en	Ping the Mail Server before sending test Email?
hi	परीक्षण ईमेल भेजने से पहले मेल सर्वर को पिंग करें?

en	From Email Address
hi	ईमेल पते से

en	This is the Email address that the Email will appear from.
hi	यह ईमेल पता है जो ईमेल से दिखाई देगा।

en	From Name
hi	नाम से

en	This is the actual name that the Email will appear from.
hi	यह वास्तविक नाम है जिससे ईमेल दिखाई देगा।

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
hi	यह है कि ईमेल में एक पंक्ति से पहले कितने वर्णों को अनुमति दी जाएगी स्वचालित रूप से शब्द लिपटे हुए हैं। (0 = अक्षम)

en	Sendmail Options
hi	Sendmail विकल्प

en	Sendmail Path
hi	सेंडमेल पथ

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
hi	यह आपके सर्वर पर भेजने का मार्ग है। (केवल Sendmail मेल सेवा के रूप में चयनित होने पर उपयोग किया जाता है)

en	SMTP Options
hi	SMTP विकल्प

en	SMTP Hostname
hi	SMTP होस्टनाम

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
hi	यह SMTP सर्वर का होस्टनाम / IP है जिसे आप ईमेल भेजेंगे। विफलता के लिए, अर्ध-बृहदान्त्र का उपयोग करके अपने मेजबानों को अलग करें।

en	The port on the SMTP Server to use.
hi	उपयोग करने के लिए SMTP सर्वर पर पोर्ट।

en	SMTP Username
hi	SMTP उपयोगकर्ता नाम

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
hi	SMTP के माध्यम से भेजने के साथ प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता नाम। (यदि आपको प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है तो खाली छोड़ दें।)

en	SMTP Password
hi	SMTP पासवर्ड

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
hi	SMTP के माध्यम से भेजते समय प्रमाणित करने का पासवर्ड। (यदि आपको प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है तो खाली छोड़ दें।)

en	SMTP Security
hi	SMTP सुरक्षा

en	The encryption method to use for the Email.
hi	ईमेल के लिए उपयोग करने के लिए एन्क्रिप्शन विधि।

en	SMTP Timeout
hi	SMTP टाइमआउट

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
hi	कृपया सेकंड में SMTP टाइमआउट दर्ज करें।

en	Reporting Presets
hi	रिपोर्टिंग प्रीसेट

en	Default Graph Image Format
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ छवि प्रारूप

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
hi	एक नई रिपोर्ट बनाते समय, इनलाइन ग्राफ के लिए किस छवि प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए।

en	Maximum E-Mail Size
hi	अधिकतम ई-मेल का आकार

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
hi	ई-मेल संदेश का अधिकतम आकार जिसमें सभी अटैचमेंट शामिल हैं।

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
hi	कैक्टि रिपोर्टिंग के लिए पोलर लॉगिंग स्तर

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
hi	आप लॉग फ़ाइल में किस स्तर का विवरण भेजना चाहते हैं। चेतावनी: किसी भी अन्य स्थिति में कोई भी नहीं छोड़ रहा है, जो आपके डिस्क स्थान को तेजी से समाप्त कर सकता है।

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
hi	लोटस नोट्स (आर) को सक्षम करें

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
hi	लोटस नोट्स मेल ग्राहकों की विशिष्ट हैंडलिंग के लिए कोड ट्वीक सक्षम करें।

en	DNS Options
hi	डीएनएस विकल्प

en	Primary DNS IP Address
hi	प्राथमिक DNS IP पता

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
hi	रिवर्स लुकअप के लिए उपयोग करने के लिए प्राथमिक DNS आईपी पता दर्ज करें।

en	Secondary DNS IP Address
hi	द्वितीयक DNS IP पता

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
hi	रिवर्स लुकअप के लिए उपयोग करने के लिए द्वितीयक DNS IP पता दर्ज करें।

en	DNS Timeout
hi	डीएनएस टाइमआउट

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
hi	कृपया मिलीसेकंड में DNS टाइमआउट दर्ज करें। Cacti एक PHP आधारित DNS रिज़ॉल्वर का उपयोग करता है।

en	Internet Proxy Settings
hi	सामान्य सेटिंग्स

en	Internet Proxy Address
hi	साइट का पता दर्ज करें

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	On-demand RRD Update Settings
hi	ऑन-डिमांड आरआरडी अपडेट सेटिंग्स

en	Enable On-demand RRD Updating
hi	ऑन-डिमांड आरआरडी अपडेट करना सक्षम करें

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
hi	क्या Cacti में RRD अपडेट की मांग पर बूस्ट सक्षम होना चाहिए? यदि आप अक्षम करते हैं, तो यह परिवर्तन अगले मतदान चक्र के बाद तक प्रभावी नहीं होगा। जब आपके पास दूरस्थ डेटा संग्राहक होते हैं, तो यह सेटिंग्स चालू होना आवश्यक है।

en	System Level RRD Updater
hi	सिस्टम स्तर आरआरडी अपडेटर

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
hi	आरआरडी ऑन-डिमांड अपडेट क्लियर किया जा सकता है, इससे पहले एक मतदाता रन हमेशा पास होना चाहिए

en	How Often Should Boost Update All RRDs
hi	कितनी बार सभी आरआरडी को अपडेट करना चाहिए

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
hi	जब आप बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं, तो आपकी आरआरडी फाइलें केवल तभी अपडेट होती हैं, जब वे किसी उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाते हैं, या जब यह समय अवधि समाप्त हो जाती है।

en	Number of Boost Processes
hi	बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
hi	बूस्ट टेबल में सभी आरआरडी को संसाधित करने के लिए उपयोग करने के लिए समवर्ती बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या।

en	Maximum Records
hi	अधिकतम रिकॉर्ड

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
hi	यदि रिकॉर्ड में बूस्ट आउटपुट तालिका इस आकार से अधिक हो जाती है, तो एक अपडेट होगा।

en	Maximum Data Source Items Per Pass
hi	अधिकतम डेटा स्रोत आइटम प्रति पास

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
hi	प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए, आरआरडी अपडेटर को यह जानने की जरूरत है कि एक पास में कितने डेटा स्रोत आइटम पुनर्प्राप्त किए जाने चाहिए। कृपया सावधान रहें कि बड़े अपडेट के दौरान ग्राफिंग प्रदर्शन को बहुत अधिक सेट न किया जाए। यदि आप अपडेट के दौरान ग्राफिंग या मतदान सुस्ती का सामना करते हैं, तो इस संख्या को कम करें। डिफ़ॉल्ट मान 50000 है।

en	Maximum Argument Length
hi	अधिकतम तर्क लंबाई

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
hi	जब बढ़ावा RRDtool को अपडेट कमांड भेजता है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतम तर्क लंबाई से अधिक नहीं होना चाहिए। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल स्तर से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए: विंडोज 2000 &lt;= 2048, फ्रीबीएसडी &lt;= 65535, लिनक्स 2.6.22-- &lt;= 131072, लिनक्स 2.6.23 ++ असीमित

en	Memory Limit for Boost and Poller
hi	बूस्ट और पोलर के लिए मेमोरी लिमिट

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
hi	कैक्टि पोलर और बूस्ट्स पोलर के लिए अधिकतम मात्रा में मेमोरी

en	Maximum RRD Update Script Run Time
hi	अधिकतम आरआरडी अपडेट स्क्रिप्ट रन टाइम

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
hi	अगर बूस्टर पोल इस रनटाइम को छोड़ देता है, तो कैक्टि लॉग में एक चेतावनी रखी जाएगी,

en	Enable Direct Population of Boost Table
hi	मतदाताओं की प्रत्यक्ष जनसंख्या_आउटपुट_बॉस्ट तालिका सक्षम करें

