	作成

en	The Date that the Device was added to Cacti.
ja	デバッグが開始された日付。

en	Sync Devices
ja	同期装置

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Delete Device Template
ja	デバイステンプレートを削除

en	Delete Device Templates
ja	デバイステンプレートを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Duplicate Device Template
ja	重複したデバイステンプレート

en	Duplicate Device Templates
ja	重複したデバイステンプレート

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
ja	次のデバイステンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	Sync Device Template
ja	デバイステンプレートに同期

en	Sync Device Templates
ja	デバイステンプレートに同期

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
ja	次のグラフテンプレートを削除するには、[続行]をクリックしてデバイステンプレートから関連付けを解除します。

en	Graph Template Name: %s
ja	グラフテンプレート名：％s

en	Remove Graph Template
ja	新しいグラフテンプレート

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
ja	[続行]をクリックして、以下のデータクエリを削除します。

en	Data Query Name: %s
ja	データクエリ名：％s

en	Remove Data Query
ja	クエリを削除

en	Device Templates [edit: %s]
ja	デバイステンプレート[編集：％s]

en	Device Templates [new]
ja	デバイステンプレート[new]

en	Default Submit Button
ja	デフォルトの送信ボタン

en	Add Graph Template to Device Template
ja	デバイステンプレートにグラフテンプレートを追加する

en	No associated data queries.
ja	連想データ照会

en	Add Data Query to Device Template
ja	デバイステンプレートへのデータクエリの追加

en	Delete Item from Device Template
ja	デバイステンプレートを削除

en	Device Templates
ja	デバイステンプレート

en	Device Class
ja	デバイスルール

en	Has Devices
ja	デバイスがあります

en	Device Template Name
ja	デバイステンプレート名

en	The name of this Device Template.
ja	このデバイステンプレートの名前。

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
ja	このデバイステンプレートの内部データベースID。自動化またはデバッグを実行するときに役立ちます。

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
ja	使用中のデバイステンプレートは削除できません。使用中は、デバイスによって参照されていると定義されています。

en	Devices Using
ja	使用しているデバイス

en	The number of Devices using this Device Template.
ja	このデバイステンプレートを使用しているデバイスの数。

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
ja	デバイステンプレートが見つかりません

en	Not Logged In
ja	ログインはありません

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
ja	あなたはサボテンのこの地域にアクセスするためにログインしなければなりません。

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
ja	致命的：あなたはサボテンのこの地域にアクセスするにはログインしなければなりません。

en	Login Again
ja	再度ログイン

en	Permission Denied
ja	権限がありません

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
ja	これがエラーだと感じたらCacti管理者に連絡してください。

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
ja	あなたはサボテンのこのセクションにアクセスすることを許可されていません。

en	Installation In Progress
ja	インストール中

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
ja	現時点では、インストール/アップグレード権限を持つCacti管理者だけがログインできます。

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
ja	進行中のインストールまたはアップグレードがあります。

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ja	このData CollectorがメインのCactiサイトと完全に同期した最後の時。

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
ja	保存に成功しました。

en	Save Failed.
ja	保存に失敗しました。

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
ja	フィールド入力エラーが原因で保存に失敗しました（赤いフィールドを確認してください）。

en	Passwords do not match, please retype.
ja	パスワードが一致しません。もう一度入力してください。

en	You must select at least one field.
ja	少なくとも1つのフィールドを選択しなければなりません。

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
ja	この機能を使用するには、組み込みのユーザー認証がオンになっている必要があります。

en	XML parse error.
ja	XML の解析エラーです。

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
ja	強調表示されているディレクトリは存在しません。有効なディレクトリを入力してください。

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
ja	Cactiログファイルの拡張子は.logです。

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
ja	メソッドのデータ入力がホワイトリストに登録されていないようです。

en	Data Source does not exist.
ja	データソースが存在しません。

en	Username already in use.
ja	ユーザー名は既に使用されています。

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
ja	SNMP v3プライバシーパスフレーズが一致しません

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
ja	SNMP v3認証パスフレーズが一致しません

en	XML: Cacti version does not exist.
ja	XML: Cacti バージョンが存在しません。

en	XML: Hash version does not exist.
ja	XML: ハッシュバージョンが存在しません。

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
ja	XML: Cacti のより新しいバージョンで生成されました。

en	XML: Cannot locate type code.
ja	XML：タイプコードが見つかりません。

en	Username already exists.
ja	ユーザー名は既に存在します。

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
ja	指定されたテンプレートまたはゲストユーザに対してユーザ名の変更は許可されていません。

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
ja	指定されたテンプレートまたはゲストユーザに対してユーザ削除は許可されていません。

en	User delete not permitted for designated graph export user.
ja	指定されたグラフエクスポートユーザに対してユーザ削除は許可されていません。

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
ja	データテンプレートに削除されたデータソースプロファイルが含まれています。既存のデータソースプロファイルを使用してデータテンプレートを保存し直してください。

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
ja	グラフテンプレートに削除されたGPrint Prefixが含まれています。データベース修復スクリプトを実行して、識別または修正してください。

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
ja	グラフテンプレートに削除されたCDEFが含まれています。データベース修復スクリプトを実行して、識別または修正してください。

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
ja	グラフテンプレートに削除されたデータ入力方式が含まれています。識別するためにデータベース修復スクリプトを実行してください。

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ja	エクスポート中にデータテンプレートが見つかりません。識別するためにデータベース修復スクリプトを実行してください。

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ja	エクスポート中にデバイステンプレートが見つかりません。識別するためにデータベース修復スクリプトを実行してください。

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
ja	エクスポート中にデータクエリが見つかりませんでした。識別するためにデータベース修復スクリプトを実行してください。

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ja	エクスポート中にグラフテンプレートが見つかりません。識別するためにデータベース修復スクリプトを実行してください。

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
ja	グラフが見つかりません。削除されたか、データベースを修復する必要があります。

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
ja	SNMPv3認証パスフレーズは8文字以上でなければなりません。

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
ja	一部のグラフは更新されません。データクエリベースのグラフのデバイスを変更できません。

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
ja	データクエリベースのグラフのデバイスを変更できません。

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
ja	一部の設定が保存されていません。以下のメッセージを確認してください。赤い欄にエラーがないか確認してください。

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
ja	強調表示されたファイルは存在しません。有効なファイル名を入力してください。

en	All User Settings have been returned to their default values.
ja	すべてのユーザー設定はデフォルト値に戻りました。

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
ja	推奨フィールド名が入力されていません。フィールド名を入力してもう一度やり直してください。

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
ja	推奨値が入力されていません。推奨値を入力してやり直してください。

en	You must select at least one object from the list.
ja	リストから少なくとも1つのオブジェクトを選択する必要があります。

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
ja	デバイステンプレートが更新されました。このデバイステンプレートを使用するデバイスにすべての変更を適用するには、テンプレートの同期を忘れないでください。

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
ja	成功しました。設定はリモートデータコレクタに複製されます。

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
ja	保存に失敗しました。最小値は最大値より小さくなければなりません。

en	Unable to change password. User account not found.
ja	パスワードを変更できません。ユーザーアカウントが見つかりません。

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ja	データ入力が保存されました。グラフまたはデータソースを作成する前に、このデータ入力方法を参照するデータテンプレートを更新する必要があります。

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ja	データ入力が保存されました。データコレクタが新規または変更されたデータ入力入力フィールドを使用する前に、このデータ入力方法を参照するデータテンプレートを更新する必要があります。

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ja	データ入力フィールドが保存されました。グラフまたはデータソースを作成する前に、このデータ入力方法を参照するデータテンプレートを更新する必要があります。

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ja	データ入力フィールドが保存されました。データコレクタが新規または変更されたデータ入力入力フィールドを使用する前に、このデータ入力方法を参照するデータテンプレートを更新する必要があります。

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
ja	指定されたログファイルはCactiのログまたはアーカイブファイルではありません。

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
ja	指定されたログファイルはCactiアーカイブファイルであり、削除されました。

en	Cacti log purged successfully
ja	サボテンログは正常に削除されました

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
ja	パスワードを強制的に変更する場合は、ユーザーにもパスワードの変更を許可する必要があります。

en	You are not allowed to change your password.
ja	パスワードを変更することは許可されていません。

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
ja	パスワードフィールドのサイズを決定できません。dbユーザーの権限を確認してください

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
ja	パスワードフィールドのサイズを増やすことができません、dbユーザの許可を確認してください

en	LDAP/AD based password change not supported.
ja	LDAP / ADベースのパスワード変更はサポートされていません。

en	Password successfully changed.
ja	パスワードが変更されました。

en	Unable to clear log, no write permissions
ja	ログを消去できない、書き込み権限がない

en	Unable to clear log, file does not exist
ja	ログを消去できません、ファイルが存在しません

en	CSRF Timeout, refreshing page.
ja	CSRFタイムアウト、ページを更新しています。

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
ja	CSRFタイムアウトは非アクティブのために発生しました。

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
ja	タイムスタンプが無効です。将来のタイムスタンプを選択してください。

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
ja	オフライン操作用に同期されたデータコレクタ

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
ja	同期を試みるときにデータコレクタが見つかりません

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
ja	Remote Data CollectorとMySQL接続を確立できません。

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
ja	Data Collectorの同期は、メインのCactiサーバから開始する必要があります。

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
ja	同期にはCentral Cactiデータベースサーバーは含まれません。

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
ja	リモートデータコレクタを保存する場合、データベースホスト名は他のすべてのデータベースホスト名とは異なる必要があります。

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
ja	リモートデータベースのホスト名は、各リモートデータコレクタの「localhost」以外にする必要があります。

en	Path variables on this page were only saved locally.
ja	このページのパス変数はローカルでのみ保存されました。

en	Report Saved
ja	レポートを保存しました

en	Report Save Failed
ja	レポート保存失敗

en	Report Item Saved
ja	レポートアイテムを保存しました

en	Report Item Save Failed
ja	レポートアイテムの保存に失敗しました

en	Graph was not found attempting to Add to Report
ja	レポートに追加しようとしているグラフが見つかりませんでした

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
ja	グラフを追加できません。現在のユーザーは所有者ではありません

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
ja	すべてのグラフを追加できません。詳細についてはエラーメッセージを参照してください。

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
ja	レポートに追加するグラフを少なくとも1つ選択する必要があります。

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
ja	すべてのグラフがレポートに追加されました。同じタイムスパンを持つ重複したグラフはスキップされました。

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
ja	ポーラーリソースキャッシュがクリアされました。 Main Data Collectorは次回のポーラー起動時に再構築され、Remote Data Collectorはその後同期します。

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
ja	アクセス拒否。要求されたアクションに対する許可がありません。

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
ja	ページが定義されていません。そのため、表示できません。

en	Unexpected error occurred
ja	予期しないエラーが発生しました

en	Function
ja	機能

en	Special Data Source
ja	特別なデータソース

en	Custom String
ja	カスタム文字列

en	Current Graph Item Data Source
ja	現在のグラフ項目のデータソース

en	Script/Command
ja	スクリプト/コマンド

en	Script Server
ja	スクリプトサーバー

en	Stream Data
ja	現在のグラフ項目のデータソース

en	Index Count
ja	インデックス数

en	Verify All
ja	すべて確認

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
ja	すべての再索引付けは手動で行われるか、スクリプトまたはDevice Automationによって管理されます。

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
ja	デバイスのSNMPアップタイムが遅れると、再インデックスが実行されます。

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
ja	データクエリのインデックス数が変わると、再インデックスが実行されます。

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
ja	ポーリングサイクルごとに、再インデックスが実行されます。とても高い

en	SNMP Field Name (Dropdown)
ja	SNMP フィールド名(ドロップダウン)

en	SNMP Field Value (From User)
ja	SNMP フィールド値 (From User)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
ja	SNMP 出力の種類 (ドロップダウン)

en	Normal
ja	ノーマル

en	Light
ja	ライト

en	Mono
ja	モノクロ

en	North
ja	北

en	South
ja	南

en	West
ja	西

en	East
ja	东

en	Left
ja	左

en	Right
ja	右

en	Justified
ja	均等割付

en	Center
ja	中央

en	Top -> Down
ja	上 - >下

en	Bottom -> Up
ja	下 - >上へ

en	Numeric
ja	数値

en	Timestamp
ja	タイムスタンプ

en	Duration
ja	期間

en	Not In Use
ja	ユーザー名は既に使用されています。

en	Version %d
ja	バージョン％d

en	[None]
ja	なし

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES
ja	不均衡症候群

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
ja	ログファイルのみ

en	Logfile and Syslog/Eventlog
ja	ログファイルとSyslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
ja	Syslog / Eventlogのみ

en	Ping and SNMP Uptime
ja	pingとSNMPの稼働時間

en	Ping or SNMP Uptime
ja	pingまたはSNMPの稼働時間

en	SNMP Uptime
ja	SNMP稼働時間

en	SNMP Desc
ja	SNMPの説明

en	SNMP getNext

en	Ping

en	ICMP Ping

en	TCP Ping
ja	TCP ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
ja	NONE - 選択した場合のみSyslog

en	LOW - Statistics and Errors
ja	LOW - 統計とエラー

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
ja	MEDIUM - 統計、エラー、結果

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
ja	HIGH - 統計、エラー、結果、および主要なI / Oイベント

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
ja	DEBUG - 統計、エラー、結果、I / O、プログラムフロー

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
ja	DEVEL - 開発者向けDEBUGレベル

en	Selected Poller Interval
ja	選択したポーラー間隔

en	Every %d Seconds
ja	％d秒ごと

en	Every Minute
ja	毎分

en	Every %d Minutes
ja	%d 分ごと

en	Every Hour
ja	1時間ごと

en	Every %d Hours
ja	％d時間ごと

en	Every %d Day
ja	％1日ごと

en	%0.1f Minutes
ja	%d 分

en	%d Year
ja	%d 年間の

en	Disabled/Manual
ja	無効/手動

en	Every day
ja	毎日

en	1 Thread
ja	％dスレッド

en	Cacti Builtin Authentication
ja	組み込み認証

en	Web Basic Authentication
ja	ウェブ Basic 認証

en	LDAP/AD User Domains
ja	ユーザードメイン

en	LDAP

en	Active Directory
ja	アクティブディレクトリー

en	LDAPS
ja	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
ja	ハード

en	Demand
ja	デマンド

en	Allow
ja	許可

en	Try
ja	トライ

en	No Searching
ja	検索しない

en	Anonymous Searching
ja	匿名検索

en	Specific Searching
ja	特定の検索

en	Enabled (strict mode)
ja	有効（厳密モード）

en	Operator
ja	操作

en	Another CDEF
ja	別の CDEF

en	Inherit Parent Sorting
ja	親の並べ替えを継承

en	Manual Ordering (No Sorting)
ja	手動整列 (ソートしません)

en	Alphabetic Ordering
ja	英字順

en	Natural Ordering
ja	ナチュラルオーダー

en	Numeric Ordering
ja	数字順

en	Header
ja	ヘッダー

en	Graph
ja	グラフ

en	Data Query Index
ja	データクエリインデックス

en	Current Graph Item Polling Interval
ja	現在のグラフ項目のポーリング間隔

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ja	すべてのデータソース（重複を含まない）

en	All Data Sources (Include Duplicates)
ja	すべてのデータソース(複製を含む)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ja	すべての類似データソース（重複を含まない）

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
ja	すべての類似データソース（重複を含まない）ポーリング間隔

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ja	すべての類似データソース（重複を含む）

en	Current Data Source Item: Minimum Value
ja	現在のデータソース項目: 最小値

en	Current Data Source Item: Maximum Value
ja	現在のデータソース項目：最大値

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
ja	現在のデータソース項目: 最小値

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
ja	現在のデータソース項目: 最小値

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
ja	現在のデータソース項目: 最小値

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
ja	グラフ: 下限

en	Graph: Upper Limit
ja	グラフ: 上限

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ja	全データソースの数（重複を含まない）

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
ja	全データソースの数（重複を含む）

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ja	すべての類似データソースの数（重複を含まない）

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ja	すべての類似データソースの数（重複を含む）

en	Main Console
ja	コンソール

en	Console Page
ja	コンソールページの上部

en	New Graphs
ja	新規グラフ

en	New Device
ja	新しい装置

en	Management
ja	マネジメント

en	Sites
ja	サイト

en	Trees
ja	木

en	Data Collection
ja	サーベイ

en	Data Collectors
ja	データコレクタ

en	Aggregate
ja	総計

en	Automation
ja	自動化

en	Discovered Devices
ja	発見された機器

en	Presets
ja	プリセット

en	Data Profiles
ja	データプロファイル

en	Import/Export
ja	インポート/エクスポート

en	Import Templates
ja	テンプレートインポート

en	Import Packages
ja	テンプレートインポート

en	Export Templates
ja	テンプレートエクスポート

en	Configuration
ja	構成

en	Settings
ja	設定

en	Users
ja	ユーザー

en	User Groups
ja	ユーザーグループ

en	User Domains
ja	ユーザードメイン

en	Utilities
ja	ユーティリティ

en	System Utilities
ja	システムユーティリティ

en	RRDfile Cleaner
ja	RRDファイルクリーナー

en	SNMP Managers
ja	SNMPエントリ

en	External Links
ja	外部リンク

en	User Log
ja	ユーザーログイン

en	Troubleshooting
ja	トラブルシューティング

en	RRDfile Checker
ja	RRDファイルクリーナー

en	Technical Info
ja	テクニカルサポート

en	Change Log
ja	ChangeLogLanguage

en	Support
ja	サポート

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
ja	自動化ルールを適用する

en	Cacti Related
ja	サボテンレポート

en	Database Related
ja	データベース

en	Facilities Related

en	Generic Device
ja	一般ログレベル

en	HPC/Grid Computing
ja	グリッドオプション

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
ja	ロードバランシング

en	Network Switch
ja	ネットワークフィルタ

en	Network Router
ja	ネットワークフィルタ

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
ja	ネットワークフィルタ

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
ja	データベース

en	Storage Related

en	Telco Related
ja	テンプレートを選択

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	All Lines
ja	すべての行

en	%d Lines
ja	％d行

en	Console Access
ja	コンソールアクセス

en	Realtime Graphs
ja	リアルタイムグラフ

en	Update Profile
ja	プロフィールを更新

en	Users/Groups
ja	ユーザーグループ

en	Settings/Utilities
ja	設定/ユーティリティ

en	Installation/Upgrades
ja	インストール/アップグレード

en	Sites/Devices/Data
ja	サイト/デバイス/データ

en	Spike Handling
ja	スパイクキル設定

en	Log Administration
ja	ログ管理

en	Log Viewing
ja	ログ閲覧

en	Reports Administration
ja	ログ管理

en	Reports Creation
ja	レポート作成

en	Show Graph Action Icons
ja	グラフのタイトルを表示

en	Show User Help Links
ja	ユーザーヘルプリンクを表示する

en	Plugin Administration
ja	ログ管理

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	Template Editor
ja	テンプレートエディタ

