en	About Cacti
hi	कैक्टि के बारे में

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
hi	Cacti को RRDtool के ढांचे के आधार पर एक पूर्ण रेखांकन समाधान के रूप में बनाया गया है। इसका लक्ष्य सार्थक रेखांकन बनाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक विवरणों की देखभाल करके एक नेटवर्क प्रशासक का काम आसान बनाना है।

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
hi	कृपया जानकारी, समर्थन और अपडेट के लिए आधिकारिक %sCacti वेबसाइट %s देखें।

en	Active Developers
hi	कैक्टि डेवलपर्स

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
hi	कंसोल मेनू अनुभाग

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
hi	समूह का सदस्य

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
hi	%sTobi Oetiker %s, %sRRDtool %s के निर्माता और बहुत लोकप्रिय %sMRTG %s के लिए एक बहुत ही विशेष धन्यवाद।

en	The users of Cacti
hi	Cacti के उपयोगकर्ता

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
hi	विशेष रूप से किसी ने भी जो एक मुद्दा रिपोर्ट बनाने के लिए समय लिया है, या अन्यथा एक कैक्टि संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। कैक्टि को समर्थन देने में योगदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए।

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
hi	Cacti को GNU GPL के तहत लाइसेंस प्राप्त है:

en	Convert to Normal Graph
hi	LINE1 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Place Graphs on Report
hi	रिपोर्ट पर ग्राफ़ रखें

en	Migrate Aggregate to use a Template
hi	टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए अलग-अलग माइग्रेट करें

en	Create New Aggregate from Aggregates
hi	एग्रीगेट से न्यू एग्रीगेट बनाएं

en	Associate with Aggregate
hi	एग्रीगेट के साथ जुड़े

en	Disassociate with Aggregate
hi	एग्रीगेट से अलग होना

en	Place on a Tree (%s)
hi	ट्री पर रखें ( %s)

en	Override Values for Graph Item
hi	ग्राफ़ आइटम के लिए ओवरराइड मान

en	Override this Value
hi	इस मान को ओवरराइड करें

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
hi	चयनित एग्रीगेट ग्राफ़ एक से अधिक ग्राफ़ टेम्पलेट से तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
hi	टेम्पलेट आधारित एग्रीगेट के नीचे दिए गए एग्रीगेट ग्राफ को माइग्रेट करने के लिए, पहले ग्राफ टेम्पलेट ' %s' के लिए एग्रीगेट टेम्पलेट बनाएं।

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
hi	चयनित एग्रीगेट ग्राफ़ एक से अधिक ग्राफ़ टेम्पलेट से तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
hi	टेम्पलेट आधारित एग्रीगेट के नीचे दिए गए एग्रीगेट ग्राफ़ को माइग्रेट करने के लिए, उन्हें केवल एक ग्राफ़ टेम्प्लेट का उपयोग करना चाहिए। कृपया 'रिटर्न' दबाएं और फिर केवल एग्रीगेट ग्राफ़ चुनें जो उसी ग्राफ़ टेम्पलेट का उपयोग करें।

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
hi	वर्तमान में चयनित लिगेसी समुच्चय के लिए कोई एग्रीगेट टेंप्लेट निर्धारित नहीं हैं।

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
hi	टेम्पलेट आधारित एग्रीगेट के नीचे दिए गए एग्रीगेट ग्राफ को माइग्रेट करने के लिए, पहले ग्राफ टेम्पलेट ' %s' के लिए एग्रीगेट टेम्पलेट बनाएं।

en	You currently have no reports defined.
hi	वर्तमान में आपके पास कोई रिपोर्ट परिभाषित नहीं है।

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Aggregate Graph
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Delete Aggregate Graphs
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को एक एकल ग्राफ में संयोजित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को एक एकल ग्राफ में संयोजित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Migrate to Aggregate Graph
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Migrate to Aggregate Graphs
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Aggregate Template
hi	एग्रीगेट टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को एक एकल ग्राफ में संयोजित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Combine Aggregate Graphs
hi	सकल रेखांकन

en	Aggregate Name
hi	सकल नाम:

en	New Aggregate
hi	न्यू एग्रीगेट

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Aggregate Graph on Report
hi	रिपोर्ट पर ग्राफ़ रखें

en	Place Aggregate Graphs on Report
hi	रिपोर्ट पर ग्राफ़ रखें

en	Report Name
hi	रिपोर्ट का नाम

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को एक एकल ग्राफ में संयोजित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को एक एकल ग्राफ में संयोजित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Convert Aggregate Graph
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Convert Aggregate Graphs
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (ओं) को एग्रीगेट ग्राफ के साथ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (ओं) को एग्रीगेट ग्राफ के साथ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Associate Graph with Aggregate
hi	एग्रीगेट के साथ जुड़े

en	Associate Graphs with Aggregate
hi	एग्रीगेट के साथ जुड़े

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (ओं) को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (ओं) को अलग करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disassociate Graph with Aggregate
hi	एग्रीगेट से अलग होना

en	Disassociate Graphs with Aggregate
hi	एग्रीगेट से अलग होना

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
hi	ट्री शाखा के तहत निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ (ओं) को रखने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Aggregate Graph on Tree
hi	ट्री पर ग्राफ (ओं) रखें

en	Place Aggregate Graphs on Tree
hi	ट्री पर ग्राफ (ओं) रखें

en	Destination Branch:
hi	गंतव्य शाखा:

en	[edit: %s]
hi	[संपादित करें: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
hi	ग्राफ़ सेटिंग्स को अलग करें

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
hi	ग्राफ़ सेटिंग्स को अलग करें

en	Turn Off Graph Debug Mode
hi	ग्राफ़ डीबग मोड को बंद करें

en	Turn On Graph Debug Mode
hi	ग्राफ़ डीबग मोड चालू करें

en	Show Item Details
hi	आइटम विवरण दिखाएं

en	Aggregate Preview Does Not Exist
hi	सकल पूर्वावलोकन [ %s]

en	Aggregate Preview %s
hi	सकल पूर्वावलोकन [ %s]

en	RRDtool Command:
hi	RRDtool कमांड:

en	RRDtool Says:
hi	RRDtool कहते हैं:

en	Not Checked
hi	कोई जाँच नहीं

en	Aggregate Graph %s
hi	सकल ग्राफ़ %s

en	Prefix Replacement Values
hi	प्रतिस्थापन पैटर्न

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
hi	आप समग्र ग्राफ़ में उपसर्ग के लिए इन प्रतिस्थापन मानों का उपयोग कर सकते हैं

en	All Items
hi	सभी आइटम

en	Graph Configuration
hi	ग्राफ विन्यास

en	Hide Item Details
hi	आइटम विवरण छिपाएँ

en	Matching Graphs
hi	मिलान रेखांकन

en	Graphs
hi	रेखांकन

en	Part of Aggregate
hi	एग्रीगेट का हिस्सा

en	Set/Refresh Filters
hi	सेट / फ़िल्टर ताज़ा करें

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Graph Title
hi	ग्राफ शीर्षक

en	Included in Aggregate
hi	एग्रीगेट में शामिल

en	No Graphs Found
hi	कोई रेखांकन नहीं मिला

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
hi	[कस्टम ग्राफ सूची लागू - सूची से फ़िल्टर करें]

en	Aggregate Graphs
hi	सकल रेखांकन

en	The title for the Aggregate Graphs
hi	सकल रेखांकन के लिए शीर्षक

en	The internal database identifier for this object
hi	इस ऑब्जेक्ट के लिए आंतरिक डेटाबेस पहचानकर्ता

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
hi	एग्रीगेट टेम्पलेट जो इस एग्रीगेट ग्राफ पर आधारित है

en	No Aggregate Graphs Found
hi	कोई सकल रेखांकन नहीं मिला

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Aggregate Graph Template
hi	टेम्पलेट से अलग बनाएं

en	Delete Aggregate Graph Templates
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट हटाएं

en	Aggregate Template [edit: %s]
hi	सकल टेम्पलेट [संपादित करें: %s]

en	Aggregate Template [new]
hi	सकल टेम्पलेट [नया]

en	Aggregate Templates
hi	अलग-अलग टेम्प्लेट

en	Has Graphs
hi	रेखांकन है

en	Template Title
hi	टेम्प्लेट शीर्षक

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
hi	अलग-अलग टेम्प्लेट जो उपयोग में हैं, हटाए नहीं जा सकते। उपयोग में परिभाषित किया गया है एक अग्रगामी द्वारा संदर्भित किया जा रहा है।

en	Deletable
hi	हटाने-योग्य

en	Graphs Using
hi	रेखांकन का उपयोग करना

en	Graph Template
hi	ग्राफ टेम्पलेट

en	No Aggregate Templates Found
hi	कोई सकल टेम्पलेट नहीं मिला

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
hi	हटाए जाने का सत्यापन

en	2nd Factor Authentication
hi	वेब मूल प्रमाणीकरण

en	Enter your token
hi	कुंजीशब्द दर्ज करें

en	Token

en	Verify
hi	सभी को सत्यापित करें

en	You cannot use a previously entered password!
hi	आप पहले से दर्ज पासवर्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं!

en	Your new passwords do not match, please retype.
hi	आपके नए पासवर्ड मेल नहीं खाते हैं, कृपया पुन: लिखें।

en	Your current password is not correct. Please try again.
hi	आपका वर्तमान पासवर्ड सही नहीं है। कृपया पुन: प्रयास करें।

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
hi	आपका नया पासवर्ड पुराने पासवर्ड के समान नहीं हो सकता है। कृपया पुन: प्रयास करें।

en	Forced password change
hi	जबरदस्ती पासवर्ड बदलना

en	Password requirements include:
hi	पासवर्ड आवश्यकताओं में शामिल हैं:

en	Must be at least %d characters in length
hi	लंबाई में कम से कम% d वर्ण होने चाहिए

en	Must include mixed case
hi	मिश्रित मामला शामिल करना चाहिए

en	Must include at least 1 number
hi	कम से कम 1 नंबर शामिल होना चाहिए

en	Must include at least 1 special character
hi	कम से कम 1 विशेष वर्ण शामिल करना चाहिए

en	Cannot be reused for %d password changes
hi	% D पासवर्ड परिवर्तन के लिए पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
hi	कृपया अपना वर्तमान पासवर्ड और अपना नया दर्ज करें <br> कैक्टि पासवर्ड।

en	Please enter your new Cacti password.
hi	कृपया अपना वर्तमान पासवर्ड और अपना नया दर्ज करें <br> कैक्टि पासवर्ड।

en	Confirm password
hi	नए पासवर्ड की पुष्टि करें

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
hi	पहुँच निषेध, कृपया आप कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
hi	पहुँच निषेध, कृपया आप कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
hi	उपयोगकर्ता को प्रमाणित किया गया था, लेकिन खाका खाता अक्षम कर दिया गया है। अतिथि खाते का उपयोग करना

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
hi	पहुँच निषेध, कृपया आप कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	Access Denied! User account disabled.
hi	प्रवेश निषेध, उपयोगकर्ता खाता अक्षम।

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
hi	यदि आपको लगता है कि यह एक त्रुटि है। कृपया अपने कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	Login to Cacti
hi	Cacti में लॉगिन करें

en	Enter your Username and Password below
hi	नीचे अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालें

en	Realm
hi	फ्रेम

en	Keep me signed in
hi	मुझे याद रखें

en	Invalid User Name/Password Please Retype
hi	अमान्य उपयोगकर्ता नाम / पासवर्ड कृपया पुन: लिखें

en	User Account Disabled
hi	उपयोगकर्ता खाता अक्षम किया गया

en	2FA

en	User Account Details
hi	उपयोगकर्ता खाता विवरण

en	The login name for this user.
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन नाम।

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए एक अधिक वर्णनात्मक नाम, जिसमें रिक्त स्थान या विशेष वर्ण शामिल हो सकते हैं।

en	An Email Address you be reached at.
hi	एक ईमेल पता जिस पर आपको पहुँचा जा सकता है।

en	Clear User Settings
hi	उपयोगकर्ता सेटिंग्स साफ़ करें

en	Return all User Settings to Default values.
hi	सभी उपयोगकर्ता सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट मानों पर लौटें।

en	Clear Private Data
hi	निजी डेटा साफ़ करें

en	Clear Private Data including Column sizing.
hi	कॉलम साइजिंग सहित स्पष्ट निजी डेटा।

en	Logout Everywhere
hi	हर जगह लॉगआउट करें

en	Clear all your Login Session Tokens.
hi	अपने सभी लॉगिन सत्र साफ़ करें।

en	2FA Settings
hi	सेटिंग्स

en	2FA Enabled
hi	सक्षम

en	Whether 2FA is enabled for this user.
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन नाम।

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
hi	सभी को सत्यापित करें

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
hi	निजी डेटा साफ़ किया गया

en	Your Private Data has been cleared.
hi	आपका निजी डेटा साफ़ कर दिया गया है।

en	All your login sessions have been cleared.
hi	आपके सभी लॉगिन सत्र साफ़ हो गए हैं।

en	User Sessions Cleared
hi	उपयोगकर्ता सत्र साफ़ किए गए

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
hi	कृपया अपना वर्तमान पासवर्ड और अपना नया दर्ज करें <br> कैक्टि पासवर्ड।

en	Reset password problem.

en	Reset Password
hi	प्रामाणिक पासवर्ड

en	Send reset token by email
hi	एक परीक्षण ईमेल भेजें

en	Add Device
hi	डिवाइस जोडे

en	Delete Device
hi	उपकरण हटाएं

en	Added manually through device automation interface.
hi	डिवाइस स्वचालन इंटरफ़ेस के माध्यम से मैन्युअल रूप से जोड़ा गया।

en	Device %s Added to Cacti
hi	कैक्टि में जोड़ा गया

en	Device %s Not Added to Cacti
hi	कैक्टि में नहीं जोड़ा गया

en	Devices Removed from Cacti Automation database
hi	कैक्टि ऑटोमेशन डेटाबेस से हटाए गए उपकरण

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
hi	निम्नलिखित डिस्कवर डिवाइस को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
hi	निम्नलिखित डिस्कवर डिवाइस को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Add Discovered Device
hi	उपकरणों की खोज की

en	Add Discovered Devices
hi	उपकरणों की खोज की

en	Poller

en	Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Availability Method
hi	उपलब्धता विधि

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
hi	निम्नलिखित डिस्कवर डिवाइस को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
hi	निम्नलिखित डिस्कवर डिवाइस को जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Remove Discovered Device
hi	उपकरणों की खोज की

en	Remove Discovered Devices
hi	उपकरणों की खोज की

en	Imported Device
hi	निर्यात उपकरण

en	SNMP Name
hi	SNMP का नाम

en	SNMP

en	Last Check
hi	अंतिम जांच

en	Not Detected
hi	पता नहीं लगा

en	No Devices Found
hi	कोई यंत्र नहीं मिले

en	Removed from Cacti
hi	समूह से हटा दें

en	Not In Cacti
hi	कैक्टि के बारे में

en	Invalid Network
hi	नैट्टवर्क

en	Discovery Filters
hi	डिस्कवरी फिल्टर

en	Reset fields to defaults
hi	फ़ील्ड को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें

en	Export to a file
hi	फ़ाइल में निर्यात करें

en	Purge Discovered Devices
hi	खोजे गए उपकरण

en	Import Graph Rules from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात टेम्पलेट

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Graph Rules from Text
hi	पाठ से आयात टेम्पलेट

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेम्प्लेट डेटा टेक्स्ट के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं।

en	Import Results
hi	आयात परिणाम

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Graph Rules
hi	ग्राफ नियम

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
hi	निम्नलिखित नियम को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
hi	निम्नलिखित नियम को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Graph Rule
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	Delete Graph Rules
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
hi	निम्नलिखित नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
hi	निम्नलिखित नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Graph Rule
hi	नियम सक्षम करें

en	Enable Graph Rules
hi	ग्राफ नियम

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
hi	निम्नलिखित नियम (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
hi	निम्नलिखित नियम (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Graph Rule
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	Disable Graph Rules
hi	ग्राफ नियम

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
hi	निम्नलिखित नियम को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
hi	निम्नलिखित नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Graph Rule
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	Export Graph Rules
hi	ग्राफ नियम

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Graph Rule
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़

en	Duplicate Graph Rules
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़

en	Title Format
hi	शीर्षक प्रारूप

en	Rule Selection [edit: %s]
hi	नियम चयन [संपादित करें: %s]

en	Rule
hi	नियम का नाम

en	Matching Devices
hi	मिलान उपकरण

en	Matching Objects
hi	वस्तुओं का मिलान

en	Rule Selection [new]
hi	नियम चयन [नया]

en	Device Selection Criteria
hi	डिवाइस चयन मानदंड

en	Graph Creation Criteria
hi	ग्राफ निर्माण मानदंड

en	SQL Debug Output
hi	डिबग आउटपुट चौड़ाई

en	Graph Rules
hi	ग्राफ नियम

en	Data Query
hi	डेटा क्वेरी

en	Rule Name
hi	नियम का नाम

en	The name of this rule.
hi	इस नियम का नाम।

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
hi	इस नियम के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। डिबगिंग और स्वचालन प्रदर्शन में उपयोगी।

en	Graph Type
hi	ग्राफ प्रकार

en	No Graph Rules Found
hi	कोई ग्राफ़ नियम नहीं मिला

en	Change Network Settings
hi	सेटिंग बदलें

en	Discover Now
hi	अब पता चलता है

en	Cancel Discovery
hi	डिस्कवरी रद्द करें

en	Monthly on Day
hi	मासिक दिवस पर

en	Import Network Discovery Rule from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से रंग आयात करें

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Network Discovery Rule from Text
hi	नेटवर्क डिस्कवरी रेंज [नया]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेम्प्लेट डेटा टेक्स्ट के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं।

en	Cacti has imported the following items:
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Network Discovery Rule
hi	नई नेटवर्क डिस्कवरी रेंज

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
hi	नेटवर्क ' %s' के लिए प्रगति में खोज के लिए डिस्कवरी को पुनः आरंभ नहीं कर सकता

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
hi	विकलांग नेटवर्क ' %s' के लिए डिस्कवरी का प्रदर्शन नहीं कर सकता

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
hi	त्रुटि: आपको सप्ताह का दिन निर्दिष्ट करना होगा। नेटवर्क %s को अक्षम करना!।

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
hi	त्रुटि: आपको महीने और महीने दोनों को निर्दिष्ट करना होगा। नेटवर्क %s को अक्षम करना!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
hi	त्रुटि: आपको महीने, सप्ताह के सप्ताह और दिनों के सप्ताह को निर्दिष्ट करना होगा। नेटवर्क %s को अक्षम करना!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
hi	त्रुटि: नेटवर्क ' %s' अमान्य है।

en	Update this Field
hi	इस फील्ड को अपडेट करें

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
hi	निम्न नेटवर्क को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
hi	निम्न नेटवर्क को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Network
hi	रंग हटाएँ

en	Delete Networks
hi	नेटवर्क

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Network
hi	उपयोगकर्ता अक्षम करें

en	Disable Networks
hi	उपयोगकर्ता अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
hi	निम्न नेटवर्क को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
hi	निम्न नेटवर्क को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Network
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Enable Networks
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Discover Network
hi	अब पता चलता है

en	Discover Networks
hi	अब पता चलता है

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
hi	प्लगिन सक्षम करें

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
hi	नेटवर्क डिस्कवरी को रद्द करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Cancel Network Discovery
hi	डिस्कवरी रद्द करें

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Network
hi	नैट्टवर्क

en	Export Networks
hi	रंग निर्यात करें

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Network
hi	प्रतिलिपि

en	Duplicate Networks
hi	प्रतिलिपि

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
hi	पासवर्ड बदलें

en	Change Networks
hi	नेटवर्क

en	SNMP Get
hi	SNMP मिलता है

en	Give this Network a meaningful name.
hi	इस नेटवर्क को एक सार्थक नाम दें।

en	New Network Discovery Range
hi	नई नेटवर्क डिस्कवरी रेंज

en	Data Collector
hi	जानकारी संग्रहकर्ता

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
hi	इस डिवाइस से डेटा इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैक्टि डेटा कलेक्टर / पोलर का चयन करें।

en	Associated Site
hi	एसोसिएटेड साइट

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
hi	उस कैक्टि साइट को चुनें जिसे आप खोजे गए उपकरणों के साथ जोड़ना चाहते हैं।

en	Subnet Range
hi	सबनेट रेंज

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
hi	अल्पविराम द्वारा अलग किए गए मान्य नेटवर्क रेंज दर्ज करें। आप एक आईपी पते, 192.168.1.0/24 या 192.168.1.0/255.255.255.0 जैसे नेटवर्क रेंज का उपयोग कर सकते हैं, या 192.168 जैसे वाइल्डकार्ड का उपयोग कर सकते हैं। *।

en	IP Addresses to Ignore
hi	IP सिरनामा

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
hi	कुल आईपी पते

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
hi	इस नेटवर्क रेंज में कुल पते योग्य IP पते।

en	Alternate DNS Servers
hi	वैकल्पिक DNS सर्वर

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
hi	DNS रिज़ॉल्यूशन के लिए उपयोग करने के लिए वैकल्पिक DNS सर्वर की एक स्थान सीमांकित सूची। यदि रिक्त है, तो DNS नामों को हल करने के लिए पोलर ओएस का उपयोग किया जाएगा।

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
hi	DNS सर्वर के IP या FQDNs दर्ज करें

en	Discovery Threads
hi	डिस्कवरी थ्रेड्स

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
hi	इस नेटवर्क रेंज की खोज के लिए उपयोग करने के लिए थ्रेड्स की संख्या निर्धारित करें।

en	%d Thread
hi	% d थ्रेड

en	%d Threads
hi	% d थ्रेड्स

en	Run Limit
hi	सीमा सीमित करें

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
hi	चयनित रन सीमा के बाद, खोज प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Hour
hi	% d घंटा

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	Enable this Network Range.
hi	इस नेटवर्क रेंज को सक्षम करें।

en	Enable NetBIOS
hi	NetBIOS सक्षम करें

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
hi	होस्ट के होस्टनाम को हल करने के प्रयास के लिए NetBIOS का उपयोग करें।

en	Automatically Add to Cacti
hi	स्वचालित रूप से कैक्टि में जोड़ें

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
hi	किसी भी नए खोजे गए उपकरण जो SNMP का उपयोग करके पहुंच योग्य हैं और जो डिवाइस नियम से मेल खाते हैं, उन्हें Cacti में जोड़ें।

en	Allow same sysName on different hosts
hi	अलग-अलग मेजबानों पर समान नाम दें

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
hi	उपकरणों की खोज करते समय, अलग-अलग मेजबानों पर डुप्लिकेट sysnames जोड़ने की अनुमति दें

en	Rerun Data Queries
hi	रेरन डेटा क्वेरी

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
hi	यदि Cacti में पहले जोड़ा गया डिवाइस पाया जाता है, तो उसके डेटा प्रश्नों को फिर से चलाएँ।

en	Discovery Timing
hi	डिस्कवरी टाइमिंग

en	Schedule Type
hi	अनुसूची प्रकार

en	Define the collection frequency.
hi	संग्रह आवृत्ति को परिभाषित करें।

en	Starting Date/Time
hi	शुरू करने की तारीख / समय

en	What time will this Network discover item start?
hi	यह नेटवर्क किस समय आइटम की खोज शुरू करेगा?

en	Rerun Every
hi	रेरून हर

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
hi	इस नेटवर्क रेंज के लिए रेरन खोज हर एक्स।

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
hi	सप्ताह का कौन सा दिन (दिन) इस नेटवर्क रेंज को खोजा जाएगा।

en	Months of Year
hi	साल का महीना

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
hi	इस नेटवर्क रेंज को वर्ष के कितने महीनों के लिए खोजा जाएगा।

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
hi	इस नेटवर्क रेंज को माह के किस दिन खोजा जाएगा

en	Week(s) of Month
hi	महीने का सप्ताह

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
hi	इस नेटवर्क रेंज को महीने के किस सप्ताह में खोजा जाएगा।

en	Third
hi	तीसरा

en	Day(s) of Week
hi	सप्ताह के दिन

en	Notification Settings
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Notification Enabled
hi	अधिसूचना सक्षम है

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
hi	यदि जाँच की जाती है, जब स्वचालन नेटवर्क स्कैन किया जाता है, तो एक रिपोर्ट अधिसूचना ईमेल खाते में भेजी जाएगी।

en	Notification Email
hi	अधिसूचना ईमेल

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
hi	अधिसूचना ईमेल को भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला ईमेल खाता।

en	Notification From Name
hi	नाम से अधिसूचना

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
hi	अधिसूचना ईमेल के प्रेषकों के नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ईमेल खाता नाम। यदि खाली छोड़ दिया जाता है, तो Cacti डिफ़ॉल्ट स्वचालन अधिसूचना नाम का उपयोग करेगा यदि निर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा, यह Cacti सिस्टम डिफ़ॉल्ट ईमेल नाम का उपयोग करेगा

en	Notification From Email Address
hi	ईमेल पते से अधिसूचना

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
hi	अधिसूचना ईमेल के प्रेषक ईमेल के रूप में उपयोग किया जाने वाला ईमेल पता। यदि रिक्त छोड़ा जाता है, तो Cacti डिफ़ॉल्ट स्वचालन अधिसूचना ईमेल पते का उपयोग करेगा यदि निर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा, यह Cacti सिस्टम डिफ़ॉल्ट ईमेल पते का उपयोग करेगा

en	Reachability Settings
hi	रीचैबिलिटी सेटिंग्स

en	SNMP Options
hi	SNMP विकल्प

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
hi	इस नेटवर्क रेंज की खोज के लिए उपयोग करने के लिए SNMP विकल्प का चयन करें।

en	Ping Method
hi	पिंग विधि

en	The type of ping packet to send.
hi	भेजने के लिए पिंग पैकेट का प्रकार।

en	Ping Port
hi	पिंग पोर्ट

en	TCP or UDP port to attempt connection.
hi	कनेक्शन का प्रयास करने के लिए टीसीपी या यूडीपी पोर्ट।

en	Ping Timeout Value
hi	पिंग टाइमआउट मान

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
hi	होस्ट ICMP और UDP पिंगिंग के लिए उपयोग करने का टाइमआउट मान। यह होस्ट SNMP टाइमआउट मान SNMP पिंग्स के लिए लागू होता है।

en	Ping Retry Count
hi	पिंग रिट्री काउंट

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
hi	प्रारंभिक विफलता के बाद, असफल होने से पहले पिंग रिट्रीस कैक्टि की संख्या का प्रयास करेगी।

en	Select the days(s) of the week
hi	सप्ताह के दिनों (दिनों) का चयन करें

en	Select the month(s) of the year
hi	वर्ष का महीना चुनें

en	Select the day(s) of the month
hi	महीने का दिन चुनें

en	Select the week(s) of the month
hi	महीने का सप्ताह चुनें

en	Select the day(s) of the week
hi	सप्ताह के दिन का चयन करें

en	every X Days
hi	हर X दिन

en	every X Weeks
hi	हर एक्स वीक

en	every X Days.
hi	हर X दिन।

en	every X.
hi	हर एक्स।

en	every X Weeks.
hi	हर एक्स वीक।

en	Network Discovery Range [edit: %s]
hi	नेटवर्क डिस्कवरी रेंज [संपादित करें: %s]

en	Network Discovery Range [new]
hi	नेटवर्क डिस्कवरी रेंज [नया]

en	Network Filters
hi	नेटवर्क फ़िल्टर

en	Network Name
hi	नेटवर्क का नाम

en	Total IPs
hi	कुल आईपी

en	The Current Status of this Networks Discovery
hi	इस नेटवर्क डिस्कवरी की वर्तमान स्थिति

en	Pending/Running/Done
hi	लंबित / चल रहा है / हो गया

en	Up/SNMP Hosts
hi	अप / एसएनएमपी होस्ट

en	Last Runtime
hi	अंतिम रनटाइम

en	Next Start
hi	अगली शुरुआत

en	Last Started
hi	अंतिम शुरुआत

en	No Networks Found
hi	कोई नेटवर्क नहीं मिला

en	%d Seconds
hi	% d सेकंड्स

en	Clear Filtered
hi	फ़िल्टर्ड साफ़ करें

en	Import Networks
hi	रंग आयात करें

en	Import SNMP Options from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से रंग आयात करें

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import SNMP Options from Text
hi	पाठ से आयात टेम्पलेट

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेम्प्लेट डेटा टेक्स्ट के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं।

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import SNMP Options
hi	SNMP विकल्प

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete SNMP Option
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Delete SNMP Options
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate SNMP Option
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Duplicate SNMP Options
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Name Format
hi	नाम स्वरूप