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
hi	प्रत्येक पोल में 25% समय की कमी में परिणाम के साथ पोलर आउटपुट में रिकॉर्ड को सीधे सम्मिलित करने में सक्षम बनाता है।

en	Enable Boost Debugging
hi	प्लगिन सक्षम करें

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Image Caching
hi	छवि कैशिंग

en	Enable Image Caching
hi	छवि कैशिंग सक्षम करें

en	Should image caching be enabled?
hi	क्या छवि कैशिंग सक्षम होना चाहिए?

en	Location for Image Files
hi	छवि फ़ाइलों के लिए स्थान

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
hi	उस स्थान को निर्दिष्ट करें जहां बूस्ट को आपकी छवि फ़ाइलों को रखना चाहिए। ये फाइलें समाप्त होने पर स्वचालित रूप से मतदाता द्वारा शुद्ध की जाएंगी।

en	Data Sources Statistics
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	Enable Data Source Statistics Collection
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी संग्रह सक्षम करें

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
hi	क्या इस Cacti प्रणाली के लिए डेटा स्रोत सांख्यिकी एकत्र की जानी चाहिए?

en	Data Collection Method
hi	डेटा संग्रहण

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
hi	सांख्यिकी साफ़ करें

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
hi	बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
hi	बूस्ट टेबल में सभी आरआरडी को संसाधित करने के लिए उपयोग करने के लिए समवर्ती बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या।

en	Daily Update Frequency
hi	दैनिक अद्यतन आवृत्ति

en	How frequent should Daily Stats be updated?
hi	डेली स्टैट्स को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए?

en	Hourly Average Window
hi	प्रति घंटा औसत खिड़की

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
hi	लगातार घंटों की संख्या जो प्रति घंटा औसत का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखें कि बहुत अधिक सेटिंग बहुत बड़ी मेमोरी तालिकाओं में हो सकती है

en	Maintenance Time
hi	रखरखाव समय

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
hi	साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक डेटा दिन के किस समय को अपडेट किया जाना चाहिए? प्रारूप HH है: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी डेटा कलेक्टर के लिए मेमोरी सीमा

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
hi	कैक्टि पोलर और डेटा स्रोत सांख्यिकी पोलर के लिए अधिकतम मात्रा में मेमोरी

en	Data Source Retention Settings
hi	डेटा संग्रहण सेटिंग्स

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
hi	RRDfile क्लीनर

en	Enable RRDfile Check
hi	नियम सक्षम करें

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
hi	क्या इस Cacti प्रणाली के लिए डेटा स्रोत सांख्यिकी एकत्र की जानी चाहिए?

en	Number of RRDfile Check Processes
hi	बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
hi	बूस्ट टेबल में सभी आरआरडी को संसाधित करने के लिए उपयोग करने के लिए समवर्ती बूस्ट प्रक्रियाओं की संख्या।

en	Check Frequency
hi	आवृत्ति

en	How frequent should RRD be checked ?
hi	डेली स्टैट्स को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए?

en	Data Storage Settings
hi	डेटा संग्रहण सेटिंग्स

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
hi	चुनें कि क्या आरआरडी को स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाएगा या किसी बाहरी आरआरडीटूल प्रॉक्सी सर्वर द्वारा संभाला जाएगा।

en	RRDtool Proxy Server
hi	RRDtool प्रॉक्सी सर्वर

en	Structure RRDfile Paths
hi	संरचित आरआरडी पथ

en	Enable Structured Paths
hi	संरचित आरआरडी पथ

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
hi	निर्देशिका मिली

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
hi	डिवाइस

en	Device ID/Data Query ID
hi	डेटा क्वेरी हटाएं

en	Device Hash/Device ID
hi	उपकरण नामः% 1

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
hi	प्रतिनिधि सर्वर

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
hi	DNS होस्टनाम या RRDtool प्रॉक्सी सर्वर का IP पता।

en	Proxy Port Number
hi	प्रॉक्सी पोर्ट नंबर

en	TCP port for encrypted communication.
hi	एन्क्रिप्टेड संचार के लिए टीसीपी पोर्ट।

en	RSA Fingerprint
hi	आरएसए फिंगरप्रिंट

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
hi	वर्तमान सार्वजनिक RSA कुंजी का फिंगरप्रिंट प्रॉक्सी का उपयोग कर रहा है। यह एक विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

en	RRDtool Proxy Server - Backup
hi	RRDtool प्रॉक्सी सर्वर - बैकअप

en	Load Balancing
hi	भार संतुलन

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
hi	यदि दोनों मुख्य और बैकअप प्रॉक्सी प्राप्य हैं तो यह विकल्प RRDtool के खिलाफ सभी अनुरोधों को फैलाने की अनुमति देता है।

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
hi	यदि DNS MSR मोड में चल रहा हो तो DNS होस्टनाम या RRDtool बैकअप प्रॉक्सी सर्वर का IP पता

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
hi	बैकअप प्रॉक्सी के साथ एन्क्रिप्टेड संचार के लिए टीसीपी पोर्ट।