en	General Administration
ja	一般管理

en	System Administration
ja	2. システム管理

en	CDEF

en	CDEF Item
ja	CDEFアイテム

en	GPRINT Preset
ja	GPRINTプリセット

en	Data Input Field
ja	データ入力欄

en	Data Source Profile
ja	データソースプロファイル

en	Data Template Item
ja	データテンプレート項目

en	Graph Template Item
ja	グラフテンプレート項目

en	Graph Template Input
ja	グラフテンプレート入力

en	VDEF

en	VDEF Item
ja	VDEF項目

en	Last Half Hour
ja	後半30分

en	Last Hour
ja	最終時間

en	Last %d Hours
ja	最後の％d時間

en	Last Day
ja	過去 1日

en	Last %d Days
ja	過去%d日間

en	Last Week
ja	先週

en	Last %d Weeks
ja	最後の％d週

en	Last Month
ja	先月

en	Last %d Months
ja	最後の％d月

en	Last Year
ja	去年

en	Last %d Years
ja	過去％d年

en	Day Shift
ja	日勤

en	This Day
ja	日

en	This Week
ja	今週

en	This Month
ja	今月

en	This Year
ja	今年

en	Previous Day
ja	前の日

en	Previous Week
ja	前の週

en	Previous Month
ja	前の月

en	Previous Year
ja	前年

en	%d Min
ja	％d分

en	Month Number, Day, Year
ja	月番号、日、年

en	Month Name, Day, Year
ja	月名、日、年

en	Day, Month Number, Year
ja	日、月番号、年

en	Day, Month Name, Year
ja	日、月名、年

en	Year, Month Number, Day
ja	年、月番号、日

en	Year, Month Name, Day
ja	年、月名、日

en	After Boost
ja	ブースト後

en	%d MBytes
ja	％dメガバイト

en	1 GByte
ja	1Gバイト

en	%s GBytes
ja	％s GB

en	%d GBytes
ja	％d GB

en	2,000 Data Source Items
ja	2,000のデータソース項目

en	5,000 Data Source Items
ja	5,000のデータソース項目

en	10,000 Data Source Items
ja	10,000個のデータソース項目

en	15,000 Data Source Items
ja	15,000のデータソース項目

en	25,000 Data Source Items
ja	25,000データソース項目

en	50,000 Data Source Items (Default)
ja	50,000データソース項目（デフォルト）

en	100,000 Data Source Items
ja	10万件のデータソース項目

en	200,000 Data Source Items
ja	20万件のデータソース項目

en	400,000 Data Source Items
ja	400,000件のデータソース項目

en	2 Hours
ja	2時間

en	4 Hours
ja	4 時間

en	6 Hours
ja	6時間

en	%s Hours
ja	％s時間

en	%d GByte
ja	％d GB

en	Unlimited
ja	無制限

en	%s Minutes
ja	％s分

en	1 Megabyte
ja	1メガバイト

en	%d Megabytes
ja	％dメガバイト

en	Send Now
ja	今すぐ送信します。

en	Take Ownership
ja	所有権を得る

en	Inline PNG Image
ja	インラインPNG画像

en	Inline JPEG Image
ja	インラインJPEG画像

en	Inline GIF Image
ja	インラインGIF画像

en	Attached PNG Image
ja	添付PNG画像

en	Attached JPEG Image
ja	添付JPEG画像

en	Attached GIF Image
ja	添付GIF画像

en	Inline PNG Image, LN Style
ja	インラインPNG画像、LNスタイル

en	Inline JPEG Image, LN Style
ja	インラインJPEG画像、LNスタイル

en	Inline GIF Image, LN Style
ja	インラインGIF画像、LNスタイル

en	Text
ja	テキスト

en	Tree
ja	ツリー

en	Horizontal Rule
ja	横型ルール

en	left
ja	左

en	center
ja	センター

en	right
ja	右

en	Minute(s)
ja	分

en	Hour(s)
ja	時間

en	Day(s)
ja	日

en	Week(s)
ja	週

en	Month(s), Day of Month
ja	月、日

en	Month(s), Day of Week
ja	月、曜日

en	Year(s)
ja	年

en	Keep Graph Types
ja	グラフの種類を保持

en	Keep Type and STACK
ja	タイプと積み重ね

en	Convert to AREA/STACK Graph
ja	AREA / STACKグラフに変換

en	Convert to LINE1 Graph
ja	LINE1グラフに変換

en	Convert to LINE2 Graph
ja	LINE 2グラフに変換

en	Convert to LINE3 Graph
ja	LINE 3グラフに変換

en	Convert to LINE1/STACK Graph
ja	LINE1グラフに変換

en	Convert to LINE2/STACK Graph
ja	LINE 2グラフに変換

en	Convert to LINE3/STACK Graph
ja	LINE 3グラフに変換

en	No Totals
ja	合計なし

en	Print All Legend Items
ja	すべての凡例アイテムを印刷する

en	Print Totaling Legend Items Only
ja	合計凡例アイテムのみを印刷

en	Total Similar Data Sources
ja	合計類似データソース

en	Total All Data Sources
ja	全データソースの合計

en	No Reordering
ja	並べ替えなし

en	Data Source, Graph
ja	データソース、グラフ

en	Graph, Data Source
ja	現在のグラフ項目のデータソース

en	Base Graph Order
ja	グラフあり

en	contains
ja	含む

en	does not contain
ja	含まない

en	begins with
ja	始まる

en	does not begin with
ja	が右の値と前方不一致

en	ends with
ja	終わる

en	does not end with
ja	終わらない

en	matches
ja	一致

en	is not equal to
ja	等しくない

en	is less than
ja	より小さい

en	is less than or equal
ja	が右の値より小さいか等しい

en	is greater than
ja	より大きい

en	is greater than or equal
ja	が右の値より大きいか等しい

en	is unknown
ja	不明

en	is not unknown
ja	不明

en	is empty
ja	空

en	is not empty
ja	空ではない

en	matches regular expression
ja	が正規表現で一致

en	does not match regular expression
ja	正規表現と一致しません

en	Fixed String
ja	固定文字列

en	Every 1 Hour
ja	1時間ごと

en	Every Day
ja	毎日

en	Every Week
ja	毎週

en	Every %d Weeks
ja	週％dごと

en	Jan
ja	1月

en	Feb
ja	2月

en	Mar
ja	3月

en	Apr
ja	4月

en	May
ja	5月

en	Jun
ja	6月

en	Jul
ja	7月

en	Aug
ja	8月

en	Sep
ja	9月

en	Oct
ja	10月

en	Nov
ja	11月

en	Dec
ja	12月

en	Use the First Handler Found
ja	PHPGetTextハンドラーを使用する

en	Use the PHP GetText Handler
ja	PHPGetTextハンドラーを使用する

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ja	OscaroteroGetTextハンドラーを使用する

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ja	MonoTranslatorGetTextハンドラーを使用する

en	Sun
ja	日

en	Mon
ja	月

en	Tue
ja	火

en	Wed
ja	水

en	Thu
ja	木

en	Fri
ja	金

en	Sat
ja	土

en	Arabic
ja	アラビア語

en	Bulgarian
ja	ブルガリア語

en	Chinese (China)
ja	中国語（中国）

en	Chinese (Taiwan)
ja	中国語 (台湾)

en	Dutch
ja	オランダ語

en	English
ja	英語

en	French
ja	フランス語

en	German
ja	ドイツ語

en	Greek
ja	ギリシャ語

en	Hebrew
ja	ヘブライ語

en	Hindi
ja	ヒンディー語

en	Italian
ja	イタリア語

en	Japanese
ja	日本語

en	Korean
ja	韓国語

en	Polish
ja	ポーランド語

en	Portuguese
ja	ポルトガル語

en	Portuguese (Brazil)
ja	ポルトガル語 (ブラジル)

en	Russian
ja	ロシア語

en	Spanish
ja	スペイン語

en	Swedish
ja	スウェーデン語

en	Turkish
ja	トルコ語

en	Vietnamese
ja	ベトナム語

en	Classic
ja	クラシック

en	Modern
ja	モダン

en	Dark
ja	ダーク

en	Paper-plane
ja	紙飛行機

en	Paw
ja	動物の足

en	Sunrise
ja	サンライズ

en	[Fail]
ja	失敗

en	[Warning]
ja	警告:

en	[Restart]
ja	メンバーに限定

en	[Success]
ja	成功！

en	[Skipped]
ja	[スキップ]

en	User Profile (Edit)
ja	ユーザープロフィール（編集）

en	Tree Mode
ja	ツリーモード

en	List Mode
ja	一覧モード

en	Console
ja	コンソール

en	Graph Management
ja	グラフ管理

en	(Edit)
ja	(編集)

en	Graph Items
ja	グラフ項目

en	Create New Graphs
ja	新規グラフを作成

en	Create Graphs from Data Query
ja	データクエリからグラフを作成する

en	(Remove)
ja	(削除)

en	View Log
ja	ビュー・ログ

en	Graph Trees
ja	グラフツリー

en	Graph Template Items
ja	グラフテンプレートの項目

en	Round Robin Archives
ja	ラウンドロビンアーカイブ

en	Data Input Fields
ja	データの入力項目

en	(Remove Item)
ja	（アイテムを削除）

en	RRD Cleaner
ja	RRDクリーナー

en	List unused Files
ja	未使用ファイルの一覧表示

en	RRD Check
ja	実行チェック

en	Technical Support
ja	テクニカルサポート

en	View User Log
ja	ユーザーログを表示する

en	Clear User Log
ja	ユーザーログを消去する

en	Purge User Log
ja	ユーザーログの削除

en	View Data Query Cache
ja	データクエリキャッシュの表示

en	Clear Log
ja	ログを消去する

en	Boost Status
ja	ブーストステータス

en	View SNMP Agent Cache
ja	SNMPエージェントキャッシュの表示

en	View SNMP Agent Notification Log
ja	SNMPエージェント通知ログを表示する

en	VDEF Items
ja	VDEFアイテム

en	View SNMP Notification Receivers
ja	SNMP通知受信者を表示する

en	Cacti Settings
ja	Cacti 設定

en	External Link
ja	外部リンク

en	(Action)
ja	アクション

en	Cacti Help
ja	サボテンホーム

en	Export Results
ja	エクスポート結果

en	Reporting
ja	PHPレポート

en	Report Add
ja	レポート追加

en	Report Delete
ja	レポート削除

en	Report Edit
ja	レポート編集

en	Report Edit Item
ja	レポート編集項目

en	Color Template Items
ja	カラーテンプレートアイテム

en	Aggregate Items
ja	集計アイテム

en	Graph Rule Items
ja	グラフルール項目

en	Tree Rule Items
ja	ツリールール項目

en	days
ja	日

en	hrs
ja	時間

en	mins
ja	分

en	secs
ja	秒

en	hours
ja	時間

en	minutes
ja	分

en	seconds
ja	秒

en	SNMP Version
ja	SNMPのバージョン

en	Choose the SNMP version for this host.
ja	このホストのSNMPバージョンを選択してください。

en	SNMP Community String
ja	SNMPコミュニティストリング

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ja	このデバイスのSNMP読み取りコミュニティに記入してください。

en	SNMP Security Level
ja	SNMPセキュリティレベル

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
ja	デバイスを照会するときに使用するSNMP v3セキュリティレベル。

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ja	SNMP認証プロトコル（v3）

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ja	SNMPv3認証プロトコルを選択してください。

en	SNMP Username (v3)
ja	SNMPユーザー名（v3）

en	SNMP v3 username for this device.
ja	このデバイスのSNMP v3ユーザー名。

en	SNMP Password (v3)
ja	SNMPパスワード（v3）

en	SNMP v3 password for this device.
ja	このデバイスのSNMP v3パスワード。

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ja	SNMPプライバシープロトコル（v3）

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ja	SNMPv3プライバシープロトコルを選択して下さい。

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ja	SNMPプライバシーパスフレーズ（v3）

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ja	SNMPv3プライバシーパスフレーズを選択してください。

en	SNMP Context (v3)
ja	SNMPコンテキスト（v3）

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
ja	このデバイスに使用するSNMPコンテキストを入力してください。

en	SNMP Engine ID (v3)
ja	SNMPエンジンID（v3）

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ja	このデバイスに使用するSNMP v3エンジンIDを入力してください。 SNMPv3通知レシーバごとに定義されているSNMPエンジンIDを使用するには、このフィールドを空白のままにします。

en	SNMP Port
ja	SNMP ポート

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
ja	SNMPに使用するUDPポート番号を入力します（デフォルトは161）。

en	SNMP Timeout
ja	SNMP タイムアウト

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ja	CactiがSNMP応答を待つ最大ミリ秒数（php-snmpサポートでは機能しません）。

en	Maximum OIDs Per Get Request
ja	取得要求あたりの最大OID数

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
ja	1回のSNMP Get要求で取得できるOIDの数を指定しました。

en	%d OID
ja	最大OID

en	%d OID's
ja	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ja	バルクウォークの最大反復回数

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
ja	SNMPv2およびSNMPv3デバイスの場合、SNMPバルクウォークの最大繰り返しサイズ。デフォルトは「再インデックス時の自動検出」です。非常に大規模なスイッチ、高性能サーバー、ジャンボフレームネットワーク、または高遅延WAN接続の場合、この値を増やすと、ポーラーのパフォーマンスが向上する可能性があります。より多くのデータが単一のSNMPパケットにパックされるため、データクエリの実行時間を短縮できます。ただし、一部のデバイスは、最大繰り返しサイズが大きすぎるように設定されているパケットへの応答を完全に拒否する場合があります。これは、低電力のIoTタイプのデバイスや小型の組み込みITアプライアンスに特に当てはまります。設定値が高すぎるとパケットの断片化につながる可能性があるため、ネットワークパスMTU全体に特に注意する必要があります。

en	Auto Detect on Re-Index
ja	再インデックスの自動検出

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
ja	最初の再インデックスでの自動検出/設定

en	%d Repetition
ja	グリッドオプション

en	%d Repetitions
ja	グリッドオプション

en	SNMP Retries
ja	SNMP再試行

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ja	あきらめる前にSNMP読み取り文字列を介してデバイスに到達する試行の最大数。

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
ja	このデータストレージとポーリングプロファイルの便利な名前。

en	New Profile
ja	新規プロフィール

en	Polling Interval
ja	ポーリング間隔

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
ja	データがデータソースから収集される頻度は？

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
ja	RRDtoolが未知のデータを記録するまでにデータが失われる可能性がある期間。データソースが不安定で、グラフにギャップを表示せずに古いデータを繰り越したい場合は、この値を大きくします。この値にXファイル係数を掛けて、実際の時間を決定します。

en	X-Files Factor
ja	Xファイル係数

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
ja	まだ既知と見なすことができる未知のデータの量。

en	Consolidation Functions
ja	連結機能

en	How data is to be entered in RRAs.
ja	RRAにデータを入力する方法

en	Is this the default storage profile?
ja	これはデフォルトのストレージプロファイルですか？

en	RRDfile Size (in Bytes)
ja	RRDファイルのサイズ（バイト）

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
ja	すべてのRRA内の行数と選択された統合機能の数に基づいて、RRDファイル内のこの全体のサイズ。

en	New Profile RRA
ja	新しいプロファイルRRA

en	Aggregation Level
ja	集計レベル

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
ja	RRA仕様の行を埋める前に必要なサンプル数。最初のRRAは常に1の値を持つべきです。

en	How many generations data is kept in the RRA.
ja	RRAに保存されている世代データの数。

en	Default Timespan
ja	デフォルトタイムスパン

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
ja	問題のRRAに基づいてグラフを表示するときに、そのグラフに対して表示するデフォルトのタイムスパン

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
ja	集約レベル、行、およびポーリング間隔に基づいて、RRAに保持されるデータ量

en	RRA Size (in Bytes)
ja	RRAサイズ（バイト）

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
ja	選択された行数と統合機能の数に基づいて、RRDファイル内のこのRRAのサイズ。

en	A useful name for this CDEF.
ja	この CDEF の名前です。

en	The name of this Color.
ja	この色の名前

en	Hex Value
ja	16 進値

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
ja	この色の16進値。有効範囲は000000〜FFFFFFです。

en	Any named color should be read only.
ja	任意の名前の色は読み取り専用にする必要があります。

en	Enter a meaningful name for this data input method.
ja	このデータ入力方式にわかりやすい名前を入力してください。

en	Input Type
ja	入力タイプ

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
ja	このデータ入力方式のデータを収集するために使用したい方式を選択してください。

en	Input String
ja	入力文字列

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
ja	スクリプトに送信されるデータ。スクリプトへの完全なパスと<>のかっこ内の入力ソースが含まれます。

en	White List Check
ja	ホワイトリストチェック

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
ja	特定の入力方式に対する空白検証検査の結果。入力文字列が変更され、ホワイトリストファイルが更新されない場合、グラフは作成されません。

en	Field [%s]
ja	フィールド[％s]

en	Choose the associated field from the %s field.
ja	％sフィールドから関連フィールドを選択してください。

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ja	この％sフィールドの名前を入力してください。注：スクリプト内で名前と値のペアを使用する場合（例：NAME：VALUE）、名前が出力フィールド名とスクリプトの出力名と同じであることが重要です。

en	Update RRDfile
ja	RRDファイルを更新する

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
ja	この出力フィールドからのデータをRRDファイルに入力するかどうか。

en	Regular Expression Match
ja	正規表現の一致

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
ja	特定の正規表現を入力データと照合する必要がある場合は、ここに入力してください（preg_match形式）。

en	Allow Empty Input
ja	空の値を許可する

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
ja	このフィールドにユーザーからNULL入力を許可する場合は、ここをチェックしてください。

en	Special Type Code
ja	特殊タイプコード

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ja	このフィールドをホストテンプレートで特別に扱う必要がある場合は、ここでそのことを示します。このフィールドの有効なキーワードは％sです

en	The name given to this data template.
ja	このデータテンプレートに名前を与えてください。

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ja	このデータソースの名前を選択してください。 | host_description |などの置換変数を含めることができます。または| query_fieldName |。サポートされている代替タグの一覧については、Cactiのマニュアルを参照してください。

en	Data Source Path
ja	データソースのパス

en	The full path to the RRDfile.
ja	RRDファイルへのフルパス。

en	The script/source used to gather data for this data source.
ja	このデータソースのデータを収集するために使用されるスクリプト/ソース。