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
hi	निम्नलिखित SNMP विकल्प (s) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export SNMP Option
hi	SNMP विकल्प

en	Export SNMP Options
hi	SNMP विकल्प

en	SNMP Options has been Duplicated.
hi	स्वचालन SNMP विकल्प

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
hi	स्वचालन आइटम मौजूद नहीं है। डुप्लिकेट नहीं कर सकता।

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
hi	निम्न SNMP विकल्प आइटम को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	SNMP Option:
hi	SNMP विकल्प:

en	SNMP Version: %s
hi	SNMP संस्करण: %s

en	SNMP Community/Username: %s
hi	SNMP समुदाय / उपयोगकर्ता नाम: %s

en	Remove SNMP Item
hi	SNMP आइटम निकालें

en	SNMP Options [edit: %s]
hi	SNMP विकल्प [संपादित करें: %s]

en	SNMP Options [new]
hi	SNMP विकल्प [नया]

en	Sequence of Item.
hi	मद का अनुक्रम।

en	SNMP Option Set [edit: %s]
hi	SNMP विकल्प सेट [संपादित करें: %s]

en	SNMP Option Set [new]
hi	SNMP विकल्प सेट [नया]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
hi	इस SNMP विकल्प सेट के नाम को भरें।

en	Retries
hi	पुनर्प्रयास

en	Max OIDS
hi	मैक्स एड्स

en	Auth Username
hi	उपयोगकर्ता नाम

en	Auth Password
hi	प्रामाणिक पासवर्ड

en	Auth Protocol
hi	प्रामाणिक प्रोटोकॉल

en	Priv Passphrase
hi	Priv पासफ़्रेज़

en	Priv Protocol
hi	प्रिवि प्रोटोकॉल

en	Item # %d
hi	आइटम #% d

en	No SNMP Items
hi	कोई SNMP आइटम नहीं

en	Delete SNMP Option Item
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	SNMP Rules
hi	SNMP नियम

en	SNMP Option Sets
hi	SNMP विकल्प सेट

en	SNMP Option Set
hi	SNMP विकल्प सेट

en	Networks Using
hi	नेटवर्क का उपयोग करना

en	SNMP Entries
hi	SNMP प्रविष्टियां

en	V1 Entries
hi	V1 प्रविष्टियां

en	V2 Entries
hi	V2 प्रविष्टियां

en	V3 Entries
hi	V3 प्रविष्टियां

en	No SNMP Option Sets Found
hi	कोई SNMP विकल्प सेट नहीं मिला

en	Import Device Rules from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात टेम्पलेट

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Device Rules from Text
hi	पाठ से आयात टेम्पलेट

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेम्प्लेट डेटा टेक्स्ट के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं।

en	Cacti has Imported the following Device Rules
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Device Rules
hi	आयात पूर्वावलोकन परिणाम

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Device Rule
hi	उपकरण हटाएं

en	Delete Device Rules
hi	उपकरण हटाएं

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Device Rule
hi	निर्यात उपकरण

en	Export Device Rules
hi	निर्यात उपकरण

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
hi	निम्न खाका को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें डिवाइस टेम्पलेट से अलग हो जाएगा

en	Graph Rule Name: '%s'
hi	ग्राफ नाम: %s

en	Remove Graph Rule
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
hi	इस डिवाइस से उत्पन्न कुल ग्राफ़ की संख्या।

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
hi	निम्न डेटा क्वेरी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें डिवाइस टेम्पलेट से अलग कर दिया जाएगा।

en	Tree Rule Name: '%s'
hi	ट्री नियम आइटम

en	Remove Tree Rule
hi	वृक्ष नियम

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
hi	कैक्टि सेटिंग्स

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
hi	एक डिवाइस टेम्प्लेट चुनें जिसे डिवाइस से मिलान किया जाएगा।

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
hi	खोज उपकरणों के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्धता विधि चुनें।

en	System Description Match
hi	सिस्टम विवरण मिलान

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
hi	यह एक अनूठी स्ट्रिंग है जिसे इस स्वचालन खाके में बाँधने के लिए एक डिवाइस sysDescr स्ट्रिंग से मिलान किया जाएगा। किसी भी पर्ल रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी एसक्यूएल जहाँ एक्सप्रेशन के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है।

en	System Name Match
hi	सिस्टम नाम मिलान

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
hi	यह एक अद्वितीय स्ट्रिंग है जो इस ऑटोमेशन टेम्प्लेट में जोड़े जाने के लिए एक डिवाइस sysName स्ट्रिंग से मेल खाएगा। किसी भी पर्ल रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी एसक्यूएल जहाँ एक्सप्रेशन के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है।

en	System OID Match
hi	सिस्टम OID मैच

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
hi	यह एक अद्वितीय स्ट्रिंग है जो इस स्वचालन खाके में बाँधने के लिए एक उपकरण sysOid स्ट्रिंग से मेल खाएगा। किसी भी पर्ल रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी एसक्यूएल जहाँ एक्सप्रेशन के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है।

en	Device Creation Defaults
hi	डिवाइस की कमी

en	Device Description Pattern
hi	यन्त्र की विशेषताएं

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
hi	यदि जाँच की जाती है, जब स्वचालन नेटवर्क स्कैन किया जाता है, तो एक रिपोर्ट अधिसूचना ईमेल खाते में भेजी जाएगी।

en	Device Rules [edit: %s]
hi	डिवाइस [संपादित करें: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
hi	[हटाए गए टेम्पलेट] के लिए ऑटोमेशन टेम्प्लेट

en	Device Rules [new]
hi	डिवाइस टेम्पलेट [नया]

en	Associated Graph Rules
hi	एसोसिएटेड ग्राफ़ आइटम

en	Graph Rule Name
hi	ग्राफ नाम

en	No Associated Graph Rules
hi	एसोसिएटेड ग्राफ़ आइटम

en	Add Graph Rule
hi	ग्राफ नियम

en	Add Graph Rule to Device Rule
hi	डिवाइस में ग्राफ़ टेम्पलेट जोड़ें

en	Associated Tree Rules
hi	एसोसिएटेड ग्राफ़ आइटम

en	Tree Rule Name
hi	नियम का नाम

en	Exit On Match
hi	सिस्टम OID मैच

en	No Associated Tree Rules
hi	कोई एसोसिएटेड डेटा क्वेरी नहीं।

en	Add Tree Rule
hi	वृक्ष नियम

en	Add Tree Rule to Device Rule
hi	डिवाइस टेम्पलेट में डेटा क्वेरी जोड़ें

en	Delete Item from Device Rule
hi	उपकरण टेम्पलेट हटाएं

en	Device Rules
hi	डिवाइस नियम

en	System ObjectId Match
hi	सिस्टम ऑब्जेक्ट मैच

en	Unknown Template
hi	अज्ञात टेम्पलेट

en	No Automation Device Templates Found
hi	कोई स्वचालन उपकरण टेम्पलेट नहीं मिला

en	Import Tree Rules from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात टेम्पलेट

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Tree Rules from Text
hi	पाठ से आयात टेम्पलेट

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेम्प्लेट डेटा टेक्स्ट के रूप में है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं।

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
hi	Cacti ने निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	Import Tree Rules
hi	आयात पूर्वावलोकन परिणाम

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Tree Rule
hi	पेड़ हटाओ

en	Delete Tree Rules
hi	पेड़ हटाओ

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
hi	निम्नलिखित नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
hi	निम्नलिखित नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Tree Rule
hi	नियम सक्षम करें

en	Enable Tree Rules
hi	नियम सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
hi	निम्नलिखित नियम (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
hi	निम्नलिखित नियम (ओं) को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Tree Rule
hi	वृक्ष नियम

en	Disable Tree Rules
hi	वृक्ष नियम

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
hi	निम्नलिखित ट्री प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Tree Rule
hi	वृक्ष नियम

en	Export Tree Rules
hi	वृक्ष नियम

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Tree Rule
hi	प्रतिलिपि

en	Duplicate Tree Rules
hi	वृक्ष नियम

en	Created Trees
hi	बनाए गए पेड़

en	Don't Show
hi	दिखाना मत

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
hi	ट्री नियम चयन [संपादित करें: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
hi	ट्री रूल्स चयन [नया]

en	Object Selection Criteria
hi	वस्तु चयन मानदंड

en	Tree Creation Criteria
hi	ट्री क्रिएशन क्राइटेरिया

en	Change Leaf Type
hi	पत्ता प्रकार बदलें

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
hi	आप पत्ती के प्रकार को "डिवाइस" में बदल रहे हैं जो ग्राफ़-आधारित ऑब्जेक्ट मिलान / निर्माण का समर्थन नहीं करता है।

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
hi	पत्ती के प्रकार को बदलने से, सभी अमान्य नियम स्वचालित रूप से हटा दिए जाएंगे और पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं होंगे।

en	Are you sure you wish to continue?
hi	पुष्टि करें कि आप आगे जारी रखना चाहते हैं?

en	Tree Rules
hi	वृक्ष नियम

en	Hook into Tree
hi	पेड़ में हुक

en	At Subtree
hi	सबट्री पर

en	This Type
hi	इस तरह

en	Using Grouping
hi	ग्रुपिंग का उपयोग करना

en	No Tree Rules Found
hi	कोई ट्री नियम नहीं मिला

en	Cacti System Warning
hi	कैक्टि सिस्टम वार्निंग

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
hi	चेतावनी: कैक्टि डेमन पीआईडी[

en	Cacti System Notice
hi	कैक्टि सिस्टम यूटिलिटीज

en	Notice: Cacti Daemon PID[
hi	सूचना: कैक्टि डेमन पीआईडी[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
hi	निम्न CDEF को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
hi	निम्न CDEF को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete CDEF
hi	CDEF हटाएं

en	Delete CDEFs
hi	CDEF हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate CDEF
hi	डुप्लिकेट CDEF

en	Duplicate CDEFs
hi	डुप्लिकेट CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
hi	निम्न CDEF आइटम को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	CDEF Name: %s
hi	CDEF नाम: %s

en	Remove CDEF Item
hi	CDEF आइटम निकालें

en	CDEF Preview
hi	CDEF पूर्वावलोकन

en	CDEF Items [edit: %s]
hi	CDEF आइटम [संपादित करें: %s]

en	CDEF Item Type
hi	CDEF आइटम प्रकार

en	Choose what type of CDEF item this is.
hi	चुनें कि यह किस प्रकार का CDEF आइटम है।

en	CDEF Item Value
hi	CDEF आइटम मान

en	Enter a value for this CDEF item.
hi	इस CDEF आइटम के लिए एक मान दर्ज करें।

en	CDEF [edit: %s]
hi	CDEF [संपादित करें: %s]

en	CDEF [new]
hi	CDEF [नया]

en	CDEF Items
hi	CDEF आइटम

en	Item Value
hi	आइटम मान

en	Delete CDEF Item
hi	CDEF आइटम हटाएं

en	CDEFs

en	CDEF Name
hi	सीडीईएफ नाम

en	The name of this CDEF.
hi	इस सीडीईएफ का नाम।

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
hi	CDEF जो उपयोग में हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। उपयोग में एक ग्राफ या एक ग्राफ टेम्पलेट द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	The number of Graphs using this CDEF.
hi	इस CDEF का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	Templates Using
hi	टेम्पलेट्स का उपयोग करना

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
hi	इस CDEF का उपयोग करके ग्राफ़ टेम्प्लेट की संख्या।

en	No CDEFs
hi	कोई CDEFs नहीं

en	Highlights

en	Full
hi	पूरा नाम

en	Change Log [%s]
hi	चेंजलॉग

en	Unnamed Color
hi	रंग

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
hi	निम्न रंग को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
hi	निम्न रंग को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Color
hi	रंग हटाएँ

en	Delete Colors
hi	रंग हटाएँ

en	Import Colors
hi	रंग आयात करें

en	Import Colors from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से रंग आयात करें

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
hi	कृपया अपनी रंग जानकारी युक्त CSV फ़ाइल का स्थान निर्दिष्ट करें।

en	Overwrite Existing Data?
hi	मौजूदा डेटा को अधिलेखित करें?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
hi	क्या मौजूदा डेटा को अधिलेखित करने के लिए आयात प्रक्रिया को अनुमति दी जानी चाहिए? कृपया ध्यान दें, इसका मतलब पुरानी पंक्तियों को हटाना नहीं है, केवल डुप्लिकेट पंक्तियों को अपडेट करें।

en	Allow Existing Rows to be Updated?
hi	मौजूदा पंक्तियों को अपडेट करने की अनुमति दें?

en	Required File Format Notes
hi	आवश्यक फ़ाइल स्वरूप नोट्स

en	The file must contain a header row with the following column headings.
hi	फ़ाइल में निम्न स्तंभ शीर्षों के साथ शीर्ष लेख पंक्ति होनी चाहिए।

en	name - The Color Name
hi	नाम - रंग का नाम

en	hex - The Hex Value
hi	हेक्स - हेक्स मान

en	Colors [edit: %s]
hi	रंग [संपादित करें: %s]

en	Colors [new]
hi	रंग [नया]

en	Export Colors
hi	रंग निर्यात करें

en	The Hex Value for this Color.
hi	इस रंग के लिए हेक्स मान।

en	Color Name
hi	रंग का नाम

en	The name of this Color definition.
hi	इस रंग परिभाषा का नाम।

en	Named Color
hi	जिसका नाम रंग है

en	Is this color a named color which are read only.
hi	क्या इस रंग का नाम रंग है जो केवल पढ़ा जाता है।

en	The Color as shown on the screen.
hi	स्क्रीन पर दिखाया गया रंग।

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
hi	उपयोग में रंगों को हटाया नहीं जा सकता। उपयोग में परिभाषित किया जा रहा है या तो एक ग्राफ या एक ग्राफ टेम्पलेट द्वारा संदर्भित किया जा रहा है।

en	The number of Graph using this Color.
hi	इस रंग का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The number of Graph Templates using this Color.
hi	इस रंग का उपयोग करके ग्राफ टेम्प्लेट की संख्या।

en	No Colors Found
hi	कोई रंग नहीं मिला

en	Sync Aggregates
hi	समुच्चय

en	Color Item
hi	रंग की वस्तु

en	No Items
hi	वस्तुएं

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Color Template
hi	रंग टेम्पलेट हटाएँ

en	Delete Color Templates
hi	रंग टेम्पलेट हटाएँ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Duplicate Color Template
hi	डुप्लिकेट रंग टेम्पलेट

en	Duplicate Color Templates
hi	डुप्लिकेट रंग टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट रंग को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट रंग को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Synchronize Color Template
hi	रेखांकन को ग्राफ टेम्प्लेट (ओं) में सिंक्रनाइज़ करें

en	Synchronize Color Templates
hi	रेखांकन को ग्राफ टेम्प्लेट (ओं) में सिंक्रनाइज़ करें

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट रंग को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Color Name:
hi	रंग का नाम:

en	Color Hex:
hi	रंग हेक्स:

en	Remove Color Item
hi	रंग आइटम निकालें

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
hi	रंग टेम्पलेट आइटम [रिपोर्ट आइटम संपादित करें: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
hi	रंग टेम्पलेट आइटम [नई रिपोर्ट आइटम: %s]

en	Color Template Items [new]
hi	रंग टेम्पलेट आइटम [नया]

en	Color Template Items [edit: %s]
hi	रंग टेम्पलेट आइटम [संपादित करें: %s]

en	Delete Color Item
hi	रंग आइटम हटाएँ

en	Color Template [edit: %s]
hi	रंग टेम्पलेट [संपादित करें: %s]

en	Color Template [new]
hi	रंग टेम्पलेट [नया]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
hi	कलर टेम्प्लेट '%s' में% d एग्रीगेट टेम्प्लेट बाहर धकेल दिए गए और% d नॉन-टेम्पलेटेड एग्रीगेट्स को बाहर धकेल दिया गया

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
hi	कलर टेम्प्लेट '%s' में इस कलर टेम्प्लेट का उपयोग करने के लिए कोई एग्रीगेट टेम्पलेट या ग्राफ़ नहीं थे।

en	Color Templates
hi	रंग टेम्पलेट

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
hi	रंग टेम्पलेट जो उपयोग में हैं हटाए नहीं जा सकते। उपयोग में एग्रीगेट टेम्पलेट द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	No Color Templates Found
hi	कोई रंग टेम्पलेट नहीं मिला

en	Run Check
hi	चेक चलाएं

en	Delete Check
hi	चेक हटाएं

en	Data Source debug started.
hi	डेटा स्रोत डीबग

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
hi	डेटा स्रोत डीबग को एक अमान्य डेटा स्रोत आईडी प्राप्त हुआ।

en	All RRDfile repairs succeeded.
hi	सभी RRDfile की मरम्मत सफल रही।

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
hi	एक या अधिक RRDfile मरम्मत विफल। त्रुटियों के लिए कैक्टि लॉग देखें।

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
hi	मरम्मत के बाद स्वत: डेटा स्रोत डिबग किया जा रहा है।

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
hi	डेटा स्रोत की मरम्मत को एक अमान्य डेटा स्रोत आईडी प्राप्त हुआ।

en	The Data Source to Debug
hi	डेटा स्रोत डीबग करने के लिए

en	The User who requested the Debug.
hi	डिबग का अनुरोध करने वाला उपयोगकर्ता।

en	The Date that the Debug was Started.
hi	डेट जो प्रारंभ किया गया था।

en	The Data Source internal ID.
hi	डेटा स्रोत आंतरिक आईडी।

en	The Status of the Data Source Debug Check.
hi	डेटा स्रोत डिबग चेक की स्थिति।

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
hi	यह निर्धारित करता है कि डेटा कलेक्टर या वेब साइट में राइट एक्सेस है।

en	Exists
hi	मौजूद

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
hi	निर्धारित करता है कि डेटा स्रोत पोलर कैश में स्थित है या नहीं।

en	Determines if the Data Source is Enabled.
hi	निर्धारित करता है कि डेटा स्रोत सक्षम है या नहीं।

en	RRD Match
hi	आरआरडी मैच

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
hi	निर्धारित करता है कि क्या RRDfile डेटा स्रोत टेम्पलेट से मेल खाता है

en	Valid Data
hi	मान्य डेटा

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
hi	निर्धारित करता है कि RRDfile को हाल ही में अच्छा डेटा मिल रहा है।

en	RRD Updated
hi	आरआरडी अपडेट किया गया

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
hi	निर्धारित करता है कि क्या RRDfile को ठीक से लिखा गया है।

en	Summary of issues found for the Data Source.
hi	डेटा स्रोत के लिए कोई सारांश समस्याएँ मिलीं।

en	Data Sources
hi	डाटा के स्रोत

en	Not Debugging
hi	डिबगिंग नहीं

en	No Checks
hi	कोई जाँच नहीं

en	Not Checked Yet
hi	कोई जाँच नहीं

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
hi	ये समस्याएं मिलीं! RRDfile अपडेट पर प्रतीक्षा कर रहा है

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
hi	कोई आरंभिक नहीं मिला! RRDfile अपडेट पर प्रतीक्षा कर रहा है

en	Waiting on analysis and RRDfile update
hi	क्या RRDfile अपडेट किया गया था?

en	RRDfile Owner
hi	RRDfile मालिक

en	Website runs as
hi	वेबसाइट के रूप में चलाता है

en	Poller runs as
hi	पोलर के रूप में चलाता है

en	Is RRA Folder writeable by poller?
hi	क्या RRA फोल्डर पोलर द्वारा लिखने योग्य है?

en	Is RRDfile writeable by poller?
hi	क्या RRDfile पोटर द्वारा लिखने योग्य है?

en	Does the RRDfile Exist?
hi	क्या RRDfile अस्तित्व में है?

en	Is the Data Source set as Active?
hi	क्या डेटा स्रोत को सक्रिय के रूप में सेट किया गया है?

en	Did the poller receive valid data?
hi	क्या मतदाता को वैध डेटा प्राप्त हुआ?

en	Was the RRDfile updated?
hi	क्या RRDfile अपडेट किया गया था?

en	First Check TimeStamp
hi	सबसे पहले TimeStamp की जाँच करें

en	Second Check TimeStamp
hi	दूसरा चेक टाइमस्टैम्प

en	Were we able to convert the title?
hi	क्या हम शीर्षक बदलने में सक्षम थे?

en	Data Source matches the RRDfile?
hi	डेटा स्रोत को प्रदूषित नहीं किया गया था

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
hi	डेटा स्रोत समस्या निवारक [ %s]

en	Refresh Now
hi	ताज़ा करना

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
hi	डेटा स्रोत समस्या निवारक [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
hi	डेटा स्रोत समस्या निवारक [ %s]

en	Rerun Analysis
hi	रेरन विश्लेषण

en	<not set>
hi	डिफ़ॉल्ट नियत करें

en	Data Source Repair Recommendations
hi	डेटा स्रोत फ़ील्ड

en	For attribute '%s', issue found '%s'
hi	Attrbitute ' %s' के लिए, समस्या ' %s' मिली

en	Apply Suggested Fixes
hi	फिर से सुझाए गए नाम

en	Repair Steps [ %s ]
hi	मरम्मत के कदम [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
hi	सुधार चरण [कमांड लाइन से रन फिक्स]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
hi	डेटा स्रोत पर प्रतीक्षा पूरी होने की जाँच करें

en	All Devices
hi	उपलब्ध उपकरण

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
hi	डेटा स्रोत समस्या निवारक [ %s]

en	No Device
hi	उपकरणः

en	Delete All Checks
hi	चेक हटाएं

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Debugging
hi	डिबगिंग

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
hi	निम्न डेटा इनपुट विधि को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
hi	निम्न डेटा इनपुट विधि को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Data Input Method
hi	डेटा इनपुट विधि हटाएँ

en	Delete Data Input Methods
hi	डेटा इनपुट विधि हटाएँ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
hi	निम्न डेटा इनपुट विधि को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
hi	निम्न डेटा इनपुट विधि को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Duplicate Data Input Method
hi	डेटा इनपुट विधि हटाएँ

en	Duplicate Data Input Methods
hi	डेटा इनपुट विधि हटाएँ

en	Input Name
hi	इनपुट नाम:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
hi	निम्न डेटा इनपुट फ़ील्ड को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Field Name: %s
hi	फ़ील्ड नाम: %s

en	Friendly Name: %s
hi	दोस्ताना नाम: %s

en	Remove Data Input Field
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड निकालें

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
hi	इस स्क्रिप्ट में कोई इनपुट मान नहीं है, इसलिए जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

en	Output Fields [edit: %s]
hi	आउटपुट फ़ील्ड [संपादित करें: %s]

en	Output Field
hi	आउटपुट फ़ील्ड

en	Input Fields [edit: %s]
hi	इनपुट फ़ील्ड [संपादित करें: %s]

en	Input Field
hi	इनपुट क्षेत्र

en	Data Input Method [edit: %s]
hi	डेटा इनपुट के तरीके [संपादित करें: %s]

en	Data Input Method [new]
hi	डेटा इनपुट के तरीके [नए]

en	SNMP Query
hi	SNMP क्वेरी

en	Script Query
hi	स्क्रिप्ट क्वेरी

en	Script Server Query
hi	स्क्रिप्ट सर्वर

en	White List Verification Succeeded.
hi	श्वेत सूची सत्यापन सफल हुआ।

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
hi	श्वेत सूची सत्यापन विफल। सही करने के लिए CLI स्क्रिप्ट input_whitelist.php चलाएँ।

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
hi	व्हाइट लिस्ट में इनपुट स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। सही करने के लिए CLI स्क्रिप्ट input_whitelist.php चलाएँ।

en	Input Fields
hi	इनपुट फील्ड्स

en	Friendly Name
hi	परिचित नाम

en	Field Order
hi	क्षेत्र का आदेश

en	(Not In Use)
hi	(बेकार)

en	No Input Fields
hi	कोई इनपुट फ़ील्ड नहीं

en	Output Fields
hi	आउटपुट फील्ड्स

en	Update RRA
hi	आरआरए को अपडेट करें

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
hi	जब डेटा स्रोत मौजूद होते हैं तो आउटपुट फ़ील्ड्स को हटाया नहीं जा सकता है

en	No Output Fields
hi	कोई आउटपुट फ़ील्ड नहीं

en	Delete Data Input Field
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड हटाएं

en	Data Input Methods
hi	डेटा इनपुट के तरीके

en	Data Input Name
hi	डेटा इनपुट नाम

en	The name of this Data Input Method.
hi	इस डेटा इनपुट विधि का नाम।

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
hi	उपयोग में आने वाले डेटा इनपुट को हटाया नहीं जा सकता। उपयोग में डेटा स्रोत या डेटा टेम्पलेट द्वारा संदर्भित होने के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	Data Sources Using
hi	डेटा स्रोत का उपयोग करना

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
hi	इस डेटा इनपुट विधि का उपयोग करने वाले डेटा स्रोतों की संख्या।

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
hi	इस डेटा इनपुट विधि का उपयोग करने वाले डेटा टेम्प्लेट की संख्या।

en	Data Input Method
hi	डेटा इनपुट विधि

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
hi	इस डेटा इनपुट विधि के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि।

en	No Data Input Methods Found
hi	कोई डेटा इनपुट विधियाँ नहीं मिलीं

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
hi	निम्न डेटा क्वेरी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
hi	निम्न डेटा क्वेरी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Data Query
hi	डेटा क्वेरी हटाएं

en	Delete Data Queries
hi	डेटा क्वेरी हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
hi	निम्न डेटा क्वेरी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Data Query
hi	डेटा क्वेरी हटाएं

en	Duplicate Data Queries
hi	डुप्लिकेट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
hi	निम्न डेटा क्वेरी ग्राफ़ एसोसिएशन को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Graph Name: %s
hi	ग्राफ नाम: %s

en	Remove Data Query Graph Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में कनवर्ट करें

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
hi	संबद्ध ग्राफ़ / डेटा टेम्प्लेट [संपादित करें: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
hi	संबद्ध ग्राफ़ / डेटा टेम्प्लेट [संपादित करें: %s]

en	Associated Data Templates
hi	एसोसिएटेड डेटा टेम्प्लेट

en	Data Template - %s
hi	डेटा टेम्प्लेट - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
hi	यदि इस ग्राफ़ टेम्प्लेट को बाईं ओर डेटा टेम्प्लेट डेटा स्रोत की आवश्यकता होती है, तो सही एक्सएमएल आउटपुट कॉलम चुनें और फिर मैपिंग को चेक या टॉगल करने के लिए यहां सक्षम करें।

en	Suggested Values - Graphs
hi	सुझाए गए मान - रेखांकन

en	No Suggested Values Found
hi	कोई सुझाव नहीं मिला

en	Suggested Value
hi	सुझाया गया मान

en	Add Graph Title Suggested Name
hi	ग्राफ़ शीर्षक सुझाव नाम जोड़ें

en	Suggested Values - Data Sources
hi	सुझाए गए मूल्य - डेटा स्रोत

en	Add Data Source Name Suggested Name
hi	डेटा स्रोत का नाम सुझाए गए नाम जोड़ें

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
hi	डेटा क्वेरी [संपादित करें: %s]

en	Data Queries [new]
hi	डेटा क्वेरी [नया]

en	Successfully located XML file
hi	XML फ़ाइल सफलतापूर्वक स्थित है

en	Could not locate XML file.
hi	XML फ़ाइल नहीं मिली।

en	Associated Graph Templates
hi	संबद्ध ग्राफ़ टेम्पलेट

en	Graph Template Name
hi	ग्राफ टेम्पलेट का नाम

en	Mapping ID
hi	मैपिंग आईडी

en	Association Read Only until XML file located
hi	केवल XML फ़ाइल स्थित होने तक एसोसिएशन पढ़ें

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
hi	ग्राफ़ के साथ मैप किए गए ग्राफ़ टेम्प्लेट केवल पढ़े जाते हैं

en	No Graph Templates Defined.
hi	कोई ग्राफ़ टेम्पलेट निर्धारित नहीं है।

en	Delete Associated Graph
hi	एसोसिएटेड ग्राफ़ हटाएं

en	Data Queries
hi	डेटा क्वेरी

en	Data Query Name
hi	डेटा क्वेरी नाम

en	The name of this Data Query.
hi	इस डेटा क्वेरी का नाम।

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट के लिए आंतरिक आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
hi	उपयोग में आने वाली डेटा क्वेरीज़ को हटाया नहीं जा सकता। उपयोग में परिभाषित किया जा रहा है या तो एक ग्राफ या एक ग्राफ टेम्पलेट द्वारा संदर्भित किया जा रहा है।

en	The number of Graphs using this Data Query.
hi	इस डेटा क्वेरी का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
hi	इस डेटा क्वेरी का उपयोग करके ग्राफ़ टेम्प्लेट की संख्या।