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
hi	वर्तमान सार्वजनिक RSA कुंजी का फिंगरप्रिंट बैकअप प्रॉक्सी उपयोग कर रहा है। यह एक विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

en	Spike Kill Settings
hi	स्पाइक किल सेटिंग्स

en	Removal Method
hi	निष्कासन विधि

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
hi	हटाने के दो तरीके हैं। पहला, मानक विचलन, किसी भी नमूने को निकाल देगा जो नमूनों के औसत से दूर एक्स मानक विचलन की संख्या है। दूसरी विधि, वैरिंस, किसी भी नमूने को निकाल देगी जो कि वियरेन्स औसत से X% अधिक है। वेरिएंस विधि एक निश्चित संख्या में 'आउटलेर्स' को ध्यान में रखती है। वे असाधारण नमूने हैं, स्पाइक की तरह, जिन्हें वैरियनस औसत गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।

en	Variance Based w/Outliers Removed
hi	वर्जन आधारित डब्ल्यू / आउटलेर्स को हटा दिया गया

en	Replacement Method
hi	प्रतिस्थापन विधि

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
hi	तीन प्रतिस्थापन तरीके हैं। पहली विधि स्पाइक को प्रश्न में डेटा स्रोत के औसत से बदल देती है। दूसरी विधि स्पाइक को 'NaN' से बदल देती है। अंतिम स्पाइक को अंतिम ज्ञात अच्छे मान के साथ बदलता है।

en	NaN's
hi	NaN के

en	Last Known Good
hi	आखिरी ज्ञात अच्छाई

en	Number of Standard Deviations
hi	मानक विचलन की संख्या

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
hi	किसी भी मूल्य जो औसत से ऊपर कई मानक विचलन हैं, उन्हें बाहर रखा जाएगा। एक अच्छी संख्या डेटा के प्रकार पर निर्भर होगी जिसे चालू किया जाना है। हम 5 मानक विचलन से कम नहीं की संख्या की सलाह देते हैं।

en	%d Standard Deviations
hi	% d मानक विचलन

en	Variance Percentage
hi	भिन्नता का प्रतिशत

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
hi	यह मान समायोजित नमूना औसत से ऊपर प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जब एक बार आउटलेर को नमूने से हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 50 के समायोजित औसत पर 100% प्रति वर्ष का एक भिन्न प्रतिशत ग्राफ से 100 की मात्रा के ऊपर किसी भी नमूने को हटा देगा।

en	Variance Number of Outliers
hi	बाहरी लोगों की भिन्न संख्या

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
hi	यह मान उच्च और निम्न औसत नमूनों की संख्या को दर्शाता है जो कि वैरिएस औसत की गणना करने से पहले नमूना सेट से हटा दिया जाएगा। यदि आप 5 का एक बाह्य मान चुनते हैं, तो शीर्ष और नीचे दोनों 5 औसत निकाल दिए जाते हैं।

en	%d High/Low Samples
hi	% d उच्च / निम्न नमूने

en	Max Kills Per RRA
hi	मैक्स प्रति आरआरए को मारता है

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
hi	यह मान ग्राफ़ RRA से निकालने के लिए स्पाइक्स की अधिकतम संख्या दर्शाता है।

en	%d Spikes
hi	% d स्पाइक्स

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
hi	यह मान ग्राफ़ RRA से निकालने के लिए स्पाइक्स की अधिकतम संख्या दर्शाता है।

en	1 Thousand
hi	% d थ्रेड

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
hi	छलनी

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
hi	RRDfile बैकअप निर्देशिका

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
hi	यदि यह निर्देशिका खाली नहीं है, तो आपके मूल RRDfiles को इस स्थान पर बैकअप दिया जाएगा।

en	Batch Spike Kill Settings
hi	बैच स्पाइक किल सेटिंग्स

en	Removal Schedule
hi	निष्कासन अनुसूची

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
hi	क्या आप अपने ग्राफ़ से समय-समय पर स्पाइक्स निकालना चाहते हैं? यदि ऐसा है, तो नीचे दी गई आवृत्ति का चयन करें।

en	Once a Day
hi	दिन में एक बार

en	Every Other Day
hi	हर दूसरे दिन

en	Base Time
hi	आधार समय

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
hi	स्पाइक हटाने के लिए आधार समय घटित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप '12: 00am 'का उपयोग करते हैं और आप प्रति दिन एक बार चुनते हैं, तो बैच निकालना हर दिन लगभग आधी रात को शुरू होगा।

en	Graph Templates to Spike Kill
hi	ग्राफ टेम्पलेट्स स्पाइक को मारने के लिए

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
hi	बैच स्पाइक हटाने का प्रदर्शन करते समय, केवल नीचे चयनित टेम्पलेट्स पर ही काम किया जाएगा।

en	Backup Retention
hi	डेटा प्रतिधारण

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
hi	जब SpikeKill ग्राफ़ में स्पाइक्स को मारता है, तो यह RRDfile का बैकअप बनाता है। कब तक इन बैकअप फ़ाइलों को बनाए रखा जाना चाहिए?

en	Default View Mode
hi	डिफ़ॉल्ट दृश्य मोड

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
hi	जब आप पहली बार रेखांकन पृष्ठ पर जाते हैं, तो आप किस ग्राफ़ मोड को डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं?

en	TimeZone Support
hi	MySQL - टाइमजोन सपोर्ट

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
hi	Cacti सर्वर v %s - रखरखाव

en	My Browsers Timezone

en	User Language
hi	उपयोगकर्ता भाषा

en	Defines the preferred GUI language.
hi	पसंदीदा GUI भाषा को परिभाषित करता है।

en	Show Graph Title
hi	ग्राफ का शीर्षक दिखाएं

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
hi	पृष्ठ पर ग्राफ़ शीर्षक प्रदर्शित करें ताकि इसे ब्राउज़र का उपयोग करके खोजा जा सके।

en	Hide Disabled
hi	अक्षम छिपाएँ

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
hi	कंसोल टैब के बाहर देखने पर डिसेबल्ड डिवाइसेस और ग्राफ़ छिपाता है।

en	Show Device Aggregates
hi	समुच्चय

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
hi	यदि कोई डिवाइस डेटा स्रोत एक एग्रीगेट ग्राफ़ में शामिल है, तो उस ग्राफ़ को अन्य डिवाइस ग्राफ़ के साथ दिखाएं

en	Enable Horizontal Scrolling
hi	क्षैतिद स्क्रॉलिंग सक्रिय करें

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
hi	टेबल्स की क्षैतिज स्क्रॉलिंग सक्षम करें, उत्तरदायी स्तंभ दृश्यता अक्षम करें।

en	The date format to use in Cacti.
hi	कैक्टि में उपयोग करने की तिथि प्रारूप।

en	The date separator to be used in Cacti.
hi	कैक्टि में उपयोग किए जाने वाले दिनांक विभाजक।

en	Page Refresh
hi	पेज ताज़ा करें

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
hi	स्वचालित पेज रिफ्रेश के बीच सेकंड की संख्या।

en	Preview Graphs Per Page
hi	प्रति पृष्ठ ग्राफ़ का पूर्वावलोकन करें

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
hi	पूर्वावलोकन मोड में एक पृष्ठ पर प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ़ की संख्या।

en	Default Time Range
hi	डिफ़ॉल्ट समय सीमा

en	The default RRA to use in rare occasions.
hi	दुर्लभ अवसरों में उपयोग करने के लिए डिफ़ॉल्ट RRA।

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
hi	रेखांकन और अन्य समय विशिष्ट डेटा को देखने पर डिफ़ॉल्ट Timespan प्रदर्शित होता है।

en	Default Timeshift
hi	डिफ़ॉल्ट टाइमशिफ्ट

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
hi	रेखांकन और अन्य समय विशिष्ट डेटा को देखते समय डिफ़ॉल्ट टाइमशिफ्ट प्रदर्शित होता है।

en	Allow Graph to extend to Future
hi	ग्राफ़ को भविष्य में विस्तारित करने की अनुमति दें