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
ja	データソースプロファイルを選択します。データソースプロファイルは、結果として得られるデータソースのポーリング間隔、データ集約、および保存ポリシーを制御します。

en	The amount of time in seconds between expected updates.
ja	予想される更新間の秒数。

en	Data Source Active
ja	データソースがアクティブ

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
ja	Cactiがこのデータソースのためにデータを集めるべきかどうか。

en	Internal Data Source Name
ja	内部データソース名

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
ja	RRDファイル内でこのデータを表すための一意の名前を選択してください。

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
ja	最小値（最小値がない場合は「U」）

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集が許可されているデータの最小値。

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
ja	最大値（最大値なしの場合は「U」）

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集が許可されているデータの最大値。

en	Data Source Type
ja	データソースの種類

en	How data is represented in the RRA.
ja	RRAにおけるデータの表現方法

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
ja	データが「不明」として入力されるまでに経過できる最大時間。 （通常2×300 = 600）

en	Not Selected
ja	選択されていません

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
ja	データが収集されると、このフィールドのデータがこのデータソースに入れられます。

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
ja	このGPRINTプリセットの名前を入力し、それがあなたが認識できるものであることを確認してください。

en	GPRINT Text
ja	GPRINT テキスト

en	Enter the custom GPRINT string here.
ja	カスタム GRPINT 文字列をここに入力します。

en	Common Options
ja	一般的なオプション

en	Title (--title)
ja	タイトル（ - タイトル）

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ja	グラフに印刷されている名前。 | host_description |などの置換変数を含めることができます。または| query_fieldName |。サポートされている代替タグの一覧については、Cactiのマニュアルを参照してください。

en	Vertical Label (--vertical-label)
ja	垂直ラベル（--vertical-label）

en	The label vertically printed to the left of the graph.
ja	ラベルはグラフの左側に垂直に印刷されます。

en	Image Format (--imgformat)
ja	画像フォーマット（--imgformat）

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
ja	生成されるグラフの種類。 PNG、GIF、またはSVG。グラフ画像タイプの選択はRRDtoolに非常に依存します。

en	Height (--height)
ja	身長（ - 身長）

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ja	グラフ内のグラフ領域の高さ（ピクセル単位）。この領域には凡例、軸の凡例、またはタイトルは含まれません。

en	Width (--width)
ja	幅（ - 幅）

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ja	グラフ内のグラフ領域の幅（ピクセル単位）。この領域には凡例、軸の凡例、またはタイトルは含まれません。

en	Base Value (--base)
ja	ベース値（ - ベース）

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
ja	メモリの場合は1024、トラフィック測定の場合は1000に設定する必要があります。

en	Slope Mode (--slope-mode)
ja	スロープモード（--slope-mode）

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
ja	スロープモードを使用すると、画面の解像度が多少犠牲になりますが、グラフの形状が均等になります。

en	Scaling Options
ja	ã ¬ã ¦ã ·ã ¢ã ³:

en	Auto Scale
ja	自動スケール

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
ja	上限と下限を定義する代わりに、y軸を自動スケールします。注：これがチェックされると、上限と下限の両方が無視されます。

en	Auto Scale Options
ja	オートスケールオプション

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
ja	つかいます<br> --alt-autoscaleで絶対最小値と最大値に合わせます<br> --alt-autoscale-maxは、与えられた下限を使って最大値にスケールします<br> --alt-autoscale-min - 与えられた上限を使って最小値にスケールする<br>下限と上限の両方を使用して拡大縮小する--alt-autoscale（制限あり）（RRDtoolのデフォルト） <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
ja	--alt-autoscaleを使う（与えられた制限を無視する）

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
ja	--alt-autoscale-maxを使用します（下限を受け入れます）

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
ja	--alt-autoscale-minを使用してください（上限を受け入れます）

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
ja	--alt-autoscaleを使用します（両方の制限を受け入れます、RRDtoolのデフォルト）。

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
ja	対数スケーリング（--logarithmic）

en	Use Logarithmic y-axis scaling
ja	対数y軸スケーリングを使用

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
ja	対数スケーリングのSI単位（--units = si）

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
ja	指数表記を使用する代わりに、対数スケーリングにSI単位を使用してください。 <br>注：線形グラフはデフォルトでSI表記を使用します。

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
ja	剛体境界モード（--rigid）

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
ja	グラフに有効範囲外の値が含まれている場合は、下限と上限を拡大しないでください。

en	Upper Limit (--upper-limit)
ja	上限（--upper-limit）

en	The maximum vertical value for the graph.
ja	グラフの垂直方向の最大値。

en	Lower Limit (--lower-limit)
ja	下限値（--lower-limit）

en	The minimum vertical value for the graph.
ja	グラフの垂直方向の最小値。

en	Grid Options
ja	グリッドオプション

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
ja	単位グリッド値（--unit / - - y-grid）

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
ja	数値のY軸上の指数値を設定します。注：このオプションは推奨されなくなり、 - y-gridオプションに置き換えられました。このオプションでは、Y軸のグリッド線が各グリッドステップ間隔で表示されます。ラベルはラベルファクタ行ごとに配置されます。

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
ja	単位指数値（--units-exponent）

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
ja	CactiがY軸に使用する単位「k」ですべてを表示するには3を使用し、「u」（マイクロ）ですべてを表示するには-6を使用します。

en	Unit Length (--units-length <length>)
ja	単位長（--units-length <length>）

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
ja	RRDtoolはy軸のラベルを何桁にするべきですか？ y軸のラベルをいじると、十分なスペースを確保するためにこのオプションを使用する必要があります。

en	No Gridfit (--no-gridfit)
ja	グリッドフィットなし（--no-gridfit）

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
ja	アンチエイリアスぼかし効果を回避するために、RRDtoolはデバイスの解像度のピクセルにポイントを合わせます。これが好みに合わない場合は、このスイッチを使用してこの動作をオフにすることができます。 <br> <strong>注意：</strong>グリッドフィットは、PDF、EPS、SVG出力ではデフォルトでオフになっています。

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
ja	代替Yグリッド（--alt-y-grid）

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
ja	このアルゴリズムは、常にグリッドがあること、十分な数のグリッド線があること、およびグリッド線がメトリックであることを確認します。このパラメータはまた、グラフが69.998から70.001に変化しても十分な小数点が表示されるようにします。 <br> <strong>注：</strong>このパラメーターは--alt-autoscaleオプションと干渉する可能性があります。

en	Axis Options
ja	軸オプション

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
ja	右軸（ - 右軸<スケール：シフト>）

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
ja	2番目の軸はグラフの右側に描かれます。それはスケールとシフトパラメータを介して左軸に結び付けられています。

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
ja	右軸ラベル（--right-axis-label <文字列>）

en	The label for the right axis.
ja	右軸のラベル。

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
ja	右軸フォーマット（--right-axis-format <フォーマット>）

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ja	デフォルトでは、軸ラベルのフォーマットは自動的に決定されます。自分でこれを行いたい場合は、PRINTコマンドとGPRINTコマンドで知っているものと同じ％lf引数を指定してこのオプションを使用してください。

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
ja	右軸フォーマッタ（--right-axis-formatter <フォーマット名>）

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ja	右軸のラベルを設定するときは、データフォーマットにルールを適用してください。サポートされている形式には、データが数値として扱われる「数値」、値がUNIXタイムスタンプ（1970年1月からの秒数）として解釈されるstrftime形式（デフォルトは「％Y-％m-％d％H」）が含まれます。 ：％ミズ"）。 --units-lengthおよび--right-axis-formatも参照してください。最後に、値がミリ秒単位の期間として解釈される「期間」。フォーマットはvalstrfduration修飾PRINT / GPRINTの規則に従います。

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
ja	左軸フォーマッタ（--left-axis-formatter <フォーマット名>）

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
ja	左軸フォーマッタ（--left-axis-formatter <フォーマット名>）

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ja	左軸のラベルを設定するときは、データフォーマットに規則を適用します。サポートされている形式には、データが数値として扱われる「数値」、値がUNIXタイムスタンプ（1970年1月からの秒数）として解釈されるstrftime形式（デフォルトは「％Y-％m-％d％H」）が含まれます。 ：％ミズ"）。 --units-lengthも参照してください。最後に、値がミリ秒単位の期間として解釈される「期間」。フォーマットはvalstrfduration修飾PRINT / GPRINTの規則に従います。

en	Legend Options
ja	凡例のオプション

en	Auto Padding
ja	自動パディング

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
ja	凡例とグラフのデータが常に揃うようにテキストを埋めます。注：オーバーヘッドが大きいため、グラフのレンダリングに時間がかかる可能性があります。また、自動パディングはすべての種類のグラフで正確ではないかもしれません、一貫したラベル付けは通常役に立ちます。

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
ja	動的ラベル（--dynamic-labels）

en	Draw line markers as a line.
ja	ラインマーカーを線として描画します。

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
ja	ルールの凡例を強制する（--force-rules-legend）

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
ja	HRULEとVRULEの伝説の生成を強制します。

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
ja	タブ幅（--tabwidth <pixels>）

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
ja	デフォルトではタブ幅は40ピクセルです。これを変更するにはこのオプションを使用します。

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
ja	凡例の位置（--legend-position = <position>）

en	Place the legend at the given side of the graph.
ja	グラフの所定の辺に凡例を配置します。

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
ja	凡例の方向（--legend-direction = <方向>）

en	Place the legend items in the given vertical order.
ja	凡例項目を指定された垂直方向に配置します。

en	Graph Item Type
ja	グラフ項目の種類

en	How data for this item is represented visually on the graph.
ja	このアイテムのデータがグラフ上で視覚的にどのように表されるか。

en	The data source to use for this graph item.
ja	このグラフ項目に使用するデータソース。

en	The color to use for the legend.
ja	凡例に使用する色

en	Opacity/Alpha Channel
ja	不透明度/アルファチャンネル

en	The opacity/alpha channel of the color.
ja	色の不透明度/アルファチャンネル。

en	Consolidation Function
ja	連結機能

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
ja	この項目のデータがグラフ上で統計的にどのように表されるか。

en	CDEF Function
ja	CDEF機能

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
ja	グラフまたは凡例のこの項目に適用するCDEF（数学）関数。

en	VDEF Function
ja	VDEF機能

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
ja	グラフの凡例上のこの項目に適用するVDEF（数学）関数。

en	Shift Data
ja	シフトデータ

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
ja	'value'フィールドで指定した量だけ時間軸（x軸）上のデータをオフセットしてください。

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
ja	[HRULE | VRULE]：グラフ項目の値 [TICK]：目盛りの分数。 [SHIFT]：秒単位のタイムオフセット。

en	GPRINT Type
ja	GPRINTタイプ

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
ja	このグラフ項目がGPRINTの場合は、ここで別のフォーマットを選択できます。あなたは "GPRINTプリセット"の下で追加のタイプを定義することができます。

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
ja	テキストの配置（TEXTALIGN）

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
ja	それ以降のすべての凡例行は、ここに示すとおりに配置されます。単一のグラフ内でこのコマンドを複数回使用することができます。このコマンドは表レイアウトを生成しません。 注：前のグラフ項目に<HR>を挿入することをお勧めします。 注：この凡例行の<HR>はこの設定を廃止します。

en	Text Format
ja	テキストの属性

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
ja	このグラフ項目の凡例に表示されるテキスト。

en	Insert Hard Return
ja	ハードリターンを挿入

en	Forces the legend to the next line after this item.
ja	この項目の次の行に凡例を強制します。

en	Line Width (decimal)
ja	行幅（10進数）

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
ja	LINEを選択した場合は、ここで線幅を指定してください。 2.00など、10進数の精度を含める必要があります。

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
ja	ダッシュ（ダッシュ[= on_s [、off_s [、on_s、off_s] ...]]））

en	The dashes modifier enables dashed line style.
ja	ダッシュ修飾子は、破線スタイルを有効にします。

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
ja	ダッシュオフセット（ダッシュオフセット=オフセット）

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
ja	ダッシュオフセットパラメータは、ストロークが始まるパターンへのオフセットを指定します。

en	The name given to this graph template.
ja	このグラフテンプレートに付けられた名前。

en	Multiple Instances
ja	複数のインスタンス

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
ja	デバイスごとにこのタイプのグラフが複数ある場合は、このチェックボックスをオンにします。

en	Test Data Sources
ja	データソースがあります

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ja	データソースを作成する前にテストする場合は、このチェックボックスをオンにします。テストデータソースを有効にすると、データソースが有効なデータを返さない場合、グラフは作成されません。この設定は、デバイス自体の特性に応じて選択的に適用できるより多くのグラフテンプレートを含めることができる、より一般的なデバイステンプレートが必要な場合に重要です。注：データソースとして長時間実行されているスクリプトがある場合、グラフを作成する時間が長くなります。

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
ja	このグラフ項目入力の名前を入力し、それがあなたが認識できるものであることを確認してください。

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
ja	このグラフ項目入力の説明を入力して、この入力の用途を説明します。

en	Field Type
ja	項目の種類

en	How data is to be represented on the graph.
ja	グラフ上でデータをどのように表現するか。

en	General Device Options
ja	一般的なデバイスオプション

en	Give this host a meaningful description.
ja	このホストにわかりやすい説明を付けます。

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
ja	このデバイスの完全修飾ホスト名またはIPアドレス。

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
ja	デバイスの物理的な場所。この自由形式のテキストは、部屋、ラックの場所などです。

en	Poller Association
ja	ポーラー協会

en	Device Site Association
ja	デバイスサイトの関連付け

en	What Site is this Device associated with.
ja	このデバイスはどのサイトに関連付けられていますか。

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
ja	このデバイスに関連付けられているデフォルトのグラフテンプレートとデータクエリを定義するために使用するデバイステンプレートを選択します。

en	Number of Collection Threads
ja	収集スレッド数

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
ja	このデバイスのポーリングに使用する同時スレッド数。これはSpineポーラーにのみ適用されます。

en	Check this box to disable all checks for this host.
ja	このホストのすべてのチェックを無効にするには、このチェックボックスをオンにします。

en	Availability/Reachability Options
ja	可用性/到達可能性オプション

en	Downed Device Detection
ja	ダウンしたデバイスの検出

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ja	Cactiのメソッドは、ホストがポーリング可能かどうかを判断するために使用します。 <br> <i>メモ：少なくともSNMPを常に選択することをお勧めします。</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
ja	送信するpingパケットの種類。 <br> <i>メモ：Linux / UNIX上のICMPにはroot権限が必要です。</i>

en	Additional Options
ja	追加オプション

en	Created
ja	作成

en	Date/time the device was added

en	Notes
ja	ノート

en	Enter notes to this host.
ja	このホストにメモを入力してください。

en	External ID
ja	外部ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
ja	Cactiデータを外部の監視システムにリンクするための外部ID。

en	A useful name for this host template.
ja	このホストテンプレートの便利な名前。

en	Class
ja	クラシック

en	A suitable Class for the Device Template.
ja	このテンプレートの便利な名前。

en	A name for this data query.
ja	この問い合わせの名前です。

en	A description for this data query.
ja	このデータクエリの説明。

en	XML Path
ja	XMLパス

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
ja	このデータクエリの定義を含むXMLファイルへのフルパス。

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
ja	このデータクエリの入力方法を選択してください。この入力メソッドは、データクエリに関連付けられている各デバイスのデータの収集方法を定義します。

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
ja	このデータクエリグラフテンプレート項目に使用するグラフテンプレートを選択します。

en	A name for this associated graph.
ja	この関連グラフの名前。

en	A useful name for this graph tree.
ja	このグラフツリーの名前です。

en	Sorting Type
ja	ソートの種類

en	Choose how items in this tree will be sorted.
ja	このツリーの項目をどのようにソートするかを選択してください。

en	Publish
ja	公開

en	Should this Tree be published for users to access?
ja	ユーザーがアクセスできるようにこのツリーを公開する必要がありますか？

en	An Email Address where the User can be reached.
ja	ユーザーに連絡できるEメールアドレス。

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
ja	このユーザーのパスワードを2回入力してください。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

en	Determines if user is able to login.
ja	ユーザーがログインできるかどうかを決定します。

en	Locked
ja	ロック中

en	Determines if the user account is locked.
ja	ユーザーアカウントがロックされているかどうかを確認します。

en	Account Options
ja	アカウントオプション

en	Set any user account specific options here.
ja	ユーザーアカウント固有のオプションをここで設定します。

en	Must Change Password at Next Login
ja	次回ログイン時にパスワードを変更する必要があります

en	Maintain Custom Graph and User Settings
ja	カスタムグラフとユーザー設定を維持する

en	Graph Options
ja	グラフオプション

en	Set any graph specific options here.
ja	ここでグラフ固有のオプションを設定します。

en	User Has Rights to Tree View
ja	ユーザーはツリー表示の権限を持っている

en	User Has Rights to List View
ja	ユーザーは一覧表示の権限を持っている

en	User Has Rights to Preview View
ja	ユーザーはプレビュー表示の権限を持っている

en	Login Options
ja	ログイン設定

en	What to do when this user logs in.
ja	このユーザーがログインしたときの対処方法

en	Show the page that user pointed their browser to.
ja	ユーザーが自分のブラウザをポイントしたページを表示します。

en	Show the default console screen.
ja	デフォルトでコンソール画面を表示します。

en	Show the default graph screen.
ja	デフォルトでグラフ画面を表示します。

en	Authentication Realm
ja	認証レルム

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
ja	LDAP認証またはWeb基本認証が有効になっている場合にのみ使用されます。これを有効でないレルムに変更すると、ユーザーは事実上無効になります。

en	Import Template from Local File
ja	ローカルファイルからテンプレートをインポート

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
ja	テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここで選択してください。

en	Data Source Overrides
ja	データソースプロファイル

en	Create New from Template
ja	テンプレートから新規作成

en	Graph/Data Template Overrides
ja	グラフテンプレートのオプション

en	Remove Orphaned Graph Items
ja	孤立したグラフアイテムを削除する

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
ja	チェックした場合、Cactiはインポートされたグラフテンプレートに含まれていないグラフテンプレートと関連するグラフの両方からグラフアイテムを削除します。