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
hi	डेटा इनपुट विधि इस डेटा क्वेरी से जुड़े डेटा स्रोतों के लिए डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाती है।

en	No Data Queries Found
hi	कोई डेटा क्वेरी नहीं मिली

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
hi	निम्न डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
hi	निम्न डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Data Source Profile
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल हटाएं

en	Delete Data Source Profiles
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
hi	निम्न डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
hi	निम्न डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Duplicate Data Source Profile
hi	डुप्लिकेट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Duplicate Data Source Profiles
hi	डुप्लिकेट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
hi	एक या अधिक RRDfile मरम्मत विफल। त्रुटियों के लिए कैक्टि लॉग देखें।

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
hi	निम्न डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल RRA को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Profile Name: %s
hi	प्रोफाइल नाम: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल RRA निकालें

en	Each Insert is New Row
hi	प्रत्येक इंसर्ट नई पंक्ति है

en	(Some Elements Read Only)
hi	(कुछ तत्व केवल पढ़ें)

en	RRA [edit: %s %s]
hi	RRA [संपादित करें: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल [संपादित करें: %s]

en	Data Source Profile [new]
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल [नया]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल आरआरए (टाइमपास को अपडेट करने के लिए प्रेस सहेजें)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल RRAs (केवल पढ़ें)

en	Data Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	Graph Timespan
hi	ग्राफ टाइमपेन

en	Select Consolidation Function(s)
hi	समेकन फ़ंक्शन का चयन करें

en	Delete Data Source Profile Item
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल आइटम हटाएं

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
hi	% डेटा स्रोतों के अनुसार केबीटीज़ और हैडर के लिए %s बाइट्स

en	%s KBytes per Data Source
hi	डेटा स्रोत प्रति %s KBytes

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
hi	% d वष

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Week
hi	% d वीक

en	%d Weeks
hi	% द वीक

en	%d Day
hi	% द डे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	Data Source Profiles
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Has Data Sources
hi	डेटा स्रोत है

en	Data Source Profile Name
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल नाम

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
hi	क्या यह सभी नए डेटा टेम्प्लेट के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल है?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
hi	उपयोग में आने वाले प्रोफ़ाइल हटाए नहीं जा सकते हैं। उपयोग में डेटा स्रोत या डेटा टेम्पलेट द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
hi	डेटा स्रोतों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोफ़ाइल केवल अब के लिए पढ़ी जाती हैं।

en	Poller Interval
hi	पोलर इंटरवल

en	The Polling Frequency for the Profile
hi	प्रोफाइल के लिए मतदान आवृत्ति

en	Heartbeat
hi	दिल की धड़कन

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
hi	समय की मात्रा, सेकंड में, डेटा से पहले अच्छे डेटा के बिना अज्ञात के रूप में संग्रहीत किया जाता है

en	The number of Data Sources using this Profile.
hi	इस प्रोफ़ाइल का उपयोग करके डेटा स्रोत की संख्या।

en	The number of Data Templates using this Profile.
hi	इस प्रोफ़ाइल का उपयोग करके डेटा टेम्प्लेट की संख्या।

en	No Data Source Profiles Found
hi	कोई डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल नहीं मिली

en	Change Device
hi	डिवाइस बदलें

en	Reapply Suggested Names
hi	फिर से सुझाए गए नाम

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
hi	निम्न डेटा स्रोत को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
hi	निम्न डेटा स्रोत को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Data Source
hi	डेटा स्रोत हटाएं

en	Delete Data Sources
hi	डेटा स्रोत हटाएं

en	The following Graph is using this Data Source.
hi	निम्नलिखित ग्राफ इन डेटा स्रोतों का उपयोग कर रहा है:

en	The following Graphs are using this Data Source.
hi	निम्नलिखित ग्राफ इन डेटा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं:

en	The following Graph is using these Data Sources.
hi	निम्नलिखित ग्राफ इन डेटा स्रोतों का उपयोग कर रहा है:

en	The following Graphs are using these Data Sources.
hi	निम्नलिखित ग्राफ इन डेटा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं:

en	Leave the Graph Untouched
hi	<strong>ग्राफ़ को</strong> अछूता छोड़ दें।

en	Leave all Graphs untouched.
hi	सभी <strong>ग्राफ़ को</strong> अछूता छोड़ दें।

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
hi	इस डेटा स्रोत को संदर्भित करने वाले सभी <strong>ग्राफ़ आइटम</strong> हटाएं।

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
hi	इन डेटा स्रोतों को संदर्भित करने वाले सभी <strong>ग्राफ़ आइटम</strong> हटाएं।

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
hi	इस डेटा स्रोत को संदर्भित करने वाले सभी <strong>ग्राफ़ को</strong> हटा दें।

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
hi	इन डेटा स्रोतों को संदर्भित करने वाले सभी <strong>ग्राफ़</strong> हटाएं।

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
hi	निम्न डेटा स्रोत को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
hi	निम्न डेटा स्रोत को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Data Source
hi	डेटा स्रोत को अक्षम करें

en	Disable Data Sources
hi	डेटा स्रोत को अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
hi	निम्न डेटा स्रोत को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
hi	निम्न डेटा स्रोत को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Data Source
hi	डेटा स्रोत सक्षम करें

en	Enable Data Sources
hi	डेटा स्रोत सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
hi	निम्न डेटा स्रोत को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
hi	निम्न डेटा स्रोत को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Change Device for Data Source
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल बदलें

en	Change Device for Data Sources
hi	डिवाइस सेटिंग्स बदलें

en	New Device
hi	नया यंत्र

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
hi	निम्नलिखित डेटा स्रोत पर सुझाए गए नाम को फिर से लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
hi	निम्नलिखित डेटा स्रोत पर सुझाए गए नाम को फिर से लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Reapply Suggested Names for Data Source
hi	Reapply सुझाया गया नामकरण डेटा स्रोत

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
hi	Reapply सुझाया गया नामकरण डेटा स्रोत

en	Custom Data [data input: %s]
hi	कस्टम डेटा [डेटा इनपुट: %s]

en	(From Device: %s)
hi	(डिवाइस से: %s)

en	(From Data Template)
hi	(डेटा टेम्प्लेट से)

en	Nothing Entered
hi	कुछ नहीं दर्ज किया

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
hi	चयनित डेटा इनपुट स्रोत के लिए कोई इनपुट फ़ील्ड नहीं है

en	Data Template Selection [edit: %s]
hi	डेटा टेम्प्लेट चयन [संपादित करें: %s]

en	Data Template Selection [new]
hi	डेटा टेम्प्लेट चयन [नया]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
hi	डेटा स्रोत डीबग मोड बंद करें।

en	Turn On Data Source Debug Mode.
hi	डेटा स्रोत डीबग मोड चालू करें।

en	Turn Off Data Source Info Mode.
hi	डेटा स्रोत जानकारी मोड बंद करें।

en	Turn On Data Source Info Mode.
hi	डेटा स्रोत जानकारी मोड चालू करें।

en	Edit Graph: '%s'.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट संपादित करें।

en	Edit Device.
hi	उपकरण संपादित करें।

en	Edit Data Template.
hi	डेटा टेम्प्लेट संपादित करें।

en	Disable Data Source.
hi	डेटा स्रोत को अक्षम करें

en	Enable Data Source.
hi	डेटा स्रोत सक्षम करें

en	Selected Data Template
hi	चयनित डेटा टेम्प्लेट

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट को दिया गया नाम। कृपया ध्यान दें कि आप केवल ग्राफ़ टेम्पलेट को 100% $ संगत ग्राफ़ टेम्पलेट में बदल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें समान डेटा स्रोत शामिल हैं।

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
hi	वह डिवाइस चुनें जो यह डेटा स्रोत है।

en	Supplemental Data Template Data
hi	पूरक डेटा टेम्पलेट डेटा

en	Data Source Fields
hi	डेटा स्रोत फ़ील्ड

en	Data Source Item Fields
hi	डेटा स्रोत आइटम फ़ील्ड्स

en	Data Source Item %s
hi	डेटा स्रोत आइटम %s

en	Data Source Debug
hi	डेटा स्रोत डीबग

en	RRDtool Tune Info
hi	RRDtool ट्यून जानकारी

en	Data Sources [ All Devices ]
hi	डेटा स्रोत [कोई उपकरण नहीं]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
hi	डेटा स्रोत [कोई उपकरण नहीं]

en	Data Sources [ %s ]
hi	डेटा स्रोत [ %s]

en	Bad Indexes
hi	सूची

en	Note that this query may take some time to run.
hi	ध्यान दें कि इस क्वेरी को चलने में कुछ समय लग सकता है।

en	Orphaned
hi	अनाथ

en	Data Source Name
hi	डेटा स्रोत का नाम

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
hi	इस डेटा स्रोत का नाम। आम तौर पर प्रोग्रामेटिक रूप से डेटा टेम्पलेट परिभाषा से उत्पन्न होता है।

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डेटा स्रोत के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
hi	इस डेटा क्वेरी का उपयोग करके ग्राफ़ टेम्प्लेट की संख्या।

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
hi	इस डेटा स्रोत के लिए डेटा को एकत्रित करने की आवृत्ति

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
hi	यदि यह डेटा स्रोत रेखांकन द्वारा उपयोग में लंबा नहीं है, तो इसे हटाया जा सकता है

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
hi	इस डेटा स्रोत के लिए डेटा एकत्र किया जाएगा या नहीं। डेटा टेम्प्लेट स्तर पर नियंत्रित।

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
hi	यह डेटा स्रोत जिस डेटा टेम्प्लेट पर आधारित था।

en	Damaged Data Source Name
hi	डेटा स्रोत का नाम

en	No Data Sources Found
hi	कोई डेटा स्रोत नहीं मिला

en	No Graphs
hi	नए रेखांकन

en	Aggregates
hi	समुच्चय

en	No Aggregates
hi	समुच्चय

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Data Template
hi	डेटा टेम्प्लेट हटाएं

en	Delete Data Templates
hi	डेटा टेम्प्लेट हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Data Template
hi	डुप्लिकेट डेटा टेम्प्लेट

en	Duplicate Data Templates
hi	डुप्लिकेट डेटा टेम्प्लेट

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Change Profile for Data Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट बदलें

en	Change Profile for Data Templates
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट बदलें

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
hi	नोट: यह परिवर्तन केवल भविष्य के डेटा स्रोतों को प्रभावित करेगा और मौजूदा डेटा स्रोतों को परिवर्तित नहीं करेगा।

en	New Data Source Profile
hi	नई डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
hi	डेटा टेम्प्लेट [संपादित करें: %s]

en	Edit Data Input Method.
hi	डेटा इनपुट विधि संपादित करें।

en	Data Templates [new]
hi	डेटा टेम्प्लेट [नया]

en	This field is always templated.
hi	इस क्षेत्र को हमेशा टेम्पल किया जाता है।

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
hi	यदि आप उपयोगकर्ता को डेटा स्रोत निर्माण के दौरान दाईं ओर मूल्य को ओवरराइड करने की अनुमति देना चाहते हैं, तो इस चेकबॉक्स की जाँच करें।

en	Data Templates in use can not be modified
hi	उपयोग में डेटा टेम्प्लेट को संशोधित नहीं किया जा सकता है

en	Data Source Item [%s]
hi	डेटा स्रोत आइटम [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
hi	यह मान अक्षम है क्योंकि या तो इसका मान डिवाइस से प्राप्त किया जा रहा है या विशेष डेटा क्वेरी ऑब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण डेटा डेटा क्वेरी संघों का ट्रैक रखता है।

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
hi	यह मान डिवाइस से प्राप्त होने और केवल पढ़ने के लिए अक्षम होने के कारण अक्षम है।

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
hi	यदि यह फ़ील्ड खाली छोड़ दी जाती है, तो मान डिवाइस से प्राप्त किया जाएगा।

en	Custom Data Warning Message
hi	कस्टम डेटा [डेटा इनपुट: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
hi	चेतावनी: डेटा हानि हो सकती है

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
hi	आपके द्वारा इस चेकबॉक्स को अनचेक करने और फिर डेटा टेम्प्लेट को सहेजने के बाद, इस डेटा टेम्प्लेट पर आधारित कोई भी मौजूदा डेटा स्रोत अपना कस्टम डेटा खो देगा। इसके परिणामस्वरूप डेटा संग्रह और ग्राफ़ टूट सकते हैं

en	Data Templates
hi	डेटा टेम्प्लेट

en	Data Template Name
hi	डेटा टेम्प्लेट का नाम

en	The name of this Data Template.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट का नाम।

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
hi	उपयोग में आने वाले डेटा टेम्प्लेट हटाए नहीं जा सकते। उपयोग में डेटा स्रोत द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	The number of Data Sources using this Data Template.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट का उपयोग करके डेटा स्रोतों की संख्या।

en	Input Method
hi	इनपुट विधि

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
hi	वह विधि जिसका उपयोग डेटा को डेटा स्रोत RRDfile में रखने के लिए किया जाता है।

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट के लिए डिफ़ॉल्ट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल।

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
hi	जब मतदाता चलता है तो निष्क्रिय डेटा टेम्प्लेट पर आधारित डेटा स्रोत अपडेट नहीं किए जाएंगे।

en	No Data Templates Found
hi	कोई डेटा टेम्पलेट नहीं मिला

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
hi	फोलिंग जीपीआरनेट प्रीसेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
hi	फोलिंग जीपीआरनेट प्रीसेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete GPRINT Preset
hi	GPRINT प्रीसेट हटाएँ

en	Delete GPRINT Presets
hi	GPRINT प्रीसेट हटाएँ

en	GPRINT Presets [edit: %s]
hi	GPRINT प्रीसेट [संपादित करें: %s]

en	GPRINT Presets [new]
hi	GPRINT प्रीसेट [नया]

en	GPRINT Presets
hi	GPRINT प्रीसेट

en	GPRINTs

en	GRPINTs
hi	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
hi	GPRINT पूर्व निर्धारित नाम

en	The name of this GPRINT Preset.
hi	इस GPRINT प्रीसेट का नाम।

en	The GPRINT format string.
hi	GPRINT प्रारूप स्ट्रिंग।

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
hi	उपयोग में आने वाले GPRINT हटाए नहीं जा सकते हैं। उपयोग में परिभाषित किया जा रहा है या तो एक ग्राफ या एक ग्राफ टेम्पलेट द्वारा संदर्भित किया जा रहा है।

en	The number of Graphs using this GPRINT.
hi	इस GPRINT का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
hi	इस GPRINT का उपयोग करके ग्राफ़ टेम्प्लेट की संख्या।

en	No GPRINT Presets
hi	कोई GPRINT प्रीसेट नहीं

en	GRAPH DOES NOT EXIST
hi	ग्राफ मौजूद नहीं है

en	Graph Utility View for Graph: %s
hi	ग्राफ उपयोगिता देखें

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
hi	ग्राफ विवरण, ज़ूमिंग और डिबगिंग यूटिलिटीज

en	CSV Export
hi	सीएसवी निर्यात

en	Edit Graph Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट संपादित करें।

en	Click to view just this Graph in Real-time
hi	वास्तविक समय में केवल इस ग्राफ़ को देखने के लिए क्लिक करें

en	Graph Source/Properties
hi	ग्राफ स्रोत / गुण

en	Graph Data
hi	ग्राफ डेटा

en	The Cacti Poller has not run yet.
hi	कैक्टि पोलर अभी तक नहीं चला है।

en	Real-time has been disabled by your administrator.
hi	वास्तविक-समय को आपके व्यवस्थापक द्वारा अक्षम कर दिया गया है।

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
hi	छवि कैश निर्देशिका मौजूद नहीं है। कृपया इसे पहले बनाएं और अनुमतियां सेट करें और फिर एक और रीयल-टाइम ग्राफ़ खोलने का प्रयास करें।

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
hi	छवि कैश निर्देशिका लेखन योग्य नहीं है। कृपया अनुमतियां सेट करें और फिर अन्य रीयल-टाइम ग्राफ़ खोलने का प्रयास करें।

en	Cacti Real-time Graphing
hi	कैक्टि वास्तविक समय रेखांकन

en	%d seconds left.
hi	% d सेकंड बचे हैं।

en	seconds left.
hi	सेकंड बचे हैं।

en	Full Sync Graphs
hi	सिंक ग्राफ़

en	Quick Sync Graphs
hi	सिंक ग्राफ़

en	Cur:
hi	CUR:

en	Avg:
hi	औसत:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
hi	ग्राफ टेम्पलेट आइटम [ग्राफ संपादित करें: %s]

en	Data Template Filter
hi	डेटा टेम्प्लेट आइटम

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
hi	यह फ़िल्टर डेटा स्रोत ड्रॉपडाउन में दिखाई देने वाले डेटा स्रोतों को सीमित कर देगा।

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट '%s' का समन्वयन %s मरम्मत में परिणत हुआ!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट '%s' के समन्वयन के परिणामस्वरूप कोई मरम्मत नहीं हुई।

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Graph Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट हटाएं

en	Delete Graph Templates
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Graph Template
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़ टेम्पलेट

en	Duplicate Graph Templates
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़ टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
hi	निम्न रंग टेम्पलेट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Resize Graph Template
hi	नया ग्राफ टेम्पलेट

en	Resize Graph Templates
hi	ग्राफ टेम्पलेट

en	Template Class
hi	टेम्पलेट आधारित है

en	Graph Height
hi	ग्राफ ऊंचाई

en	Graph Width
hi	ग्राफ चौड़ाई

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ टेम्पलेट (ओं) के साथ अपने रेखांकन को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। यह फ़ंक्शन महत्वपूर्ण है यदि आपके पास ग्राफ़ हैं जो एक ग्राफ़ टेम्पलेट के कई संस्करणों के साथ मौजूद हैं और उन्हें उपस्थिति में सभी सामान्य बनाने की इच्छा रखते हैं।

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ टेम्पलेट (ओं) के साथ अपने रेखांकन को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। यह फ़ंक्शन महत्वपूर्ण है यदि आपके पास ग्राफ़ हैं जो एक ग्राफ़ टेम्पलेट के कई संस्करणों के साथ मौजूद हैं और उन्हें उपस्थिति में सभी सामान्य बनाने की इच्छा रखते हैं।

en	Synchronize Graphs to Graph Template
hi	रेखांकन को ग्राफ टेम्प्लेट (ओं) में सिंक्रनाइज़ करें

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
hi	रेखांकन को ग्राफ टेम्प्लेट (ओं) में सिंक्रनाइज़ करें

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ टेम्पलेट (ओं) के साथ अपने रेखांकन को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। यह फ़ंक्शन महत्वपूर्ण है यदि आपके पास ग्राफ़ हैं जो एक ग्राफ़ टेम्पलेट के कई संस्करणों के साथ मौजूद हैं और उन्हें उपस्थिति में सभी सामान्य बनाने की इच्छा रखते हैं।

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ टेम्पलेट (ओं) के साथ अपने रेखांकन को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। यह फ़ंक्शन महत्वपूर्ण है यदि आपके पास ग्राफ़ हैं जो एक ग्राफ़ टेम्पलेट के कई संस्करणों के साथ मौजूद हैं और उन्हें उपस्थिति में सभी सामान्य बनाने की इच्छा रखते हैं।

en	Graph Template Items [edit: %s]
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट आइटम [संपादित करें: %s]

en	Graph Item Inputs
hi	ग्राफ़ आइटम इनपुट

en	No Inputs
hi	कोई इनपुट नहीं

en	Graph Template [edit: %s]
hi	ग्राफ टेम्पलेट [संपादित करें: %s]

en	Graph Template [new]
hi	ग्राफ टेम्पलेट [नया]

en	Graph Template Options
hi	ग्राफ टेम्पलेट विकल्प

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
hi	यदि आप उपयोगकर्ता को ग्राफ़ निर्माण के दौरान दाईं ओर मूल्य को ओवरराइड करने की अनुमति देना चाहते हैं, तो इस चेकबॉक्स को जांचें।

en	Graph Templates
hi	ग्राफ टेम्पलेट

en	Class
hi	प्रतिष्टित

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट का नाम।

en	The Class of this Graph Template
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट का नाम।

en	The Version of this Graph Template
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट का नाम।

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
hi	ग्राफ़ टेम्प्लेट जो उपयोग में हैं, हटाए नहीं जा सकते। उपयोग में एक ग्राफ द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	Graph Items
hi	ग्राफ़ आइटम

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
hi	इस ग्राफ़ टेम्पलेट का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The number of Graphs using this Graph Template.
hi	इस ग्राफ़ टेम्पलेट का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The default image format for the resulting Graphs.
hi	परिणामी रेखांकन के लिए डिफ़ॉल्ट छवि प्रारूप।

en	The default size of the resulting Graphs.
hi	परिणामी रेखांकन का डिफ़ॉल्ट आकार।

en	Vertical Label
hi	वर्टिकल लेबल

en	The vertical label for the resulting Graphs.
hi	परिणामी रेखांकन के लिए लंबवत लेबल।

en	No Graph Templates Found
hi	कोई ग्राफ़ टेम्पलेट नहीं मिला

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
hi	ग्राफ़ आइटम इनपुट [संपादित करें ग्राफ़: %s]

en	Associated Graph Items
hi	एसोसिएटेड ग्राफ़ आइटम

en	Item #%s
hi	आइटम # %s

en	Graph Preview Filters
hi	ग्राफ़ पूर्वावलोकन फ़िल्टर

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
hi	[कस्टम ग्राफ़ सूची लागू - सूची से फ़िल्टरिंग]

en	Graph List View Filters
hi	ग्राफ सूची देखें फ़िल्टर

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
hi	[कस्टम ग्राफ सूची लागू - सूची से फ़िल्टर करें]

en	View Graphs
hi	रेखांकन देखें

en	Add to a Report
hi	एक रिपोर्ट में जोड़ें

en	All Graphs & Templates
hi	सभी रेखांकन और टेम्पलेट

en	Not Templated
hi	अस्थायी नहीं है

en	Graph Name
hi	ग्राफ नाम

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
hi	इस ग्राफ का शीर्षक। आम तौर पर प्रोग्राम ग्राफ ग्राफ परिभाषा या सामान्य नामकरण नियमों से उत्पन्न होता है। शीर्षक की अधिकतम लंबाई सेटिंग्स-> दृश्य के तहत नियंत्रित की जाती है।

en	The Site Name for this Graph.
hi	इस समूह का नाम।

en	Site Location
hi	स्थान

en	The Site Location for this Graph.
hi	इस समूह का नाम।

en	The device for this Graph.
hi	इस समूह का नाम।

en	Source Type
hi	स्रोत प्रकार

en	The underlying source that this Graph was based upon.
hi	यह ग्राफ़ जिस अंतर्निहित स्रोत पर आधारित था।

en	Source Name
hi	स्रोत का नाम

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट या डेटा क्वेरी जो इस ग्राफ़ पर आधारित थी।

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
hi	पूर्वावलोकन मोड में नहीं होने पर इस ग्राफ़ का आकार।

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
hi	चयनित ग्राफ़ को जोड़ने के लिए रिपोर्ट का चयन करें।

en	Preview Mode
hi	पूर्वावलोकन मोड

en	Add Selected Graphs to Report
hi	रिपोर्ट में चयनित ग्राफ़ जोड़ें

en	Total Rows
hi	कुल पंक्तियाँ

en	Graph ID
hi	ग्राफ आईडी

en	Host ID
hi	होस्ट आईडी

en	Nth Percentile

en	Summary Details
hi	सारांश विवरण

en	Change Graph Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट बदलें

en	Convert to Graph Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में कनवर्ट करें

en	Apply Automation Rules
hi	स्वचालन नियम लागू करें

en	Create Aggregate Graph
hi	एग्रीगेट ग्राफ बनाएं

en	Create Aggregate from Template
hi	टेम्पलेट से अलग बनाएं

en	No Device -
hi	उपकरण नहीं

en	Created graph: %s
hi	बनाया गया ग्राफ़: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
hi	त्रुटि: कोई डेटा स्रोत संबद्ध नहीं है। टेम्पलेट की जाँच करें

en	Data Sources [No Device]
hi	डेटा स्रोत [कोई उपकरण नहीं]

en	Data Sources [%s]
hi	डेटा स्रोत [ %s]

en	Data Template
hi	डेटा टेम्प्लेट

en	Graph Items [graph: %s]
hi	ग्राफ आइटम [ग्राफ: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
hi	इस ग्राफ़ आइटम के साथ संबद्ध करने के लिए डेटा स्रोत चुनें।

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
hi	वर्तमान में चयनित लिगेसी समुच्चय के लिए कोई एग्रीगेट टेंप्लेट निर्धारित नहीं हैं।

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
hi	निम्न पृष्ठ को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Graph
hi	ग्राफ़ हटाएं

en	Delete Graphs
hi	ग्राफ़ हटाएं

en	The following Data Source is used by this Graph.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Sources are used by this Graph.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Source is used by these Graphs.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	Delete Method
hi	रंग हटाएँ

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
hi	इन ग्राफ़ (एस) द्वारा संदर्भित सभी डेटा स्रोत (ओं) को हटा दें जो अन्यत्र उपयोग में नहीं हैं।

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
hi	इन ग्राफ़ (एस) द्वारा संदर्भित सभी डेटा स्रोत (ओं) को हटा दें जो अन्यत्र उपयोग में नहीं हैं।

en	Leave the Data Source untouched.
hi	डेटा स्रोत को छोड़ दें।

en	Leave the Data Sources untouched
hi	डेटा स्रोत को छोड़ दें।

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
hi	एक ग्राफ़ टेम्प्लेट चुनें और निम्न ग्राफ़ (एस) के लिए ग्राफ़ टेम्पलेट को बदलने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, केवल संगत ग्राफ़ टेम्प्लेट प्रदर्शित किए जाएंगे। संगत की पहचान समरूप डेटा स्रोत वाले लोगों द्वारा की जाती है।

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
hi	एक ग्राफ़ टेम्प्लेट चुनें और निम्न ग्राफ़ (एस) के लिए ग्राफ़ टेम्पलेट को बदलने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, केवल संगत ग्राफ़ टेम्प्लेट प्रदर्शित किए जाएंगे। संगत की पहचान समरूप डेटा स्रोत वाले लोगों द्वारा की जाती है।

en	New Graph Template
hi	नया ग्राफ टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Graph
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़

en	Duplicate Graphs
hi	डुप्लिकेट ग्राफ़

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
hi	निम्नलिखित एग्रीगेट ग्राफ टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Convert Graph to Template
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में कनवर्ट करें

en	Convert Graphs to Templates
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में कनवर्ट करें

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
hi	नीचे दी गई रिपोर्ट में चयनित ग्राफ़ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
hi	नीचे दी गई रिपोर्ट में चयनित ग्राफ़ जोड़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Change Graph to new Device
hi	बदलें ग्राफ (ओं) एसोसिएटेड डिवाइस

en	Change Graphs to new Device
hi	बदलें ग्राफ (ओं) एसोसिएटेड डिवाइस

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (नों) के लिए सुझाए गए नामकरण को पुनः लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
hi	निम्नलिखित ग्राफ (नों) के लिए सुझाए गए नामकरण को पुनः लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Reapply Suggested Names for Graph
hi	फिर से सुझाए गए नामकरण ग्राफ के लिए

en	Reapply Suggested Names for Graphs
hi	फिर से सुझाए गए नामकरण ग्राफ के लिए

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ में स्वचालन नियम लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
hi	निम्नलिखित ग्राफ़ में स्वचालन नियम लागू करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Apply Automation Rules to Graph
hi	स्वचालन नियम लागू करें

en	Apply Automation Rules to Graphs
hi	स्वचालन नियम लागू करें

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
hi	चयनित ग्राफ़ (ओं) से एक एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
hi	चयनित ग्राफ़ (ओं) से एक एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	The following Data Source is in use by this Graph.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
hi	निम्न डेटा स्रोत इन ग्राफ़ (एस) द्वारा उपयोग में हैं।

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
hi	चयनित ग्राफ़ (ओं) से एक एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
hi	चयनित ग्राफ़ (ओं) से एक एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Graph on Report
hi	रिपोर्ट पर ग्राफ़ रखें