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
hi	ग्राफ़ प्रदर्शित करते समय, ग्राफ़ तिथियों को 'भविष्य तक' विस्तारित करने की अनुमति दें

en	First Day of the Week
hi	सप्ताह का पहला दिन

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
hi	साप्ताहिक ग्राफ प्रदर्शन के लिए सप्ताह का पहला दिन

en	Start of Daily Shift
hi	डेली शिफ्ट की शुरुआत

en	Start Time of the Daily Shift.
hi	डेली शिफ्ट का टाइम शुरू करें।

en	End of Daily Shift
hi	डेली शिफ्ट का अंत

en	End Time of the Daily Shift.
hi	डेली शिफ्ट का एंड टाइम।

en	Thumbnail Sections
hi	थंबनेल अनुभाग

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
hi	Cacti के कौन से भाग डिफ़ॉल्ट रूप से थंबनेल प्रदर्शित करते हैं।

en	Preview Thumbnail Columns
hi	थंबनेल कॉलम का पूर्वावलोकन करें

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
hi	पूर्वावलोकन मोड में थंबनेल ग्राफ़ प्रदर्शित करते समय उपयोग किए जाने वाले कॉलम की संख्या।

en	%d Columns
hi	% d कॉलम

en	Tree View Thumbnail Columns
hi	ट्री व्यू थंबनेल कॉलम

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
hi	ट्री मोड में थंबनेल ग्राफ़ प्रदर्शित करते समय उपयोग किए जाने वाले कॉलम की संख्या।

en	Thumbnail Height
hi	थंबनेल ऊँचाई

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
hi	पिक्सेल में थंबनेल ग्राफ़ की ऊंचाई।

en	Thumbnail Width
hi	थंबनेल की चौड़ाई

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
hi	पिक्सेल में थंबनेल ग्राफ़ की चौड़ाई।

en	Default Tree
hi	डिफ़ॉल्ट पेड़

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
hi	ट्री मोड में रेखांकन प्रदर्शित करते समय उपयोग करने के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ ट्री

en	Graphs Per Page
hi	प्रति पेज रेखांकन

en	Expand Devices
hi	डिवाइस का विस्तार करें

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
hi	चुनें कि क्या ट्री पर एक उपकरण द्वारा उपयोग किए गए ग्राफ़ टेम्पलेट और डेटा क्वेरी का विस्तार करना है।

en	Tree History
hi	पासवर्ड इतिहास

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
hi	यदि सक्षम किया गया है, तो कैक्टि लॉगिन के बीच अपने ट्री इतिहास को याद रखेगा और जब आप ग्राफ़ पृष्ठ पर वापस लौटेंगे।

en	Use Custom Fonts
hi	कस्टम फ़ॉन्ट्स का उपयोग करें

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
hi	चुनें कि क्या अपने स्वयं के कस्टम फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करें या सिस्टम डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें

en	Title Font File
hi	शीर्षक फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	The font file to use for Graph Titles
hi	ग्राफ टाइटल के लिए उपयोग करने के लिए फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	Legend Font File
hi	किंवदंती फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	The font file to be used for Graph Legend items
hi	ग्राफ किंवदंती वस्तुओं के लिए उपयोग की जाने वाली फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	Axis Font File
hi	एक्सिस फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	The font file to be used for Graph Axis items
hi	फ़ॉन्ट फ़ाइल का उपयोग ग्राफ़ एक्सिस आइटम के लिए किया जाएगा

en	Unit Font File
hi	यूनिट फ़ॉन्ट फ़ाइल

en	The font file to be used for Graph Unit items
hi	फ़ॉन्ट फ़ाइल का उपयोग ग्राफ यूनिट आइटम के लिए किया जाना है

en	Realtime View Mode
hi	रीयलटाइम व्यू मोड

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
hi	आप रियलटाइम ग्राफ़ कैसे देखना चाहते हैं?

en	System Setting
hi	उपयोक्ता विन्यास

en	1 Week
hi	% d वीक

en	Auto Log Out Time
hi	स्वचालित लॉगआउट

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
hi	केवल कंसोल एक्सेस वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, स्वचालित रूप से लॉग आउट होने से पहले यह उपयोगकर्ता कितने समय तक लॉग इन रह सकता है। ध्यान दें कि यदि आप एक घंटे से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं, तो आपको अपना ब्राउज़र रीफ़्रेश करना पड़ सकता है। यह भी ध्यान दें कि प्रमाणीकरण कुकीज़ सक्षम होने पर इस सेटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
hi	अब आप Cacti में लॉग इन हो गए हैं। आरंभ करने के लिए आप इन मूल चरणों का पालन कर सकते हैं।

en	Create devices for network
hi	नेटवर्क के लिए उपकरण बनाएं

en	Create graphs for your new devices
hi	अपने नए उपकरणों के लिए रेखांकन बनाएँ

en	View your new graphs
hi	अपने नए रेखांकन देखें

en	Remote Data Collector Status:
hi	दूरस्थ डेटा संग्राहक स्थिति:

en	Number of Offline Records:
hi	ऑफलाइन रिकॉर्ड की संख्या:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
hi	नोट: आप दूरस्थ डेटा संग्राहक में लॉग इन हैं। जब When ऑनलाइन ’ , आप मुख्य कैक्टि वेब साइट को देखने और नियंत्रित करने में सक्षम होंगे जैसे कि आप इसमें लॉग इन थे। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैक्टि के प्रदर्शन बूस्टिंग सेवाओं 'ऑन डिमांड अपडेटिंग' सुविधा का उपयोग करने के लिए दूरस्थ डेटा कलेक्टरों की आवश्यकता होती है, और हम हमेशा रीढ़ का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जब दूरस्थ डेटा संग्राहक 'ऑफ़लाइन' होता है , तो दूरस्थ डेटा संग्राहक वेब साइट में बहुत कम जानकारी होगी। हालाँकि, यह तब तक सभी अपडेट को कैश करेगा जब तक कि मुख्य कैक्टि डेटाबेस और वेब सर्वर उपलब्ध नहीं हैं। तो यह अद्यतन करने के लिए मुख्य कैक्टि डेटाबेस पर वापस बूस्ट टेबल आउटपुट डंप करेगा।