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
ja	グラフテンプレート画像フォーマット

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトの画像フォーマット。

en	Graph Template Height
ja	グラフテンプレートの高さ

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトのグラフ幅。

en	Graph Template Width
ja	グラフテンプレートの幅

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトのグラフ幅。

en	General SNMP Entity Options
ja	一般的なSNMPエンティティオプション

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
ja	このSNMPエンティティにわかりやすい説明を付けます。

en	Disable SNMP Notification Receiver
ja	SNMP通知受信者を無効にする

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
ja	このホストにSNMP通知を一時的に送信したくない場合は、このボックスをオンにします。

en	Maximum Log Size
ja	最大ログサイズ

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
ja	この受信者の1日の通知ログエントリの最大数を保存する必要があります。

en	SNMP Message Type
ja	SNMPメッセージタイプ

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
ja	SNMPトラップは常に認識されません。正式に「INFORMS」と呼ばれる、確認済みのSNMP通知を送信するには、SNMPv2以上が必要です。

en	The new Title of the aggregated Graph.
ja	集約グラフの新しいタイトル。

en	Prefix
ja	接頭語

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
ja	すべてのGPRINT行を区別するための接頭辞。

en	Include Prefix Text
ja	インデックスを含める

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
ja	集約グラフにソースグラフGPRINTタイトルテキストを含めます。

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
ja	このオプションを使用して、例えばSTACKedグラフを作成します。 <br> AREA / STACK：1番目のグラフはAREA / STACK項目を保持し、その他はSTACKに変換<br> LINE1：すべての項目がLINE1項目に変換されます<br> LINE2：すべての項目がLINE2項目に変換されます<br> LINE3：すべての項目がLINE3項目に変換されます

en	Totaling
ja	集計

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
ja	ここで合計オプションを選択するときは、「合計」列に合計する項目を確認してください。

en	Total Type
ja	合計タイプ

en	Which type of totaling shall be performed.
ja	どの種類の集計を実行します。

en	Prefix for GPRINT Totals
ja	GPRINT合計のプレフィックス

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
ja	すべての合計 GPRINT行の接頭辞。

en	Reorder Type
ja	再注文タイプ

en	Reordering of Graphs.
ja	グラフの並べ替え

en	Please name this Aggregate Graph.
ja	この集約グラフに名前を付けてください。

en	Propagation Enabled
ja	伝播が有効

en	Is this to carry the template?
ja	これはテンプレートを運ぶためのものですか？

en	Aggregate Graph Settings
ja	集約グラフ設定

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
ja	すべてのGPRINT行を区別するための接頭辞。この接頭辞には、HostとData Queryの置換変数の両方を使用できます。

en	Aggregate Template Name
ja	集約テンプレート名

en	Please name this Aggregate Template.
ja	この集合テンプレートに名前を付けてください。

en	Source Graph Template
ja	ソースグラフテンプレート

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
ja	この集約テンプレートの基になっているグラフテンプレート。

en	Aggregate Template Settings
ja	集約テンプレート設定

en	The name of this Color Template.
ja	このカラーテンプレートの名前。

en	A nice Color
ja	素敵な色

en	A useful name for this Template.
ja	このテンプレートの便利な名前。

en	Operation
ja	操作

en	Logical operation to combine rules.
ja	ルールを結合するための論理演算

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
ja	この規則項目に使用されるフィールド名。

en	Operator.
ja	- オペレーター - タンク

en	Matching Pattern
ja	マッチングパターン

en	The Pattern to be matched against.
ja	照合するパターン。

en	Sequence.
ja	配列

en	A useful name for this Rule.
ja	このルールの便利な名前。

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
ja	このルールに適用するデータクエリを選択してください。

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
ja	このルールに適用するために利用可能なグラフタイプのいずれかを選択してください。

en	Enable Rule
ja	ルールを有効にします

en	Check this box to enable this rule.
ja	このルールを有効にするには、このボックスをオンにします。

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
ja	新しいツリー項目のツリーを選択してください。

en	Leaf Item Type
ja	葉アイテムの種類

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
ja	ツリーに動的に追加される項目タイプ。

en	Graph Grouping Style
ja	グラフのグループスタイル

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
ja	ツリー上のこの特定のホストに対して描画するときにグラフをグループ化する方法を選択します。

en	Optional: Sub-Tree Item
ja	オプション：サブツリー項目

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
ja	フックするサブツリー項目を選択してください。 <br>このルールが実行されたときにまだそこにあることを確認してください。

en	Header Type
ja	タイプ

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
ja	オブジェクトを選択して新しいサブヘッダーを作成します。

en	Propagate Changes
ja	変更を伝達する

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
ja	このフォームのすべてのオプション（「タイトル」を除く）をすべての子の「ヘッダー」項目に適用します。

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
ja	照合する文字列パターン（正規表現）。 <br> 「/」を囲むことはできませ<strong>ん</strong> 。

en	Replacement Pattern
ja	交換パターン

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
ja	ツリーヘッダーとして使用するための置換文字列パターン。 <br>最初の一致については、例えば<strong>\ $ {1}</strong>による一致を参照してください。

en	T
ja	・

en	G

en	M

en	K

en	Paths
ja	パス

en	Device Defaults
ja	デバイスデフォルト

en	Poller
ja	収集キャッシュ管理

en	Data
ja	データ

en	Visual
ja	ビジュアル

en	Authentication
ja	認証

en	Performance
ja	パフォーマンス

en	Spikes
ja	スパイク

en	Mail/Reporting/DNS
ja	メール/レポート/ DNS

en	Time Spanning/Shifting
ja	タイムスパン/シフト

en	Graph Thumbnail Settings
ja	グラフのサムネイル設定

en	Tree Settings
ja	ツリー設定

en	Graph Fonts
ja	グラフフォント

en	PHP Mail() Function
ja	PHP Mail（）関数

en	Sendmail
ja	注文確定

en	SMTP

en	Required Tool Paths
ja	必要なツールパス

en	snmpwalk Binary Path
ja	snmpwalk バイナリパス

en	The path to your snmpwalk binary.
ja	snmpwalk バイナリへのパスです。

en	snmpget Binary Path
ja	snmpget バイナリパス

en	The path to your snmpget binary.
ja	snmpget バイナリへのパスです。

en	snmpbulkwalk Binary Path
ja	snmpbulkwalkバイナリパス

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ja	あなたのsnmpbulkwalkバイナリへのパス。

en	snmpgetnext Binary Path
ja	snmpgetnextバイナリパス

en	The path to your snmpgetnext binary.
ja	snmpgetnextバイナリへのパス。

en	snmptrap Binary Path
ja	snmptrapバイナリパス

en	The path to your snmptrap binary.
ja	あなたのsnmptrapバイナリへのパス。

en	RRDtool Binary Path
ja	RRDtoolバイナリパス

en	The path to the rrdtool binary.
ja	rrdtool バイナリへのパスです。

en	PHP Binary Path
ja	PHP バイナリパス

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
ja	あなたのPHPバイナリファイルへのパス（このファイルを入手するにはphpの再コンパイルが必要かもしれません）

en	FPing Binary Path
ja	PHP バイナリパス

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Logging
ja	ログイン

en	Cacti Log Path
ja	サボテンのログパス

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
ja	Cactiログファイルへのパス（空白の場合、デフォルトは<path_cacti> /log/cacti.log）

en	Poller Standard Error Log Path
ja	ポーラー標準エラーログのパス

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
ja	Cactiのデータコレクタに問題がある場合は、このファイルパスを設定すると、データコレクタの標準エラーがこのファイルにリダイレクトされます。

en	Rotate the Cacti Log
ja	サボテンログを回転させる

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
ja	このオプションは定期的にサボテンログを交代させます。

en	Rotation Frequency
ja	回転数

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
ja	ログをどのくらいの頻度でローテーションしますか？

en	Log Retention
ja	ログ保存

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
ja	ログファイルをいくつ保持しますか。ログを削除しないようにするには、0を使用します。 （0〜365）

en	Alternate Poller Path
ja	代替ポーラーパス

en	Spine Binary File Location
ja	スパインバイナリファイルの場所

en	The path to Spine binary.
ja	Spineバイナリへのパス。

en	Spine Config File Path
ja	スパイン設定ファイルのパス

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
ja	Spine設定ファイルへのパス。デフォルトでは、Spineのcwdに、または指定されていなければ/ etcに。

en	RRDfile Auto Clean
ja	RRDファイルオートクリーン

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
ja	対応するデータソースがCactiから削除されたときにRRDファイルを自動的にアーカイブまたは削除する

en	RRDfile Auto Clean Method
ja	RRDファイルの自動クリーニング方法

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
ja	データソースが削除された後にCactiからRRDファイルを削除するために使用される方法

en	Archive
ja	アーカイブ

en	Archive directory
ja	アーカイブディレクトリ

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
ja	これはRRDファイルがアーカイブのために移動されるディレクトリです。

en	Log Settings
ja	ログの設定

en	Log Destination
ja	ログ保存先

en	How will Cacti handle event logging.
ja	Cactiはイベントログをどのように処理しますか。

en	Generic Log Level
ja	一般ログレベル

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ja	ログファイルに送信する詳細レベルのレベル警告：NONEまたはLOW以外の状態にすると、ディスク容量が急激に消費される可能性があります。

en	Expand log details
ja	デバイスを展開

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
ja	ログ入力検証の問題

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
ja	適切な入力検証を行わずに要求フィールドにアクセスしたときに記録する

en	Data Source Tracing
ja	使用しているデータソース

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
ja	主に一意性のチェックを中心とした、データソースの作成を追跡するための開発者専用オプション

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
ja	選択的ファイルデバッグ

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
ja	Generic Log Level設定に関係なく、どのファイルをデバッグモードにするかを選択します。選択されたファイルはすべて、デバッグモードにあるものとして扱われます。

en	Selective Plugin Debug
ja	選択的プラグインデバッグ

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
ja	Generic Log Levelの設定に関係なく、どのプラグインをデバッグモードにするかを選択します。このプラグインで使用されているファイルはすべてデバッグモードのものとして扱われます。

en	Selective Device Debug
ja	選択的デバイスデバッグ

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
ja	データ収集中にデバッグモードにしたいデバイスIDのカンマ区切りリスト。このデバッグレベルは、Cactiのポーリングプロセス中にのみ有効です。

en	Syslog/Eventlog Item Selection
ja	Syslog / Eventlog項目の選択

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
ja	ロギングにSyslog / Eventlogを使用する場合、CactiはSyslog / Eventlogに転送されるメッセージを記録します。

en	Statistics
ja	統計

en	Warnings
ja	警告

en	Errors
ja	エラー

en	Internationalization (i18n)
ja	国際化（i18n）

en	Language Support
ja	言語サポート

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
ja	Cactiのローカライズを許可するには「有効」を選択してください。厳密モードでは、要求された言語があなたのシステムにインストールされているすべてのプラグインによってもサポートされることが必要です。それが事実ではない場合、すべてが英語で表示されます。

en	Language
ja	言語

en	Default language for this system.
ja	このシステムのデフォルト言語

en	Auto Language Detection
ja	自動言語検出

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
ja	その言語がCactiでサポートされている場合は、ユーザーの「デフォルト」の言語を自動的に決定し、ログイン時に提供することを許可します。無効にすると、ユーザーが別の言語を選択するまでデフォルトの言語が有効になります。

en	Preferred Language Processor
ja	優先言語プロセッサ

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ja	Cactiには、複数の代替言語翻訳プロセッサのサポートが含まれています。デフォルトではPHPの組み込みサポートが使用されますが、すべてのLinuxバリアントに組み込みの言語サポートが含まれているわけではありません。選択されていない場合、Cactiは最初に見つかったものを選択します。

en	Client TimeZone Support
ja	MySQL - TimeZoneのサポート

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
ja	日付表示フォーマット

en	The System default date format to use in Cacti.
ja	Cactiで使用されるシステムのデフォルトの日付フォーマット。

en	Date Separator
ja	検索の始点日付と終点日付の区切り文字

en	The System default date separator to be used in Cacti.
ja	Cactiで使用されるシステムのデフォルトの日付区切り記号。

en	Other Settings
ja	その他の設定

en	Show only site specific locations
ja	ここでグラフ固有のオプションを設定します。

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
ja	グラフ/データソースがチェックされている

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
ja	[グラフあり]と[データソースあり]がデフォルトでチェックされるべきか

en	RRDtool Version
ja	RRDツールバージョン

en	The version of RRDtool that you have installed.
ja	インストールしたRRDtoolのバージョン。

en	Enable Gradient Support
ja	レポートを有効にする

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
ja	グラフ許可方法

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ja	ユーザーのグラフの権限を決定する方法は2つあります。 1つは「許容」です。 'Permissive'設定の下では、ユーザはそれらに適用されるグラフへのアクセスを得るためにグラフ、デバイスまたはグラフテンプレートへのアクセスのみを必要とします。 「制限的」の下では、ユーザーは、グラフにアクセスするためにグラフ、デバイス、およびグラフテンプレートにアクセスできる必要があります。

en	Permissive
ja	許容的

en	Restrictive
ja	限定的

en	Device Based
ja	デバイス名

en	Graph/Data Source Creation Method
ja	グラフ/データソース作成方法

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
ja	Simpleに設定すると、グラフとデータソースは新規グラフからのみ作成できます。 Advancedの場合は、従来のグラフとデータソースの作成がサポートされています。

en	Simple
ja	シンプル

en	Advanced
ja	高度な設定

en	Show Form/Setting Help Inline
ja	フォームを表示/ヘルプをインラインで表示

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
ja	チェックすると、フォームと設定ヘルプがインラインで表示されます。それ以外の場合は、ヘルプボタンの上にカーソルを置くと表示されます。

en	Local Page Help Only
ja	助けをもらう

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
ja	削除確認

en	Prompt user before item deletion.
ja	アイテムを削除する前にユーザーに確認を求めます。

en	Data Source Preservation Preset
ja	グラフ/データソース作成方法

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
ja	有効にすると、Cactiはラジオボタンを設定して、グラフを削除するときにグラフの関連データソースを削除します。注：Cactiは、他のグラフで使用されているデータソースの削除を許可しません。

en	Graphs Auto Unlock
ja	グラフ一致ルール

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
ja	有効にすると、Cactiはグラフをロックしません。これにより、グラフに関連するデータソースをより迅速に手動で変更できます。

en	Hide Cacti Dashboard
ja	サボテンダッシュボードを隠す

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
ja	Cactiの外部リンクサポートと共に使用します。この設定を使用すると、Cacti Dashboardを非表示にして自分のページだけを表示できます。

en	Enable Drag-N-Drop
ja	ドラッグアンドドロップを有効にする

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
ja	CactiのインターフェースのいくつかはDrag-N-Dropをサポートしています。チェックした場合、このオプションは有効になります。注：視覚障害のあるユーザーの場合、このオプションは無効になっている可能性があります。

en	Site Security
ja	サイトセキュリティ

en	Force Connections over HTTPS
ja	HTTPS経由で接続を強制する

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
ja	チェックすると、Cactiにアクセスしようとする試みはすべてHTTPSにリダイレクトされ、高いセキュリティが確保されます。

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
ja	安全でないJavaScript eval（）呼び出しを許可する

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
ja	特定のCactiプラグインでは、安全でないJavaScript eval（）呼び出しを使用する必要があります。このオプションを選択すると、サボテンで許可されます。

en	Content-Security Alternate Sources
ja	コンテンツセキュリティの代替ソース

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ja	Webサーバー自体の外部からのアクセスが許可されるスペースデミットされたドメイン名。これは、CDNまたはホスティングサイトの使用を選択するユーザーにとって重要です。ソースには、ワイルドカード（例：*。mydomain.com）またはプロトコル（例：https：//*.example.com）を含めることができます。これらの代替ソースには、画像、CSS、JavaScriptタイプのみが含まれます。

en	Remote Agent
ja	リモートエージェントのタイムアウト

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
ja	SMTP ポート

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
ja	Central Cacti Webサーバがリモートデータコレクタからの応答を待ってから要求を放棄するまでの時間（秒単位）。 Central Cacti Data Collector以外のData Collectorに関連付けられているデバイスでは、リモートエージェントを使用してデバイス情報を収集する必要があります。

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
ja	自動グラフ作成を有効にする

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
ja	無効にすると、Cactiオートメーションはアクティブにグラフを作成しません。これは、オブジェクトを保存するたびに新しいグラフが作成されないようにデバイス設定を調整するときに便利です。自動化ルールを手動で呼び出すことは可能です。

en	Enable Automatic Tree Item Creation
ja	自動ツリーアイテム作成を有効にする

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
ja	無効にすると、Cactiオートメーションはアクティブにツリーアイテムを作成しません。これは、オブジェクトを保存するたびに新しいツリーエントリが作成されないように、デバイスまたはグラフの設定を調整するときに便利です。手動でルールを呼び出すことは可能です。

en	Automation Notification To Email
ja	電子メールへの自動化通知

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
ja	オートメーションネットワークレベルで指定されていない場合は、オートメーション通知Eメールを送信するEメールアドレス。このフィールドまたはAutomation Networkの値が空白のままの場合、CactiはプライマリCacti管理者の電子メールアカウントを使用します。

en	Automation Notification From Name
ja	名前からの自動化通知

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
ja	オートメーションネットワークレベルで指定されていない場合は、オートメーション通知Eメールに使用するEメール名。このフィールドまたはAutomation Networkの値を空白のままにした場合、CactiはシステムのデフォルトのFrom Nameを使用します。

en	Automation Notification From Email
ja	電子メールからの自動化通知

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
ja	オートメーションネットワークレベルで指定されていない場合、オートメーション通知Eメールに使用するEメールアドレス。このフィールドまたはAutomation Networkの値が空白のままになっていると、CactiはシステムのデフォルトのFrom Email Addressを使用します。

en	Graph Template Defaults
ja	グラフテンプレートベース

en	Graph Template Test Data Source
ja	グラフ、データソース

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ja	データソースを作成する前に、新しくインポートしたグラフテンプレートをテストする場合は、このチェックボックスをオンにします。テストデータソースを有効にすると、データソースが有効なデータを返さない場合、グラフは作成されません。この設定は、デバイス自体の特性に応じて選択的に適用できるより多くのグラフテンプレートを含めることができる、より一般的なデバイステンプレートが必要な場合に重要です。注：データソースとして長時間実行されているスクリプトがある場合、グラフを作成する時間が長くなります。