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Graph on Tree
hi	ट्री पर ग्राफ (ओं) रखें

en	Place Graphs on Tree
hi	ट्री पर ग्राफ (ओं) रखें

en	Destination Branch
hi	गंतव्य शाखा

en	Graph Items [new]
hi	ग्राफ़ आइटम [नया]

en	Graph Items [edit: %s]
hi	ग्राफ़ आइटम [संपादित करें: %s]

en	Graph [edit: %s]
hi	ग्राफ़ [संपादित करें: %s]

en	Graph [new]
hi	ग्राफ [नया]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
hi	ग्राफ़ डीबग मोड को बंद करें।

en	Turn On Graph Debug Mode.
hi	ग्राफ़ डीबग मोड चालू करें।

en	Edit Graph Template.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट संपादित करें।

en	Edit Data Source: '%s'.
hi	डेटा स्रोत [ %s]

en	Unlock Graph.
hi	ग्राफ अनलॉक करें।

en	Lock Graph.
hi	ग्राफ को लॉक करें।

en	View Timespans.
hi	काल

en	Selected Graph Template
hi	चयनित ग्राफ़ टेम्पलेट

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
hi	इस ग्राफ़ पर लागू करने के लिए एक ग्राफ़ टेम्पलेट चुनें। कृपया ध्यान दें कि आप केवल ग्राफ़ टेम्पलेट को 100% प्रति संगत ग्राफ़ टेम्पलेट में बदल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें समान डेटा स्रोत शामिल हैं।

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
hi	वह डिवाइस चुनें, जिसका यह ग्राफ़ है।

en	Supplemental Graph Template Data
hi	पूरक ग्राफ़ टेम्पलेट डेटा

en	Graph Fields
hi	ग्राफ़ फ़ील्ड्स

en	Graph Item Fields
hi	ग्राफ़ आइटम फ़ील्ड्स

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
hi	[कस्टम ग्राफ सूची लागू - सूची से फ़िल्टर करें]

en	Graph Management [ All Devices ]
hi	[सभी उपकरणों] के लिए नए रेखांकन

en	Graph Management [ Non Device Based ]
hi	उपयोगकर्ता समूह प्रबंधन [संपादित करें: %s]

en	Graph Management [ %s ]
hi	ग्राफ प्रबंधन

en	Source
hi	डाटा स्रोत

en	Non Templated
hi	अस्थायी नहीं है

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस ग्राफ के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	The image format of the Graph.
hi	परिणामी रेखांकन के लिए डिफ़ॉल्ट छवि प्रारूप।

en	Empty Graph
hi	ग्राफ की प्रतिलिपि बनाएँ

en	Default Settings Saved
hi	डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सहेजे गए

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
hi	[ %s] के लिए नए रेखांकन

en	New Graphs for [ All Devices ]
hi	[सभी उपकरणों] के लिए नए रेखांकन

en	New Graphs for None Host Type
hi	कोई भी होस्ट प्रकार के लिए नए रेखांकन

en	Filter Settings Saved
hi	फ़िल्टर सेटिंग्स सहेजे गए

en	Graph Types
hi	ग्राफ प्रकार

en	Graph Template Based
hi	ग्राफ टेम्पलेट आधारित

en	Save Filters
hi	फ़िल्टर सहेजें

en	Edit this Device
hi	इस उपकरण को संपादित करें

en	Create New Device
hi	नया डिवाइस बनाएं

en	(Select a graph type to create)
hi	(बनाने के लिए एक ग्राफ प्रकार का चयन करें)

en	Select All Rows
hi	सभी पंक्तियों का चयन करें

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
hi	आईडी '%s' के साथ डेटा क्वेरी '%s' के लिए डेटा क्वेरी संसाधन XML फ़ाइल को पार्स करने में त्रुटि

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
hi	आईडी '%s' के साथ डेटा क्वेरी '%s' के लिए डेटा क्वेरी संसाधन XML फ़ाइल को पार्स करने में त्रुटि

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
hi	आईडी '%s' के साथ डेटा क्वेरी '%s' के लिए डेटा क्वेरी संसाधन XML फ़ाइल को पार्स करने में त्रुटि

en	Data Query [%s]
hi	डेटा क्वेरी [ %s]

en	From there you can get more information.
hi	वहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
hi	इस डेटा क्वेरी ने 0 पंक्तियाँ लौटा दी, शायद इस डेटा क्वेरी को निष्पादित करने में कोई समस्या थी।

en	You can run this Data Query in debug mode
hi	आप इस डेटा क्वेरी को डिबग मोड में चला सकते हैं

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
hi	डेटा क्वेरी में कोई संबद्ध ग्राफ़ टेम्प्लेट नहीं होने के कारण अनुक्रमणिका अक्षम है।

en	Search Returned no Rows.
hi	खोज लौटी नहीं पंक्तियाँ।

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
hi	डेटा क्वेरी में त्रुटि। यह निम्न के कारण हो सकता है: फ़ाइल अनुमतियाँ, या अनुपलब्ध या अनुचित रूप से स्वरूपित डेटा क्वेरी XML फ़ाइल।

en	Select a Graph Type to Create
hi	बनाने के लिए एक ग्राफ़ प्रकार का चयन करें

en	Make selection default
hi	चयन को डिफ़ॉल्ट बनाएं

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
hi	डिवाइस सेटिंग्स बदलें

en	Clear Statistics
hi	सांख्यिकी साफ़ करें

en	Sync to Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट के लिए सिंक

en	Place Device on Report
hi	ट्री पर डिवाइस (ओं) को रखें

en	Data Query Re-indexed.
hi	डेटा क्वेरी इंडेक्स

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
hi	डिवाइस डेटा क्वेरी को फिर से अनुक्रमित किया गया। वर्बोज़ आउटपुट प्रदर्शित किया गया।

en	Device Debugging Enabled for Device.
hi	डिवाइस के लिए डिवाइस डिबगिंग सक्षम है।

en	Device Debugging Disabled for Device.
hi	डिवाइस अक्षम है

en	Poller Cache for Device Refreshed.
hi	डिवाइस के लिए पोलर कैश रीफ़्रेश किया गया।

en	ERROR: Invalid Device ID.
hi	त्रुटि: डिवाइस [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
hi	डिवाइस रिइंडेक्स% 0.2f सेकंड में पूरा हुआ। % D आइटम अपडेट किए गए थे।

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
hi	सर्वर से संपर्क करने में असमर्थ

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Devices
hi	उपकरण हटाएं

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
hi	सभी ग्राफ़ (एस) और डेटा स्रोत (एस) को अछूता छोड़ दें। हालाँकि डेटा स्रोत को अक्षम कर दिया जाएगा।

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
hi	सभी संबंधित ग्राफ़ (एस) और डेटा स्रोत (एस) को हटा दें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Device
hi	उपकरण सक्षम करें

en	Enable Devices
hi	उपकरण सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Device
hi	डिवाइस को अक्षम करें

en	Disable Devices
hi	डिवाइस को अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Change Devices
hi	डिवाइस बदलें

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Clear Statistics for Device
hi	डिवाइस पर स्पष्ट आंकड़े

en	Clear Statistics for Devices
hi	डिवाइस पर स्पष्ट आंकड़े

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
hi	उनके डिवाइस टेम्पलेट के लिए निम्न डिवाइस (ओं) को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
hi	उनके डिवाइस टेम्पलेट के लिए निम्न डिवाइस (ओं) को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Synchronize Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट के लिए सिंक

en	Synchronize Devices Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट के लिए सिंक

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
hi	निम्नलिखित डिवाइस को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Devices on Report
hi	ट्री पर डिवाइस (ओं) को रखें

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Place Device on Tree
hi	ट्री पर डिवाइस (ओं) को रखें

en	Place Devices on Tree
hi	ट्री पर डिवाइस (ओं) को रखें

en	Device [new]
hi	डिवाइस [नया]

en	Device [edit: %s]
hi	डिवाइस [संपादित करें: %s]

en	Disable Device Debug
hi	डिवाइस डिबग अक्षम करें

en	Enable Device Debug
hi	डिवाइस डीबग सक्षम करें

en	Repopulate Poller Cache
hi	पोलर कैश का पुनर्निर्माण करें

en	View Poller Cache
hi	देखें पोलर कैश

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
hi	इस उपकरण के लिए रेखांकन बनाएँ

en	Re-Index Device
hi	पुन: सूचकांक विधि

en	Data Source List
hi	डेटा स्रोत सूची

en	Graph List
hi	ग्राफ सूची

en	Contacting Device
hi	डिवाइस से संपर्क करना

en	Is Being Graphed
hi	रेखांकन किया जा रहा है

en	Not Being Graphed
hi	रेखांकन नहीं किया जा रहा है

en	Delete Graph Template Association
hi	ग्राफ टेम्पलेट एसोसिएशन हटाएं

en	No associated graph templates.
hi	कोई संबद्ध ग्राफ़ टेम्पलेट नहीं।

en	Add Graph Template
hi	ग्राफ टेम्पलेट जोड़ें

en	Add Graph Template to Device
hi	डिवाइस में ग्राफ़ टेम्पलेट जोड़ें

en	Data Query Debug Information
hi	डेटा क्वेरी डिबग जानकारी

en	Associated Data Queries
hi	एसोसिएटेड डेटा क्वेरीज़

en	Re-Index Method
hi	पुन: सूचकांक विधि

en	[%d Items, %d Rows]
hi	[% d आइटम,% d पंक्तियाँ]

en	Reload Query
hi	पुनः लोड करें क्वेरी

en	Verbose Query
hi	वर्बोज़ क्वेरी

en	Remove Query
hi	क्वेरी निकालें

en	No Associated Data Queries.
hi	कोई एसोसिएटेड डेटा क्वेरी नहीं।

en	Add Data Query
hi	डेटा क्वेरी जोड़ें

en	Add Data Query to Device
hi	डिवाइस में डेटा क्वेरी जोड़ें

en	Delete Item from Device Template
hi	उपकरण टेम्पलेट हटाएं

en	Export Devices
hi	निर्यात उपकरण

en	Not Up
hi	उठा नहीं

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	Service Check
hi	चेक हटाएं

en	Device Description
hi	यन्त्र की विशेषताएं

en	The name by which this Device will be referred to.
hi	वह नाम जिसके द्वारा इस उपकरण को संदर्भित किया जाएगा।

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
hi	या तो एक आईपी पता, या hostname। यदि कोई होस्टनाम है, तो उसे DNS या आपकी होस्ट फ़ाइल से फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डिवाइस के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
hi	इस उपकरण को मतदान के लिए उपयोग करने के लिए समवर्ती धागे की संख्या। यह स्पाइन पोलर पर ही लागू होता है।

en	The total number of Graphs generated from this Device.
hi	इस डिवाइस से उत्पन्न कुल ग्राफ़ की संख्या।

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
hi	इस डिवाइस से उत्पन्न कुल डेटा स्रोत।

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
hi	पिंग परिणामों के आधार पर डिवाइस की निगरानी स्थिति। यदि यह डिवाइस एक विशेष प्रकार का डिवाइस है, तो होस्टनाम "लोकलहोस्ट" का उपयोग करके, या उपलब्धता की जांच नहीं करने के लिए सेटिंग के कारण, यह हमेशा ऊपर रहेगा। Cmd.php डेटा कलेक्टर का उपयोग करते समय, बिना ग्राफ़ वाला एक उपकरण, डेटा कलेक्टर द्वारा पिंग नहीं किया जाता है और "अज्ञात" स्थिति में रहेगा।

en	The site associated to this Device
hi	इस साइट से जुड़ा शहर।

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
hi	राज्य

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
hi	यह डिवाइस जितनी बार चालू अवस्था में है।

en	The current amount of time that the host has been up.
hi	समय की वर्तमान राशि जो होस्ट की गई है।

en	Poll Time
hi	मतदान का समय

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
hi	इस उपकरण से डेटा एकत्र करने में जितना समय लगता है।

en	Current (ms)
hi	वर्तमान (एमएस)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
hi	डिवाइस तक पहुंचने के लिए मिलीसेकंड में वर्तमान पिंग समय।

en	Average (ms)
hi	औसत (एमएस)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
hi	डिवाइस तक पहुंचने के लिए मिलीसेकंड में औसत पिंग का समय क्योंकि इस डिवाइस के लिए काउंटरों को मंजूरी दी गई थी।

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
hi	इस डिवाइस के लिए काउंटर क्लियर होने के बाद से पिंग के परिणाम के आधार पर उपलब्धता प्रतिशत।

en	Create Date
hi	बनाएं

en	The Date that the Device was added to Cacti.
hi	डेट जो प्रारंभ किया गया था।

en	Sync Devices
hi	सिंक डिवाइस

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Device Template
hi	उपकरण टेम्पलेट हटाएं

en	Delete Device Templates
hi	उपकरण टेम्पलेट हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Duplicate Device Template
hi	डुप्लिकेट डिवाइस टेम्प्लेट

en	Duplicate Device Templates
hi	डुप्लिकेट डिवाइस टेम्प्लेट

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
hi	निम्नलिखित डिवाइस टेम्पलेट (ओं) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Sync Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट के लिए सिंक

en	Sync Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट के लिए सिंक

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
hi	निम्न खाका को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें डिवाइस टेम्पलेट से अलग हो जाएगा

en	Graph Template Name: %s
hi	ग्राफ टेम्पलेट का नाम: %s

en	Remove Graph Template
hi	नया ग्राफ टेम्पलेट

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
hi	निम्न डेटा क्वेरी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें डिवाइस टेम्पलेट से अलग कर दिया जाएगा।

en	Data Query Name: %s
hi	डेटा क्वेरी नाम: %s

en	Remove Data Query
hi	क्वेरी निकालें

en	Device Templates [edit: %s]
hi	डिवाइस टेम्पलेट [संपादित करें: %s]

en	Device Templates [new]
hi	डिवाइस टेम्पलेट [नया]

en	Default Submit Button
hi	डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन

en	Add Graph Template to Device Template
hi	डिवाइस टेम्प्लेट में ग्राफ़ टेम्पलेट जोड़ें

en	No associated data queries.
hi	कोई संबद्ध डेटा क्वेरी नहीं।

en	Add Data Query to Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट में डेटा क्वेरी जोड़ें

en	Device Templates
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Has Devices
hi	डिवाइस है

en	Device Template Name
hi	डिवाइस टेम्पलेट नाम

en	The name of this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	Device Class
hi	डिवाइस नियम

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	The author of this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	Copyright
hi	दायें

en	The copyright of this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
hi	उपयोग में आने वाले डिवाइस टेम्प्लेट हटाए नहीं जा सकते। उपयोग में डिवाइस द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	Devices Using
hi	उपकरणों का उपयोग करना

en	The number of Devices using this Device Template.
hi	इस उपकरण टेम्पलेट का उपयोग करने वाले उपकरणों की संख्या।

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
hi	कोई उपकरण टेम्पलेट नहीं मिला

en	Not Logged In
hi	के रूप में दाखिल%s

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
hi	Cacti के इस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए आपको लॉग इन होना चाहिए।

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
hi	FATAL: Cacti के इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको लॉग इन होना चाहिए।

en	Login Again
hi	फिर से लॉगिन करें

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
hi	यदि आपको लगता है कि यह एक त्रुटि है। कृपया अपने कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
hi	आपको Cacti के इस अनुभाग तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

en	Installation In Progress
hi	प्रगति में स्थापना

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
hi	इंस्टॉल / अपग्रेड विशेषाधिकार वाले केवल Cacti व्यवस्थापक इस समय लॉगिन कर सकते हैं

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
hi	कोई स्थापना या नवीनीकरण प्रगति पर है।

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
hi	पिछली बार इस डेटा कलेक्टर को मुख्य कैक्टि साइट के साथ पूरा किया गया था।

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
hi	संग्रहण सफल।

en	Save Failed.
hi	बचाव असफल हुआ।

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
hi	फ़ील्ड इनपुट त्रुटियों के कारण विफल (लाल फ़ील्ड की जाँच करें)।

en	Passwords do not match, please retype.
hi	पासवर्ड मेल नहीं खाते हैं, कृपया पुनः लिखें

en	You must select at least one field.
hi	आपको कम से कम एक फ़ील्ड का चयन करना होगा।

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
hi	आपने इस सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण चालू किया होगा।

en	XML parse error.
hi	XML पार्स त्रुटि।

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
hi	हाइलाइट की गई निर्देशिका मौजूद नहीं है। कृपया एक वैध निर्देशिका दर्ज करें।

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
hi	Cacti लॉग फ़ाइल में एक्सटेंशन होना चाहिए '.log'

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
hi	विधि के लिए डेटा इनपुट श्वेतसूची में प्रकट नहीं होता है

en	Data Source does not exist.
hi	डेटा स्रोत मौजूद नहीं है।

en	Username already in use.
hi	उपयोगकर्ता का नाम पहले से ही उपयोग में है।

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
hi	SNMP v3 गोपनीयता पासफ़्रेज़ मेल नहीं खाते हैं

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
hi	SNMP v3 प्रमाणीकरण पासफ़्रेज़ मेल नहीं खाते हैं

en	XML: Cacti version does not exist.
hi	XML: Cacti संस्करण मौजूद नहीं है।

en	XML: Hash version does not exist.
hi	XML: हैश संस्करण मौजूद नहीं है।

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
hi	XML: Cacti के नए संस्करण के साथ उत्पन्न हुआ।

en	XML: Cannot locate type code.
hi	XML: प्रकार कोड का पता नहीं लगा सकता।

en	Username already exists.
hi	उपयोगकर्ता का नाम पहले से मौजूद है।

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
hi	नामित टेम्पलेट या अतिथि उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
hi	उपयोगकर्ता हटाए गए नामित टेम्पलेट या अतिथि उपयोगकर्ता के लिए अनुमत नहीं

en	User delete not permitted for designated graph export user.
hi	उपयोगकर्ता को नामित ग्राफ़ निर्यात उपयोगकर्ता के लिए अनुमति नहीं

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
hi	डेटा टेम्प्लेट में हटाए गए डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल शामिल हैं। कृपया मौजूदा डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल के साथ डेटा टेम्प्लेट को फिर से सहेजें।

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में हटाए गए GPrint उपसर्ग शामिल हैं। कृपया पहचानने और / या सही करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएं।

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में हटाए गए सीडीईएफ शामिल हैं। कृपया पहचानने और / या सही करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएं।

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
hi	ग्राफ़ टेम्प्लेट में हटाए गए डेटा इनपुट विधि शामिल हैं। कृपया पहचान करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएँ।

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
hi	निर्यात के दौरान डेटा टेम्पलेट नहीं मिला। कृपया पहचान करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएँ।

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
hi	निर्यात के दौरान उपकरण टेम्पलेट नहीं मिला। कृपया पहचान करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएँ।

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
hi	निर्यात के दौरान डेटा क्वेरी नहीं मिली। कृपया पहचान करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएँ।

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
hi	निर्यात के दौरान ग्राफ़ टेम्पलेट नहीं मिला। कृपया पहचान करने के लिए डेटाबेस मरम्मत स्क्रिप्ट चलाएँ।

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
hi	ग्राफ नहीं मिला। या तो इसे हटा दिया गया है या आपके डेटाबेस को मरम्मत की आवश्यकता है।

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
hi	SNMPv3 प्रामाणिक पासफ़्रेज़ 8 वर्ण या अधिक होने चाहिए।

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
hi	कुछ ग्राफ़ अपडेट नहीं हुए। डेटा क्वेरी आधारित ग्राफ़ के लिए डिवाइस को बदलने में असमर्थ।

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
hi	डेटा क्वेरी आधारित ग्राफ़ के लिए डिवाइस को बदलने में असमर्थ।

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
hi	कुछ सेटिंग्स सहेजे नहीं गए। नीचे संदेशों की जाँच करें। त्रुटियों के लिए लाल फ़ील्ड जांचें।

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
hi	हाइलाइट की गई फ़ाइल मौजूद नहीं है। कृपया एक मान्य फ़ाइल नाम दर्ज करें।

en	All User Settings have been returned to their default values.
hi	सभी उपयोगकर्ता सेटिंग्स को उनके डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस कर दिया गया है।

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
hi	सुझाया गया फ़ील्ड नाम दर्ज नहीं किया गया था। कृपया एक फ़ील्ड नाम दर्ज करें और पुनः प्रयास करें।

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
hi	सुझाया गया मान दर्ज नहीं किया गया था। कृपया सुझाया गया मान दर्ज करें और पुनः प्रयास करें।

en	You must select at least one object from the list.
hi	आपको सूची में से कम से कम एक ऑब्जेक्ट का चयन करना होगा।

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
hi	डिवाइस टेम्पलेट अपडेट किया गया। इस उपकरण टेम्पलेट का उपयोग करने वाले उपकरणों में सभी परिवर्तनों को धकेलने के लिए टेम्प्लेट टेम्पलेट को याद रखें

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
hi	संग्रहण सफल। दूरस्थ डेटा कलेक्टरों के लिए प्रतिकृति सेटिंग्स

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
hi	बचाव असफल हुआ। न्यूनतम मान अधिकतम मूल्य से कम होना चाहिए।

en	Unable to change password. User account not found.
hi	पासवर्ड बदलने में असमर्थ। उपयोगकर्ता खाता नहीं मिला।

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
hi	डेटा इनपुट सहेजा गया। आपको ग्राफ़ या डेटा स्रोत बनाने से पहले इस डेटा इनपुट विधि को संदर्भित करने वाले डेटा टेम्प्लेट को अपडेट करना होगा।

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
hi	डेटा इनपुट सहेजा गया। डेटा संग्राहक किसी भी नए या संशोधित डेटा इनपुट इनपुट फ़ील्ड का उपयोग करना शुरू करने से पहले आपको इस डेटा इनपुट विधि को संदर्भित करने वाले डेटा टेम्प्लेट को अपडेट करना होगा।

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड सहेजा गया। आपको ग्राफ़ या डेटा स्रोत बनाने से पहले इस डेटा इनपुट विधि को संदर्भित करने वाले डेटा टेम्प्लेट को अपडेट करना होगा।

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड सहेजा गया। डेटा संग्राहक किसी भी नए या संशोधित डेटा इनपुट इनपुट फ़ील्ड का उपयोग करना शुरू करने से पहले आपको इस डेटा इनपुट विधि को संदर्भित करने वाले डेटा टेम्प्लेट को अपडेट करना होगा।

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
hi	निर्दिष्ट लॉग फ़ाइल Cacti लॉग या संग्रह फ़ाइल नहीं है।

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
hi	निर्दिष्ट लॉग फ़ाइल Cacti संग्रह फ़ाइल थी और हटा दी गई थी।

en	Cacti log purged successfully
hi	Cacti लॉग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
hi	यदि आप पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करते हैं, तो आपको उपयोगकर्ता को अपना पासवर्ड बदलने की अनुमति भी देनी चाहिए

en	You are not allowed to change your password.
hi	आपको अपना पासवर्ड बदलने की अनुमति नहीं है।

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
hi	पासवर्ड फ़ील्ड का आकार निर्धारित करने में असमर्थ, कृपया db उपयोगकर्ता की अनुमतियां देखें

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
hi	पासवर्ड फ़ील्ड का आकार बढ़ाने में असमर्थ, db उपयोगकर्ता की अनुमति की जाँच करें

en	LDAP/AD based password change not supported.
hi	LDAP / AD आधारित पासवर्ड परिवर्तन समर्थित नहीं है।

en	Unable to clear log, no write permissions
hi	लॉग साफ़ करने में असमर्थ, कोई लिखने की अनुमति नहीं

en	Unable to clear log, file does not exist
hi	लॉग साफ़ करने में असमर्थ, फ़ाइल मौजूद नहीं है

en	CSRF Timeout, refreshing page.
hi	CSRF टाइमआउट, ताज़ा पृष्ठ।

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
hi	CSRF टाइमआउट निष्क्रियता के कारण हुआ, पृष्ठ ताज़ा हुआ।

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
hi	अवैध टाइमस्टैम्प। भविष्य में टाइमस्टैम्प का चयन करें।

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
hi	डेटा कलेक्टर (ओं) को ऑफ़लाइन ऑपरेशन के लिए सिंक्रनाइज़ किया गया

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
hi	सिंक्रनाइज़ेशन का प्रयास करते समय डेटा कलेक्टर (ओं) को नहीं मिला

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
hi	दूरस्थ डेटा संग्राहक के साथ MySQL कनेक्शन स्थापित करने में असमर्थ।

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
hi	डेटा कलेक्टर सिंक्रनाइज़ेशन को मुख्य कैक्टि सर्वर से शुरू किया जाना चाहिए।

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
hi	सिंक्रनाइज़ेशन में सेंट्रल कैक्टि डेटाबेस सर्वर शामिल नहीं है।

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
hi	रिमोट डेटा कलेक्टर को सहेजते समय, डेटाबेस होस्टनाम अन्य सभी से अद्वितीय होना चाहिए।

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
hi	आपका रिमोट डेटाबेस होस्टनाम प्रत्येक दूरस्थ डेटा कलेक्टर के लिए 'लोकलहोस्ट' के अलावा कुछ होना चाहिए।

en	Path variables on this page were only saved locally.
hi	इस पृष्ठ पर पथ चर केवल स्थानीय रूप से सहेजे गए थे।

en	Report Saved
hi	रिपोर्ट सहेज ली गई

en	Report Save Failed
hi	रिपोर्ट सहेजें विफल

en	Report Item Saved
hi	रिपोर्ट आइटम सहेजा गया

en	Report Item Save Failed
hi	रिपोर्ट आइटम सहेजें विफल

en	Graph was not found attempting to Add to Report
hi	ग्राफ़ को रिपोर्ट करने के लिए जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया था

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
hi	रेखांकन जोड़ने में असमर्थ। वर्तमान उपयोगकर्ता स्वामी नहीं है

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
hi	सभी ग्राफ़ जोड़ने में असमर्थ। विवरण के लिए त्रुटि संदेश देखें।

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
hi	रिपोर्ट में जोड़ने के लिए आपको कम से कम एक ग्राफ़ चुनना होगा।

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
hi	सभी ग्राफ़ रिपोर्ट में जोड़ दिए गए हैं। एक ही Timespan के साथ डुप्लिकेट रेखांकन छोड़ दिया गया।

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
hi	पोलर संसाधन कैश को मंजूरी दी। मुख्य डेटा कलेक्टर अगले मतदाता शुरुआत में पुनर्निर्माण करेगा, और दूरस्थ डेटा कलेक्टर बाद में सिंक करेगा।

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
hi	अनुमति नहीं मिली। आपके पास अनुरोधित कार्रवाई की अनुमति नहीं है।

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
hi	पेज परिभाषित नहीं है। इसलिए, इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

en	Unexpected error occurred
hi	अनपेक्षित त्रुटि हुई

en	Special Data Source
hi	विशेष डेटा स्रोत

en	Custom String
hi	कस्टम स्ट्रिंग

en	Current Graph Item Data Source
hi	वर्तमान ग्राफ आइटम डेटा स्रोत

en	Script/Command
hi	स्क्रिप्ट / कमान

en	Script Server
hi	स्क्रिप्ट सर्वर

en	Stream Data
hi	ग्राफ डेटा

en	Stream Data Query
hi	ग्राफ डेटा

en	Index Count
hi	सूचकांक गणना

en	Verify All
hi	सभी को सत्यापित करें

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
hi	सभी री-इंडेक्सिंग को स्क्रिप्ट या डिवाइस ऑटोमेशन के माध्यम से मैन्युअल या प्रबंधित किया जाएगा।

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
hi	जब डिवाइस SNMP अपटाइम पिछड़ जाता है, तो एक Re-Index किया जाएगा।

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
hi	जब डेटा क्वेरी इंडेक्स की गणना बदलती है, तो एक पुन: सूचकांक का प्रदर्शन किया जाएगा।

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
hi	हर मतदान चक्र, एक पुन: सूचकांक किया जाएगा। बहुत महंगा।

en	SNMP Field Name (Dropdown)
hi	SNMP फ़ील्ड नाम (ड्रॉपडाउन)

en	SNMP Field Value (From User)
hi	SNMP फ़ील्ड मान (उपयोगकर्ता से)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
hi	SNMP आउटपुट टाइप (ड्रॉपडाउन)

en	Top -> Down
hi	शीर्ष -> नीचे

en	Bottom -> Up
hi	निचला -> ऊपर

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
hi	बेकार

en	Version %d
hi	संस्करण% d

en	[None]
hi	कुछ भी नहीं

en	SHA-224
hi	एसएचए-224

en	SHA-256
hi	एसएचए-256

en	SHA-392

en	SHA-512
hi	एसएचए-512

en	DES
hi	डेस

en	AES
hi	डेस

en	AES-128
hi	एईएस 128

en	AES-192
hi	एईएस 192

en	AES-192-C
hi	एईएस 192

en	AES-256
hi	एईएस 256

en	AES-256-C
hi	एईएस 256

en	Logfile Only
hi	केवल लॉगफ़ाइल

en	Logfile and Syslog/Eventlog
hi	Logfile और Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
hi	केवल Syslog / Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
hi	पिंग और SNMP अपटाइम

en	Ping or SNMP Uptime
hi	पिंग या SNMP अपटाइम

en	SNMP Uptime
hi	SNMP अपटाइम

en	SNMP Desc
hi	एसएनएमपी डेसक

en	SNMP getNext

en	Stream Device
hi	सिंक डिवाइस

en	ICMP Ping
hi	ICMP पिंग

en	TCP Ping
hi	टीसीपी पिंग

en	TCP Ping Closed
hi	टीसीपी पिंग

en	UDP Ping
hi	यूडीपी पिंग

en	NONE - Syslog Only if Selected
hi	कोई नहीं - यदि केवल चयनित है तो Syslog

en	LOW - Statistics and Errors
hi	कम - सांख्यिकी और त्रुटियां

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
hi	मेडम - सांख्यिकी, त्रुटियां और परिणाम