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
hi	नोट: कोई भी कोर कैक्टि प्लगइन्स, आज तक, रिमोट डेटा कलेक्टरों के साथ काम करने के लिए फिर से डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसलिए, प्लगइन्स जैसे मैकट्रैक, और एचएमआईबी, जिन्हें इस समय रिमोट डेटा कलेक्टरों के साथ काम नहीं करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, Thold जैसे प्लगइन्स इतने लंबे समय तक काम करेंगे जब रिमोट डेटा कलेक्टर 'ऑनलाइन' मोड में होगा।

en	Path for %s
hi	%s के लिए पथ

en	New Poller
hi	न्यू पोलर

en	Cacti Install Help
hi	सक्रिय / स्थापित

en	Cacti Server v%s - Maintenance
hi	Cacti सर्वर v %s - रखरखाव

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
hi	Cacti Server v %s - इंस्टॉलेशन विज़ार्ड

en	Refresh current page
hi	अंतराल ताज़ा करें

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
hi	कृपया प्रतीक्षा करें, जबकि Cacti संस्करण %s के लिए इंस्टालेशन सिस्टम आरंभ करता है इस कार्य के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए।

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
hi	FATAL: हम इस इंस्टॉलेशन को जारी रखने में असमर्थ हैं। कैक्टि को स्थापित करने के लिए, PHP का संस्करण 5.4 या उसके बाद का संस्करण होना चाहिए।

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
hi	PHP मैनुअल देखें: जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ।

en	The php-json module must also be installed.
hi	आपके द्वारा स्थापित किया गया RRDtool का संस्करण।

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
hi	PHP मैनुअल देखें: कार्य अक्षम करें ।

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
hi	शेल_सेक्स () और / या निष्पादन () फ़ंक्शन वर्तमान में अवरुद्ध हैं।

en	Display Graphs from this Aggregate
hi	इस सकल से रेखांकन प्रदर्शित करें

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
hi	नीचे दिए गए एग्रीगेट ग्राफ़ के लिए चुने गए ग्राफ़ कई ग्राफ़ टेम्प्लेट से ग्राफ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। एग्रीगेट एकाधिक ग्राफ़ टेम्प्लेट से एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने में समर्थन नहीं करता है।

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
hi	एग्रीगेट ग्राफ़ के लिए चुने गए ग्राफ़ ग्राफ़ टेम्प्लेट का उपयोग नहीं करते हैं। एग्रीगेट गैर-अस्थायी ग्राफ़ से एग्रीगेट ग्राफ़ बनाने का समर्थन नहीं करता है।

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
hi	रिपोर्ट में जोड़ने के लिए आपको कम से कम एक ग्राफ़ चुनना होगा।

en	Graph Item
hi	ग्राफ़ आइटम

en	CF Type
hi	सीएफ प्रकार

en	GPrint
hi	जीप्रिंट

en	Item Color
hi	आइटम रंग

en	Color Template
hi	रंग टेम्पलेट

en	Aggregate Items are not modifiable
hi	सकल आइटम संशोधित करने योग्य नहीं हैं

en	Aggregate Items are not editable
hi	सकल आइटम संपादन योग्य नहीं हैं

en	No Matching Devices
hi	कोई मिलान उपकरण नहीं

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
hi	एक नीला फ़ॉन्ट रंग इंगित करता है कि नियम वस्तुओं में लागू किया जाएगा अन्य वस्तुएं नियम के अधीन नहीं होंगी।

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
hi	वस्तुओं का मिलान [ %s]

en	Device Status
hi	उपकरण की स्थिति

en	There are no Objects that match this rule.
hi	ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस नियम से मेल खाती हो।

en	Error in data query
hi	डेटा क्वेरी में त्रुटि

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Resulting Branch
hi	परिणामी शाखा

en	No Items Found
hi	कुछ नहीं मिला

en	Show Matching Device SQL Query
hi	कोई मिलान उपकरण नहीं

en	No Device Selection Criteria
hi	कोई उपकरण चयन मानदंड नहीं

en	Show Matching Objects SQL Query
hi	वस्तुओं का मिलान

en	No Graph Creation Criteria
hi	नो ग्राफ क्रिएशन क्राइटेरिया

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
hi	परिवर्तन का प्रचार करें

en	Search Pattern
hi	खोज पैटर्न

en	No Tree Creation Criteria
hi	नो ट्री क्रिएशन क्राइटेरिया

en	Device Match Rule
hi	डिवाइस मैच नियम

en	Create Graph Rule
hi	ग्राफ नियम बनाएँ

en	Graph Match Rule
hi	ग्राफ मैच नियम

en	Create Tree Rule (Device)
hi	ट्री नियम (डिवाइस) बनाएँ

en	Create Tree Rule (Graph)
hi	ट्री नियम बनाएँ (ग्राफ़)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
hi	नियम आइटम [ %s के लिए नियम आइटम संपादित करें: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
hi	नियम आइटम [ %s के लिए नया नियम आइटम: %s]

en	Added by Cacti Automation
hi	Cacti स्वचालन द्वारा जोड़ा गया

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
hi	त्रुटि: श्रेणी1-श्रेणी2 के रूप में IP श्रेणियां अब समर्थित नहीं हैं।

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
hi	कोई फ़ाइल चयनित नहीं

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
hi	आयात करें

en	Updated
hi	अपडेट करें

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
hi	स्वचालन SNMP विकल्प

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
hi	स्वचालन SNMP विकल्प

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
hi	अज्ञात टेम्पलेट

en	Automation Network Rule '%s' %s!
hi	डिफ़ॉल्ट स्वचालन नेटवर्क

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
hi	खाका नीति

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
hi	त्रुटि: डिवाइस आईडी रिक्त है

en	ERROR: Device[
hi	त्रुटि: डिवाइस [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
hi	त्रुटि: दूरस्थ कलेक्टर से कनेक्ट करने में विफल।

en	Device is Disabled
hi	डिवाइस अक्षम है

en	Device Availability Check Bypassed
hi	डिवाइस की उपलब्धता की जाँच बाईपास

en	SNMP Information
hi	एसएनएमपी सूचना

en	SNMP not in use
hi	SNMP उपयोग में नहीं है

en	SNMP error
hi	SNMP त्रुटि

en	No session
hi	सैशन

en	Uptime:
hi	चालू रहने का समय

en	Ping Results
hi	पिंग परिणाम

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
hi	कोई पिंग या SNMP उपलब्धता उपयोग में जाँच करें

en	New Branch
hi	नई शाखा

en	Web Basic
hi	वेब बेसिक

en	Device:(Hide Disabled)
hi	डिवाइस अक्षम है

en	Graph:(%s%s)
hi	ग्राफ़:

en	Device:(%s%s)
hi	डिवाइस:

en	Template:(%s%s)
hi	टेम्पलेट्स

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
hi	डिवाइस टेम्पलेट:

en	Device+Template:(%s%s)
hi	डिवाइस टेम्पलेट:

en	Restricted By:
hi	प्रतिबंधत

en	Granted By:
hi	द्वारा दिया गया:

en	Granted
hi	प्रवेश करने की अनुमति है

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
hi	पहुँच निषेध, कृपया आप कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	Access Denied! Login Disabled.
hi	प्रवेश निषेध, उपयोगकर्ता खाता अक्षम।

en	Access Denied! Login Failed.
hi	प्रवेश निषेध, उपयोगकर्ता खाता अक्षम।

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
hi	वेब बेसिक प्रमाणीकरण कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन वेब सर्वर से कोई उपयोगकर्ता नाम पारित नहीं किया गया था। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास वेब सर्वर पर प्रमाणीकरण सक्षम है।