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトの画像フォーマット。

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトのグラフ幅。

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
ja	すべての新しいグラフテンプレートに使用されるデフォルトのグラフ幅。

en	General Defaults
ja	一般的なデフォルト

en	The default Device Template used on all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスで使用されるデフォルトのデバイステンプレート。

en	The default Site for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスのデフォルトサイト。

en	The default Poller for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのポーラー。

en	Device Threads
ja	デバイススレッド

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
ja	デバイススレッドのデフォルト数。これはSpine Data Collectorを使用している場合にのみ該当します。

en	%s Thread
ja	％dスレッド

en	%s Threads
ja	％dスレッド

en	Re-index Method for Data Queries
ja	データクエリのインデックス再作成方法

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
ja	すべてのデータクエリに使用するデフォルトのインデックス再作成方法。

en	Default Interface Speed
ja	デフォルトグラフタイプ

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
ja	ifSpeedまたはifHighSpeedが設定されていないかゼロであるためにCactiがインターフェース速度を判断できない場合は、結果として得られるRRDファイルにどの最大値を設定しますか。

en	100 Mbps Ethernet
ja	100 Mbpsイーサネット

en	1 Gbps Ethernet
ja	1 Gbpsイーサネット

en	10 Gbps Ethernet
ja	10 Gbpsイーサネット

en	25 Gbps Ethernet
ja	25 Gbpsイーサネット

en	40 Gbps Ethernet
ja	40 Gbpsイーサネット

en	56 Gbps Ethernet
ja	56 Gbpsイーサネット

en	100 Gbps Ethernet
ja	100 Gbpsイーサネット

en	SNMP Defaults
ja	SNMPのデフォルト

en	Default SNMP version for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスのデフォルトのSNMPバージョン。

en	Default SNMP read community for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMP読み取りコミュニティ。

en	Security Level
ja	セキュリティレベル

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMP v3セキュリティレベル。

en	Auth Protocol (v3)
ja	認証プロトコル（v3）

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMPv3認証プロトコル。

en	Auth User (v3)
ja	認証ユーザー（v3）

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMP v3認証ユーザー。

en	Auth Passphrase (v3)
ja	認証パスフレーズ（v3）

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMP v3認証パスフレーズ。

en	Privacy Protocol (v3)
ja	プライバシープロトコル（v3）

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMPv3プライバシープロトコル。

en	Privacy Passphrase (v3)
ja	プライバシーパスフレーズ（v3）

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMPv3プライバシーパスフレーズ。

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対してSNMP v3コンテキストを入力します。

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMP v3エンジンID。 SNMPv3通知レシーバごとに定義されているSNMPエンジンIDを使用するには、このフィールドを空白のままにします。

en	Port Number
ja	ポート番号

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
ja	すべての新しいデバイス用のデフォルトUDPポート。通常161。

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトのSNMPタイムアウト（ミリ秒）。

en	Default SNMP retries for all new Devices.
ja	デフォルトのSNMPはすべての新しいデバイスに対して再試行します。

en	Availability/Reachability
ja	可用性/到達可能性

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ja	すべての新しいデバイスに対するデフォルトの可用性/到達可能性。 Cactiは、デバイスがポーリング可能かどうかを判断するために使用します。 <br> <i>メモ：少なくともSNMPを常に選択することをお勧めします。</i>

en	Ping Type
ja	Ping の種類

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
ja	すべての新しいデバイスのデフォルトのpingタイプ。

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
ja	すべての新しいデバイス用のデフォルトのpingポート。 TCPでは、CactiはポートのSynを試みます。 UDPでは、Cactiは、接続が成功したか、またはデバイスが起動しているかどうかを判断するために「ポートに到達できません」というエラーを要求します。

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
ja	すべての新しいデバイスのデフォルトのpingタイムアウト値（ミリ秒）。デバイスSNMP、ICMP、UDP、およびTCP pingに使用するタイムアウト値。 ICMP pingは最も近い秒に切り上げられます。 Windows上のTCPおよびUDP接続のタイムアウトはオペレーティングシステムによって制御されるため、Windowsでは推奨されません。

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
ja	Cactiがデバイスを停止とマークするまでにpingを試行する回数

en	Up/Down Settings
ja	上下の設定

en	Failure Count
ja	失敗回数

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
ja	エラーをログに記録してデバイスを停止と報告する前にデバイスが停止している必要があるポーリング間隔の数。

en	Recovery Count
ja	回復回数

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
ja	デバイスが稼働状態に戻って通知を発行する前に、デバイスが稼働し続けなければならないポーリング間隔の数

en	Theme Settings
ja	テーマ設定

en	Theme
ja	テーマ

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
ja	あなたのサボテンの皮をむくために利用可能なテーマの一つを選択してください。

en	Table Settings
ja	テーブルセット

en	Rows Per Page
ja	ページ毎の行数

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
ja	テーブルに表示するデフォルトの行数。

en	Autocomplete Enabled
ja	オートコンプリートが有効

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
ja	非常に大規模なシステムでは、選択リストはユーザーインターフェースを著しく遅くする可能性があります。このオプションが有効になっていると、Cactiはオートコンプリートコールバックを使用して選択リストに体系的に入力します。注：クラシックテーマではオートコンプリートが強制的に無効になります。

en	Autocomplete Rows
ja	オートコンプリート行

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
ja	オートコンプリートベースの選択パターン一致から返されるデフォルトの行数。

en	Autocomplete Delay
ja	オートコンプリート行

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
ja	最小長

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
ja	縮小するツリーの最小幅。

en	Maximum Tree Width
ja	題名の最大長

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
ja	展開するツリーの最大幅。その後、ツリーブランチはページ上でスクロールします。

en	Filter Settings
ja	フィルタ設定

en	Strip Domains from Device Dropdowns
ja	デバイスのドロップダウンからドメインを削除

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
ja	デバイス名フィルターのドロップダウンを表示するときに、このオプションをチェックすると、ホスト名からドメインにストリップされます。

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
ja	グラフ/データソース/データクエリ設定

en	Maximum Title Length
ja	題名の最大長

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
ja	最大許容グラフまたはデータソースタイトル。

en	Data Source Field Length
ja	データソースフィールド長

en	The maximum Data Query field length.
ja	データ照会フィールドの最大長。

en	Graph Creation
ja	グラフ作成

en	Default Graph Type
ja	デフォルトグラフタイプ

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
ja	グラフを作成するときに、どの種類のグラフを選択しますか。

en	All Types
ja	すべてのタイプ

en	By Template/Data Query
ja	テンプレート/データクエリ別

en	Log Management
ja	ログ管理

en	Default Log Tail Lines
ja	デフォルトのログテールライン

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
ja	末尾のCactiログファイルのデフォルトの行数。

en	Maximum number of rows per page
ja	1ページあたりの最大行数

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
ja	「すべての行」を選択したときに、CLOGが調整するためのユーザー定義行数

en	Log Tail Refresh
ja	ログテールリフレッシュ

en	How often do you want the Cacti log display to update.
ja	Cactiログ表示を更新する頻度

en	Log Viewer Settings
ja	ログビューア設定

en	Exclusion Regex
ja	除外正規表現

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
ja	この正規表現に一致するすべての文字列はユーザー表示から除外されます。 たとえば、「Admin」または「Login」という単語を含むすべてのログ行を除外する場合は、「（Admin || Login）」と入力します。

en	Real-time Graphs
ja	リアルタイムグラフ

en	Enable Real-time Graphing
ja	リアルタイムグラフを有効にする

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
ja	オプションがチェックされると、ユーザーはCactiをリアルタイムモードにすることができます。

en	This timespan you wish to see on the default graph.
ja	この時間枠は、デフォルトのグラフで見たいものです。

en	Minimum Refresh Interval
ja	ã ªã ã ¬ã ã ·ã ¥é é

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
ja	これは、グラフの更新間のサポートされる最小時間です。この値は、特定のRRDfile属性を設定するためにも使用されます。データをキャッシュし、リアルタイムの更新を提供しないデバイスがある場合は、ギャップのあるグラフが作成されないように、デフォルトの最小更新間隔を増やす必要がある場合があります。

en	Cache Directory
ja	キャッシュディレクトリ

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
ja	これは、RRDファイルとPNGファイルがキャッシュされるWebサーバー上の場所です。このキャッシュはポーラーによって管理されます。このフォルダに正しい読み取りおよび書き込み権限があることを確認してください。

en	RRDtool Graph Options
ja	グラフオプション

en	Custom Watermark
ja	カスタム色

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
ja	テキストは各グラフの中央下に配置されます。

en	Custom Date Format
ja	カスタム日付形式

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
ja	| date_time |をフォーマットするときに使用しますグラフ上

en	Disable RRDtool Watermark
ja	RRDtoolグラフ透かし

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
ja	RRDtoolのバージョンでサポートされている場合は、このオプションをオンにすることで、グラフのRRDtoolアドバタイズメントを無効にできます。

en	Font Selection Method
ja	フォント選択方法

en	How do you wish fonts to be handled by default?
ja	フォントをデフォルトでどのように処理しますか。

en	System
ja	システム

en	Default Font
ja	既定のフォント

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
ja	テーマベースのフォントコントロールを使用しない場合は、すべてのグラフに使用するPangonフォント設定フォント名。必要に応じて、オブジェクトごとに空白のままにしてフォント設定を制御することもできます。

en	Enter Valid Font Config Value
ja	有効なフォント設定値を入力

en	Title Font Size
ja	題名のフォントサイズ

en	The size of the font used for Graph Titles
ja	グラフタイトルに使用されるフォントのサイズ

en	Title Font Setting
ja	タイトルフォント設定

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ja	グラフタイトルに使用するフォント。有効なTrue Typeフォントファイルまたは有効なPango font-config値を入力してください。

en	Legend Font Size
ja	凡例のフォントサイズ

en	The size of the font used for Graph Legend items
ja	グラフの凡例項目で使用するフォントサイズ

en	Legend Font Setting
ja	凡例のフォント設定

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ja	グラフの凡例に使用するフォント。有効なTrue Typeフォントファイルまたは有効なPango font-config値を入力してください。

en	Axis Font Size
ja	軸フォントサイズ

en	The size of the font used for Graph Axis
ja	グラフ軸に使用されるフォントのサイズ

en	Axis Font Setting
ja	軸フォント設定

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ja	グラフ軸アイテムに使用するフォント。有効なTrue Typeフォントファイルまたは有効なPango font-config値を入力してください。

en	Unit Font Size
ja	単位のフォントサイズ

en	The size of the font used for Graph Units
ja	グラフ単位に使用されるフォントのサイズ

en	Unit Font Setting
ja	単位フォントの設定

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ja	グラフ単位項目に使用するフォント。有効なTrue Typeフォントファイルまたは有効なPango font-config値を入力してください。

en	Business Hours Settings
ja	ユーザー設定

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
ja	%d 週間の

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
ja	1ページあたりの最大行数

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
ja	データ収集有効

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
ja	ポーリングプロセスを完全に停止したい場合は、このボックスのチェックを外してください。

en	SNMP Agent Support Enabled
ja	SNMPエージェントサポートが有効

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
ja	このオプションがチェックされていると、CactiはSNMPエージェントテーブルにCactiデバイスとシステム情報を入力します。 SNMPエージェント自体は有効になりません。

en	Poller Type
ja	ポーラータイプ

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
ja	使用するポーラータイプ。この設定は次のポーリング間隔で有効になります。

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
ja	使用中のポーリング間隔。この設定はRRDファイルがチェックされ更新される頻度に影響します。 メモ：この値を変更した場合は、ポーラーキャッシュを再設定する必要があります。そうしないと、データが失われる可能性があります。

en	Cron/Daemon Interval
ja	Cronインターバル

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
ja	Cactiデータコレクターが開始される頻度。 crontab、スケジュールされたタスク（Windowsの場合）、またはcactid systemdサービスのいずれかを使用して、Cactiデータコレクターの起動を制御できます。 cactidデーモンの使用方法については、サービスディレクトリのREADME.mdファイルを確認してください。

en	Balance Process Load
ja	バランスプロセス負荷

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
ja	このオプションを選択した場合、Cactiはプロセスごとにポーラー項目を均等に分配することによって、各ポーラープロセスの負荷を分散しようとします。

en	Debug Output Width
ja	デバッグ出力幅

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
ja	このオプションを選択した場合、CactiはCactiの保存能力を超える出力をチェックし、見つかった場合は警告を発します。

en	Disable increasing OID Check
ja	OIDチェックの増加を無効にする

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
ja	OIDツリーを歩いている間、OIDの増加のチェックを無効にする制御

en	Remote Agent Timeout
ja	リモートエージェントのタイムアウト

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
ja	SNMPバルクウォークフェッチサイズ

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
ja	snmpbulkwalk要求ごとに返されるOIDはいくつありますか？大きなSNMPツリーを持つデバイスの場合、このサイズを大きくすると、WANを介したインデックス再作成のパフォーマンスが向上します。

en	SNMP Get OID Limit
ja	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
ja	snmpget要求ごとに発行するSNMPGetOIDのデフォルトの最大数。デバイスの場合、この設定はデバイスレベルで制御されます。この設定は、スクリプトまたはプラグインでCactiのSNMPAPIをネイティブに使用する場合にのみ使用してください。

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
ja	データコレクタ情報

en	Poller Sync Interval
ja	ポーラー同期間隔

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
ja	ポーラーを作成するときに使用するデフォルトのポーリング同期間隔。この設定は、リモートポーラーがチェックされ更新される頻度に影響します。

en	Disable Resource Cache Replication
ja	リソースキャッシュを再構築する

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ja	デフォルトでは、メインのCacti Data CollectorはWebサイト全体とプラグインをリソースキャッシュにキャッシュします。その後、リモートデータコレクターは、メインのCacti Data Collectorからの更新でテーマを定期的に更新します。このリソースキャッシュにより、基本的にリモートデータコレクターが自己アップグレードできます。このオプションを使用したくない場合は、この設定を使用して無効にすることができます。

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
ja	リモートデータコレクタのステータス：

en	Invalid Data Logging
ja	無効なデータロギング

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
ja	Spineの出力エラーをどのように記録しますか。オプションは以下のとおりです。 'Detailed'これはcmd.phpロギングに似ています。デバイスごとの出力エラー数を提供する 'Summary'。エラーカウントは表示されません。

en	Summary
ja	概要

en	Detailed
ja	詳細

en	Number of PHP Script Servers
ja	PHPスクリプトサーバーの数

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
ja	Spineプロセスごとに実行される同時スクリプトサーバープロセスの数。 1から10までの設定が受け入れられます。このパラメータは、複数のスレッドとスクリプトサーバースクリプトを実行している場合に役立ちます。

en	Script and Script Server Timeout Value
ja	スクリプトとスクリプトサーバーのタイムアウト値

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
ja	Cactiがスクリプトの完了を待つ最大時間。このタイムアウト値は秒単位です

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
ja	再索引方法

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
ja	日に毎月

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ja	凡例のフォント設定

en	Report Generation Timeout
ja	リモートエージェントのタイムアウト

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
ja	Cactiのレポート生成スクリプトがタイムアウトエラーを生成して強制終了せずに実行できる最大時間。

en	%s Minute
ja	％s分

en	Data Source Statistics Timeout
ja	データソースのパス

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
ja	Cactiのデータソース統計スクリプトがタイムアウトエラーを発生させずに実行できる最大時間。

en	RRDChecker Timeout
ja	DNSタイムアウト

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
ja	CactiのSpikekillスクリプトがタイムアウトエラーを生成せずに強制終了せずに実行できる最大時間。

en	%s Hour
ja	％s時間

en	Poller Commands Timeout
ja	バックグラウンドコマンドのタイムアウト

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ja	Cactiのバックグラウンドコマンドスクリプトがタイムアウトエラーを発生させずに実行できる最大時間。

en	Poller Command Concurrent Processes
ja	並行プロセス

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
ja	1プロセス

en	%d Processes
ja	％dプロセス

en	Maintenance Background Generation Timeout
ja	メンテナンスバックグラウンド生成タイムアウト

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
ja	Cactiのメンテナンススクリプトがタイムアウトエラーを生成して強制終了せずに実行できる最大時間。

en	Spikekill Background Generation Timeout
ja	スパイクキルバックグラウンド生成タイムアウト

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
ja	CactiのSpikekillスクリプトがタイムアウトエラーを生成せずに強制終了せずに実行できる最大時間。

en	Data Collector Defaults
ja	データコレクタ

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
ja	これらの設定は、データコレクターレベルで維持されます。ここでの値は、データコレクターを最初に作成するときに使用されるデフォルトのみです。

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
ja	デフォルトのデータコレクタプロセス

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
ja	Data Collectorごとに実行する同時プロセスのデフォルト数。注：Cacti 1.2以降、この設定はデータコレクタで維持されています。今後、この値はData Collectorのプリセットに過ぎません。 cmd.phpを使用するときにより高い数を使用するとパフォーマンスが向上します。 Spineのパフォーマンス向上は、threadsパラメータを使用すると最もよく解決されます。 Spineを使用するときは、少ない数のスレッドを使用することをお勧めします。 cmd.phpを使用するときは、CPUコアの数の2倍以下にしてください。

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
ja	Spineの出力エラーをどのように記録しますか。オプションは以下のとおりです。 'Detailed'これはcmd.phpロギングに似ています。デバイスごとの出力エラー数を提供する 'Summary'。エラーカウントは表示されません。

en	Threads per Process
ja	プロセスごとのデフォルトスレッド

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
ja	プロセスごとに許可されているデフォルトのスレッド。注：Cacti 1.2以降では、この設定はデータコレクタで維持され、これは単なるプリセットです。 Spineを使用しているときにより高い数値を使用すると、パフォーマンスが向上します。ただし、次の式をサポートするのに十分なMySQL / MariaDB接続があることを確認してください。接続=データコレクタ*プロセス*（スレッド+スクリプトサーバー）。また、ユーザーログイン接続に十分な予備の接続があることも確認する必要があります。

en	Authentication Method
ja	認証方法

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
ja	<blockquote> <i>組み込み認証</i> - Cactiはユーザー認証を処理します。これにより、ユーザーを作成し、それらのユーザーにCacti内のさまざまな領域に対する権限を付与することができます。 <br><br> <i>Web基本認証</i> - 認証はWebサーバーによって処理されます。テンプレートユーザーが定義されている場合は、初回ログイン時にユーザーを自動的に追加または作成できます。それ以外の場合は、定義済みのゲスト権限が使用されます。 <br><br> <i>LDAP認証</i> - LDAPサーバーに対する認証を可能にします。テンプレートユーザが定義されている場合、ユーザは最初のログイン時に自動的に作成されます。それ以外の場合は、定義されたゲスト権限が使用されます。 PHPのLDAPモジュールが有効になっていない場合、LDAP認証は選択可能なオプションとして表示されません。 <br><br> <i>複数のLDAP / ADドメイン認証</i> - 管理者は、異なるLDAP / ADディレクトリから複数の異なるグループをサポートしてCactiリソースにアクセスできます。 LDAP認証と同様に、この方法を利用するにはPHP LDAPモジュールが必要です。 </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
ja	認証クッキーをサポートする