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
hi	उच्च - सांख्यिकी, त्रुटियां, परिणाम और प्रमुख I / O घटनाएँ

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
hi	DEBUG - सांख्यिकी, त्रुटियां, परिणाम, I / O और कार्यक्रम प्रवाह

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
hi	डेवलपर - डेवलपर डेबग स्तर

en	Selected Poller Interval
hi	चयनित पोलर इंटरवल

en	Every %d Seconds
hi	हर% d सेकंड

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Every %d Hours
hi	हर द% ख ड

en	Every %d Day
hi	हर% 1 दन

en	%0.1f Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Year
hi	% d वष

en	Disabled/Manual
hi	विकलांग / मैनुअल

en	1 Thread
hi	% d थ्रेड

en	Cacti Builtin Authentication
hi	बिल्टइन ऑथेंटिकेशन

en	Web Basic Authentication
hi	वेब मूल प्रमाणीकरण

en	LDAP/AD User Domains
hi	उपयोगकर्ता डोमेन

en	LDAPS
hi	एलडीएपी

en	LDAP + TLS
hi	एलडीएपी + टीएलएस

en	Hard
hi	मुश्किल

en	Try
hi	प्रयत्न

en	No Searching
hi	कोई खोज नहीं

en	Anonymous Searching
hi	अनाम खोज

en	Specific Searching
hi	विशिष्ट खोज

en	Enabled (strict mode)
hi	सक्षम (सख्त मोड)

en	Another CDEF
hi	एक और सीडीईएफ

en	Inherit Parent Sorting
hi	इनहेरिट पेरेंट सॉर्टिंग

en	Manual Ordering (No Sorting)
hi	मैनुअल ऑर्डरिंग (कोई छँटाई नहीं)

en	Alphabetic Ordering
hi	वर्णनात्मक आदेश

en	Natural Ordering
hi	प्राकृतिक आदेश

en	Numeric Ordering
hi	न्यूमेरिक ऑर्डरिंग

en	Data Query Index
hi	डेटा क्वेरी इंडेक्स

en	Current Graph Item Polling Interval
hi	वर्तमान ग्राफ आइटम मतदान अंतराल

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
hi	सभी डेटा स्रोत (डुप्लिकेट शामिल न करें)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
hi	सभी डेटा स्रोत (डुप्लिकेट शामिल करें)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
hi	सभी समान डेटा स्रोत (डुप्लिकेट शामिल न करें)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
hi	सभी समान डेटा स्रोत (डुप्लिकेट को शामिल न करें) मतदान अंतराल

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
hi	सभी समान डेटा स्रोत (डुप्लिकेट शामिल करें)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
hi	वर्तमान डेटा स्रोत आइटम: न्यूनतम मूल्य

en	Current Data Source Item: Maximum Value
hi	वर्तमान डेटा स्रोत आइटम: अधिकतम मूल्य

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
hi	वर्तमान डेटा स्रोत आइटम: न्यूनतम मूल्य

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
hi	वर्तमान डेटा स्रोत आइटम: न्यूनतम मूल्य

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
hi	वर्तमान डेटा स्रोत आइटम: न्यूनतम मूल्य

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
hi	ग्राफ: निचली सीमा

en	Graph: Upper Limit
hi	ग्राफ़: ऊपरी सीमा

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
hi	सभी डेटा स्रोतों की गणना (डुप्लिकेट शामिल न करें)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
hi	सभी डेटा स्रोतों की गणना (डुप्लिकेट शामिल करें)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
hi	सभी समान डेटा स्रोतों की गणना (डुप्लिकेट शामिल न करें)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
hi	सभी समान डेटा स्रोतों की गणना (डुप्लिकेट शामिल करें)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
hi	लाइसेंस

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
hi	कंसोल

en	Console Page
hi	कंसोल पेज के ऊपर

en	New Graphs
hi	नए रेखांकन

en	Trees
hi	पेड़

en	Data Collection
hi	डेटा संग्रहण

en	Data Collectors
hi	डेटा संग्राहक

en	Aggregate
hi	कुल

en	Discovered Devices
hi	उपकरणों की खोज की

en	Data Profiles
hi	डेटा प्रोफाइल

en	Import Packages
hi	आयात टेम्पलेट्स

en	Import Templates
hi	आयात टेम्पलेट्स

en	Export Templates
hi	निर्यात टेम्पलेट्स

en	Create Packages
hi	आयात टेम्पलेट्स

en	Repositories
hi	पुनर्प्रयास

en	Public Keys
hi	प्रकाशित करें

en	User Groups
hi	यूसर समूह

en	User Domains
hi	उपयोगकर्ता डोमेन

en	System Utilities
hi	प्रणाली उपयोगिता

en	RRDfile Cleaner
hi	RRDfile क्लीनर

en	SNMP Managers
hi	SNMP प्रविष्टियां

en	External Links
hi	बाहरी कड़ियाँ

en	User Log
hi	उपयोक्ता लॉगइन

en	RRDfile Checker
hi	RRDfile क्लीनर

en	Technical Info
hi	तकनीकी सहायता

en	Change Log
hi	चेंजलॉग

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
hi	स्वचालन नियम लागू करें

en	Cacti Related
hi	कैक्ट्टी रिपोर्ट

en	Database Related
hi	डाटाबेस

en	Facilities Related

en	Generic Device
hi	जेनेरिक लॉग लेवल

en	HPC/Grid Computing
hi	ग्रिड विकल्प

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
hi	भार संतुलन

en	Network Switch
hi	नेटवर्क फ़िल्टर

en	Network Router
hi	नेटवर्क फ़िल्टर

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
hi	नेटवर्क फ़िल्टर

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
hi	डाटाबेस

en	Storage Related

en	Telco Related
hi	टेम्पलेट का चयन करें

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	AMQP Stats
hi	आंकड़े

en	CPU Stats
hi	आंकड़े

en	Disk Stats
hi	उपकरण की स्थिति

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
hi	अगली शुरुआत

en	Webserver Stats
hi	उपकरण की स्थिति

en	Kafka Stats
hi	आंकड़े

en	Kernel Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	Kernel Memory
hi	प्रणाली की याददाश्त

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	Mosquitto Stats
hi	बूस्ट स्टेटस

en	Network Stats
hi	नेटवर्क

en	Process Stats
hi	प्रक्रम

en	QOS Stats
hi	आंकड़े

en	Swap Stats
hi	आंकड़े

en	Syslog Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	System Stats
hi	उपयोक्ता विन्यास

en	Unspecified
hi	न्याययुक्त

en	All Lines
hi	सभी लाइनें

en	%d Lines
hi	% d लाइन्स

en	Console Access
hi	कंसोल एक्सेस

en	Realtime Graphs
hi	रीयलटाइम रेखांकन

en	Update Profile
hi	प्रोफ़ाइल अपडेट करें

en	Users/Groups
hi	यूसर समूह

en	Settings/Utilities
hi	सेटिंग्स / उपयोगिताएँ

en	Installation/Upgrades
hi	स्थापना / उन्नयन

en	Sites/Devices/Data
hi	साइटें / उपकरणों / डेटा

en	Spike Handling
hi	स्पाइक किल सेटिंग्स

en	Package Management
hi	लॉग प्रबंधन

en	Log Administration
hi	लॉग प्रशासन

en	Log Viewing
hi	लॉग देखने

en	Reports Administration
hi	लॉग प्रशासन

en	Reports Creation
hi	रिपोर्ट निर्माण

en	Show Graph Action Icons
hi	ग्राफ का शीर्षक दिखाएं

en	Show User Help Links
hi	उपयोगकर्ता सहायता लिंक दिखाएं

en	Plugin Administration
hi	लॉग प्रशासन

en	Template Editor
hi	खाका संपादक

en	General Administration
hi	सामान्य प्रशासन

en	CDEF

en	CDEF Item
hi	CDEF आइटम

en	GPRINT Preset
hi	GPRINT पूर्व निर्धारित

en	Data Input Field
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड

en	Data Source Profile
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Data Template Item
hi	डेटा टेम्प्लेट आइटम

en	Graph Template Item
hi	ग्राफ टेम्पलेट आइटम

en	Graph Template Input
hi	ग्राफ टेम्पलेट इनपुट

en	VDEF

en	VDEF Item
hi	VDEF आइटम

en	Last Half Hour
hi	पिछले आधे घंटे

en	Last %d Hours
hi	अंतिम% d घंटे

en	Last Day
hi	आखरी दिन

en	Last %d Days
hi	अंतिम% d दिन

en	Last %d Weeks
hi	अंतिम% d सप्ताह

en	Last %d Months
hi	अंतिम% d महीने

en	Last Year
hi	पिछले साल

en	Last %d Years
hi	अंतिम% d वर्ष

en	Day Shift
hi	दिन की शिफ़्ट

en	This Day
hi	हर रोज

en	Previous Day
hi	पिछले दिन

en	Previous Week
hi	पिछला सप्ताह

en	Previous Year
hi	पिछला साल

en	%d Min
hi	% d मिन

en	Month Number, Day, Year
hi	महीना संख्या, दिन, वर्ष

en	Month Name, Day, Year
hi	माह का नाम, दिन, वर्ष

en	Day, Month Number, Year
hi	दिन, महीना संख्या, वर्ष

en	Day, Month Name, Year
hi	दिन, महीने का नाम, वर्ष

en	Year, Month Number, Day
hi	वर्ष, महीना संख्या, दिन

en	Year, Month Name, Day
hi	वर्ष, माह का नाम, दिन

en	After Boost
hi	बूस्ट के बाद

en	%d MBytes
hi	% d एमबीटीज़

en	1 GByte
hi	1 जीबीटी

en	%s GBytes

en	%d GBytes
hi	% d GBytes

en	2,000 Data Source Items
hi	2,000 डेटा स्रोत आइटम

en	5,000 Data Source Items
hi	5,000 डेटा स्रोत आइटम

en	10,000 Data Source Items
hi	10,000 डेटा स्रोत आइटम

en	15,000 Data Source Items
hi	15,000 डेटा स्रोत आइटम

en	25,000 Data Source Items
hi	25,000 डेटा स्रोत आइटम

en	50,000 Data Source Items (Default)
hi	50,000 डेटा स्रोत आइटम (डिफ़ॉल्ट)

en	100,000 Data Source Items
hi	100,000 डेटा स्रोत आइटम

en	200,000 Data Source Items
hi	200,000 डेटा स्रोत आइटम

en	400,000 Data Source Items
hi	400,000 डेटा स्रोत आइटम

en	6 Hours
hi	6 घंटे

en	%s Hours
hi	%s घंटे

en	%d GByte
hi	% d GBytes

en	%s Minutes
hi	%s मिनट

en	1 Megabyte
hi	1 मेगाबाइट

en	%d Megabytes
hi	% d मेगाबाइट्स

en	Take Ownership
hi	स्वामित्व लेने

en	Inline PNG Image
hi	इनलाइन PNG इमेज

en	Inline JPEG Image
hi	इनलाइन जेपीईजी इमेज

en	Inline GIF Image
hi	इनलाइन जीआईएफ इमेज

en	Attached PNG Image
hi	संलग्न पीएनजी छवि

en	Attached JPEG Image
hi	संलग्न JPEG छवि

en	Attached GIF Image
hi	संलग्न GIF छवि

en	Inline PNG Image, LN Style
hi	इनलाइन पीएनजी इमेज, एलएन स्टाइल

en	Inline JPEG Image, LN Style
hi	इनलाइन जेपीईजी इमेज, एलएन स्टाइल

en	Inline GIF Image, LN Style
hi	इनलाइन जीआईएफ इमेज, एलएन स्टाइल

en	Minute(s)
hi	मिनट (रों)

en	Hour(s)
hi	घंटे)

en	Day(s)
hi	दिवस (रों)

en	Week(s)
hi	वीक (रों)

en	Month(s), Day of Month
hi	महीने (एस), महीने का दिन

en	Month(s), Day of Week
hi	महीने (दिन), सप्ताह का दिन

en	Year(s)
hi	वर्षों)

en	Keep Graph Types
hi	ग्राफ प्रकार रखें

en	Keep Type and STACK
hi	टाइप और STACK रखें

en	Convert to AREA/STACK Graph
hi	क्षेत्र / बैक ग्राफ़ में परिवर्तित करें

en	Convert to LINE1 Graph
hi	LINE1 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Convert to LINE2 Graph
hi	LINE2 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Convert to LINE3 Graph
hi	LINE3 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Convert to LINE1/STACK Graph
hi	LINE1 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Convert to LINE2/STACK Graph
hi	LINE2 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	Convert to LINE3/STACK Graph
hi	LINE3 ग्राफ़ में कनवर्ट करें

en	No Totals
hi	नो टोटल

en	Print All Legend Items
hi	सभी लीजेंड आइटम प्रिंट करें

en	Print Totaling Legend Items Only
hi	केवल कुल किंवदंती आइटम प्रिंट करें

en	Total Similar Data Sources
hi	कुल समान डेटा स्रोत

en	Total All Data Sources
hi	कुल डेटा स्रोत

en	No Reordering
hi	कोई पुन: व्यवस्थित नहीं

en	Data Source, Graph
hi	डेटा स्रोत, ग्राफ़

en	Graph, Data Source
hi	ग्राफ, डेटा स्रोत

en	Base Graph Order
hi	रेखांकन है

en	begins with
hi	साथ शुरू होता है

en	does not begin with
hi	से शुरू नहीं होता है

en	matches
hi	माचिस

en	is less than or equal
hi	से कम या बराबर है

en	is greater than or equal
hi	से अधिक या बराबर है

en	is unknown
hi	अज्ञात

en	is not unknown
hi	अज्ञात नहीं है

en	is empty
hi	खाली है

en	is not empty
hi	खाली नहीं है

en	matches regular expression
hi	नियमित अभिव्यक्ति से मेल खाता है

en	does not match regular expression
hi	नियमित अभिव्यक्ति से मेल नहीं खाता

en	Fixed String
hi	फिक्स्ड स्ट्रिंग

en	Every 1 Hour
hi	हर 1 घंटे में

en	Every Day
hi	हर रोज

en	Every Week
hi	प्रति सप्ताह

en	Every %d Weeks
hi	हर% d वीक

en	Use the First Handler Found
hi	PHP गेटटेक्स्ट हैंडलर का प्रयोग करें

en	Use the PHP GetText Handler
hi	PHP गेटटेक्स्ट हैंडलर का प्रयोग करें

en	Use the Oscarotero GetText Handler
hi	ऑस्करोटेरो गेटटेक्स्ट हैंडलर का उपयोग करें

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
hi	मोनोट्रांसलेटर गेटटेक्स्ट हैंडलर का उपयोग करें

en	Chinese (China)
hi	चीनी (चीन)

en	Paper-plane
hi	कागज़ का हवाई जहाज

en	Paw
hi	पंजा

en	[Fail]
hi	असफल

en	[Warning]
hi	चेतावनी:

en	[Restart]
hi	प्रतिबंधत

en	[Success]
hi	सफ़ल!

en	[Skipped]
hi	[छोड़ा गया]

en	User Profile (Edit)
hi	उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल (संपादित करें)

en	Tree Mode
hi	ट्री मोड

en	Graph Management
hi	ग्राफ प्रबंधन

en	(Edit)
hi	संपादित करें

en	Create New Graphs
hi	नए रेखांकन बनाएँ

en	Create Graphs from Data Query
hi	डेटा क्वेरी से ग्राफ़ बनाएँ

en	(Remove)
hi	हटाना

en	Graph Trees
hi	ग्राफ पेड़

en	Graph Template Items
hi	ग्राफ टेम्पलेट आइटम

en	Round Robin Archives
hi	राउंड रॉबिन अभिलेखागार

en	Data Input Fields
hi	डेटा इनपुट फ़ील्ड

en	(Remove Item)
hi	(वस्तु निकालो)

en	RRD Cleaner
hi	आरआरडी क्लीनर

en	List unused Files
hi	अप्रयुक्त फ़ाइलों की सूची बनाएं

en	RRD Check
hi	चेक चलाएं

en	Technical Support
hi	तकनीकी सहायता

en	View User Log
hi	उपयोगकर्ता लॉग देखें

en	Clear User Log
hi	उपयोगकर्ता लॉग साफ़ करें

en	Purge User Log
hi	पर्ज उपयोगकर्ता लॉग

en	View Data Query Cache
hi	डेटा क्वेरी कैश देखें

en	Boost Status
hi	बूस्ट स्टेटस

en	View SNMP Agent Cache
hi	एसएनएमपी एजेंट कैश देखें

en	View SNMP Agent Notification Log
hi	एसएनएमपी एजेंट अधिसूचना लॉग देखें

en	VDEF Items
hi	VDEF आइटम

en	View SNMP Notification Receivers
hi	एसएनएमपी अधिसूचना प्राप्तियां देखें

en	Cacti Settings
hi	कैक्टि सेटिंग्स

en	External Link
hi	बाहरी लिंक

en	(Action)
hi	कार्रवाई

en	Cacti Help
hi	कैक्टि होम

en	Package Cacti Template
hi	डुप्लिकेट डेटा टेम्प्लेट

en	Package Repositories
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Package Public Keys
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Report Add
hi	रिपोर्ट जोड़ें

en	Report Delete
hi	रिपोर्ट हटाएं

en	Report Edit
hi	रिपोर्ट संपादित करें

en	Report Edit Item
hi	रिपोर्ट संपादित करें आइटम

en	Color Template Items
hi	रंग टेम्पलेट आइटम

en	Aggregate Items
hi	अलग-अलग आइटम

en	Graph Rule Items
hi	ग्राफ नियम आइटम

en	Tree Rule Items
hi	ट्री नियम आइटम

en	years
hi	% d वष

en	hrs
hi	घंटे

en	SNMP Version
hi	SNMP संस्करण

en	Choose the SNMP version for this host.
hi	इस होस्ट के लिए SNMP संस्करण चुनें।

en	SNMP Community String
hi	SNMP सामुदायिक स्ट्रिंग

en	Fill in the SNMP read community for this device.
hi	इस उपकरण के लिए SNMP रीड समुदाय में भरें।

en	SNMP Security Level
hi	एसएनएमपी सुरक्षा स्तर

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
hi	डिवाइस को क्वेरी करते समय उपयोग करने के लिए SNMP v3 सुरक्षा स्तर।

en	SNMP Auth Protocol (v3)
hi	SNMP प्रामाणिक प्रोटोकॉल (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
hi	SNMPv3 प्राधिकरण प्रोटोकॉल चुनें।

en	SNMP Username (v3)
hi	SNMP उपयोगकर्ता नाम (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
hi	इस उपकरण के लिए SNMP v3 उपयोगकर्ता नाम।

en	SNMP Password (v3)
hi	SNMP पासवर्ड (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
hi	इस डिवाइस के लिए SNMP v3 पासवर्ड।

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
hi	SNMP गोपनीयता प्रोटोकॉल (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
hi	SNMPv3 गोपनीयता प्रोटोकॉल चुनें।

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
hi	SNMP गोपनीयता पासफ़्रेज़ (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
hi	SNMPv3 गोपनीयता पासफ़्रेज़ चुनें।

en	SNMP Context (v3)
hi	SNMP संदर्भ (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
hi	इस उपकरण का उपयोग करने के लिए SNMP संदर्भ दर्ज करें।

en	SNMP Engine ID (v3)
hi	SNMP इंजन आईडी (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
hi	इस उपकरण का उपयोग करने के लिए SNMP v3 इंजन आईडी दर्ज करें। SNMPv3 अधिसूचना रिसीवर के अनुसार परिभाषित SNMP इंजन आईडी का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र को खाली छोड़ दें

en	SNMP Port
hi	SNMP पोर्ट

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
hi	SNMP के लिए उपयोग करने के लिए UDP पोर्ट नंबर दर्ज करें (डिफ़ॉल्ट 161 है)।

en	SNMP Timeout
hi	एसएनएमपी टाइमआउट

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
hi	अधिकतम संख्या में मिलीसेक्ट Cacti एक SNMP प्रतिक्रिया (php-snmp समर्थन के साथ काम नहीं करता है) की प्रतीक्षा करेगा।

en	SNMP Retries
hi	एसएनएमपी रिटायर

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
hi	Cacti किसी डिवाइस को नीचे चिह्नित करने से पहले पिंग करने का प्रयास करेगा।

en	Maximum OIDs Per Get Request
hi	अधिकतम ओआईडी का प्रति अनुरोध प्राप्त करें

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
hi	एक एकल SNMP प्राप्त अनुरोध में प्राप्त किए जा सकने वाले OID की संख्या निर्दिष्ट करें।

en	%d OID
hi	मैक्स ओआईडी

en	%d OID's

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
hi	बल्क वॉक अधिकतम दोहराव

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
hi	SNMPv2 और SNMPv3 उपकरणों के लिए, SNMP बल्क वॉक अधिकतम-पुनरावृत्ति आकार। डिफ़ॉल्ट 'री-इंडेक्स पर ऑटो डिटेक्ट' है। बहुत बड़े स्विच, उच्च प्रदर्शन सर्वर, जंबो फ़्रेम नेटवर्क या उच्च विलंबता WAN कनेक्शन के लिए, इस मान को बढ़ाने से पोलर प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है। अधिक डेटा एक एसएनएमपी पैकेट में पैक किया जाता है जो डेटा क्वेरी रन टाइम को कम कर सकता है। हालांकि, कुछ डिवाइस अधिकतम-पुनरावृत्ति आकार वाले पैकेट का जवाब देने से पूरी तरह मना कर सकते हैं जो बहुत बड़ा सेट है। यह कम-शक्ति वाले IoT प्रकार के उपकरणों या छोटे एम्बेडेड आईटी उपकरणों के लिए विशेष रूप से सच हो सकता है। समग्र नेटवर्क पथ पर विशेष ध्यान देने पर एमटीयू पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक मान सेट करने से पैकेट विखंडन हो सकता है।

en	Auto Detect on Re-Index
hi	री-इंडेक्स पर ऑटो डिटेक्ट

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
hi	ऑटो डिटेक्ट/पहले री-इंडेक्स पर सेट करें

en	%d Repetition
hi	ग्रिड विकल्प

en	%d Repetitions
hi	ग्रिड विकल्प

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
hi	एसएनएमपी के माध्यम से एक उपकरण तक पहुंचने के प्रयासों की अधिकतम संख्या पहले पढ़ने देने से पहले।

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
hi	इस डेटा स्टोरेज और पोलिंग प्रोफाइल का एक उपयोगी नाम।

en	Polling Interval
hi	मतदान अंतराल

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
hi	वह आवृत्ति जो डेटा डेटा स्रोत से एकत्र की जाएगी?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
hi	RRDtool अज्ञात डेटा रिकॉर्ड करने से पहले कितनी देर तक डेटा गायब हो सकता है। यदि आपका डेटा स्रोत अस्थिर है और आप अपने ग्राफ़ में अंतराल दिखाने के बजाय पुराने डेटा को ले जाना चाहते हैं, तो यह मान बढ़ाएँ वास्तविक समय की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने के लिए यह मान X-Files फैक्टर से गुणा किया जाता है।

en	X-Files Factor
hi	एक्स-फाइल्स फैक्टर

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
hi	अज्ञात डेटा की मात्रा जिसे अभी भी ज्ञात माना जा सकता है।

en	Consolidation Functions
hi	समेकन के कार्य

en	How data is to be entered in RRAs.
hi	RRA में डेटा को कैसे दर्ज किया जाना है।

en	Is this the default storage profile?
hi	क्या यह डिफ़ॉल्ट संग्रहण प्रोफ़ाइल है?

en	RRDfile Size (in Bytes)
hi	RRDfile Size (बाइट्स में)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
hi	सभी आरआरए में पंक्तियों की संख्या और चयनित समेकन कार्यों की संख्या के आधार पर, आरआरडीएफाइल में इस पूरे का आकार।

en	New Profile RRA
hi	नई प्रोफ़ाइल आरआरए

en	Aggregation Level
hi	एकत्रीकरण स्तर

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
hi	आरआरए विनिर्देश में एक पंक्ति को भरने से पहले आवश्यक नमूनों की संख्या। पहले RRA में हमेशा 1 का मान होना चाहिए।

en	How many generations data is kept in the RRA.
hi	RRA में कितनी पीढ़ियों का डेटा रखा जाता है।

en	Default Timespan
hi	डिफ़ॉल्ट Timespan

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
hi	जब प्रश्न में RRA पर आधारित ग्राफ़ को देखते हैं, तो उस ग्राफ़ के लिए दिखाने के लिए डिफ़ॉल्ट Timespan।

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
hi	एकत्रीकरण स्तर, पंक्तियों और मतदान अंतराल के आधार पर डेटा को RRA में बनाए रखा जाएगा

en	RRA Size (in Bytes)
hi	आरआरए आकार (बाइट्स में)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
hi	पंक्तियों की संख्या और समेकित कार्यों की संख्या के आधार पर, RRDfile में इस RRA का आकार।

en	A useful name for this CDEF.
hi	इस CDEF के लिए एक उपयोगी नाम।

en	The name of this Color.
hi	इस रंग का नाम।

en	Hex Value
hi	हेक्स मान

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
hi	इस रंग के लिए हेक्स मूल्य; मान्य श्रेणी: 000000-FFFFFF

en	Any named color should be read only.
hi	किसी भी नामित रंग को केवल पढ़ा जाना चाहिए।

en	Enter a meaningful name for this data input method.
hi	इस डेटा इनपुट विधि के लिए एक सार्थक नाम दर्ज करें।

en	Input Type
hi	निवेष का प्रकार

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
hi	इस डेटा इनपुट पद्धति के लिए डेटा एकत्र करने के लिए जिस विधि का आप उपयोग करना चाहते हैं, उसे चुनें।

en	Input String
hi	इनपुट स्ट्रिंग

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
hi	वह डेटा जो स्क्रिप्ट को भेजा जाता है, जिसमें स्क्रिप्ट और इनपुट स्रोतों का पूरा रास्ता शामिल है <> कोष्ठक

en	White List Check
hi	सफेद सूची की जाँच करें

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
hi	विशिष्ट इनपुट विधि के लिए व्हॉट्सएप सत्यापन जाँच का परिणाम। यदि इनपुट स्ट्रिंग में परिवर्तन होता है, और श्वेतसूची फ़ाइल अपडेट नहीं होती है, तो ग्राफ़ बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

en	Field [%s]
hi	खेत]

en	Choose the associated field from the %s field.
hi	%s फ़ील्ड से संबद्ध फ़ील्ड चुनें।

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
hi	इस %s क्षेत्र के लिए एक नाम दर्ज करें। नोट: यदि आपके स्क्रिप्ट में नाम मान जोड़े का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए: NAME: VALUE, यह महत्वपूर्ण है कि नाम आपके आउटपुट फ़ील्ड के नाम को स्क्रिप्ट आउटपुट नाम या नामों से पहचानता हो।

en	Update RRDfile
hi	RRDfile को अपडेट करें

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
hi	क्या इस आउटपुट फ़ील्ड का डेटा RRDfile में दर्ज किया जाना है।

en	Regular Expression Match
hi	नियमित अभिव्यक्ति मैच

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
hi	यदि आप इनपुट डेटा से मेल खाने के लिए एक निश्चित नियमित अभिव्यक्ति की आवश्यकता चाहते हैं, तो इसे यहां दर्ज करें (preg_match प्रारूप)

en	Allow Empty Input
hi	खाली इनपुट की अनुमति दें

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
hi	यदि आप उपयोगकर्ता से इस क्षेत्र में NULL इनपुट की अनुमति चाहते हैं तो यहां देखें

en	Special Type Code
hi	विशेष प्रकार का कोड

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
hi	यदि इस फ़ील्ड को विशेष रूप से होस्ट टेम्पलेट्स द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो यहां इंगित करें। इस क्षेत्र के लिए मान्य कीवर्ड %s हैं

en	The name given to this data template.
hi	इस डेटा टेम्प्लेट को दिया गया नाम।

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
hi	इस डेटा स्रोत के लिए एक नाम चुनें। इसमें प्रतिस्थापन चर शामिल हो सकते हैं जैसे कि host_description | या | query_fieldName | समर्थित प्रतिस्थापन टैग की पूरी सूची के लिए, कृपया Cacti प्रलेखन देखें।

en	Data Source Path
hi	डेटा स्रोत पथ

en	The full path to the RRDfile.
hi	RRDfile का पूर्ण पथ।

en	The script/source used to gather data for this data source.
hi	इस डेटा स्रोत के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्ट / स्रोत।