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
hi	वेब सर्वर द्वारा %s को प्रमाणित किया गया है, लेकिन टेम्पलेट और अतिथि उपयोगकर्ता दोनों कैक्टि में परिभाषित नहीं हैं।

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
hi	LDAP खोज त्रुटि: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
hi	LDAP त्रुटि: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
hi	पहुंच अस्वीकृत! उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई पासवर्ड नहीं।

en	LDAP Search Error: %s
hi	LDAP खोज त्रुटि: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
hi	पहुँच निषेध, कृपया आप कैक्टि प्रशासक से संपर्क करें।

en	Access Denied! Login failed.
hi	प्रवेश निषेध, उपयोगकर्ता खाता अक्षम।

en	Reset password
hi	नया कूटशब्द

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
hi	आपके Cacti व्यवस्थापक ने लॉगिन के लिए जटिल पासवर्ड को मजबूर कर दिया है और आपका वर्तमान Cacti पासवर्ड नई आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है। इसलिए, आपको अब अपना पासवर्ड बदलना होगा।

en	Password must be at least %d characters!
hi	पासवर्ड कम से कम% d वर्ण का होना चाहिए!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
hi	आपके पासवर्ड में कम से कम 1 संख्यात्मक चरित्र होना चाहिए!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
hi	आपके पासवर्ड में लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर का मिश्रण होना चाहिए!

en	Your password must contain at least 1 special character!
hi	आपके पासवर्ड में कम से कम 1 विशेष वर्ण होना चाहिए!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
hi	कैक्टि लॉग क्लीयर

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
hi	प्रमाणीकरण पहले सेट नहीं किया गया था। स्थानीय प्रमाणीकरण पर सेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई व्यवस्थापकीय खाता नहीं मिला।

en	Unknown error
hi	अज्ञात सेक

en	ERROR: Unable to find user
hi	उपयोगकर्ता DN खोजने में असमर्थ

en	2FA failed to be disabled
hi	टेबल पर फ़िल्टर लागू करें

en	2FA is now disabled
hi	पथ लेखन योग्य नहीं है

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
hi	हटाए जाने का सत्यापन

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
hi	% d एमबीटीज़

en	%s KBytes
hi	%s GBytes

en	%s Bytes
hi	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
hi	%s - WEBUI नोट: वेब प्रबंधन इंटरफ़ेस से कैक्टि लॉग साफ़ किया गया।

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
hi	लॉग फ़ाइल को शुद्ध करने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें। <br><br><br> नोट: यदि लॉगिंग Cacti और Syslog दोनों पर सेट है, तो लॉग जानकारी Syslog में रहेगी।

en	Purge Log
hi	पर्ज लॉग

en	Log Filters
hi	लॉग फ़िल्टर करें

en	- Admin Filter active
hi	- व्यवस्थापक फ़िल्टर सक्रिय

en	- Admin Unfiltered
hi	- व्यवस्थापक अनफ़िल्टर्ड

en	- Admin view
hi	- व्यवस्थापक दृश्य

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
hi	लॉग [कुल पंक्तियाँ:% d %s - फ़िल्टर सक्रिय]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
hi	लॉग [कुल पंक्तियाँ:% d %s - अनफ़िल्टर्ड]

en	Head Lines
hi	% d लाइन्स

en	Tail Lines
hi	टेल लाइन्स

en	Expand Log
hi	डिवाइस का विस्तार करें

en	Expand
hi	डिवाइस का विस्तार करें

en	System Default
hi	डिफ़ॉल्ट नियत करें

en	Raw Log
hi	लॉग देखिए

en	Warnings++
hi	चेतावनियां

en	Errors++
hi	गल्तियां

en	SQL Calls
hi	एसक्यूएल कॉल

en	AutoM8
hi	आपही

en	Non Stats
hi	नहीं बताया हुआ

en	Boost
hi	बूस्ट के बाद

en	Device Up/Down
hi	उपकरणों का उपयोग करना

en	Recaches
hi	माचिस

en	Security Issues
hi	सुरक्षा

en	Threshold
hi	थ्रैड

en	Newest First
hi	नवीनतम पहले

en	Oldest First
hi	सबसे पुराना पहले

en	Matches
hi	माचिस

en	Does Not Match
hi	पासवर्ड मेल नहीं खाते

en	Automation Execution for Data Query complete
hi	डाटा क्वेरी के लिए स्वचालन निष्पादन पूर्ण

en	Plugin Hooks complete
hi	प्लगइन हुक पूरा हुआ

en	Running Data Query [%s].
hi	डेटा क्वेरी चलाना [ %s]।

en	Found Type = '%s' [%s].
hi	मिला प्रकार = ' %s' [ %s]।

en	Unknown Type = '%s'.
hi	अज्ञात प्रकार = ' %s'।

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
hi	चेतावनी: सॉर्ट फील्ड एसोसिएशन ने बदल दिया है। पुन: मैपिंग समस्याएँ हो सकती हैं!

en	Update Data Query Sort Cache complete
hi	अद्यतन डेटा क्वेरी सॉर्ट कैश पूर्ण करें

en	Found %s Local Data ID's to Verify
hi	%s तालिकाओं को परिवर्तित करने के लिए मिला

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
hi	सूचकांक परिवर्तन का पता चला! करंटइंडेक्स: %s, पिछलाइंडेक्स: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
hi	सूचकांक हटाने का पता चला! पिछलाइंडेक्स: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
hi	सूचकांक हटाने का पता चला! पिछलाइंडेक्स: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
hi	स्थानीय डेटा के साथ अनुक्रमणिका एसोसिएशन

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
hi	पाया गया%s और%s अनाथ स्थानीय डेटा ID का पुनः-मानचित्र पर।

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
hi	रेखांकन को उनके नए अनुक्रमितों में बदलना

en	Done updating Data Source Title Cache
hi	डुप्लिकेट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल

en	Done updating Graph Title Cache
hi	ग्राफ शीर्षक कैश अद्यतन किया गया

en	Index Association with Local Data complete
hi	स्थानीय डेटा के साथ अनुक्रमणिका एसोसिएशन

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
hi	अद्यतन पुनः अनुक्रमणिका कैश पूरा करें। वहां थे

en	Update Poller Cache for Query complete
hi	क्वेरी पूर्ण के लिए पोलर कैश अपडेट करें