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
ja	ユーザーが認証を受けて[サインインしたままにしておく]を選択すると、ユーザーのコンピュータに認証Cookieが作成され、そのユーザーはログインしたままになります。

en	Special Users
ja	特別なユーザー

en	Primary Admin
ja	一次管理者

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
ja	Cactiシステムに問題が発生したときに自動的にEメールを受信する主な管理アカウントの名前。これらのEメールを受信するには、メール設定が正しいこと、および管理アカウントにEメールアドレスが設定されていることを確認してください。

en	No User
ja	ユーザー

en	Guest User
ja	ゲストユーザー

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
ja	グラフを表示するためのゲストユーザの名前。デフォルトは 'No User'です。

en	User Template
ja	ユーザーテンプレート

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
ja	Cactiが新しいWeb BasicおよびLDAPユーザーのテンプレートとして使用するユーザーの名前。デフォルトでは 'guest'です。このユーザーアカウントは選択されるとログインできなくなります。

en	Account Locking
ja	アカウントロック

en	Lock Accounts
ja	アカウントをロック

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
ja	1時間に何度も失敗した後にアカウントをロックします。

en	1 Attempt
ja	1 回

en	%d Attempts
ja	%d 回

en	Auto Unlock
ja	自動ロック解除

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
ja	この数分後にアカウントのロックが自動的に解除されます。正しいパスワードを入力しても、この制限時間が経過するまでアカウントはロック解除されません。最長1440分（1日）

en	1 Day
ja	1日

en	2FA Timeout
ja	タイムアウト

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
ja	実行チェック

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
ja	しきい値

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
ja	Basic認証 設定

en	Basic Auth Login Failure Message
ja	基本認証マップファイル

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ja	基本認証を使用しているときに、ユーザー名を有効なCactiアカウントにマッピングする際に問題が発生した場合、ここに含まれるメッセージがユーザーに表示されます。テキストとHTMLの両方を含めることができます。

en	Basic Auth Mapfile
ja	基本認証マップファイル

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
ja	基本認証を使用する場合、基本アカウントを別のログインアカウントに変換する必要がある場合は、ここでCSVファイルを指定して、基本アカウントを目的のログインアカウントにマッピングできます。

en	Local Account Complexity Requirements
ja	ローカルアカウントの複雑さの要件

en	Minimum Length
ja	最小長度

en	This is minimal length of allowed passwords.
ja	これは許可されたパスワードの最小長です。

en	Require Mix Case
ja	ミックスケースが必要

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
ja	これには、新しいパスワードに小文字と大文字の両方を含める必要があります。

en	Require Number
ja	番号を要求

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
ja	これは新しいパスワードが少なくとも1つの数字を含むことを要求するでしょう。

en	Require Special Character
ja	特殊文字が必要

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
ja	これには、新しいパスワードに少なくとも1つの特殊文字を含める必要があります。

en	Force Complexity Upon Old Passwords
ja	古いパスワードを複雑にする

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
ja	これにより、ログイン時に新しい複雑さの要件も満たすために、古いパスワードすべてが必要になります。一致しない場合は、パスワードの変更を強制します。

en	Expire Inactive Accounts
ja	非アクティブアカウントの期限切れ

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
ja	これは、非アクティブアカウントが無効になるまでの最大日数です。管理者アカウントはこのポリシーから除外されます。

en	Expire Password
ja	パスワード期限切れ

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
ja	これは、パスワードの有効期限が切れるように設定されるまでの最大日数です。

en	Password History
ja	パスワード履歴

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
ja	この古いパスワードの数を覚えておいて、それらを再使用することを許可しないでください。

en	1 Change
ja	1変更

en	%d Changes
ja	％dの変更

en	URL Linking
ja	URLリンク

en	Server Base URL
ja	サーバーベースURL

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
ja	これは、Cactiサイトへのリンクに使用されるサーバーの場所です。

en	Emailing Options
ja	メールオプション

en	Notify Primary Admin of Issues
ja	問題の主な管理者への通知

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
ja	Cactiサーバに問題が発生した場合、主管理者にEメールで通知する必要がありますか？ Primary AdministratorのCactiユーザアカウントは、Cactiの設定ページの[認証]タブで指定します。デフォルトは「admin」アカウントです。

en	Test Email
ja	テスト メールを受け取られましたか

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
ja	これは、すべてが正しく機能していることを確認するためのテストメッセージの送信に使用される電子メールアカウントです。

en	Mail Services
ja	メールサービス

en	Which mail service to use in order to send mail
ja	メールを送信するために使用するメールサービス

en	Ping Mail Server
ja	pingメールサーバー

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
ja	テストEメールを送信する前にメールサーバーにpingを送信しますか？

en	From Email Address
ja	メールアドレスから

en	This is the Email address that the Email will appear from.
ja	これは、Eメールが表示されるEメールアドレスです。

en	From Name
ja	差出人名

en	This is the actual name that the Email will appear from.
ja	これは、Eメールが表示される実際の名前です。

en	Word Wrap
ja	ワードラップ

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
ja	これは、Eメール内の行が自動的にワードラップされるまでに許容される文字数です。 （0 =無効）

en	Sendmail Options
ja	Sendmailのオプション

en	Sendmail Path
ja	Sendmailのパス

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
ja	これはあなたのサーバー上のsendmailへのパスです。 （Sendmailがメールサービスとして選択されている場合にのみ使用されます）

en	SMTP Options
ja	SMTP オプション

en	SMTP Hostname
ja	SMTP ホスト名

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
ja	これは、Eメールを送信するSMTPサーバーのホスト名/ IPです。フェイルオーバーの場合は、セミコロンを使用してホストを区切ります。

en	SMTP Port
ja	SMTP ポート

en	The port on the SMTP Server to use.
ja	使用するSMTPサーバー上のポート。

en	SMTP Username
ja	SMTPのユーザー名

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ja	SMTP経由で送信するときに認証に使用するユーザー名。 （認証が不要な場合は空白のままにしてください。）

en	SMTP Password
ja	SMTP パスワード

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ja	SMTP経由で送信するときに認証に使用するパスワード。 （認証が不要な場合は空白のままにしてください。）

en	SMTP Security
ja	SMTPセキュリティ

en	The encryption method to use for the Email.
ja	Eメールに使用する暗号化方式。

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
ja	SMTPタイムアウト

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
ja	SMTPタイムアウトを秒単位で入力してください。

en	Reporting Presets
ja	プリセットの報告

en	Default Graph Image Format
ja	デフォルトのグラフ画像フォーマット

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
ja	新しいレポートを作成するときには、インライングラフに使用する画像の種類を指定します。

en	Maximum E-Mail Size
ja	最大Eメールサイズ

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ja	すべての添付ファイルを含む電子メールメッセージの最大サイズ。

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
ja	サボテンレポートのポーラーログレベル

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ja	ログファイルに送信する詳細レベルのレベル警告：NONEまたはLOW以外の状態にすると、ディスク容量が急激に消費される可能性があります。

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
ja	Lotus Notes（R）調整を有効にする

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
ja	Lotus Notesメールクライアントの特定の処理に関するコード調整を有効にします。

en	DNS Options
ja	DNSオプション

en	Primary DNS IP Address
ja	プライマリDNS IPアドレス

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ja	逆引きに使用するプライマリDNS IPアドレスを入力します。

en	Secondary DNS IP Address
ja	セカンダリDNS IPアドレス

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ja	逆引きに使用するセカンダリDNS IPアドレスを入力します。

en	DNS Timeout
ja	DNSタイムアウト

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
ja	DNSタイムアウトをミリ秒単位で入力してください。 CactiはPHPベースのDNSリゾルバを使用しています。

en	On-demand RRD Update Settings
ja	オンデマンドRRDアップデート設定

en	Enable On-demand RRD Updating
ja	オンデマンドRRD更新を有効にする

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
ja	BoostはCactiでRRDの更新をオンデマンドで有効にする必要がありますか？無効にすると、この変更は次のポーリングサイクルが終わるまで有効になりません。リモートデータコレクタがある場合は、この設定をオンにする必要があります。

en	System Level RRD Updater
ja	システムレベルRRDアップデータ

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
ja	RRDオンデマンド更新がクリアされる前に、ポーラーランは常に成功する

en	How Often Should Boost Update All RRDs
ja	どの程度の頻度ですべてのRRDを更新する必要があるか

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
ja	ブーストを有効にすると、RRDファイルはユーザーから要求されたとき、またはこの期間が過ぎたときにのみ更新されます。

en	Number of Boost Processes
ja	追加プロセス数

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
ja	ランキング調整テーブル内のすべてのRRDを処理するために使用する並行ランキング調整プロセスの数。

en	Maximum Records
ja	最大レコード

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
ja	ブースト出力テーブルがこのサイズを超えると（レコード単位）、更新が行われます。

en	Maximum Data Source Items Per Pass
ja	1パスあたりの最大データソース項目

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
ja	パフォーマンスを最適化するために、ブーストRRDアップデータは、1回のパスで取得できるデータソースアイテム数を知る必要があります。メジャーアップデート中のグラフ作成のパフォーマンスが低下する可能性があるため、高く設定しすぎないように注意してください。更新中にグラフ化やポーリングが遅くなる場合は、この数を減らしてください。デフォルト値は50000です。

en	Maximum Argument Length
ja	最大引数長

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
ja	boostがRRDtoolに更新コマンドを送るとき、それはオペレーティングシステムの最大引数長を超えてはならない。これはオペレーティングシステムとカーネルレベルによって異なります。例：Windows 2000 &lt;= 2048、FreeBSD &lt;= 65535、Linux 2.6.22-- &lt;= 131072、Linux 2.6.23 ++無制限

en	Memory Limit for Boost and Poller
ja	ブーストとポーラーのメモリ制限

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
ja	Cacti PollerおよびBoosts Pollerの最大メモリー量

en	Maximum RRD Update Script Run Time
ja	RRD更新スクリプトの最大実行時間

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
ja	ブーストポーラーがこのランタイムを削除すると、警告がサボテンログに書き込まれます

en	Enable direct population of poller_output_boost table
ja	poller_output_boostテーブルの直接作成を有効にする

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
ja	ポーラー出力ブーストへのレコードの直接挿入を可能にし、各ポーリングサイクルで25％の時間短縮をもたらします。

en	Boost Debug Log
ja	デバッグログを増やす

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ja	このフィールドが空白でない場合、BoostはブーストポーラープロセスからのRRDupdate出力をログに記録します。

en	Image Caching
ja	画像キャッシング

en	Enable Image Caching
ja	画像キャッシュを有効にする

en	Should image caching be enabled?
ja	画像キャッシュを有効にする必要がありますか？

en	Location for Image Files
ja	画像ファイルの場所

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
ja	Boostが画像ファイルを配置する場所を指定します。これらのファイルは有効期限が切れるとポーラーによって自動的に削除されます。

en	Data Sources Statistics
ja	データソース統計

en	Enable Data Source Statistics Collection
ja	データソース統計収集を有効にする

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
ja	このCactiシステムについてデータソース統計を収集する必要がありますか？

en	Data Collection Method
ja	サーベイ

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
ja	統計を消去

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
ja	追加プロセス数

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
ja	ランキング調整テーブル内のすべてのRRDを処理するために使用する並行ランキング調整プロセスの数。

en	Daily Update Frequency
ja	毎日の更新頻度

en	How frequent should Daily Stats be updated?
ja	Daily Statsはどのくらいの頻度で更新されるべきですか？

en	Hourly Average Window
ja	毎時平均ウィンドウ

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
ja	時間平均を表す連続した時間数。設定が高すぎると、メモリテーブルが非常に大きくなる可能性があります

en	Maintenance Time
ja	メンテナンス時間

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
ja	毎週、毎月、および毎年のデータを更新する時刻は何時ですか。形式はHH：MM [am / pm]です。

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
ja	データソース統計データコレクタのメモリ制限

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
ja	Cacti PollerおよびData Source Statistics Pollerの最大メモリー量

en	Data Source Retention Settings
ja	データ保存設定

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
ja	データ保持

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
ja	データ保持

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
ja	データ保持

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
ja	RRDファイルクリーナー

en	Enable RRDfile Check
ja	ルールを有効にします

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
ja	このCactiシステムについてデータソース統計を収集する必要がありますか？

en	Number of RRDfile Check Processes
ja	追加プロセス数

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
ja	ランキング調整テーブル内のすべてのRRDを処理するために使用する並行ランキング調整プロセスの数。

en	Check Frequency
ja	回数

en	How frequent should RRD be checked ?
ja	Daily Statsはどのくらいの頻度で更新されるべきですか？

en	Data Storage Settings
ja	データ保存設定

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
ja	RRDをローカルに保存するか、外部のRRDtoolプロキシサーバーで処理するかを選択します。

en	Local
ja	ローカル

en	RRDtool Proxy Server
ja	RRDtoolプロキシサーバー

en	Structure RRDfile Paths
ja	構造化RRDパス

en	Enable Structured Paths
ja	構造化RRDパス

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
ja	ディレクトリが見つかりました

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
ja	デバイス

en	Device ID/Data Query ID
ja	データ削除クエリ

en	Device Hash/Device ID
ja	デバイス名

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
ja	プロキシサーバー

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
ja	RRDtoolプロキシサーバーのDNSホスト名またはIPアドレス。

en	Proxy Port Number
ja	プロキシポート番号

en	TCP port for encrypted communication.
ja	暗号化通信用のTCPポート。

en	RSA Fingerprint
ja	RSAの指紋

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
ja	プロキシが使用している現在の公開RSAキーのフィンガープリント。これは信頼できる接続を確立するために必要です。

en	RRDtool Proxy Server - Backup
ja	RRDtoolプロキシサーバー - バックアップ

en	Load Balancing
ja	ロードバランシング

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
ja	メインプロキシとバックアッププロキシの両方が受信可能な場合、このオプションはRRDtoolに対してすべての要求を分散させることを可能にします。

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
ja	プロキシがMSRモードで実行されている場合は、RRDtoolバックアッププロキシサーバーのDNSホスト名またはIPアドレス。

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
ja	バックアッププロキシとの暗号化通信用のTCPポート。

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
ja	バックアッププロキシが使用している現在の公開RSAキーのフィンガープリント。これは信頼できる接続を確立するために必要でした。

en	Spike Kill Settings
ja	スパイクキル設定

en	Removal Method
ja	除去方法

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
ja	除去方法は2つあります。最初の標準偏差は、サンプルの平均から標準偏差のX倍離れたサンプルをすべて削除します。 2番目の方法、Varianceは、Varianceの平均よりX％大きいサンプルをすべて削除します。分散法は、一定数の「異常値」を考慮します。これらは、スパイクのように、分散平均の計算から除外する必要がある例外的なサンプルです。

en	Standard Deviation
ja	標準偏差

en	Variance Based w/Outliers Removed
ja	外れ値が除去された分散ベース

en	Replacement Method
ja	交換方法

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
ja	交換方法は3つあります。最初の方法では、スパイクを問題のデータソースの平均に置き換えます。 2番目の方法は、スパイクを 'NaN'に置き換えます。最後はスパイクを最後に見つかった既知の良好な値で置き換えます。

en	Average
ja	平均

en	NaN's

en	Last Known Good
ja	最後に分かったこと

en	Number of Standard Deviations
ja	標準偏差数

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
ja	平均を超えるこの多くの標準偏差である値はすべて除外されます。適切な数は、操作するデータの種類によって異なります。 5標準偏差以上の数値をお勧めします。

en	%d Standard Deviations
ja	標準偏差％d

en	Variance Percentage
ja	差異の割合

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
ja	この値は、異常値がサンプルから削除された後の調整済みサンプルの平均を上回るパーセンテージを表します。たとえば、50の調整済み平均に対して100％のVariance Percentageを指定すると、グラフから100の数量を超えるサンプルが削除されます。

en	Variance Number of Outliers
ja	外れ値の分散数

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
ja	この値は、分散平均を計算する前にサンプルセットから削除される高平均サンプルと低平均サンプルの数を表します。 5の異常値を選択した場合は、上位5つの平均と下位5つの平均の両方が削除されます。

en	%d High/Low Samples
ja	高低サンプル％d

en	Max Kills Per RRA
ja	RRAあたりの最大殺害数

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
ja	この値は、Graph RRAから削除するスパイクの最大数を表します。

en	%d Spikes
ja	％dスパイク

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
ja	この値は、Graph RRAから削除するスパイクの最大数を表します。

en	1 Thousand
ja	％dスレッド

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
ja	フィルター

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
ja	RRDファイルのバックアップディレクトリ

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
ja	このディレクトリが空でない場合は、元のRRDファイルがこの場所にバックアップされます。

en	Batch Spike Kill Settings
ja	バッチスパイクキル設定

en	Removal Schedule
ja	削除スケジュール

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
ja	グラフからスパイクを定期的に削除しますか？その場合は、以下の周波数を選択してください。

en	Once a Day
ja	1日1回

en	Every Other Day
ja	隔日

en	Base Time
ja	基準時間

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
ja	スパイク除去が発生する基準時間。たとえば、 '12：00am'を使用していて1日に1回選択した場合、バッチの削除は毎日およそ午前0時に開始されます。

en	Graph Templates to Spike Kill
ja	スパイクキルするグラフテンプレート

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
ja	一括スパイク削除を実行すると、以下で選択されたテンプレートのみが作用します。

en	Backup Retention
ja	バックアップの保持

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
ja	SpikeKillがグラフのスパイクを削除すると、RRDfileのバックアップが作成されます。これらのバックアップファイルはどのくらいの期間保持する必要がありますか？

en	Default View Mode
ja	デフォルト表示モード

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
ja	初めてグラフページにアクセスしたときにデフォルトで表示されるグラフモードはどれですか。

en	TimeZone Support
ja	MySQL - TimeZoneのサポート

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
ja	Cacti Server v％s - メンテナンス

en	My Browsers Timezone

en	User Language
ja	ユーザーの言語

en	Defines the preferred GUI language.
ja	優先GUI言語を定義します。

en	Show Graph Title
ja	グラフのタイトルを表示

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
ja	ブラウザで検索できるように、ページにグラフのタイトルを表示します。

en	Hide Disabled
ja	無効にする

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
ja	[コンソール]タブの外側に表示すると、無効になっているデバイスとグラフを非表示にします。

en	Show Device Aggregates
ja	集合体

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
ja	デバイスデータソースが集約グラフに含まれている場合、他のデバイスグラフとともにそのグラフを表示します

en	Enable Horizontal Scrolling
ja	水平スクロールを有効にする

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
ja	テーブルの水平スクロールを有効にし、レスポンシブ列の表示を無効にします。

en	The date format to use in Cacti.
ja	Cactiで使用する日付フォーマット

en	The date separator to be used in Cacti.
ja	Cactiで使用される日付区切り記号。

en	Page Refresh
ja	ページ更新

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
ja	自動ページ更新の間隔（秒数）。

en	Preview Graphs Per Page
ja	ページごとのグラフのプレビュー

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
ja	プレビューモードで1ページに表示するグラフの数。