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल का चयन करें। डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल परिणामी डेटा स्रोतों के लिए मतदान अंतराल, डेटा एकत्रीकरण और अवधारण नीति को नियंत्रित करता है।

en	The amount of time in seconds between expected updates.
hi	अपेक्षित अपडेट के बीच सेकंड में समय की मात्रा।

en	Data Source Active
hi	डेटा स्रोत सक्रिय

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
hi	कैक्टि को इस डेटा स्रोत के लिए डेटा इकट्ठा करना चाहिए या नहीं।

en	Internal Data Source Name
hi	आंतरिक डेटा स्रोत का नाम

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
hi	RRDfile के अंदर डेटा के इस टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए अद्वितीय नाम चुनें।

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
hi	न्यूनतम मूल्य (बिना न्यूनतम के "यू")

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
hi	डेटा का न्यूनतम मूल्य जिसे एकत्र करने की अनुमति है।

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
hi	अधिकतम मूल्य (अधिकतम नहीं के लिए "यू")

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
hi	डेटा का अधिकतम मूल्य जिसे एकत्र करने की अनुमति है।

en	Data Source Type
hi	डेटा स्रोत प्रकार

en	How data is represented in the RRA.
hi	RRA में डेटा का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है।

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
hi	डेटा से पहले गुजरने वाले अधिकतम समय को 'अज्ञात' के रूप में दर्ज किया जा सकता है। (आमतौर पर 2x300 = 600)

en	Not Selected
hi	चुनिंदा

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
hi	जब डेटा एकत्र किया जाता है, तो इस फ़ील्ड के डेटा को इस डेटा स्रोत में डाल दिया जाएगा।

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
hi	इस GPRINT पूर्व निर्धारित के लिए एक नाम दर्ज करें, सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप पहचानते हैं।

en	GPRINT Text
hi	GPRINT पाठ

en	Enter the custom GPRINT string here.
hi	यहां कस्टम GPRINT स्ट्रिंग दर्ज करें।

en	Title (--title)
hi	शीर्षक (शीर्षक)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
hi	वह नाम जो ग्राफ पर छपा होता है। इसमें प्रतिस्थापन चर शामिल हो सकते हैं जैसे कि host_description | या | query_fieldName | समर्थित प्रतिस्थापन टैग की पूरी सूची के लिए, कृपया Cacti प्रलेखन देखें।

en	Vertical Label (--vertical-label)
hi	वर्टिकल लेबल (-वर्टिकल-लेबल)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
hi	लेबल लंबवत रूप से ग्राफ़ के बाईं ओर मुद्रित होता है।

en	Image Format (--imgformat)
hi	छवि प्रारूप (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
hi	ग्राफ़ का प्रकार जो उत्पन्न होता है; PNG, GIF या SVG। ग्राफ छवि प्रकार का चयन बहुत RRDtool निर्भर है।

en	Height (--height)
hi	ऊँचाई (- ऊँचाई)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
hi	ग्राफ़ के भीतर ग्राफ़ क्षेत्र की ऊँचाई (पिक्सेल में)। इस क्षेत्र में किंवदंती, अक्ष किंवदंतियों, या शीर्षक शामिल नहीं हैं।

en	Width (--width)
hi	चौड़ाई (- उपलब्धता)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
hi	ग्राफ़ के भीतर ग्राफ़ क्षेत्र की चौड़ाई (पिक्सेल में)। इस क्षेत्र में किंवदंती, अक्ष किंवदंतियों, या शीर्षक शामिल नहीं हैं।

en	Base Value (--base)
hi	आधार मान (--बेस)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
hi	मेमोरी के लिए 1024 और ट्रैफ़िक माप के लिए 1000 सेट होना चाहिए।

en	Slope Mode (--slope-mode)
hi	ढलान मोड (-slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
hi	स्लोप मोड का उपयोग स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन पर कुछ की कीमत पर ग्राफ़ के आकार को विकसित करता है।

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
hi	ऑटो ऊपरी और निचली सीमा को परिभाषित करने के बजाय y- अक्ष को मापता है। नोट: यदि यह जाँच है कि ऊपरी और निचली सीमा दोनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

en	Auto Scale Options
hi	ऑटो स्केल विकल्प

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
hi	उपयोग <br> - पूर्ण-न्यूनतम और अधिकतम पैमाने पर स्केल-ऑटोस्केल <br> - दी गई निचली सीमा का उपयोग करते हुए, अधिकतम-से-अधिकतम पैमाने पर स्केल-ऑटोस्केल-मैक्स <br> - दी गई ऊपरी सीमा का उपयोग करते हुए, न्यूनतम मूल्य के पैमाने पर मेटाल-ऑटोस्केल-मिन <br> निचली और ऊपरी सीमा (RRDtool डिफ़ॉल्ट) दोनों का उपयोग करके पैमाने पर (सीमा के साथ) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
hi	का प्रयोग करें

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
hi	का प्रयोग करें

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
hi	का प्रयोग करें --alt-autoscale-min (एक ऊपरी सीमा को स्वीकार करते हुए)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
hi	का प्रयोग करें --alt-autoscale (दोनों सीमाओं को स्वीकार करते हुए, RRDtool डिफ़ॉल्ट)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
hi	लॉगरिदमिक स्केलिंग (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
hi	लॉगरिदमिक y- अक्ष स्केलिंग का उपयोग करें

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
hi	लघुगणकीय स्केलिंग के लिए SI इकाइयाँ (--units = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
hi	घातीय संकेतन का उपयोग करने के बजाय लघुगणक स्केलिंग के लिए एसआई इकाइयों का उपयोग करें। <br> नोट: रैखिक रेखांकन डिफ़ॉल्ट रूप से SI संकेतन का उपयोग करते हैं।

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
hi	कठोर सीमा मोड (- रिग्रिड)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
hi	यदि ग्राफ़ में मान्य श्रेणी के बाहर मान है, तो निचली और ऊपरी सीमा का विस्तार न करें।

en	Upper Limit (--upper-limit)
hi	ऊपरी सीमा (-उपर-सीमा)

en	The maximum vertical value for the graph.
hi	ग्राफ के लिए अधिकतम ऊर्ध्वाधर मूल्य।

en	Lower Limit (--lower-limit)
hi	निचली सीमा (- सीमा-सीमा)

en	The minimum vertical value for the graph.
hi	ग्राफ के लिए न्यूनतम ऊर्ध्वाधर मूल्य।

en	Grid Options
hi	ग्रिड विकल्प

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
hi	यूनिट ग्रिड मान (- यूनीट / - वाई-ग्रिड)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
hi	संख्याओं के लिए Y- अक्ष पर घातांक मान सेट करता है। नोट: इस विकल्प को हटा दिया गया है और इसे --y-ग्रिड विकल्प से बदल दिया गया है इस विकल्प में, Y- अक्ष ग्रिड लाइनें प्रत्येक ग्रिड चरण अंतराल पर दिखाई देती हैं। लेबल को हर लेबल कारक लाइनों में रखा जाता है।

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
hi	यूनिट एक्सपोनेंट वैल्यू (- यूनिट्स-एक्सपोनेंट)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
hi	Y- अक्ष पर Cacti को किस इकाई का उपयोग करना चाहिए। "के" या -6 में "यू" (माइक्रो) में सब कुछ प्रदर्शित करने के लिए 3 का उपयोग करें।

en	Unit Length (--units-length <length>)
hi	इकाई की लंबाई (- लंबाई-लंबाई <लंबाई>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
hi	RRDtool को कितने अक्ष पर y- अक्ष लेबल होना चाहिए? एक बार वाई-अक्ष लेबलिंग के साथ फ़िडलिंग शुरू करने के लिए आपको पर्याप्त स्थान बनाने के लिए इस विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है।

en	No Gridfit (--no-gridfit)
hi	कोई ग्रिडफ़िट (-नो-ग्रिडफ़िट)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
hi	एंटी-अलियासिंग धुंधला प्रभाव से बचने के लिए RRDtool स्नैप्स डिवाइस रिज़ॉल्यूशन पिक्सल्स की ओर इशारा करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक कुरकुरा दिखाई देता है। यदि यह आपकी पसंद के अनुसार नहीं है, तो आप इस व्यवहार को बंद करने के लिए इस स्विच का उपयोग कर सकते हैं। <br> <strong>नोट:</strong> ग्रिडफ़ीडिंग डिफ़ॉल्ट रूप से पीडीएफ, ईपीएस, एसवीजी आउटपुट के लिए बंद है।

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
hi	वैकल्पिक वाई ग्रिड (--alt-y- ग्रिड)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
hi	एल्गोरिथ्म यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा एक ग्रिड हो, कि बहुत सी ग्रिड लाइनें न हों, लेकिन पर्याप्त हों और ग्रिड मीट्रिक हो। यह पैरामीटर यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपको पर्याप्त दशमलव प्राप्त हो, भले ही आपका ग्राफ 69.998 से 70.001 हो। <br> <strong>नोट:</strong> यह पैरामीटर --alt-autoscale विकल्पों में हस्तक्षेप कर सकता है।

en	Axis Options
hi	एक्सिस विकल्प

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
hi	सही धुरी (- अक्ष-अक्ष <स्केल: शिफ्ट>

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
hi	ग्राफ के दाईं ओर एक दूसरी धुरी खींची जाएगी। यह स्केल और शिफ्ट मापदंडों के माध्यम से बाईं अक्ष पर बंधा हुआ है।

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
hi	सही एक्सिस लेबल (- सटीक-अक्ष-लेबल <string>)

en	The label for the right axis.
hi	सही अक्ष के लिए लेबल।

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
hi	सही एक्सिस प्रारूप (- सटीक-अक्ष-प्रारूप <प्रारूप>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
hi	डिफ़ॉल्ट रूप से, अक्ष लेबल का प्रारूप स्वचालित रूप से निर्धारित हो जाता है। यदि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं, तो इस विकल्प का उपयोग उन्हीं% lf तर्कों के साथ करें जिन्हें आप PRINT और GPRINT कमांड से जानते हैं।

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
hi	राइट एक्सिस फॉर्मैटर (- सटीक-अक्ष-फ़ॉर्मेटर <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
hi	जब आप सही अक्ष लेबलिंग सेटअप करते हैं, तो डेटा प्रारूप में एक नियम लागू करें। समर्थित स्वरूपों में "संख्यात्मक" शामिल हैं जहां डेटा को संख्यात्मक के रूप में माना जाता है, "टाइमस्टैम्प" जहां मूल्यों को यूनिक्स टाइमस्टैम्प (जनवरी 1970 के बाद से सेकंड की संख्या) के रूप में व्याख्या की जाती है और स्ट्रैपटाइम प्रारूप का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है (डिफ़ॉल्ट "% Y-% m-%%% है") :%सुश्री")। यह भी देखें --units-length और --right- अक्ष-प्रारूप। अंत में "अवधि" जहां मानों की व्याख्या मिलीसेकंड में अवधि के रूप में की जाती है। स्वरूपण मान्य PRINT / GPRINT मान्यकरण के नियमों का पालन करता है।

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
hi	वाम अक्ष प्रारूप (- तल-अक्ष-स्वरूप <<namename>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
hi	वाम अक्ष प्रारूप (- तल-अक्ष-स्वरूप <<namename>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
hi	जब आप बाईं अक्ष लेबलिंग सेटअप करते हैं, तो डेटा प्रारूप में एक नियम लागू करें। समर्थित स्वरूपों में "संख्यात्मक" शामिल हैं जहां डेटा को संख्यात्मक के रूप में माना जाता है, "टाइमस्टैम्प" जहां मूल्यों को यूनिक्स टाइमस्टैम्प (जनवरी 1970 के बाद से सेकंड की संख्या) के रूप में व्याख्या की जाती है और स्ट्रैपटाइम प्रारूप का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है (डिफ़ॉल्ट "% Y-% m-%%% है") :%सुश्री")। यह भी देखें --units-length अंत में "अवधि" जहां मानों की व्याख्या मिलीसेकंड में अवधि के रूप में की जाती है। स्वरूपण मान्य PRINT / GPRINT मान्यकरण के नियमों का पालन करता है।

en	Legend Options
hi	किंवदंती विकल्प

en	Auto Padding
hi	ऑटो पैडिंग

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
hi	पैड टेक्स्ट ताकि लेजेंड और ग्राफ डेटा हमेशा लाइन में रहें। नोट: इसके कारण बड़े ओवरहेड के कारण रेंडर करने में अधिक समय लग सकता है। साथ ही ऑटो पैडिंग सभी प्रकार के ग्राफ़ पर सटीक नहीं हो सकती है, लगातार लेबलिंग आमतौर पर मदद करती है।

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
hi	डायनामिक लेबल (-डायनामिक-लेबल)

en	Draw line markers as a line.
hi	लाइन मार्कर को रेखा के रूप में ड्रा करें।

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
hi	फोर्स रूल्स लिजेंड (- नियम-नियम-किंवदंती)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
hi	HRULE और VRULE किंवदंतियों की पीढ़ी को बाध्य करें।

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
hi	टैब चौड़ाई (-tabwidth <पिक्सल>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
hi	डिफ़ॉल्ट रूप से टैब-चौड़ाई 40 पिक्सेल है, इसे बदलने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें।

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
hi	किंवदंती स्थिति (- स्थिति-स्थिति = <स्थिति>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
hi	किंवदंती को ग्राफ के दिए गए पक्ष में रखें।

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
hi	किंवदंती दिशा (- परिशिष्ट-दिशा = <दिशा>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
hi	दिए गए ऊर्ध्वाधर क्रम में पौराणिक वस्तुओं को रखें।

en	Graph Item Type
hi	ग्राफ आइटम प्रकार

en	How data for this item is represented visually on the graph.
hi	इस आइटम के डेटा को ग्राफ़ पर नेत्रहीन कैसे दर्शाया जाता है

en	The data source to use for this graph item.
hi	इस ग्राफ आइटम के लिए उपयोग करने के लिए डेटा स्रोत।

en	Primary Color
hi	प्राथमिक व्यवस्थापक

en	The color to use for the canvas item and legend.
hi	किंवदंती के लिए उपयोग करने के लिए रंग।

en	Primary Opacity
hi	प्राथमिक व्यवस्थापक

en	The opacity of the primary color.
hi	रंग की अस्पष्टता / अल्फा चैनल।

en	Gradient Color
hi	जिसका नाम रंग है

en	The gradient color to use for the canvas item.
hi	इस ग्राफ आइटम के लिए उपयोग करने के लिए डेटा स्रोत।

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
hi	रंग की अस्पष्टता / अल्फा चैनल।

en	Gradient Height
hi	ग्राफ ऊंचाई

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
hi	समेकन समारोह

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
hi	इस आइटम के डेटा को ग्राफ पर सांख्यिकीय रूप से कैसे दर्शाया गया है।

en	CDEF Function
hi	CDEF फ़ंक्शन

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
hi	ग्राफ या किंवदंती पर इस आइटम को लागू करने के लिए एक सीडीईएफ (गणित) फ़ंक्शन।

en	VDEF Function
hi	VDEF फ़ंक्शन

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
hi	ग्राफ किंवदंती पर इस आइटम को लागू करने के लिए एक VDEF (गणित) फ़ंक्शन।

en	Shift Data
hi	डेटा शिफ्ट करें

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
hi	'अक्ष' क्षेत्र में निर्दिष्ट राशि द्वारा समय अक्ष (x- अक्ष) पर अपने डेटा को बंद करें।

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
hi	[HRULE | VRULE]: ग्राफ़ आइटम का मूल्य। [टिक]: टिक लाइन के लिए अंश। [SHIFT]: समय सेकंड में ऑफसेट होता है।

en	GPRINT Type
hi	GPRINT प्रकार

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
hi	यदि यह ग्राफ़ आइटम एक GPRINT है, तो आप वैकल्पिक रूप से यहां एक और प्रारूप चुन सकते हैं। आप "GPRINT प्रीसेट" के तहत अतिरिक्त प्रकारों को परिभाषित कर सकते हैं।

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
hi	पाठ संरेखण (कपड़ा)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
hi	सभी बाद की लीजेंड लाइन (ओं) को यहाँ दिए गए अनुसार संरेखित किया जाएगा। आप एक ही ग्राफ में कई बार इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यह आदेश सारणीबद्ध लेआउट का उत्पादन नहीं करता है। नोट: आप पूर्ववर्ती ग्राफ़ आइटम पर <HR> सम्मिलित करना चाह सकते हैं। नोट: इस लेजेंड लाइन पर A <HR> इस सेटिंग को अप्रचलित करेगा!

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
hi	पाठ जो इस ग्राफ आइटम के लिए किंवदंती पर प्रदर्शित किया जाएगा।

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
hi	हार्ड रिटर्न डालें

en	Forces the legend to the next line after this item.
hi	इस आइटम के बाद अगली पंक्ति के लिए किंवदंती मजबूर करता है।

en	Line Width (decimal)
hi	लाइन चौड़ाई (दशमलव)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
hi	यदि लाइन को चुना गया था, तो यहां लाइन की चौड़ाई निर्दिष्ट करें। आपको एक दशमलव परिशुद्धता शामिल करनी होगी, उदाहरण के लिए 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
hi	डैश (डैश [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
hi	डैश डैशफ़ॉर्म धराशायी रेखा शैली को सक्षम बनाता है

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
hi	डैश ऑफसेट (डैश ऑफ़सेट = ऑफसेट)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
hi	डैश-ऑफ़सेट पैरामीटर उस पैटर्न में एक ऑफसेट निर्दिष्ट करता है जिस पर स्ट्रोक शुरू होता है।

en	The name given to this graph template.
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट को दिया गया नाम।

en	The Class of this Graph Template.
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट का नाम।

en	The Version given to this Graph Template.
hi	इस ग्राफ टेम्पलेट को दिया गया नाम।

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
hi	यदि इस प्रकार के प्रति डिवाइस एक से अधिक ग्राफ़ हो सकते हैं, तो इस चेकबॉक्स को जांचें।

en	Test Data Sources
hi	डेटा स्रोत है

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
hi	यदि आप डेटा स्रोतों के निर्माण से पहले उनका परीक्षण करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को चेक करें। परीक्षण डेटा स्रोत सक्षम होने पर, यदि डेटा स्रोत मान्य डेटा नहीं लौटाता है, तो ग्राफ़ नहीं बनाया जाएगा। यह सेटिंग महत्वपूर्ण है यदि आप अधिक सामान्य डिवाइस टेम्प्लेट चाहते हैं जिसमें अधिक ग्राफ़ टेम्प्लेट शामिल हो सकते हैं जिन्हें डिवाइस की विशेषताओं के आधार पर चुनिंदा रूप से लागू किया जा सकता है। नोट: यदि आपके पास डेटा स्रोत के रूप में लंबे समय तक चलने वाली स्क्रिप्ट है, तो ग्राफ़ बनाने का समय बढ़ जाएगा।

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
hi	इस ग्राफ़ आइटम इनपुट के लिए एक नाम दर्ज करें, सुनिश्चित करें कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप पहचानते हैं।

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
hi	इस ग्राफ़ आइटम इनपुट के लिए एक विवरण दर्ज करें कि यह इनपुट किस लिए उपयोग किया जाता है

en	How data is to be represented on the graph.
hi	ग्राफ पर डेटा को कैसे दर्शाया जाना है।

en	General Device Options
hi	सामान्य उपकरण विकल्प

en	Give this host a meaningful description.
hi	इस मेजबान को एक सार्थक विवरण दें।

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
hi	इस डिवाइस के लिए पूरी तरह से योग्य होस्टनाम या आईपी एड्रेस।

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
hi	डिवाइस का भौतिक स्थान। यह मुफ़्त फ़ॉर्म टेक्स्ट एक कमरा, रैक स्थान आदि हो सकता है

en	Poller Association
hi	पोलर एसोसिएशन

en	Device Site Association
hi	डिवाइस साइट एसोसिएशन

en	What Site is this Device associated with.
hi	यह डिवाइस किस साइट से जुड़ी है।

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
hi	इस उपकरण से जुड़े डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ टेम्पलेट और डेटा क्वेरी को परिभाषित करने के लिए उपयोग करने के लिए डिवाइस टेम्पलेट चुनें।

en	Number of Collection Threads
hi	संग्रह थ्रेड्स की संख्या

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
hi	इस उपकरण को मतदान के लिए उपयोग करने के लिए समवर्ती धागे की संख्या। यह स्पाइन पोलर पर ही लागू होता है।

en	Check this box to disable all checks for this host.
hi	इस होस्ट के सभी चेक को अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को चेक करें।

en	Availability/Reachability Options
hi	उपलब्धता / प्रतिक्रियाशीलता विकल्प

en	Downed Device Detection
hi	डाउनड डिवाइस डिटेक्शन

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
hi	यदि कोई होस्ट मतदान के लिए उपलब्ध है, तो यह निर्धारित करने के लिए Cacti का उपयोग करेगा। <br> <i>नोट: यह अनुशंसा की जाती है कि, कम से कम, SNMP को हमेशा चुना जाए।</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
hi	बदलें डिवाइस (एस) एसएनएमपी विकल्प

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
hi	भेजने के लिए पिंग पैकेट का प्रकार। <br> <i>नोट: Linux / UNIX पर ICMP को रूट विशेषाधिकार की आवश्यकता होती है।</i>

en	Created
hi	बनाएं

en	Date/time the device was added

en	Enter notes to this host.
hi	इस होस्ट में नोट दर्ज करें।

en	External ID
hi	बाहरी आईडी

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
hi	कैक्टि डेटा को बाहरी निगरानी प्रणाली से जोड़ने के लिए बाहरी आईडी।

en	A useful name for this host template.
hi	इस होस्ट टेम्पलेट के लिए एक उपयोगी नाम।

en	The Version given to this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	A suitable Class for the Device Template.
hi	इस टेम्प्लेट का एक उपयोगी नाम।

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
hi	इस ट्री के मूल लेखक।

en	Author Email
hi	लेखक

en	The original author's Email address.
hi	इस ट्री के मूल लेखक।

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
hi	इस डिवाइस टेम्पलेट का नाम।

en	Installation Instructions
hi	संस्थापन विकल्प:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
hi	इस डेटा क्वेरी के लिए एक नाम।

en	A description for this data query.
hi	इस डेटा क्वेरी के लिए एक विवरण।

en	XML Path
hi	XML पथ

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
hi	इस डेटा क्वेरी के लिए परिभाषाओं वाले XML फ़ाइल का पूर्ण पथ।

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
hi	इस डेटा क्वेरी के लिए इनपुट विधि चुनें। यह इनपुट विधि परिभाषित करती है कि डेटा क्वेरी से जुड़े प्रत्येक डिवाइस के लिए डेटा कैसे एकत्र किया जाता है।

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
hi	इस डेटा क्वेरी ग्राफ़ टेम्पलेट आइटम के लिए उपयोग करने के लिए ग्राफ़ टेम्पलेट चुनें।

en	A name for this associated graph.
hi	इस संबद्ध ग्राफ का एक नाम।

en	A useful name for this graph tree.
hi	इस ग्राफ ट्री का एक उपयोगी नाम।

en	Sorting Type
hi	सॉर्टिंग प्रकार

en	Choose how items in this tree will be sorted.
hi	चुनें कि इस पेड़ की वस्तुओं को कैसे छाँटा जाएगा

en	Should this Tree be published for users to access?
hi	क्या उपयोगकर्ताओं को एक्सेस करने के लिए इस ट्री को प्रकाशित किया जाना चाहिए?

en	An Email Address where the User can be reached.
hi	एक ईमेल पता जहां उपयोगकर्ता पहुँचा जा सकता है।

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए पासवर्ड दो बार दर्ज करें। याद रखें कि पासवर्ड केस सेंसिटिव हैं!

en	Determines if user is able to login.
hi	निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता लॉगिन करने में सक्षम है या नहीं।

en	Determines if the user account is locked.
hi	निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता खाता लॉक है या नहीं।

en	Account Options
hi	खाता विकल्प

en	Set any user account specific options here.
hi	किसी भी उपयोगकर्ता खाते के विशिष्ट विकल्प यहां सेट करें।

en	Must Change Password at Next Login
hi	अगला लॉगिन पर पासवर्ड बदलना होगा

en	Maintain Custom Graph and User Settings
hi	कस्टम ग्राफ़ और उपयोगकर्ता सेटिंग्स बनाए रखें

en	Graph Options
hi	ग्राफ विकल्प

en	Set any graph specific options here.
hi	किसी भी ग्राफ़ विशिष्ट विकल्पों को यहाँ सेट करें।

en	User Has Rights to Tree View
hi	उपयोगकर्ता को ट्री व्यू के अधिकार प्राप्त हैं

en	User Has Rights to List View
hi	उपयोगकर्ता के पास सूची दृश्य के अधिकार हैं

en	User Has Rights to Preview View
hi	उपयोगकर्ता के पास पूर्वावलोकन देखने के अधिकार हैं

en	Login Options
hi	लॉगिन विकल्प

en	What to do when this user logs in.
hi	जब यह उपयोगकर्ता लॉग इन करे तो क्या करें।

en	Show the page that user pointed their browser to.
hi	उस पृष्ठ को दिखाएं जिसे उपयोगकर्ता ने अपने ब्राउज़र को इंगित किया था।

en	Show the default console screen.
hi	डिफ़ॉल्ट कंसोल स्क्रीन दिखाएं।

en	Show the default graph screen.
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ स्क्रीन दिखाएं।

en	Authentication Realm
hi	प्रमाणीकरण क्षेत्र

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
hi	यदि आपके पास LDAP या वेब बेसिक ऑथेंटिकेशन सक्षम है तो ही इसका उपयोग किया जाता है। इसे गैर-सक्षम क्षेत्र में बदलने से उपयोगकर्ता प्रभावी रूप से अक्षम हो जाएगा।

en	Import Template from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात टेम्पलेट

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि टेम्प्लेट डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Data Source Overrides
hi	डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Create New from Template
hi	खाके से नया बनाएँ

en	Graph/Data Template Overrides
hi	ग्राफ टेम्पलेट विकल्प

en	Remove Orphaned Graph Items
hi	ऑर्फ़न ग्राफ़ आइटम निकालें

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
hi	यदि जाँच की जाती है, तो Cacti, ग्राफ़ टेम्पलेट और संबंधित ग्राफ़ दोनों से किसी भी ग्राफ़ आइटम को हटा देगा, जो कि आयातित ग्राफ़ टेम्पलेट में शामिल नहीं है।

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
hi	ग्राफ टेम्पलेट छवि प्रारूप

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट छवि प्रारूप का उपयोग किया जाना है।

en	Graph Template Height
hi	ग्राफ टेम्पलेट ऊंचाई

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ चौड़ाई का उपयोग किया जाना है।

en	Graph Template Width
hi	ग्राफ टेम्पलेट चौड़ाई

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ चौड़ाई का उपयोग किया जाना है।

en	General SNMP Entity Options
hi	सामान्य SNMP इकाई विकल्प

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
hi	इस SNMP इकाई को एक सार्थक विवरण दें।

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
hi	इस डिवाइस के लिए पूरी तरह से योग्य होस्टनाम या आईपी एड्रेस।

en	Disable SNMP Notification Receiver
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता अक्षम करें

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
hi	यदि आप अस्थायी रूप से इस होस्ट को SNMP सूचनाएं नहीं भेजना चाहते हैं तो इस बॉक्स को देखें

en	Maximum Log Size
hi	अधिकतम लॉग आकार

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
hi	इस रिसीवर के लिए अधिकतम दिन की अधिसूचना लॉग प्रविष्टियों को संग्रहीत करने की आवश्यकता है।

en	SNMP Message Type
hi	SNMP संदेश प्रकार

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
hi	एसएनएमपी जाल हमेशा अनजाने में होते हैं। स्वीकार किए गए एसएनएमपी नोटिफिकेशन को भेजने के लिए, औपचारिक रूप से "INFORMS", SNMPv2 या उससे ऊपर की आवश्यकता होगी।

en	The new Title of the aggregated Graph.
hi	एकत्रित ग्राफ का नया शीर्षक।

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
hi	सभी जीपीआरआईएन लाइनों के लिए एक उपसर्ग जो अलग-अलग मेजबानों को अलग करता है

en	Include Prefix Text
hi	सूचकांक शामिल करें

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
hi	एग्रीगेट ग्राफ (ओं) के साथ स्रोत ग्राफ्स जीपीआरक्यूएन शीर्षक पाठ को शामिल करें।