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
hi	कोई इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, स्किपिंग रि-इंडेक्स और पोलर कैश री-जनसंख्या

en	Automation Executing for Data Query complete
hi	डाटा क्वेरी के लिए स्वचालन निष्पादन पूर्ण

en	Plugin hooks complete
hi	प्लगइन हुक पूरा

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
hi	सॉर्ट फ़ील्ड परिवर्तन के लिए जाँच की जा रही है। कोई परिवर्तन नहीं पाया गया।

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
hi	नए सॉर्ट फ़ील्ड का पता लगाया: ' %s' पुराना सॉर्ट फ़ील्ड ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
hi	त्रुटि: नया सॉर्ट फ़ील्ड उपयुक्त नहीं है। सॉर्ट फील्ड नहीं बदलेगा।

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
hi	नए सॉर्ट फ़ील्ड को मान्य किया गया। सॉर्ट फील्ड अपडेट किया जाए।

en	Could not find data query XML file at '%s'
hi	' %s' पर डेटा क्वेरी XML फ़ाइल नहीं मिल सकी

en	Found data query XML file at '%s'
hi	' %s' पर डेटा क्वेरी XML फ़ाइल मिली

en	Error parsing XML file into an array.
hi	XML फ़ाइल को एक सरणी में पार्स करने में त्रुटि।

en	XML file parsed ok.
hi	XML फ़ाइल ठीक है।

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
hi	अमान्य फ़ील्ड <index_order> %s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
hi	केवल <दिशा> इनपुट </ दिशा> या <दिशा> इनपुट-आउटपुट </ दिशा> फ़ील्ड होना चाहिए

en	Data Query returned no indexes.
hi	त्रुटि: डेटा क्वेरी ने कोई अनुक्रमणिका वापस नहीं की।

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
hi	XML फ़ाइल में <arg_num_indexes> अनुपलब्ध, 'इंडेक्स काउंट चेंजेड' समर्थित नहीं है

en	Executing script for num of indexes '%s'
hi	अनुक्रमित ' %s' की संख्या के लिए निष्पादित स्क्रिप्ट

en	Found number of indexes: %s
hi	अनुक्रमित की संख्या: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
hi	XML फ़ाइल में <arg_num_indexes> अनुपलब्ध, 'इंडेक्स काउंट चेंजेड' समर्थित नहीं है

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
hi	<arg_num_indexes> XML फ़ाइल में लापता, arg_index प्रविष्टियों की गणना करके 'सूचकांक गणना बदली गई'

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
hi	त्रुटि: डेटा क्वेरी ने कोई अनुक्रमणिका वापस नहीं की।

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
hi	अनुक्रमणिका ' %s' की सूची के लिए निष्पादित स्क्रिप्ट, अनुक्रमणिका गणना: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
hi	'सूचकांक' के लिए डेटा क्वेरी आउटपुट दिखाने के लिए क्लिक करें

en	Found index: %s
hi	पाया सूचकांक: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
hi	फ़ील्ड ' %s' के लिए डेटा क्वेरी आउटपुट दिखाने के लिए क्लिक करें

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
hi	सॉर्ट फ़ील्ड ने कोई डेटा नहीं दिया। री-इंडेक्स जारी नहीं रख सकता।

en	Executing script query '%s'
hi	निष्पादित स्क्रिप्ट क्वेरी ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
hi	मिली वस्तु [ %s = ' %s'] सूचकांक: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
hi	कुल:% f, डेल्टा:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
hi	अमान्य host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
hi	ऑटो बल्क वॉक साइज़ चयनित।

en	Failed to load SNMP session.
hi	SNMP सत्र लोड करने में विफल।

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
hi	बल्क वॉक साइज़ %d का परीक्षण %2.4f की प्रतिक्रिया के साथ किया गया।

en	Bulk Walk Size selected was %d.
hi	बल्क वॉक साइज़ चुना गया %d था।

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
hi	डिवाइस पर बल्क वॉक साइज़ सहेजा जा रहा है।

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
hi	बल्क वॉक साइज़ %d पर नियत है।

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
hi	एसएनएमपी प्राप्त करने वाले अनुक्रमणिका @ ' %s' सूचकांक की संख्या के लिए मिलता है: सूचकांक गणना: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
hi	<oid_num_indexes> XML फ़ाइल में गुम, oid_index प्रविष्टियों की गणना करके 'इंडेक्स काउंट चेंजेड' का अनुकरण किया गया

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
hi	अनुक्रमणिका @ ' %s' सूचकांक की सूची के लिए SNMP पैदल चलना: %s

en	No SNMP data returned
hi	कोई SNMP डेटा वापस नहीं आया

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
hi	OID में पाया गया सूचकांक: ' %s' मूल्य: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
hi	अनुक्रमित @ ' %s' सूचकांक की फ़िल्टरिंग सूची: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
hi	फ़िल्टर सूचकांक OID में पाया गया: ' %s' मान: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
hi	अनुक्रमित @ ' %s' सूचकांक की फ़िल्टरिंग सूची: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
hi	फ़िल्टर सूचकांक OID में पाया गया: ' %s' मान: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
hi	'Rewrite_index' या 'oid_suffix' के बाद से ' %s' के लिए गलत 'विधि' फ़ील्ड को परिभाषित किया गया है

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
hi	क्षेत्र ' %s' [मूल्य = ' %s'] के लिए सूचकांक डेटा सम्मिलित करना]

en	Located input field '%s' [get]
hi	स्थित इनपुट फ़ील्ड ' %s' [प्राप्त करें]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
hi	मिला OID पुनर्लेखन नियम: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
hi	OID_rewrite OID में: ' %s' नया OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
hi	एसएनएमपी प्राप्त करने के लिए डेटा @ ' %s' [मूल्य = ' %s'] मिलता है

en	Field '%s' %s
hi	फ़ील्ड ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
hi	%s oids के लिए SNMP प्राप्त करना ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
hi	सॉर्ट फ़ील्ड में डेटा नहीं है। OID [ %s] के लिए पुन: अनुक्रमणिका जारी नहीं रख सकते

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
hi	डेटा के लिए परिणाम मिले @ ' %s' [मूल्य = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
hi	डेटा के लिए परिणाम सेट करना

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
hi	डेटा @ ' %s' [कुंजी = ' %s', मान = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
hi	एसएनएमपी को डेटा @ ' %s' [मूल्य = ' %s'] के लिए परिणाम मिलता है

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
hi	एसएनएमपी का निष्पादन डेटा @ ' %s' [मूल्य = '$ मूल्य' के लिए मिलता है]

en	Located input field '%s' [walk]
hi	स्थित इनपुट फ़ील्ड ' %s' [चलना]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
hi	डेटा @ ' %s' के लिए SNMP चलना