en	Default Time Range
ja	デフォルトの時間範囲

en	The default RRA to use in rare occasions.
ja	まれに使用するデフォルトのRRA。

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ja	グラフやその他の時間固有のデータを表示するときに表示されるデフォルトのタイムスパン

en	Default Timeshift
ja	デフォルトのタイムシフト

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ja	グラフやその他の時間固有のデータを表示しているときに表示されるデフォルトのタイムシフト。

en	Allow Graph to extend to Future
ja	グラフを未来に広げる

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
ja	グラフを表示するときは、グラフの日付を「未来に」拡張する

en	First Day of the Week
ja	今週の初日

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
ja	毎週のグラフ表示の最初の曜日

en	Start of Daily Shift
ja	デイリーシフトの開始

en	Start Time of the Daily Shift.
ja	毎日のシフトの開始時刻。

en	End of Daily Shift
ja	毎日のシフト終了

en	End Time of the Daily Shift.
ja	毎日のシフトの終了時刻。

en	Thumbnail Sections
ja	サムネイルセクション

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
ja	Cactiのどの部分にデフォルトでサムネイルが表示されているか

en	Preview Thumbnail Columns
ja	サムネイル列のプレビュー

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
ja	プレビューモードでサムネイルグラフを表示するときに使用する列数。

en	1 Column
ja	1カラム

en	%d Columns
ja	%d 列

en	Tree View Thumbnail Columns
ja	ツリービューのサムネイル列

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
ja	サムネイルグラフをツリーモードで表示するときに使用する列数。

en	Thumbnail Height
ja	サムネイルの高さ

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
ja	サムネイルグラフの高さ（ピクセル単位）。

en	Thumbnail Width
ja	サムネイルの幅

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
ja	サムネイルグラフの幅（ピクセル単位）。

en	Default Tree
ja	デフォルトのツリー

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
ja	グラフをツリーモードで表示するときに使用するデフォルトのグラフツリー。

en	Graphs Per Page
ja	1ページあたりのグラフ

en	Expand Devices
ja	デバイスを展開

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
ja	ツリー上のデバイスで使用されるグラフテンプレートとデータクエリを展開するかどうかを選択します。

en	Tree History
ja	パスワード履歴

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
ja	有効にすると、Cactiはログイン間と[グラフ]ページに戻ったときにツリー履歴を記憶します。

en	Use Custom Fonts
ja	カスタムフォントを使用する

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
ja	独自のカスタムフォントとフォントサイズを使用するか、システムのデフォルトを使用するかを選択します。

en	Title Font File
ja	題名のフォントファイル

en	The font file to use for Graph Titles
ja	グラフタイトルに使用するフォントファイル

en	Legend Font File
ja	凡例のフォントファイル

en	The font file to be used for Graph Legend items
ja	グラフの凡例項目で使用するフォントファイル

en	Axis Font File
ja	軸フォントファイル

en	The font file to be used for Graph Axis items
ja	グラフ軸アイテムに使用されるフォントファイル

en	Unit Font File
ja	単位のフォントファイル

en	The font file to be used for Graph Unit items
ja	グラフ単位項目に使用されるフォントファイル

en	Realtime View Mode
ja	リアルタイム表示モード

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
ja	リアルタイムグラフをどのように表示しますか。

en	Inline
ja	インライン

en	New Window
ja	新しいウィンドウ

en	System Setting
ja	ユーザー設定

en	1 Week
ja	1週間

en	Auto Log Out Time
ja	自動ログアウト

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
ja	コンソールアクセスのみを持つユーザーの場合、このユーザーが自動的にログアウトする前にログインしたままでいることができる期間。 1時間以上アクティブになっていない場合は、ブラウザを更新する必要がある場合があることに注意してください。また、認証Cookieが有効になっている場合、この設定は影響を与えないことに注意してください。

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
ja	これでCactiにログインしました。あなたは始めるためにこれらの基本的なステップに従うことができます。

en	Create devices for network
ja	ネットワーク用のデバイスを作成する

en	Create graphs for your new devices
ja	新しいデバイス用にグラフを作成する

en	View your new graphs
ja	新しいグラフを見る

en	Offline
ja	オフライン

en	Online
ja	オンライン

en	Recovery
ja	回復

en	Remote Data Collector Status:
ja	リモートデータコレクタのステータス：

en	Number of Offline Records:
ja	オフラインレコード数：

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
ja	注：リモートデータコレクタにログインしています。 「オンライン」の場合は、メインのCacti Webサイトのほとんどを、ログインしたときと同じように表示および制御できます。また、Remote Data CollectorはCactiのPerformance Boosting Servicesの「オンデマンド更新」機能を使用する必要があり、常にSpineを使用することをお勧めします。 Remote Data Collectorが「オフライン」の場合、Remote Data Collectors Webサイトに含まれる情報ははるかに少なくなります。ただし、メインCactiデータベースとWebサーバーが到達可能になるまで、すべての更新がキャッシュされます。それから、それはBoostテーブルの出力を更新のためにメインCactiデータベースにダンプします。

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
ja	注：これまでのところ、Core Cactiプラグインのどれも、リモートデータコレクターで動作するように再設計されていません。したがって、デバイスへの直接アクセスを必要とするMacTrackやHMIBなどのプラグインは、現時点ではリモートデータコレクタでは動作しません。ただし、Tholdなどのプラグインは、Remote Data Collectorが「オンライン」モードである限り機能します。

en	Path for %s
ja	％sのパス

en	New Poller
ja	新しいポーラー

en	Cacti Install Help
ja	アクティブ/インストール済み

en	Cacti Server v%s - Maintenance
ja	Cacti Server v％s - メンテナンス

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
ja	Cacti Server v％s - インストールウィザード

en	Refresh current page
ja	ã ªã ã ¬ã ã ·ã ¥é é

en	Initializing
ja	初期化中

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
ja	Cactiバージョン％sのインストールシステムが初期化されるまでお待ちください。これを機能させるにはJavaScriptを有効にする必要があります。

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
ja	致命的：このインストールを続行することはできません。 Cactiをインストールするには、PHPがバージョン5.4以降でなければなりません。

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
ja	PHPマニュアル： JavaScript Object Notationを参照してください。

en	The php-json module must also be installed.
ja	インストールしたRRDtoolのバージョン。

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
ja	PHPマニュアル： 関数を無効にするを参照してください。

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
ja	shell_exec（）および/またはexec（）関数は現在ブロックされています。

en	Display Graphs from this Aggregate
ja	この集約からグラフを表示する

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
ja	以下の集約グラフ用に選択されたグラフは、複数のグラフテンプレートからのグラフを表します。集約は、複数のグラフテンプレートからの集約グラフの作成をサポートしません。

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
ja	集約グラフ用に選択されたグラフは、グラフテンプレートを使用しません。集約は、テンプレート化されていないグラフからの集約グラフの作成をサポートしません。

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
ja	レポートに追加するグラフを少なくとも1つ選択する必要があります。

en	Graph Item
ja	グラフ項目の種類

en	CF Type
ja	CFタイプ

en	GPrint
ja	GPRINT プリセット

en	Item Color
ja	アイテムの色

en	Color Template
ja	カラーテンプレート

en	Skip
ja	スキップ

en	Aggregate Items are not modifiable
ja	集計アイテムは変更できません

en	Aggregate Items are not editable
ja	集計アイテムは編集できません

en	Type
ja	タイプ

en	No Matching Devices
ja	一致するデバイスがありません

en	Objects
ja	道具とイメージ

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
ja	青いフォント色は、ルールが問題のオブジェクトに適用されることを示します。他のオブジェクトはルールの対象になりません。

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
ja	一致するオブジェクト[％s]

en	Device Status
ja	デバイスの状態

en	There are no Objects that match this rule.
ja	この規則に一致するオブジェクトはありません。

en	Error in data query
ja	データクエリのエラー

en	Matching Items
ja	マッチングアイテム

en	Resulting Branch
ja	得られた支店

en	No Items Found
ja	ページは見つかりませんでした。

en	Show Matching Device SQL Query
ja	一致するデバイスがありません

en	Field
ja	フィールド

en	Pattern
ja	パターン

en	No Device Selection Criteria
ja	デバイス選択基準なし

en	Show Matching Objects SQL Query
ja	一致するオブジェクト

en	No Graph Creation Criteria
ja	グラフ作成基準なし

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
ja	変更を伝播する

en	Search Pattern
ja	検索パターン

en	Replace Pattern
ja	パターン置換

en	No Tree Creation Criteria
ja	ツリー作成基準なし

en	Device Match Rule
ja	デバイス一致ルール

en	Create Graph Rule
ja	グラフルールを作成

en	Graph Match Rule
ja	グラフ一致ルール

en	Create Tree Rule (Device)
ja	ツリールールの作成（デバイス）

en	Create Tree Rule (Graph)
ja	ツリールールを作成する（グラフ）

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
ja	ルールアイテム[％sのルールアイテムを編集：％s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
ja	ルール項目[％sの新しいルール項目：％s]

en	Added by Cacti Automation
ja	Cacti Automationが追加しました

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
ja	エラー：range1-range2の形式のIP範囲はサポートされなくなりました。

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
ja	ファイルが選択されてません

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
ja	インポート

en	Updated
ja	更新

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
ja	更新

en	Automation Network SNMP Option %s!
ja	自動化SNMPオプション

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
ja	自動化SNMPオプション

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
ja	未知のテンプレート

en	Automation Network Rule '%s' %s!
ja	デフォルトの自動化ネットワーク

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
ja	テンプレートポリシー

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
ja	エラー：デバイスIDが空白です

en	ERROR: Device[
ja	エラー：デバイス[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
ja	エラー：リモートコレクタへの接続に失敗しました。

en	Device is Disabled
ja	デバイスは無効です

en	Device Availability Check Bypassed
ja	デバイスの利用可能性チェックのバイパス

en	SNMP Information
ja	SNMP情報

en	SNMP not in use
ja	SNMPが使用されていません

en	SNMP error
ja	SNMPエラー

en	Session
ja	セッション

en	No session
ja	セッション

en	Host
ja	ホスト

en	System:
ja	システム：

en	Uptime:
ja	あなたのアップタイムロボットAPIキー：

en	Hostname:
ja	ホスト：

en	Location:
ja	位置:

en	Contact:
ja	連絡先:

en	Ping Results
ja	pingの結果

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
ja	PingまたはSNMP可用性チェックインが使用されていない

en	New Branch
ja	新しい支店

en	Web Basic
ja	ウェブ Basic 認証

en	Device:(Hide Disabled)
ja	デバイスは無効です

en	Graph:(%s%s)
ja	グラフ

en	Device:(%s%s)
ja	デバイス

en	Template:(%s%s)
ja	テンプレート

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ja	デバイステンプレート：

en	Device+Template:(%s%s)
ja	デバイステンプレート：

en	Restricted By:
ja	メンバーに限定

en	Granted By:
ja	許可を与える：

en	Granted
ja	付与されているパーミッションは何ですか?

en	Restricted
ja	メンバーに限定

en	Branch:
ja	支店:

en	Device:
ja	機器:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ja	アクセス拒否されました。Cacti 管理者に連絡してください。

en	Access Denied! Login Disabled.
ja	アクセスが拒否されました。ユーザーアカウントは無効です。

en	Access Denied! Login Failed.
ja	アクセスが拒否されました。ユーザーアカウントは無効です。

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
ja	Web基本認証が構成されましたが、Webサーバーからユーザー名が渡されませんでした。 Webサーバーで認証が有効になっていることを確認してください。

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ja	％sはWebサーバによって認証されましたが、テンプレートユーザとゲストユーザの両方がCactiで定義されていません。

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ja	LDAP検索エラー：％s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ja	LDAPエラー：％s

en	Access Denied! No password provided by user.
ja	アクセスが拒否されました！ユーザーからパスワードが提供されていません。

en	LDAP Search Error: %s
ja	LDAP検索エラー：％s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ja	アクセス拒否されました。Cacti 管理者に連絡してください。

en	Access Denied! Login failed.
ja	アクセスが拒否されました。ユーザーアカウントは無効です。

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
ja	Cacti管理者がログインに複雑なパスワードを強制しているため、現在のCactiパスワードが新しい要件に一致しません。したがって、今すぐパスワードを変更する必要があります。

en	Password must be at least %d characters!
ja	パスワードは最低％d文字でなければなりません。

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
ja	あなたのパスワードは少なくとも1つの数字を含まなければなりません！

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
ja	パスワードには、小文字と大文字が混在している必要があります。

en	Your password must contain at least 1 special character!
ja	パスワードには少なくとも1つの特殊文字を含める必要があります。

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
ja	サボテンログをクリアしました

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ja	以前は認証が設定されていませんでした。ローカル認証に設定しようとしましたが、管理者アカウントが見つかりませんでした。

en	Unknown error
ja	不明な秒

en	ERROR: Unable to find user
ja	ユーザーDNが見つかりません

en	2FA failed to be disabled
ja	テーブルにフィルタを適用

en	2FA is now disabled
ja	パスは書き込み可能ではありません

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
ja	削除確認

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
ja	％dメガバイト

en	%s KBytes
ja	％s GB

en	%s Bytes
ja	％s GB

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ja	％s - WEBUI注：CactiログはWeb管理インターフェースから消去されました。

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ja	ログファイルを消去するには、[続行]をクリックします。 <br><br><br>注：ロギングがCactiとSyslogの両方に設定されている場合、ログ情報はSyslogに残ります。

en	Purge Log
ja	パージログ

en	Log Filters
ja	ログのフィルター

en	- Admin Filter active
ja	- 管理フィルタがアクティブ

en	- Admin Unfiltered
ja	- 管理者フィルタなし

en	- Admin view
ja	- 管理者ビュー

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ja	ログ[合計行数：％d％s - フィルタ有効]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ja	ログ[合計行数：％d％s - フィルタなし]

en	Entries
ja	エントリー

en	File
ja	ファイル

en	Head Lines
ja	％d行

en	Tail Lines
ja	テールライン

en	Stats
ja	ステータス

en	Warnings++
ja	警告

en	Errors++
ja	エラー

en	Debug
ja	デバッグ

en	SQL Calls
ja	SQL呼び出し

en	AutoM8
ja	自動

en	Non Stats
ja	言及なし

en	Boost
ja	ブースト

en	Device Up/Down
ja	使用しているデバイス

en	Recaches
ja	一致

en	Threshold
ja	しきい値

en	Display
ja	表示

en	Newest First
ja	新しい順

en	Oldest First
ja	古い順

en	Matches
ja	一致

en	Does Not Match
ja	パスワードが一致しません。もう一度入力してください。

en	Automation Execution for Data Query complete
ja	データ照会の自動実行完了

en	Plugin Hooks complete
ja	プラグインフック完了

en	Running Data Query [%s].
ja	データクエリ[％s]を実行しています。

en	Found Type = '%s' [%s].
ja	Found Type = '％s' [％s]。

en	Unknown Type = '%s'.
ja	不明な種類= '％s'。

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
ja	警告：ソートフィールドの関連付けが変更されました。再マッピングの問題が発生する可能性があります。

en	Update Data Query Sort Cache complete
ja	データクエリソートキャッシュの更新が完了しました

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ja	変換する％sテーブルが見つかりました

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ja	インデックスの変更が検出されました。 CurrentIndex：％s、PreviousIndex：％s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ja	インデックスの削除が検出されました。 PreviousIndex：％s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ja	インデックスの削除が検出されました。 PreviousIndex：％s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ja	ローカルデータとのインデックスの関連付けが完了しました

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ja	変更された％sおよび％sの孤立したローカルデータIDが再マップすることがわかりました。

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
ja	グラフを新しいインデックスに再マッピングする

en	Done updating Data Source Title Cache
ja	データソースプロファイルの重複

en	Done updating Graph Title Cache
ja	グラフタイトルキャッシュの更新が完了しました

en	Index Association with Local Data complete
ja	ローカルデータとのインデックスの関連付けが完了しました

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ja	再インデックスキャッシュの更新が完了しました。あった

en	Update Poller Cache for Query complete
ja	クエリ完了のためのポーラーキャッシュの更新

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
ja	インデックスの変更は検出されず、インデックスの再作成とポーラーキャッシュの再作成はスキップされます。

en	Automation Executing for Data Query complete
ja	データ照会の自動実行が完了しました

en	Plugin hooks complete
ja	プラグインフック完了

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
ja	ソートフィールドの変更を確認しています。変更は検出されませんでした。

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ja	新しいソートフィールドが検出されました： '％s'古いソートフィールド '％s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
ja	エラー：新しいソートフィールドは適切ではありません。ソートフィールドは変更されません。

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
ja	新しいソートフィールドが検証されました。ソートフィールドを更新します。

en	Could not find data query XML file at '%s'
ja	'％s'にデータクエリXMLファイルが見つかりませんでした

en	Found data query XML file at '%s'
ja	'％s'にデータクエリXMLファイルが見つかりました

en	Error parsing XML file into an array.
ja	XMLファイルを配列に解析中にエラーが発生しました。

en	XML file parsed ok.
ja	XMLファイルは正常に解析されました。

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ja	無効なフィールド<index_order>％s </index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
ja	<direction> input </direction>または<direction>入出力</direction>フィールドのみを含める必要があります

en	Data Query returned no indexes.
ja	エラー：データクエリはインデックスを返しませんでした。

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
ja	XMLファイルに<arg_num_indexes>がありません、 'Index Count Changed'はサポートされていません

en	Executing script for num of indexes '%s'
ja	索引数 '％s'のスクリプトを実行しています

en	Found number of indexes: %s
ja	見つかったインデックスの数：％s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
ja	XMLファイルに<arg_num_indexes>がありません、 'Index Count Changed'はサポートされていません

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
ja	XMLファイルに<arg_num_indexes>がありません、 'Index Count Changed'はarg_indexエントリーをカウントすることによってエミュレート

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
ja	エラー：データクエリはインデックスを返しませんでした。

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ja	インデックスリスト '％s'のスクリプトを実行中、インデックス数：％s

en	Click to show Data Query output for 'index'
ja	クリックして 'index'のデータクエリ出力を表示する

en	Found index: %s
ja	見つかったインデックス：％s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ja	クリックして、フィールド '％s'のデータクエリ出力を表示します