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
hi	उदाहरण के लिए स्टैक्ड ग्राफ़ बनाने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें। <br> क्षेत्र / स्थिति: 1 ग्राफ क्षेत्र / सामान आइटम रखता है, अन्य STACK में बदल जाते हैं <br> LINE1: सभी आइटम LINE1 आइटम में परिवर्तित हो जाते हैं <br> LINE2: सभी आइटम LINE2 आइटम में परिवर्तित होते हैं <br> LINE3: सभी आइटम LINE3 आइटम में परिवर्तित होते हैं

en	Totaling
hi	योग

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
hi	कृपया उन वस्तुओं की जाँच करें जिन्हें "कुल" कॉलम में रखा गया है, जब यहाँ किसी भी कुल विकल्प का चयन किया गया हो।

en	Total Type
hi	कुल प्रकार

en	Which type of totaling shall be performed.
hi	कुल किस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा।

en	Prefix for GPRINT Totals
hi	GPRINT टोटल के लिए उपसर्ग

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
hi	सभी कुल जीपीआरआई लाइनों के लिए एक उपसर्ग।

en	Reorder Type
hi	रिकॉर्डर प्रकार

en	Reordering of Graphs.
hi	रेखांकन का पुन: निर्धारण।

en	Please name this Aggregate Graph.
hi	कृपया इस एग्रीगेट ग्राफ को नाम दें।

en	Propagation Enabled
hi	प्रसार सक्षम

en	Is this to carry the template?
hi	क्या यह टेम्पलेट ले जाने के लिए है?

en	Aggregate Graph Settings
hi	ग्राफ़ सेटिंग्स को अलग करें

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
hi	सभी जीपीआरआईएन लाइनों के लिए एक उपसर्ग जो अलग-अलग मेजबानों को अलग करता है आप इस उपसर्ग में दोनों होस्ट के साथ-साथ डेटा क्वेरी प्रतिस्थापन चर का उपयोग कर सकते हैं।

en	Aggregate Template Name
hi	अलग-अलग टेम्पलेट का नाम

en	Please name this Aggregate Template.
hi	कृपया इस सकल टेम्पलेट का नाम दें।

en	Source Graph Template
hi	स्रोत ग्राफ टेम्पलेट

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
hi	यह ऐग्रिगेट टेम्पलेट जिस ग्राफ टेम्पलेट पर आधारित है।

en	Aggregate Template Settings
hi	टेम्पलेट सेटिंग्स को एग्रीगेट करें

en	The name of this Color Template.
hi	इस रंग टेम्पलेट का नाम।

en	A nice Color
hi	एक अच्छा रंग

en	A useful name for this Template.
hi	इस टेम्प्लेट का एक उपयोगी नाम।

en	Logical operation to combine rules.
hi	नियमों को संयोजित करने के लिए तार्किक संचालन।

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
hi	फ़ील्ड नाम जो इस नियम आइटम के लिए उपयोग किया जाएगा।

en	Matching Pattern
hi	मिलान पैटर्न

en	The Pattern to be matched against.
hi	जिस पैटर्न से मिलान किया जाना है।

en	Sequence.
hi	अनुक्रम

en	A useful name for this Rule.
hi	इस नियम का एक उपयोगी नाम।

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
hi	इस नियम को लागू करने के लिए एक डेटा क्वेरी चुनें।

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
hi	इस नियम पर लागू होने के लिए उपलब्ध ग्राफ़ प्रकारों में से कोई भी चुनें।

en	Enable Rule
hi	नियम सक्षम करें

en	Check this box to enable this rule.
hi	इस नियम को सक्षम करने के लिए इस बॉक्स को जांचें।

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
hi	नए ट्री आइटम के लिए ट्री चुनें।

en	Leaf Item Type
hi	पत्ती आइटम प्रकार

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
hi	आइटम प्रकार जो गतिशील रूप से पेड़ में जोड़ा जाएगा।

en	Graph Grouping Style
hi	ग्राफ ग्रुपिंग स्टाइल

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
hi	चुनें कि पेड़ पर इस विशेष मेजबान के लिए तैयार किए जाने पर रेखांकन कैसे वर्गीकृत किया जाता है।

en	Optional: Sub-Tree Item
hi	वैकल्पिक: उप-ट्री आइटम

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
hi	हुक करने के लिए उप-ट्री आइटम चुनें। <br> सुनिश्चित करें, कि जब यह नियम निष्पादित हो, तब भी ऐसा ही हो!

en	Header Type
hi	हैडर प्रकार

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
hi	एक नया उप-हेडर बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चुनें।

en	Propagate Changes
hi	परिवर्तन का प्रचार करें

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
hi	इस फॉर्म के सभी विकल्प ('शीर्षक' को छोड़कर) सभी बच्चे को 'हेडर' आइटम में प्रोपेगेट करें।

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
hi	स्ट्रिंग पैटर्न (नियमित अभिव्यक्ति) के खिलाफ मैच करने के लिए। <br> संलग्न करना &#39;/&#39; प्रदान <strong>नहीं</strong> किया जाना चाहिए!

en	Replacement Pattern
hi	प्रतिस्थापन पैटर्न

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
hi	ट्री हेडर के रूप में उपयोग के लिए रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग पैटर्न। <br> पहले मैच के लिए उदा <strong>$ $ 1 से</strong> मैच का संदर्भ लें!

en	Device Defaults
hi	डिवाइस की कमी

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
hi	मेल / रिपोर्टिंग / डीएनएस

en	Time Spanning/Shifting
hi	टाइम स्पैनिंग / शिफ्टिंग

en	Graph Thumbnail Settings
hi	ग्राफ थंबनेल सेटिंग्स

en	Tree Settings
hi	ट्री सेटिंग्स

en	Graph Fonts
hi	ग्राफ फ़ॉन्ट्स

en	PHP Mail() Function
hi	PHP मेल () फ़ंक्शन

en	Required Tool Paths
hi	आवश्यक उपकरण पथ

en	snmpwalk Binary Path
hi	Snmpwalk बाइनरी पथ

en	The path to your snmpwalk binary.
hi	आपके snmpwalk बाइनरी का रास्ता।

en	snmpget Binary Path
hi	स्निपेट बाइनरी पथ

en	The path to your snmpget binary.
hi	आपके स्नैम्पेट बाइनरी का रास्ता।

en	snmpbulkwalk Binary Path
hi	snmpbulkwalk बाइनरी पथ

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
hi	आपके snmpbulkwalk बाइनरी का रास्ता।

en	snmpgetnext Binary Path
hi	snmpgetnext बाइनरी पथ

en	The path to your snmpgetnext binary.
hi	आपके snmpgetnext बाइनरी का रास्ता।

en	snmptrap Binary Path
hi	Snmptrap बाइनरी पथ

en	The path to your snmptrap binary.
hi	आपके स्नैपट्रैप बाइनरी का रास्ता।

en	RRDtool Binary Path
hi	RRDtool बाइनरी पथ

en	The path to the rrdtool binary.
hi	Rrdtool बाइनरी का रास्ता।

en	PHP Binary Path
hi	PHP बाइनरी पथ

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
hi	आपकी PHP बाइनरी फ़ाइल का पथ (इस फ़ाइल को प्राप्त करने के लिए php recompile की आवश्यकता हो सकती है)।

en	FPing Binary Path
hi	PHP बाइनरी पथ

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
hi	कैक्टि लॉग पथ

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
hi	आपकी Cacti लॉग फ़ाइल का पथ (यदि रिक्त हो, तो <path_cacti> /log/cact..gov पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है)

en	Poller Standard Error Log Path
hi	पोलर मानक त्रुटि लॉग पथ

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
hi	यदि आपके पास Cacti के डेटा कलेक्टर के साथ समस्याएँ हैं, तो यह फ़ाइल पथ सेट करें और डेटा संग्राहक मानक त्रुटि इस फ़ाइल पर पुनर्निर्देशित की जाएगी

en	Boost Debug Log
hi	डीबग लॉग को बूस्ट करें

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
hi	वैकल्पिक पोलर पथ

en	Spine Binary File Location
hi	स्पाइन बाइनरी फाइल लोकेशन

en	The path to Spine binary.
hi	स्पाइन बाइनरी का रास्ता।

en	Spine Config File Path
hi	रीढ़ विन्यास फाइल पथ

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
hi	स्पाइन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का पथ। यदि निर्दिष्ट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से, स्पाइन के cwd में, या / आदि।

en	RRDfile Auto Clean
hi	RRDfile ऑटो क्लीन

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
hi	जब उनके संबंधित डेटा स्रोत Cacti से हटा दिए जाते हैं, तो RRDfiles को स्वचालित रूप से संग्रहीत या हटा दें

en	RRDfile Auto Clean Method
hi	RRDfile ऑटो क्लीन विधि

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
hi	डेटा स्रोतों को हटाने के बाद Cacti से RRDfiles को साफ़ करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि

en	Archive directory
hi	पुरालेख निर्देशिका

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
hi	यह वह निर्देशिका है जहां RRDfiles को संग्रह के लिए स्थानांतरित किया जाता है

en	Log Destination
hi	गंतव्य लॉग करें

en	How will Cacti handle event logging.
hi	Cacti इवेंट लॉगिंग को कैसे हैंडल करेगा।

en	Generic Log Level
hi	जेनेरिक लॉग लेवल

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
hi	आप लॉग फ़ाइल में किस स्तर का विवरण भेजना चाहते हैं। चेतावनी: किसी भी अन्य स्थिति में कोई भी नहीं छोड़ रहा है, जो आपके डिस्क स्थान को तेजी से समाप्त कर सकता है।

en	Expand log details
hi	डिवाइस का विस्तार करें

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
hi	इनपुट सत्यापन मुद्दों को लॉग करें

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
hi	उचित इनपुट सत्यापन के माध्यम से जाने के बिना अनुरोध फ़ील्ड एक्सेस किए जाने पर रिकॉर्ड करें

en	Data Source Tracing
hi	डेटा स्रोत का उपयोग करना

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
hi	एक डेवलपर ही मुख्य रूप से विशिष्टता के लिए चेक के आसपास डेटा स्रोतों के निर्माण का पता लगाने का विकल्प है

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
hi	चयनात्मक फ़ाइल डिबग

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
hi	जेनेरिक लॉग लेवल सेटिंग की परवाह किए बिना डिबग मोड में आपके द्वारा चुनी जाने वाली फ़ाइलों का चयन करें। चयनित किसी भी फाइल को डीबग मोड में माना जाएगा।

en	Selective Plugin Debug
hi	चयनात्मक प्लगिन डिबग

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
hi	जेनेरिक लॉग लेवल सेटिंग की परवाह किए बिना डिबग मोड में आप जो प्लगइन्स रखना चाहते हैं उसे चुनें। इस प्लगइन द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी फ़ाइल को डीबग मोड में होने के रूप में माना जाएगा।

en	Selective Device Debug
hi	चुनिंदा डिवाइस डीबग

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
hi	डिवाइस आईडी की एक अल्पविराम सीमांकित सूची जो आप डेटा संग्रह के दौरान डीबग मोड में होना चाहते हैं। यह डिबग स्तर केवल कैक्टि मतदान प्रक्रिया के दौरान होता है।

en	Syslog/Eventlog Item Selection
hi	Syslog / Eventlog आइटम चयन

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
hi	लॉगिंग के लिए Syslog / Eventlog का उपयोग करते समय, Cacti लॉग संदेश जो Syslog / Eventlog को अग्रेषित किया जाएगा।

en	Log Rotation
hi	लॉग रिटेंशन

en	Rotate the Cacti Log
hi	कैक्टि लॉग को घुमाएं

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
hi	यह विकल्प समय-समय पर कैक्टि लॉग को घुमाएगा।

en	Rotation Frequency
hi	रोटेशन की आवृत्ति

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
hi	किस आवृत्ति पर आप अपने लॉग को घुमाना चाहेंगे?

en	Log Retention
hi	लॉग रिटेंशन

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
hi	आप कितनी लॉग फाइल रखना चाहते हैं? किसी भी लॉग को हटाने के लिए 0 का उपयोग करें। (0-365)

en	Internationalization (i18n)
hi	अंतर्राष्ट्रीयकरण (i18n)

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
hi	कैक्टि के स्थानीयकरण की अनुमति देने के लिए 'सक्षम' चुनें। सख्त मोड के लिए आवश्यक है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए जा रहे सभी प्लगइन्स द्वारा समर्थित भाषा का भी समर्थन किया जाएगा। यदि यह तथ्य नहीं है तो सब कुछ अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

en	Default language for this system.
hi	इस प्रणाली के लिए डिफ़ॉल्ट भाषा।

en	Auto Language Detection
hi	ऑटो भाषा का पता लगाने

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
hi	उपयोगकर्ता की 'डिफ़ॉल्ट' भाषा को स्वचालित रूप से निर्धारित करने की अनुमति दें और लॉगिन समय पर प्रदान करें यदि वह भाषा कैक्टि द्वारा समर्थित है। यदि अक्षम है, तो डिफ़ॉल्ट भाषा लागू होगी जब तक कि उपयोगकर्ता किसी अन्य भाषा का चुनाव नहीं करता।

en	Preferred Language Processor
hi	पसंदीदा भाषा प्रोसेसर

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
hi	कैक्टि में कई वैकल्पिक भाषा अनुवाद प्रोसेसर के लिए समर्थन शामिल है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से समर्थन में निर्मित PHP का उपयोग करेगा, लेकिन सभी लिनक्स वेरिएंट में बिल्ट इन लैंग्वेज सपोर्ट शामिल नहीं है। यदि चयनित नहीं है, तो कैक्टि पहले पाए गए को चुनेंगे।

en	Client TimeZone Support
hi	MySQL - टाइमजोन सपोर्ट

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
hi	दिनांक प्रदर्शन प्रारूप

en	The System default date format to use in Cacti.
hi	Cacti में उपयोग करने के लिए सिस्टम डिफ़ॉल्ट तिथि प्रारूप।

en	Date Separator
hi	दिनांक विभाजक

en	The System default date separator to be used in Cacti.
hi	सिस्टम डिफ़ॉल्ट दिनांक विभाजक का उपयोग कैक्टि में किया जाता है।

en	Show only site specific locations
hi	किसी भी ग्राफ़ विशिष्ट विकल्पों को यहाँ सेट करें।

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
hi	रेखांकन / डेटा स्रोत की जाँच की है

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
hi	क्या डिफ़ॉल्ट रूप से रेखांकन और डेटा स्रोत होना चाहिए।

en	RRDtool Version
hi	RRDtool संस्करण

en	The version of RRDtool that you have installed.
hi	आपके द्वारा स्थापित किया गया RRDtool का संस्करण।

en	Enable Gradient Support
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
hi	ग्राफ अनुमति विधि

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
hi	उपयोगकर्ता की ग्राफ़ अनुमतियाँ निर्धारित करने के लिए दो विधियाँ हैं। पहला iss परमिशन ’है। 'अनुमेय' सेटिंग के तहत, उपयोगकर्ता को केवल उन ग्राफ़ पर पहुँच प्राप्त करने के लिए ग्राफ़, डिवाइस या ग्राफ़ टेम्पलेट तक पहुँच की आवश्यकता होती है जो उन पर लागू होते हैं। 'प्रतिबंधात्मक' के तहत, उपयोगकर्ता के पास ग्राफ़, डिवाइस और ग्राफ़ टेम्पलेट तक पहुँच प्राप्त करने के लिए पहुँच होनी चाहिए।

en	Permissive
hi	अनुमोदक

en	Restrictive
hi	प्रतिबंधक

en	Device Based
hi	उपकरण नामः% 1

en	Graph/Data Source Creation Method
hi	ग्राफ / डेटा स्रोत निर्माण विधि

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
hi	यदि सरल, रेखांकन और डेटा स्रोत पर सेट किया जाता है तो केवल नए रेखांकन से बनाया जा सकता है। यदि उन्नत, विरासत ग्राफ़ और डेटा स्रोत निर्माण समर्थित है।

en	Show Form/Setting Help Inline
hi	फॉर्म इन / सेटिंग हेल्पलाइन दिखाएं

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
hi	जाँच करने पर, फ़ॉर्म और सेटिंग मदद इनलाइन दिखाई जाएगी। अन्यथा इसे मदद बटन पर मँडराते समय प्रस्तुत किया जाएगा।

en	Local Page Help Only
hi	मदद लें

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
hi	हटाए जाने का सत्यापन

en	Prompt user before item deletion.
hi	आइटम हटाने से पहले शीघ्र उपयोगकर्ता।

en	Data Source Preservation Preset
hi	ग्राफ / डेटा स्रोत निर्माण विधि

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
hi	सक्षम होने पर, Cacti रेखांकन हटाते समय एक ग्राफ के संबंधित डेटा स्रोतों को हटाने के लिए रेडियो बटन सेट करेगा। नोट: यदि वे अन्य ग्राफ़ में उपयोग किए जाते हैं तो कैक्टि डेटा स्रोतों को हटाने की अनुमति नहीं देगा।

en	Graphs Auto Unlock
hi	ग्राफ मैच नियम

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
hi	सक्षम होने पर, Cacti रेखांकन को लॉक नहीं करेगा। यह एक ग्राफ से संबंधित डेटा स्रोतों के एक तेज मैनुअल संशोधन की अनुमति देता है।

en	Hide Cacti Dashboard
hi	कैक्टि डैशबोर्ड छिपाएँ

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
hi	Cacti के बाहरी लिंक समर्थन के साथ उपयोग के लिए। इस सेटिंग का उपयोग करके, आप कैक्टि डैशबोर्ड को छिपा सकते हैं, जिससे आप बस अपना पेज प्रदर्शित कर सकते हैं

en	Enable Drag-N-Drop
hi	खींचें-एन-ड्रॉप सक्षम करें

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
hi	कैक्टि के कुछ इंटरफेस ड्रैग-एन-ड्रॉप का समर्थन करते हैं। यदि जाँच की जाए तो यह विकल्प सक्षम हो जाएगा। नोट: दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता के लिए, यह विकल्प अक्षम हो सकता है।

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
hi	उपयोगकर्ता खाता विवरण

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
hi	सफलता - टोकन

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
hi	प्लगिन सक्षम करें

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Author Name
hi	लेखक

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
hi	उस उपयोगकर्ता का नाम जिसे Cacti नए उपयोगकर्ता खातों के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करेगा।

en	Author Email Address
hi	ईमेल पते से

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
hi	SMTP सुरक्षा

en	Force Connections over HTTPS
hi	HTTPS पर बल कनेक्शन

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
hi	जब जाँच की जाती है, तो उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Cacti तक पहुँचने के किसी भी प्रयास को HTTPS पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
hi	Unsafe JavaScript eval () कॉल की अनुमति दें

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
hi	कुछ Cacti प्लगइन्स को असुरक्षित JavaScript eval () कॉल के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप इस विकल्प का चयन करते हैं, तो उन्हें कैक्टि में अनुमति दी जाएगी।

en	Content-Security Alternate Sources
hi	सामग्री-सुरक्षा वैकल्पिक स्रोत

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
hi	अंतरिक्ष सीमांकित डोमेन नाम जिन्हें वेब सर्वर के बाहर ही एक्सेस करने की अनुमति होगी। सीडीएन, या होस्टिंग साइट का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए स्रोतों में वाइल्डकार्ड शामिल हो सकते हैं: *.mydomain.com, या प्रोटोकॉल, उदाहरण के लिए: https://*.example.com। इन वैकल्पिक स्रोतों में केवल छवि, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट प्रकार शामिल हैं।

en	Remote Agent
hi	रिमोट एजेंट टाइमआउट

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
hi	SMTP पोर्ट

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
hi	समय की राशि, सेकंड में, कि सेंट्रल कैक्टि वेब सर्वर अनुरोध को छोड़ने से पहले विभिन्न डिवाइस जानकारी प्राप्त करने के लिए रिमोट डेटा कलेक्टर से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेगा। सेंट्रल कैक्टि डेटा कलेक्टर के अलावा अन्य डेटा कलेक्टर्स से जुड़े डिवाइसेस पर, रिमोट एजेंट का उपयोग डिवाइस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाना चाहिए।

en	Logging Level
hi	लॉग कीता जा करदा ऐ

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
hi	स्वचालित ग्राफ़ निर्माण सक्षम करें

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
hi	अक्षम होने पर, Cacti स्वचालन सक्रिय रूप से कोई ग्राफ़ नहीं बनाएगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सहेजते हैं तो हर बार नए ग्राफ़ बनाने से बचने के लिए डिवाइस सेटिंग्स समायोजित करते समय यह उपयोगी होता है। स्वचालन नियमों को मैन्युअल रूप से लागू करना अभी भी संभव होगा।

en	Enable Automatic Tree Item Creation
hi	स्वचालित ट्री आइटम निर्माण सक्षम करें

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
hi	अक्षम होने पर, Cacti स्वचालन सक्रिय रूप से कोई ट्री आइटम नहीं बनाएगा। डिवाइस या ग्राफ़ सेटिंग्स को समायोजित करते समय यह उपयोगी है ताकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सहेजते हैं तो हर बार नए ट्री एंट्री बनाने से बचें। मैन्युअल रूप से नियम लागू करना अभी भी संभव होगा।

en	Automation Notification To Email
hi	ईमेल के लिए स्वचालन अधिसूचना

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
hi	ऑटोमेशन नेटवर्क स्तर पर निर्दिष्ट नहीं होने पर स्वचालन अधिसूचना भेजने के लिए ईमेल पता। यदि या तो यह फ़ील्ड, या ऑटोमेशन नेटवर्क मान रिक्त है, तो Cacti प्राथमिक Cacti Admins ईमेल खाते का उपयोग करेगा।

en	Automation Notification From Name
hi	नाम से स्वचालन अधिसूचना

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
hi	ऑटोमेशन नेटवर्क स्तर पर निर्दिष्ट नहीं होने पर ऑटोमेशन अधिसूचना ईमेल का उपयोग करने के लिए ईमेल नाम। यदि या तो यह फ़ील्ड, या स्वचालन नेटवर्क मान रिक्त छोड़ दिया जाता है, तो Cacti सिस्टम डिफ़ॉल्ट नाम से उपयोग करेगा।

en	Automation Notification From Email
hi	ईमेल से स्वचालन अधिसूचना

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
hi	ऑटोमेशन नेटवर्क स्तर पर निर्दिष्ट नहीं होने पर ऑटोमेशन अधिसूचना ईमेल का उपयोग करने के लिए ईमेल पता। यदि या तो यह फ़ील्ड, या स्वचालन नेटवर्क मान रिक्त है, तो Cacti ईमेल पते से सिस्टम डिफ़ॉल्ट का उपयोग करेगा।

en	Graph Template Defaults
hi	ग्राफ टेम्पलेट आधारित

en	Graph Template Test Data Source
hi	ग्राफ, डेटा स्रोत

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
hi	यदि आप नए और नए आयातित ग्राफ़ टेम्प्लेट के लिए डेटा स्रोतों के निर्माण से पहले उनका परीक्षण करना चाहते हैं, तो इस चेकबॉक्स को चेक करें। परीक्षण डेटा स्रोत सक्षम होने पर, यदि डेटा स्रोत मान्य डेटा नहीं लौटाता है, तो ग्राफ़ नहीं बनाया जाएगा। यह सेटिंग महत्वपूर्ण है यदि आप अधिक सामान्य डिवाइस टेम्प्लेट चाहते हैं जिसमें अधिक ग्राफ़ टेम्प्लेट शामिल हो सकते हैं जिन्हें डिवाइस की विशेषताओं के आधार पर चुनिंदा रूप से लागू किया जा सकता है। नोट: यदि आपके पास डेटा स्रोत के रूप में लंबे समय तक चलने वाली स्क्रिप्ट है, तो ग्राफ़ बनाने का समय बढ़ जाएगा।

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट छवि प्रारूप का उपयोग किया जाना है।

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ चौड़ाई का उपयोग किया जाना है।

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
hi	सभी नए ग्राफ़ टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ चौड़ाई का उपयोग किया जाना है।

en	General Defaults
hi	सामान्य चूक

en	The default Device Template used on all new Devices.
hi	सभी नए डिवाइस पर डिफ़ॉल्ट डिवाइस टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है।

en	The default Site for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट साइट।

en	The default Poller for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट पोलर।

en	Device Threads
hi	डिवाइस थ्रेड्स

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
hi	डिवाइस थ्रेड्स की डिफ़ॉल्ट संख्या। यह केवल स्पाइन डेटा कलेक्टर का उपयोग करते समय लागू होता है।

en	%s Thread
hi	% d थ्रेड

en	%s Threads
hi	% d थ्रेड्स

en	Re-index Method for Data Queries
hi	डेटा क्वेरी के लिए पुन: अनुक्रमणिका विधि

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
hi	सभी डेटा क्वेरी के लिए उपयोग करने के लिए डिफ़ॉल्ट पुन: अनुक्रमणिका विधि।

en	Default Interface Speed
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ प्रकार

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
hi	यदि Cacti ifSpeed या ifHighSpeed को सेट नहीं किया जा रहा है या शून्य होने के कारण इंटरफ़ेस गति निर्धारित नहीं कर सकता है, तो आप परिणामी RRDfiles पर अधिकतम मूल्य क्या चाहते हैं।

en	100 Mbps Ethernet
hi	100 एमबीपीएस ईथरनेट

en	1 Gbps Ethernet
hi	1 Gbps ईथरनेट

en	10 Gbps Ethernet
hi	10 Gbps इथरनेट

en	25 Gbps Ethernet
hi	25 Gbps इथरनेट

en	40 Gbps Ethernet
hi	40 Gbps इथरनेट

en	56 Gbps Ethernet
hi	56 जीबीपीएस ईथरनेट

en	100 Gbps Ethernet
hi	100 Gbps इथरनेट

en	SNMP Defaults
hi	SNMP चूक

en	Default SNMP version for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP संस्करण।

en	Default SNMP read community for all new Devices.
hi	डिफ़ॉल्ट SNMP सभी नए उपकरणों के लिए समुदाय को पढ़ता है।

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP v3 सुरक्षा स्तर।

en	Auth Protocol (v3)
hi	प्रामाणिक प्रोटोकॉल (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMPv3 प्राधिकरण प्रोटोकॉल।

en	Auth User (v3)
hi	प्रामाणिक उपयोगकर्ता (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP v3 प्राधिकरण उपयोगकर्ता।

en	Auth Passphrase (v3)
hi	प्रामाणिक पासफ़्रेज़ (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP v3 प्राधिकरण पासफ़्रेज़।

en	Privacy Protocol (v3)
hi	गोपनीयता प्रोटोकॉल (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMPv3 गोपनीयता प्रोटोकॉल।

en	Privacy Passphrase (v3)
hi	गोपनीयता पासफ़्रेज़ (v3)।

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMPv3 गोपनीयता पासफ़्रेज़।

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए SNMP v3 संदर्भ दर्ज करें।

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट SNMP v3 इंजन आईडी। SNMPv3 अधिसूचना रिसीवर के अनुसार परिभाषित SNMP इंजन आईडी का उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र को खाली छोड़ दें

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट यूडीपी पोर्ट। आमतौर पर 161।

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए मिली सेकेंड में डिफ़ॉल्ट SNMP टाइमआउट।

en	Default SNMP retries for all new Devices.
hi	डिफ़ॉल्ट SNMP सभी नए उपकरणों के लिए पुन: प्रयास करता है।

en	Availability/Reachability
hi	उपलब्धता / गम्यता

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट उपलब्धता / रीचबिलिटी। अगर डिवाइस किसी मतदान के लिए उपलब्ध है, यह निर्धारित करने के लिए Cacti का उपयोग करेगा। <br> <i>नोट: यह अनुशंसा की जाती है कि, कम से कम, SNMP को हमेशा चुना जाए।</i>

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
hi	पिंग प्रकार

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट पिंग टाइप।

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए डिफ़ॉल्ट पिंग पोर्ट। TCP के साथ, Cacti पोर्ट को Syn करने का प्रयास करेगा। यूडीपी के साथ, कैक्टि को या तो एक सफल कनेक्शन की आवश्यकता होती है, या डिवाइस पोर्ट है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक 'पोर्ट नहीं पहुंच पा रहा' त्रुटि।

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
hi	सभी नए उपकरणों के लिए मिली-सेकंड में डिफ़ॉल्ट पिंग टाइमआउट मान। डिवाइस SNMP, ICMP, UDP और TCP पिंगिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइमआउट मान। आईसीएमपी पिंग्स को निकटतम दूसरे पर गोल किया जाएगा। विंडोज पर टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन टाइमआउट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इसलिए विंडोज पर अनुशंसित नहीं होते हैं।

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
hi	Cacti किसी डिवाइस को नीचे चिह्नित करने से पहले पिंग करने का प्रयास करेगा।

en	Up/Down Settings
hi	ऊपर / नीचे सेटिंग्स

en	Failure Count
hi	असफलता की गिनती

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
hi	मतदान में अंतराल की संख्या एक उपकरण को लॉग करने से पहले नीचे होना चाहिए और डिवाइस को नीचे रिपोर्ट करना चाहिए।

en	Recovery Count
hi	रिकवरी गणना

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
hi	किसी डिवाइस को अप स्टेटस पर लौटने और नोटिस जारी करने से पहले एक डिवाइस को पोलिंग अंतराल की संख्या में रहना चाहिए।

en	Theme Settings
hi	विषय सेटिंग

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
hi	कृपया अपने Cacti को त्वचा के साथ उपलब्ध थीम में से एक का चयन करें

en	Table Settings
hi	तालिका सेटिंग्स

en	Rows Per Page
hi	प्रति पृष्ठ पंक्तियाँ

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
hi	किसी तालिका के लिए प्रदर्शित करने के लिए पंक्तियों की डिफ़ॉल्ट संख्या।

en	Autocomplete Enabled
hi	स्वतः पूर्ण सक्षम

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
hi	बहुत बड़ी प्रणालियों में, चयन सूची उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को काफी धीमा कर सकती है। यदि यह विकल्प सक्षम है, तो Cacti स्वत: पूर्ण कॉलबैक का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से चयन सूची को पॉप्युलेट करेगा। नोट: स्वत: पूर्ण क्लासिक विषय पर जबरन अक्षम है।

en	Autocomplete Rows
hi	स्वत: पूर्ण पंक्तियाँ

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
hi	स्वत: पूर्ण आधारित चयन पैटर्न मैच से लौटने के लिए पंक्तियों की डिफ़ॉल्ट संख्या।

en	Autocomplete Delay
hi	स्वत: पूर्ण पंक्तियाँ

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
hi	न्यूनतम लंबाई

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
hi	अनुबंध करने के लिए पेड़ की न्यूनतम चौड़ाई।

en	Maximum Tree Width
hi	अधिकतम शीर्षक लंबाई

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
hi	विस्तार करने के लिए ट्री की अधिकतम चौड़ाई, किस समय के बाद, ट्री शाखाएं पृष्ठ पर स्क्रॉल करेंगी।

en	Strip Domains from Device Dropdowns
hi	डिवाइस ड्रॉपडाउन से डोमेन को स्ट्रिप करें

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
hi	डिवाइस नाम फ़िल्टर ड्रॉपडाउन देखने के दौरान, यह विकल्प होस्टनाम से डोमेन पर आ जाएगा।

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
hi	ग्राफ़ / डेटा स्रोत / डेटा क्वेरी सेटिंग्स

en	Maximum Title Length
hi	अधिकतम शीर्षक लंबाई

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
hi	अधिकतम स्वीकार्य ग्राफ़ या डेटा स्रोत शीर्षक।

en	Data Source Field Length
hi	डेटा स्रोत फ़ील्ड लंबाई

en	The maximum Data Query field length.
hi	अधिकतम डेटा क्वेरी फ़ील्ड लंबाई।

en	Graph Creation
hi	ग्राफ निर्माण

en	Default Graph Type
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ प्रकार

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
hi	ग्राफ़ बनाते समय, आप पहले से चयनित किस ग्राफ़ प्रकार को पसंद करेंगे?

en	All Types
hi	सभी प्रकार के

en	By Template/Data Query
hi	टेम्प्लेट / डेटा क्वेरी द्वारा

en	Log Management
hi	लॉग प्रबंधन

en	Default Log Tail Lines
hi	डिफ़ॉल्ट लॉग टेल लाइन्स

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
hi	पूंछ करने के लिए कैक्टि लॉग फ़ाइल की लाइनों की डिफ़ॉल्ट संख्या।

en	Maximum number of rows per page
hi	प्रति पृष्ठ पंक्तियों की अधिकतम संख्या

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
hi	'ऑल लाइन्स' का चयन करते समय उपयोगकर्ता सीएलओजी को पूंछ के लिए लाइनों की संख्या निर्धारित करता है।

en	Log Tail Refresh
hi	लॉग रीफ़्रेश करें

en	How often do you want the Cacti log display to update.
hi	आप कितनी बार Cacti लॉग डिस्प्ले को अपडेट करना चाहते हैं।

en	Log Viewer Settings
hi	व्यूअर सेटिंग्स को लॉग करें

en	Exclusion Regex
hi	अपवर्जन Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
hi	इस रेगेक्स से मेल खाने वाले किसी भी तार को उपयोगकर्ता प्रदर्शन से बाहर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप उन सभी लॉग लाइनों को बाहर करना चाहते हैं, जिनमें 'एडमिन' या 'लॉगिन' आप टाइप करेंगे '(एडमिन लॉग इन) शब्द शामिल हैं

en	Real-time Graphs
hi	वास्तविक समय रेखांकन

en	Enable Real-time Graphing
hi	वास्तविक समय रेखांकन सक्षम करें

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
hi	जब एक विकल्प की जाँच की जाती है, तो उपयोगकर्ता कैक्टि को रियल-टाइम मोड में डाल सकेंगे।

en	This timespan you wish to see on the default graph.
hi	यह समयरेखा आप डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ पर देखना चाहते हैं।

en	Minimum Refresh Interval
hi	अंतराल ताज़ा करें

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
hi	ग्राफ़ अपडेट के बीच यह न्यूनतम समर्थित समय है। इस मान का उपयोग कुछ RRDfile विशेषताओं को सेट करने के लिए भी किया जाता है। यदि आपके पास ऐसा उपकरण है जो डेटा को कैश करता है और रीयलटाइम अपडेट प्रदान नहीं करता है, तो आपको अंतराल वाले ग्राफ़ बनाने से रोकने के लिए डिफ़ॉल्ट न्यूनतम रीफ्रेश अंतराल बढ़ाना पड़ सकता है।

en	Cache Directory
hi	कैश निर्देशिका

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
hi	यह वह स्थान है, जहां वेब सर्वर पर जहां RRDfiles और PNG फाइलें कैश की जाएंगी। यह कैश पोलर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास इस फ़ोल्डर पर सही पढ़ने और लिखने की अनुमति है

en	RRDtool Graph Options
hi	ग्राफ विकल्प

en	Custom Watermark
hi	रंगों को नियत करें

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
hi	टेक्स्ट हर ग्राफ के निचले केंद्र में रखा गया है।

en	Custom Date Format
hi	रंगों को नियत करें

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
hi	फ़ॉर्मेटिंग करते समय उपयोग किया जाने वाला |date_time| एक ग्राफ पर

en	Disable RRDtool Watermark
hi	RRDtool ग्राफ़ वॉटरमार्क

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
hi	बशर्ते आपका RRDtool संस्करण इसका समर्थन करता हो, आप इस विकल्प को चेक करके अपने ग्राफ़ पर RRDtool विज्ञापन को अक्षम कर सकते हैं।

en	Font Selection Method
hi	फ़ॉन्ट चयन विधि

en	How do you wish fonts to be handled by default?
hi	आप फोंट को डिफ़ॉल्ट रूप से कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं?

en	Default Font
hi	मूलभूत अक्षर

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
hi	जब थीम आधारित फ़ॉन्ट नियंत्रण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो सभी ग्राफ़ के लिए उपयोग करने के लिए पैंगॉन फ़ॉन्ट-कॉन्फ़िगर फ़ॉन्ट नाम। वैकल्पिक रूप से, आप प्रति ऑब्जेक्ट के आधार पर रिक्त और नियंत्रण फ़ॉन्ट सेटिंग्स छोड़ सकते हैं।

en	Enter Valid Font Config Value
hi	मान्य फ़ॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन मान दर्ज करें

en	The size of the font used for Graph Titles
hi	ग्राफ टाइटल के लिए प्रयुक्त फ़ॉन्ट का आकार

en	Title Font Setting
hi	शीर्षक फ़ॉन्ट सेटिंग

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
hi	ग्राफ टाइटल के लिए उपयोग करने के लिए फ़ॉन्ट। या तो एक सही ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल या मान्य पंगो फ़ॉन्ट-कॉन्फिगर मान दर्ज करें।

en	Legend Font Size
hi	किंवदंती फ़ॉन्ट आकार

en	The size of the font used for Graph Legend items
hi	ग्राफ लीजेंड आइटम के लिए उपयोग किए जाने वाले फ़ॉन्ट का आकार

en	Legend Font Setting
hi	किंवदंती फ़ॉन्ट सेटिंग

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
hi	ग्राफ किंवदंतियों के लिए उपयोग करने के लिए फ़ॉन्ट। या तो एक सही ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल या मान्य पंगो फ़ॉन्ट-कॉन्फिगर मान दर्ज करें।

en	Axis Font Size
hi	अक्ष फ़ॉन्ट आकार

en	The size of the font used for Graph Axis
hi	ग्राफ एक्सिस के लिए प्रयुक्त फ़ॉन्ट का आकार

en	Axis Font Setting
hi	अक्ष फ़ॉन्ट सेटिंग

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
hi	ग्राफ अक्ष आइटम के लिए उपयोग करने के लिए फ़ॉन्ट। या तो एक सही ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल या मान्य पंगो फ़ॉन्ट-कॉन्फिगर मान दर्ज करें।

en	Unit Font Size
hi	यूनिट फ़ॉन्ट आकार

en	The size of the font used for Graph Units
hi	ग्राफ इकाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले फ़ॉन्ट का आकार

en	Unit Font Setting
hi	यूनिट फ़ॉन्ट सेटिंग

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
hi	ग्राफ यूनिट आइटम के लिए उपयोग करने के लिए फ़ॉन्ट। या तो एक सही ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल या मान्य पंगो फ़ॉन्ट-कॉन्फिगर मान दर्ज करें।

en	Business Hours Settings
hi	उपयोक्ता विन्यास

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
hi	% द वीक

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
hi	प्रति पृष्ठ पंक्तियों की अधिकतम संख्या

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
hi	डेटा संग्रह सक्षम किया गया

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
hi	यदि आप मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को अनचेक करें।

en	SNMP Agent Support Enabled
hi	SNMP एजेंट समर्थन सक्षम है

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
hi	यदि इस विकल्प की जाँच की जाती है, तो Cacti SNMP एजेंट तालिकाओं को Cacti डिवाइस और सिस्टम जानकारी के साथ आबाद करेगा। यह स्वयं SNMP एजेंट को सक्षम नहीं करता है।

en	Poller Type
hi	पोलर टाइप

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
hi	उपयोग करने के लिए पोलर प्रकार। यह सेटिंग अगले मतदान अंतराल पर प्रभावी होगी।

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
hi	उपयोग में मतदान अंतराल। यह सेटिंग प्रभावी होगी कि कितनी बार RRDfiles की जाँच और अद्यतन किया जाता है। नोट: यदि आप इस मान को बदलते हैं, तो आपको पोलर कैश को फिर से भरना होगा। ऐसा करने में विफलता, खो डेटा में परिणाम हो सकता है।

en	Cron/Daemon Interval
hi	क्रोन अंतराल

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
hi	आवृत्ति है कि कैक्टि डेटा कलेक्टर शुरू किया जाएगा। कैक्टि डेटा कलेक्टर को लॉन्च करने को नियंत्रित करने के लिए आप या तो क्रॉस्टैब, एक निर्धारित कार्य (विंडोज़ के लिए), या कैक्टिड सिस्टमड सेवा का उपयोग कर सकते हैं। कैक्टिड डेमॉन का उपयोग करने के निर्देशों के लिए, सेवा निर्देशिका में README.md फ़ाइल की समीक्षा करें।

en	Balance Process Load
hi	शेष प्रक्रिया भार

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
hi	यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो Cacti प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समान रूप से पोलर आइटम वितरित करके प्रत्येक मतदाता प्रक्रिया के भार को संतुलित करने का प्रयास करेगा।

en	Debug Output Width
hi	डिबग आउटपुट चौड़ाई

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
hi	यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो कैक्टि आउटपुट के लिए जांच करेगा जो कि कैक्टि की क्षमता को संग्रहीत करने और उसे ढूंढने पर चेतावनी जारी करने की क्षमता से अधिक है।

en	Disable increasing OID Check
hi	बढ़ती OID जाँच अक्षम करें

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
hi	OID ट्री चलते समय OID बढ़ाने के लिए चेक को अक्षम करने पर नियंत्रण।

en	Remote Agent Timeout
hi	रिमोट एजेंट टाइमआउट

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
hi	SNMP बल्कवॉक फ़ेच साइज़

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
hi	कितने स्निपबुलवॉक अनुरोध के अनुसार ओआईडी लौटाया जाना चाहिए? बड़े एसएनएमपी पेड़ों वाले उपकरणों के लिए, इस आकार को बढ़ाने से WAN पर पुन: सूचकांक प्रदर्शन बढ़ जाएगा।

en	SNMP Get OID Limit
hi	SNMP मिलता है

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
hi	SNMP की डिफ़ॉल्ट अधिकतम संख्या प्रति snmpget अनुरोध जारी करने के लिए OIDs प्राप्त करें। उपकरणों के लिए, यह सेटिंग डिवाइस स्तर पर नियंत्रित होती है। आपको इस सेटिंग का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब आप अपनी स्क्रिप्ट या प्लगइन्स में कैक्टि के एसएनएमपी एपीआई का मूल रूप से उपयोग कर रहे हों।

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
hi	डेटा कलेक्टर सूचना

en	Poller Sync Interval
hi	पोल सिंक इंटरवल

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
hi	एक पोल बनाते समय उपयोग करने के लिए डिफ़ॉल्ट मतदान सिंक अंतराल। यह सेटिंग प्रभावी होगी कि कितनी बार दूरस्थ मतदाताओं की जाँच और अद्यतन किया जाता है।

en	Disable Resource Cache Replication
hi	संसाधन कैश का पुनर्निर्माण करें

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
hi	डिफ़ॉल्ट रूप से, मुख्य कैक्टि डेटा कलेक्टर पूरी वेब साइट और प्लगइन्स को एक संसाधन कैश में कैश करेगा। फिर, समय-समय पर दूरस्थ डेटा कलेक्टर मुख्य कैक्टि डेटा कलेक्टर से किसी भी अपडेट के साथ थीम को अपडेट करेंगे। यह संसाधन कैश अनिवार्य रूप से दूरस्थ डेटा संग्राहक को आत्म उन्नयन के लिए अनुमति देता है। यदि आप इस विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग का उपयोग करके इसे अक्षम कर सकते हैं।

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
hi	दूरस्थ डेटा संग्राहक स्थिति:

en	Invalid Data Logging
hi	अमान्य डेटा लॉगिंग

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
hi	आप स्पाइन आउटपुट त्रुटियों को कैसे स्वीकार करेंगे? विकल्प हैं: 'विस्तृत' जो cmd.php लॉगिंग के समान है; 'सारांश' जो प्रति उपकरण आउटपुट त्रुटियों की संख्या प्रदान करता है; और 'कोई नहीं', जो त्रुटि गणना प्रदान नहीं करता है।

en	Number of PHP Script Servers
hi	PHP स्क्रिप्ट सर्वर की संख्या

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
hi	रीढ़ की प्रक्रिया के अनुसार समवर्ती स्क्रिप्ट सर्वर प्रक्रियाओं की संख्या। 1 और 10 के बीच सेटिंग स्वीकार की जाती है। यदि आप कई थ्रेड और स्क्रिप्ट सर्वर स्क्रिप्ट चला रहे हैं तो यह पैरामीटर मदद करेगा।

en	Script and Script Server Timeout Value
hi	स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट सर्वर टाइमआउट मान

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
hi	कैक्टि एक स्क्रिप्ट पर पूरा होने के लिए इंतजार करेगा। यह टाइमआउट मान सेकंड में है

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
hi	पुन: सूचकांक विधि

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunday
hi	मासिक दिवस पर

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
hi	किंवदंती फ़ॉन्ट सेटिंग

en	Report Generation Timeout
hi	रिमोट एजेंट टाइमआउट

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
hi	Cacti की रिपोर्ट जनरेशन स्क्रिप्ट में अधिकतम समय बिना टाइमआउट त्रुटि उत्पन्न किए और चलाया जा सकता है।

en	%s Minute
hi	%s मिनट

en	Data Source Statistics Timeout
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
hi	Cacti के डेटा स्रोत सांख्यिकी स्क्रिप्ट का अधिकतम समय एक टाइमआउट त्रुटि उत्पन्न करने और मारे जाने के बिना चल सकता है।

en	RRDChecker Timeout
hi	डीएनएस टाइमआउट

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
hi	Cacti की स्पाइककिल स्क्रिप्ट की अधिकतम राशि बिना टाइमआउट त्रुटि उत्पन्न किए और मारे जाने के बिना चल सकती है।

en	%s Hour
hi	%s घंटे

en	Poller Commands Timeout
hi	बैकग्राउंड कमांड्स टाइमआउट

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
hi	Cacti का बैकग्राउंड कमांड स्क्रिप्ट अधिकतम समय बिना टाइमआउट एरर बनाए और मारी जा सकती है।

en	Poller Command Concurrent Processes
hi	समवर्ती प्रक्रियाएँ

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
hi	1 प्रक्रिया

en	%d Processes
hi	% d प्रक्रियाएं

en	Maintenance Background Generation Timeout
hi	रखरखाव पृष्ठभूमि पीढ़ी का समय

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
hi	समय की त्रुटि उत्पन्न करने और मारे जाने के बिना एक कैक्टि के रखरखाव स्क्रिप्ट की अधिकतम राशि चल सकती है।

en	Spikekill Background Generation Timeout
hi	स्पाइककिल बैकग्राउंड जनरेशन टाइमआउट

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
hi	Cacti की स्पाइककिल स्क्रिप्ट की अधिकतम राशि बिना टाइमआउट त्रुटि उत्पन्न किए और मारे जाने के बिना चल सकती है।

en	Data Collector Defaults
hi	डेटा संग्राहक

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
hi	इन सेटिंग्स को डेटा कलेक्टर स्तर पर बनाए रखा जाता है। यहां मान केवल डिफ़ॉल्ट हैं जिनका उपयोग पहली बार डेटा संग्राहक बनाते समय किया जाता है।

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
hi	डिफ़ॉल्ट डेटा संग्राहक प्रक्रियाएँ

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
hi	डेटा कलेक्टर प्रति निष्पादित करने के लिए समवर्ती प्रक्रियाओं की डिफ़ॉल्ट संख्या। नोट: Cacti 1.2 से शुरू, यह सेटिंग डेटा कलेक्टर में बनाए रखी जाती है। आगे बढ़ते हुए, यह मान डेटा कलेक्टर के लिए केवल एक पूर्व निर्धारित है। Cmd.php का उपयोग करते समय अधिक संख्या का उपयोग करने से प्रदर्शन में सुधार होगा। थ्रेड पैरामीटर के साथ स्पाइन में प्रदर्शन सुधार सबसे अच्छा हल किया जाता है। स्पाइन का उपयोग करते समय, हम इसके बजाय कम संख्या और लीवरेजिंग थ्रेड की सलाह देते हैं। Cmd.php का उपयोग करते समय, CPU कोर की संख्या 2x से अधिक का उपयोग न करें।

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
hi	आप स्पाइन आउटपुट त्रुटियों को कैसे स्वीकार करेंगे? विकल्प हैं: 'विस्तृत' जो cmd.php लॉगिंग के समान है; 'सारांश' जो प्रति उपकरण आउटपुट त्रुटियों की संख्या प्रदान करता है; और 'कोई नहीं', जो त्रुटि गणना प्रदान नहीं करता है।

en	Threads per Process
hi	डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया प्रति सूत्र

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
hi	डिफ़ॉल्ट थ्रेड प्रति प्रक्रिया की अनुमति है। नोट: Cacti 1.2+ से शुरू होकर, यह सेटिंग डेटा कलेक्टर में बनाए रखी जाती है, और यह केवल प्रीसेट है। स्पाइन का उपयोग करते समय अधिक संख्या का उपयोग करने से प्रदर्शन में सुधार होगा। हालाँकि, सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्न समीकरण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त MySQL / MariaDB कनेक्शन हैं: कनेक्शन = डेटा संग्राहक * प्रक्रिया * (थ्रेड्स + स्क्रिप्ट कोड)। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास उपयोगकर्ता लॉगिन कनेक्शन के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कनेक्शन हैं।

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
hi	<blockquote> <i>बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन</i> - कैक्टि यूजर ऑथेंटिकेशन को हैंडल करता है, जिससे आप यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैक्टि के अंदर अलग-अलग क्षेत्रों के अधिकार दे सकते हैं। <br><br> <i>वेब बेसिक ऑथेंटिकेशन</i> - ऑथेंटिकेशन को वेब सर्वर द्वारा हैंडल किया जाता है। टेम्प्लेट उपयोगकर्ता परिभाषित होने पर पहले लॉगिन पर उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से जोड़े या बनाए जा सकते हैं, अन्यथा परिभाषित अतिथि अनुमतियों का उपयोग किया जाएगा। <br><br> <i>LDAP प्रमाणीकरण</i> - LDAP सर्वर के विरुद्ध प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। टेम्प्लेट उपयोगकर्ता परिभाषित होने पर उपयोगकर्ता पहले लॉगिन पर स्वचालित रूप से बनाए जाएंगे, अन्यथा परिभाषित अतिथि अनुमतियों का उपयोग किया जाएगा। यदि PHP LDAP मॉड्यूल सक्षम नहीं है, तो LDAP प्रमाणीकरण एक चयन विकल्प के रूप में दिखाई नहीं देगा। <br><br> <i>एकाधिक LDAP / AD डोमेन प्रमाणीकरण</i> - प्रशासकों को Cactoe संसाधनों तक पहुँचने के लिए अलग-अलग LDAP / AD निर्देशिकाओं से कई अलग-अलग समूहों का समर्थन करने की अनुमति देता है। LDAP प्रमाणीकरण के रूप में, इस विधि का उपयोग करने के लिए PHP LDAP मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
hi	समर्थन प्रमाणीकरण कुकीज़

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
hi	यदि कोई उपयोगकर्ता प्रमाणित करता है और 'मुझे साइन इन रखता है' का चयन करता है, तो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर एक प्रमाणीकरण कुकी बनाई जाएगी जिससे उपयोगकर्ता लॉग इन रह सकता है। 90 दिनों के उपयोग के बाद प्रमाणीकरण कुकी समाप्त हो जाती है

en	Special Users
hi	विशेष उपयोगकर्ता

en	Primary Admin
hi	प्राथमिक व्यवस्थापक

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
hi	प्राथमिक प्रशासनिक खाते का नाम जो स्वचालित रूप से ईमेल प्राप्त करेगा जब कैक्टी सिस्टम मुद्दों का अनुभव करता है। ये ईमेल प्राप्त करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपकी मेल सेटिंग्स सही हैं, और प्रशासनिक खाते में एक ईमेल पता है जो सेट है।

en	No User
hi	बरतूनी:

en	Guest User
hi	अतिथि उपयेागकर्ता

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
hi	रेखांकन देखने के लिए अतिथि उपयोगकर्ता का नाम; डिफ़ॉल्ट रूप से 'नो यूजर' है।

en	User Template
hi	उपयोगकर्ता टेम्पलेट

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
hi	उपयोगकर्ता का नाम जिसे कैक्टी नए वेब बेसिक और एलडीएपी उपयोगकर्ताओं के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करेगा; डिफ़ॉल्ट रूप से 'अतिथि' है। यह उपयोगकर्ता खाता चयनित होने पर लॉगिंग से अक्षम हो जाएगा।

en	Account Locking
hi	खाता लॉक करना

en	Lock Accounts
hi	खाते लॉक करें

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
hi	1 घंटे में कई असफल प्रयासों के बाद एक खाता लॉक करें।

en	1 Attempt
hi	1 प्रयास

en	%d Attempts
hi	% d प्रयास

en	Auto Unlock
hi	ऑटो अनलॉक

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
hi	कई मिनटों के बाद एक खाता अपने आप अनलॉक हो जाएगा। यदि सही पासवर्ड दर्ज किया गया है, तो भी यह समय सीमा पूरी नहीं होने तक खाता अनलॉक नहीं होगा। अधिकतम 1440 मिनट (1 दिन)

en	2FA Timeout
hi	टाइमआउट

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
hi	चेक चलाएं

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
hi	थ्रैड

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
hi	वेब मूल प्रमाणीकरण

en	Basic Auth Login Failure Message
hi	मूल प्रामाणिक मेफ़ाइल

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
hi	मूल प्रमाणीकरण का उपयोग करते समय, यदि उपयोगकर्ता नाम को वैध कैक्टि खाते में मैप करने में कोई समस्या है, तो यहां शामिल संदेश उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें टेक्स्ट और HTML दोनों शामिल हो सकते हैं।

en	Basic Auth Mapfile
hi	मूल प्रामाणिक मेफ़ाइल

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
hi	मूल प्रमाणीकरण का उपयोग करते समय, यदि मूल खाते को एक अलग लॉगिन खाते में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है, तो आप मूल खाते को वांछित लॉगिन खाते में मैप करने के लिए यहां एक सीएसवी फ़ाइल निर्दिष्ट कर सकते हैं।

en	Local Account Complexity Requirements
hi	स्थानीय खाता जटिलता आवश्यकताएँ

en	Minimum Length
hi	न्यूनतम लंबाई

en	This is minimal length of allowed passwords.
hi	यह अनुमत पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई है।

en	Require Mix Case
hi	मिक्स केस की आवश्यकता है

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
hi	इसके लिए नए पासवर्ड की आवश्यकता होगी जिसमें निचले और ऊपरी-दोनों प्रकार के वर्ण हों

en	Require Number
hi	नंबर की आवश्यकता है

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
hi	इसके लिए कम से कम 1 संख्यात्मक चरित्र वाले नए पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

en	Require Special Character
hi	विशेष चरित्र की आवश्यकता है

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
hi	इसके लिए कम से कम 1 विशेष वर्ण वाले नए पासवर्ड की आवश्यकता होगी

en	Force Complexity Upon Old Passwords
hi	पुराने पासवर्ड पर बल जटिलता

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
hi	इसके लिए सभी पुराने पासवर्डों को भी लॉगिन पर नई जटिलता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि नहीं मिले हैं, तो यह पासवर्ड परिवर्तन के लिए बाध्य करेगा।

en	Expire Inactive Accounts
hi	निष्क्रिय खातों की समाप्ति

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
hi	निष्क्रिय खातों को निष्क्रिय करने से पहले यह अधिकतम दिनों की संख्या है। व्यवस्थापक खाते को इस नीति से बाहर रखा गया है।

en	Expire Password
hi	एक्सपायर पासवर्ड

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
hi	पासवर्ड की समय सीमा समाप्त होने से पहले यह अधिकतम दिनों की संख्या है।

en	Password History
hi	पासवर्ड इतिहास

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
hi	पुराने पासवर्ड की इस संख्या को याद रखें और उन्हें फिर से उपयोग न करें।

en	1 Change
hi	1 बदलें

en	%d Changes
hi	% d चेंज

en	Account Email Notification
hi	कैक्टि सिस्टम यूटिलिटीज

en	Send email to new user
hi	Sendmail विकल्प

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	URL Linking
hi	यूआरएल लिंकिंग

en	Server Base URL
hi	सर्वर बेस URL

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
hi	यह एक सर्वर स्थान है जिसका उपयोग कैक्टि साइट के लिंक के लिए किया जाएगा।

en	Emailing Options
hi	ईमेल विकल्प

en	Notify Primary Admin of Issues
hi	प्राथमिक व्यवस्थापक मुद्दों को सूचित करें

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
hi	ऐसे मामलों में जहां कैक्टि सर्वर समस्याओं का सामना कर रहा है, क्या प्राथमिक प्रशासक को ईमेल द्वारा सूचित किया जाना चाहिए? प्राथमिक प्रशासक का Cacti उपयोगकर्ता खाता Cacti के सेटिंग पृष्ठ पर प्रमाणीकरण टैब के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है। यह 'व्यवस्थापक' खाते में चूक करता है।

en	Test Email
hi	ईमेल का परीक्षण करें

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
hi	यह एक ईमेल खाता है जिसका उपयोग परीक्षण संदेश भेजने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है।

en	Mail Services
hi	मेल सेवाएँ

en	Which mail service to use in order to send mail
hi	मेल भेजने के लिए किस मेल सेवा का उपयोग करना है

en	Ping Mail Server
hi	पिंग मेल सर्वर