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
ja	ソートフィールドからデータが返されませんでした。再索引付けを続行できません。

en	Executing script query '%s'
ja	スクリプトクエリ '％s'を実行しています

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ja	見つかったアイテム[％s = '％s']インデックス：％s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ja	合計：％f、デルタ：％f、％s

en	Invalid host_id: %s
ja	無効なhost_id：％s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
ja	自動バルクウォークサイズが選択されました。

en	Failed to load SNMP session.
ja	SNMPセッションを読み込めませんでした。

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
ja	%2.4fの応答でバルクウォークサイズ%dをテストしました。

en	Bulk Walk Size selected was %d.
ja	選択したバルクウォークサイズは%dでした。

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
ja	バルクウォークサイズをデバイスに保存します。

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
ja	バルクウォークサイズは%dに固定されています。

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ja	SNMPを実行すると、インデックス数@ '％s'のインデックス数を取得します。インデックス数：％s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
ja	XMLファイルに<oid_num_indexes>がありません、 'Index Count Changed'はoid_indexエントリをカウントすることによってエミュレートされました

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ja	インデックスリストのSNMPウォークを実行しています@ '％s'インデックス数：％s

en	No SNMP data returned
ja	SNMPデータが返されない

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ja	OIDにインデックスが見つかりました： '％s'値： '％s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ja	インデックスのフィルタリングリスト@ '％s'インデックス数：％s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ja	フィルタされたインデックスがOIDで見つかりました： '％s'値： '％s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ja	インデックスのフィルタリングリスト@ '％s'インデックス数：％s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ja	フィルタされたインデックスがOIDで見つかりました： '％s'値： '％s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ja	'rewrite_index'または 'oid_suffix'が定義されているため、 '％s'の誤った 'method'フィールドを修正しました

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ja	フィールド '％s'のインデックスデータを挿入しています[値= '％s']

en	Located input field '%s' [get]
ja	入力フィールド '％s'に配置[取得]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ja	OID書き換えルールが見つかりました： 's /％s /％s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ja	OIDのoid_rewrite： '％s'新しいOID： '％s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ja	SNMPを実行してデータを取得します

en	Field '%s' %s
ja	フィールド '％s'％s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ja	SNMPを実行すると％s oids（％s）が取得されます

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
ja	ソートフィールドがデータではありません。 OIDのインデックスの再作成を続行できません[％s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ja	データ@ '％s'の検索結果[値= '％s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ja	データ@ '％s'の設定結果[キー= '％s'、値= '％s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ja	データ@ '％s'の結果をスキップしました[キー= '％s'、値= '％s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ja	SNMPがデータ@ '％s'の結果を取得しました[value = '％s']（インデックス：％s）

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ja	SNMPを実行してデータを取得します@ '％s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
ja	入力フィールド '％s'に配置されています[walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ja	データ@ '％s'のSNMPウォークを実行しています

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ja	見つかったアイテム[％s = '％s']インデックス：％s [from％s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ja	OCTET STRING '％s'のデコード値が見つかりました： '％s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ja	見つかったアイテム[％s = '％s']インデックス：％s [正規表現oidパースから]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ja	見つかったアイテム[％s = '％s']のインデックス：％s

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ja	OIDのoid_rewrite： '％s'新しいOID： '％s'

en	Update graph data query cache complete
ja	データクエリソートキャッシュの更新が完了しました

en	Re-Indexing Data Query complete
ja	データの再索引付けが完了しました

en	Unknown Index
ja	未知のインデックス

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ja	データソース '％1！'のXML出力列を選択し、チェックボックスをその右側に切り替える必要があります

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
ja	グラフテンプレートはデータテンプレートを使用していません。グラフテンプレートを修正してください

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
ja	パスワードフィールドの長さを特定できませんでした。パスワードを破損する可能性があるため続行できません

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
ja	パスワードフィールド長の変更に失敗しました。パスワードを破損する可能性があるため続行できません

en	Data Source ID %s does not exist
ja	データソースが存在しません

en	Debug not completed after 5 pollings
ja	5回のポーリング後にデバッグが完了しない

en	Failed fields:
ja	失敗したフィールド

en	Data Source is not set as Active
ja	データソースがアクティブに設定されていません

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ja	RRD FolderはPollerによって書き込みができません。 RRDオーナー：

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ja	RRD FileはPollerによって書き込み可能ではありません。 RRDオーナー：

en	RRDfile does not match Data Source
ja	RRDファイルがデータプロファイルと一致しません

en	RRDfile not updated after polling
ja	ポーリング後にRRDファイルが更新されない

en	Data Source returned Bad Results for
ja	データソースから返された悪い結果

en	Data Source was not polled
ja	データソースはポーリングされませんでした

en	No issues found
ja	問題は見つかりませんでした

en	RRDfile not created yet
ja	ポーリング後にRRDファイルが更新されない

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ja	設定をデータコレクタに保存します％d失敗しました。

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ja	設定をデータコレクタに保存します％d失敗しました。

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
ja	エラー

en	Information
ja	PHP の情報

en	Message Not Found.
ja	メッセージが見つかりません。

en	Error %s is not readable
ja	エラー％sは読めません

en	Logged in a Guest
ja	ログイン中

en	Logged in as
ja	ログイン中

en	Login as Regular User
ja	一般ユーザーとしてログイン

en	guest
ja	人

en	User Community
ja	ユーザーコミュニティ

en	Documentation
ja	ドキュメント

en	Logged in as %s
ja	%sとしてログイン中

en	Edit Profile
ja	プロフィールを編集

en	Logout
ja	ログアウト

en	Leaf
ja	葉っぱ

en	Non Query Based
ja	非クエリベース

en	Link %s
ja	リンク%s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
ja	メーラーのエラー：いいえ設定したアドレス<b>に</b> !! <br> [ <i>テストメール]</i>リンクを使用している場合は、[ <b>警告メール]</b>設定を設定してください。

en	Authentication failed: %s
ja	認証に失敗しました：%s

en	HELO failed: %s
ja	HELOが失敗しました：％s

en	Connect failed: %s
ja	接続失敗：％s

en	SMTP error:
ja	SMTPエラー：

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
ja	これはCactiから生成されたテストメッセージです。このメッセージはメール設定の設定をテストするために送信されました。

en	Your email settings are currently set as follows
ja	あなたのEメール設定は現在以下のように設定されています

en	Method
ja	方法

en	Checking Configuration...<br>
ja	設定を確認しています... <br>

en	PHP's Mailer Class
ja	PHPのメーラクラス

en	Method: SMTP
ja	方法：SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
ja	セキュリティ上の理由から表示されていません

en	Security
ja	セキュリティ

en	Ping Results:
ja	pingの結果：

en	Bypassed
ja	バイパス

en	Creating Message Text...
ja	メッセージテキストを作成しています...

en	Sending Message...
ja	メッセージを送信しています…

en	Cacti Test Message
ja	サボテンテストメッセージ

en	Success!
ja	成功！

en	Message Not Sent due to ping failure.
ja	pingが失敗したため、メッセージが送信されませんでした。

en	Since Install
ja	インストール

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ja	次のエラーのため、Cactiはプラグイン％sを無効にしました：％s！詳しくはCactiのログファイルを見てください。

en	- Dev %s
ja	（端末から：％s）

en	- Beta %s
ja	- ベータ％s

en	Version %s %s
ja	バージョン％s％s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
ja	同期装置

en	Aggregated Device
ja	集約デバイス

en	Not Applicable
ja	該当なし

en	Damaged Graph
ja	データソース、グラフ

en	Remote Server
ja	StdDevを削除します。

en	Get Page Help
ja	助けをもらう

en	Templates Selected
ja	選択したテンプレート

en	Enter keyword
ja	キーワードを入力してください

en	Data Query:
ja	データ問合せ

en	CSV Export of Graph Data
ja	グラフデータのCSVエクスポート

en	Time Graph View
ja	時間グラフ表示

en	Edit Device
ja	デバイスを編集

en	Kill Spikes in Graphs
ja	グラフでスパイクを殺す

en	Previous
ja	前に

en	%d to %d of %s [ %s ]
ja	％d〜％d /％s [％s]

en	Next
ja	次に

en	All %d %s
ja	すべて％d％s

en	Current Page: %s
ja	現在の値

en	No %s Found
ja	%sが見つかりませんでした。

en	#

en	Alpha %
ja	アルファ版

en	No Source
ja	ソースなし

en	Choose an action
ja	アクションをご選択ください

en	Execute Action
ja	アクションを実行

en	Logs
ja	ログ

en	Standard Deviations
ja	標準偏差

en	Variance Outliers
ja	分散外れ値

en	Kills Per RRA
ja	RRAあたりのキル数

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
ja	StdDevを削除します。

en	Remove Variance
ja	差異を削除

en	Gap Fill Range
ja	ギャップフィル範囲

en	Float Range
ja	フロート範囲

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
ja	ドライランStdDev

en	Dry Run Variance
ja	ドライラン差異

en	Dry Run Gap Fill Range
ja	ドライランギャップフィル範囲

en	Dry Run Float Range
ja	ドライランフロートレンジ

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
ja	チャート

en	Client
ja	クライアント

en	Contribute to the Cacti Project
ja	サボテンログを回転させる

en	Dashboards
ja	ダッシュボード

en	Help in Developing
ja	開発を支援する

en	Donation & Sponsoring
ja	寄付とスポンサー

en	Cacti Home
ja	サボテンホーム

en	Keyboard
ja	キーボード

en	Miscellaneous
ja	その他

en	Cacti Project Page
ja	サボテンプロジェクトページ

en	RRDProxy

en	Shortcuts
ja	ショートカット

en	Spine
ja	脊椎

en	Help in Translating
ja	翻訳のヘルプ

en	Clear Current Filter
ja	電流フィルタをクリア

en	Clipboard
ja	クリップボード

en	Failed to find data to copy!
ja	コピーするデータが見つかりませんでした。

en	Clipboard ID
ja	クリップボードID

en	Copy operation is unavailable at this time
ja	現在コピー操作はできません

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
ja	申し訳ありませんが、この時点ではクリップボードを更新できませんでした

en	Clipboard has been updated
ja	クリップボードが更新されました

en	Compact Mode
ja	表示倍率変更モード

en	Dark Color Mode
ja	プレビューモード

en	Error:
ja	エラー:

en	Sorry, we could not process your last action.
ja	申し訳ありませんが、最後の操作を処理できませんでした。

en	Reason:
ja	報告理由:

en	Action failed
ja	アクションが失敗しました

en	The response to the last action was unexpected.
ja	最後のアクションへの応答は予想外でした。

en	Help
ja	ヘルプ

en	Ignore System Color
ja	アイテムの色

en	Cacti
ja	サボテン

en	Light Color Mode
ja	一覧モード

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
ja	すべての操作を処理することはできませんでした。詳細は次のとおりです。

en	Some Actions failed
ja	一部のアクションが失敗しました

en	No file selected
ja	ファイルが選択されてません

en	Passphrases match
ja	パスフレーズの一致

en	Passphrase matches but too short
ja	パスフレーズは一致するが短すぎる

en	Passphrases do not match
ja	パスフレーズが一致しません

en	Passphrase too short and not matching
ja	パスフレーズが短すぎて一致しません

en	Passphrase length meets 8 character minimum
ja	パスフレーズの長さは最小8文字です。

en	Passphrase too short
ja	パスフレーズが短すぎます

en	Password Validation Passes
ja	パスワード検証パス

en	Click again to take this Graph out of Realtime
ja	このグラフをリアルタイムから削除するには、もう一度クリックします

en	Click to view just this Graph in Realtime
ja	クリックしてこのグラフだけをリアルタイムで表示する

en	Report a bug
ja	バグを報告

en	Enter a search term
ja	検索語を入力してください

en	Enter a regular expression
ja	正規表現を入力してください

en	Select to Search
ja	ファイルを選択

en	Pause
ja	一時停止

en	The Operation was successful. Details are below.
ja	操作は成功しました。詳細は以下の通りです。

en	Operation successful
ja	操作成功

en	Click to Show/Hide Filter
ja	フィルタの表示/非表示をクリック

en	SpikeKill Results
ja	SpikeKillの結果

en	Standard Mode
ja	スキャンモード

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
ja	テーブルの列が現在のウィンドウの制限を超えることを許可または制限します。

en	Connection Failed
ja	æ ¥ç¶ å¤±æ

en	Connection Successful
ja	操作成功

en	Use System Color
ja	アイテムの色

en	3rd Mouse Button
ja	3番目のマウスボタン

en	Auto
ja	自動

en	Begin with
ja	開始

en	Close
ja	閉じる

en	Copy graph
ja	グラフをコピー

en	Copy graph link
ja	グラフリンクのコピー

en	End with
ja	終了日

en	Zoom Mode
ja	表示倍率変更モード

en	Open in new tab
ja	新しいタブで開く

en	Always Off
ja	常にオフ

en	Always On
ja	常にオン

en	Quick
ja	クイック

en	Save graph
ja	グラフを保存

en	Timestamps
ja	タイムスタンプ

en	2x
ja	2倍

en	4x
ja	4倍

en	8x
ja	8倍

en	16x
ja	16倍

en	32x
ja	32倍

en	Zoom In
ja	ズームイン

en	Zoom Out
ja	ズームアウト

en	Zoom Out Factor
ja	縮小率

en	Zoom Out Positioning
ja	ズームアウト位置

en	Version %s | %s
ja	バージョン％s％s

en	Apply filter to table
ja	テーブルにフィルタを適用

en	Reset filter to default values
ja	フィルタをデフォルト値にリセットする

en	File Found
ja	ファイルが見つかりません

en	Path is a Directory and not a File
ja	パスはファイルではなくディレクトリです

en	File is Not Found
ja	ファイルが見つかりません

en	Enter a valid file path
ja	有効なファイルパスを入力してください

en	Directory Found
ja	ディレクトリが見つかりました

en	Path is a File and not a Directory
ja	パスはファイルでありディレクトリではありません

en	Directory is Not found
ja	ディレクトリが見つかりません

en	Enter a valid directory path
ja	有効なディレクトリパスを入力してください

en	Cacti Color (%s)
ja	サボテンの色（％s）

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
ja	有効な検証がありません

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
ja	未保存フォームデータの警告

en	Unsaved Changes Detected
ja	未保存の変更が検出されました

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
ja	このフォームに未保存の変更があります。 「続ける」を押すと、これらの変更は破棄されます。フォームの編集を続けるには、[キャンセル]を押します。

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ja	データクエリデータソースは％sを介して作成する必要があります

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
ja	現在のグラフ、列、サムネイル、プリセット、およびタイムシフトの設定をプロファイルに保存します

en	Columns
ja	カラム

en	%d Column
ja	%d 列

en	Custom
ja	カスタム

en	From
ja	から

en	Start Date Selector
ja	開始日セレクタ

en	To
ja	まで

en	End Date Selector
ja	終了日セレクタ

en	Shift Time Backward
ja	時間を後方にシフト

en	Define Shifting Interval
ja	シフト間隔の定義

en	Shift Time Forward
ja	前にシフト

en	Refresh selected time span
ja	選択した期間を更新

en	Return to the default time span
ja	デフォルトの期間に戻る

en	Window
ja	ウィンドウ

en	Interval
ja	間隔

en	Stop
ja	停止

en	Create Graph from %s
ja	％sからグラフを作成

en	Create %s Graphs from %s
ja	％sから％sグラフを作成

en	Graph [Template: %s]
ja	グラフ[テンプレート：％s]

en	Graph Items [Template: %s]
ja	グラフ項目[テンプレート：％s]

en	Data Source [Template: %s]
ja	データソース[テンプレート：％s]

en	Custom Data [Template: %s]
ja	カスタムデータ[テンプレート：％s]

en	New Report
ja	管理者に報告

en	Give this Report a descriptive Name
ja	このレポートにわかりやすい名前を付けます

en	Enable Report
ja	レポートを有効にする

en	Check this box to enable this Report.
ja	このレポートを有効にするには、このボックスをオンにします。

en	Output Formatting
ja	出力フォーマット

en	Use Custom Format HTML
ja	カスタムフォーマットのHTMLを使用する

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
ja	レポートにカスタムHTMLとCSSを使用する場合は、このボックスをオンにします。

en	Format File to Use
ja	使用するフォーマットファイル

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタムHTMLラッパーとCSSファイルを選択します。このファイルには、レポートをまとめるためのHTMLとCSSの両方が含まれています。それが単なるCSS以上のものを含んでいるなら、特別なものを置く必要があります<REPORT>ファイル内のタグ。このフォーマットタグはレポートの内容に置き換えられます。これらのファイルは &#39;format&#39;ディレクトリにあります。

en	Default Text Font Size
ja	デフォルトのテキストフォントサイズ

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
ja	レポートタイトルを含むレポート内のすべてのテキストのデフォルトのフォントサイズを定義します。

en	Default Object Alignment
ja	デフォルトのオブジェクト配置

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
ja	テキストとグラフのデフォルトの配置を定義します。

en	Graph Linked
ja	グラフリンク

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
ja	グラフはCactiサイトにリンクバックする必要がありますか？

en	Graph Settings
ja	グラフ設定

en	Graph Columns
ja	グラフ列

en	The number of Graph columns.
ja	グラフの列数。

en	Graph Width
ja	グラフ幅

en	The Graph width in pixels.
ja	グラフの幅（ピクセル単位）。

en	Graph Height
ja	グラフの高さ

en	The Graph height in pixels.
ja	グラフの高さ（ピクセル単位）。

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
ja	グラフはサムネイルとしてレンダリングする必要がありますか？

en	Email Frequency
ja	電子メールの頻度

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
ja	メールレポートを送信するための次のタイムスタンプ

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
ja	[最初|次]メールが発生するまでの開始時間。今後のすべての郵送時間はこの開始時間に基づきます。良い例は午前2時でしょう。時は未来でなければなりません。午前2:00など、小数時間が使用されている場合、それは将来であると見なされます。

en	Report Interval
ja	レポート間隔

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
ja	上記の特定のMailtimeに対するレポート頻度を定義します。

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
ja	例えば、 'Week（s）'は毎週の報告間隔を表します。

en	Interval Frequency
ja	間隔頻度

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
ja	上記のレポート間隔のタイムスパンに基づいて、その間隔内の頻度を定義します。

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
ja	たとえば、レポート間隔が「月」の場合、「2」は「次のメールタイムから2ヶ月ごと」を示します。最後に、月のレポート間隔を使用している場合、 'Day of Week'と 'Day of Month'はどちらも上記で指定したMailtimeに基づいて計算されます。

en	Email Sender/Receiver Details
ja	電子メールの送信者/受信者の詳細

en	Subject
ja	件名

en	Cacti Report
ja	サボテンレポート

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
ja	この値はデフォルトのEメールの件名として使用されます。空白のままにすると、レポート名が使用されます。

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
ja	この名前はデフォルトのEメール送信者として使用されます