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
hi	मिली वस्तु [ %s = ' %s'] सूचकांक: %s [ %s से]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
hi	मिला OCTET STRING ' %s' डिकोड किया गया मान: ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
hi	मिला आइटम [ %s = ' %s'] सूचकांक: %s [regexp oid पार्स से]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
hi	पाया गया आइटम [ %s = ' %s'] सूचकांक: %s [regexp oid वैल्यू पार्स से]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
hi	OID_rewrite OID में: ' %s' नया OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
hi	अद्यतन डेटा क्वेरी सॉर्ट कैश पूर्ण करें

en	Re-Indexing Data Query complete
hi	डेटा क्वेरी फिर से अनुक्रमण करना

en	Unknown Index
hi	अज्ञात सूचकांक

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
hi	आपको डेटा स्रोत ' %s' के लिए XML आउटपुट कॉलम चुनना होगा और चेकबॉक्स को इसके दाईं ओर टॉगल करना होगा

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
hi	आपके ग्राफ़ टेम्प्लेट में उपयोग में डेटा टेम्प्लेट नहीं हैं। कृपया अपना ग्राफ़ टेम्पलेट सही करें

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
hi	पासवर्ड फ़ील्ड की लंबाई निर्धारित करने में विफल, भ्रष्ट पासवर्ड जारी नहीं रख सकता

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
hi	पासवर्ड फ़ील्ड की लंबाई बदलने में विफल, भ्रष्ट पासवर्ड के रूप में जारी नहीं रह सकता है

en	Data Source ID %s does not exist
hi	डेटा स्रोत मौजूद नहीं है

en	Debug not completed after 5 pollings
hi	डिबग 5 मतदान के बाद पूरा नहीं हुआ

en	Failed fields:
hi	विफल फ़ील्ड:

en	Data Source is not set as Active
hi	डेटा स्रोत को सक्रिय के रूप में सेट नहीं किया गया है

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
hi	आरआरडी फोल्डर पोलर द्वारा लिखने योग्य नहीं है। RRD Owner:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
hi	आरआरडी फ़ाइल पोलर द्वारा लिखने योग्य नहीं है। RRD Owner:

en	RRDfile does not match Data Source
hi	आरआरडी फ़ाइल डेटा प्रोफाइल से मेल नहीं खाती है

en	RRDfile not updated after polling
hi	मतदान के बाद आरआरडी फ़ाइल अपडेट नहीं की गई

en	Data Source returned Bad Results for
hi	डेटा स्रोत ने खराब परिणाम लौटाए

en	Data Source was not polled
hi	डेटा स्रोत को प्रदूषित नहीं किया गया था

en	No issues found
hi	कोई गड़बड़ी नहीं मिली

en	RRDfile not created yet
hi	मतदान के बाद आरआरडी फ़ाइल अपडेट नहीं की गई

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
hi	सेटिंग्स डेटा कलेक्टर में सहेजने में% d विफल।

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
hi	सेटिंग्स डेटा कलेक्टर में सहेजने में% d विफल।

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
hi	PHP जानकारी

en	Message Not Found.
hi	संदेश नहीं मिला।

en	Error %s is not readable
hi	त्रुटि %s पठनीय नहीं है

en	Logged in a Guest
hi	के रूप में दाखिल%s

en	Logged in as
hi	के रूप में दाखिल%s

en	Login as Regular User
hi	नियमित उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करें

en	User Community
hi	उपयोगकर्ता समुदाय

en	Non Query Based
hi	गैर क्वेरी आधारित

en	Link %s
hi	लिंक %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
hi	मेलर त्रुटि: कोई सेट <b>को</b> संबोधित <b>करने के</b> !! <br> यदि <i>टेस्ट मेल</i> लिंक का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया <b>अलर्ट ई-मेल</b> सेटिंग सेट करें।

en	Authentication failed: %s
hi	प्रमाणीकरण विफल: %s

en	HELO failed: %s
hi	हेलो विफल: %s

en	Connect failed: %s
hi	कनेक्ट विफल: %s

en	SMTP error:
hi	SMTP त्रुटि:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
hi	यह कैक्टि से उत्पन्न एक परीक्षण संदेश है। यह संदेश आपके मेल सेटिंग्स के कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण करने के लिए भेजा गया था।

en	Your email settings are currently set as follows
hi	आपकी ईमेल सेटिंग्स वर्तमान में इस प्रकार सेट की गई हैं

en	Checking Configuration...<br>
hi	कॉन्फ़िगरेशन की जाँच कर रहा है ... <br>

en	PHP's Mailer Class
hi	PHP का मेलर क्लास

en	Method: SMTP
hi	विधि: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
hi	सुरक्षा कारणों से नहीं दिखाया गया

en	Ping Results:
hi	पिंग परिणाम:

en	Creating Message Text...
hi	संदेश पाठ बना रहा है ...

en	Sending Message...
hi	संदेश भेजना...

en	Cacti Test Message
hi	कैक्टि टेस्ट संदेश

en	Message Not Sent due to ping failure.
hi	पिंग विफलता के कारण संदेश नहीं भेजा गया।

en	Since Install
hi	इन्स्टाल करें

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
hi	निम्न त्रुटि के कारण कैक्टि अक्षम प्लगइन %s: %s! अधिक जानकारी के लिए कैक्टि logfile देखें।

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
hi	(डिवाइस से: %s)

en	- Beta %s
hi	- बीटा %s

en	Version %s %s
hi	संस्करण %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
hi	सिंक डिवाइस

en	Aggregated Device
hi	एकत्रित उपकरण

en	Damaged Graph
hi	डेटा स्रोत, ग्राफ़

en	Remote Server
hi	StdDev निकालें

en	Get Page Help
hi	मदद लें

en	Templates Selected
hi	टेम्प्लेट चुने गए

en	Enter keyword
hi	कुंजीशब्द दर्ज करें

en	Data Query:
hi	डेटा क्वेरी:

en	CSV Export of Graph Data
hi	ग्राफ डेटा का CSV निर्यात

en	Time Graph View
hi	समय ग्राफ़ देखें

en	Edit Device
hi	उपकरण संपादित करें

en	Kill Spikes in Graphs
hi	ग्राफ में स्पाइक्स को मारें

en	%d to %d of %s [ %s ]
hi	% d% से% d %s [ %s]

en	All %d %s
hi	सभी% d %s

en	Current Page: %s
hi	वर्तमान मूल्य

en	No %s Found
hi	कोई %s मिला

en	Seq#

en	Consolidation
hi	समेकन समारोह

en	Legend
hi	किंवदंती विकल्प

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	No Source
hi	डाटा स्रोत

en	Choose an action
hi	एक क्रिया चुनें

en	Execute Action
hi	कार्रवाई निष्पादित करें

en	Metric
hi	प्रतिबंधत

en	Select a Single Template
hi	टेम्पलेट का चयन करें

en	Sort Column
hi	1 स्तंभ

en	Sort Order
hi	क्रमबद्ध करने के लिए

en	Ascending
hi	क्रमबद्ध पेड़ बढ़ते हैं

en	Descending
hi	क्रमबद्ध पेड़ों की छंटाई

en	CF
hi	CDEF

en	Maximum
hi	अधिकतम रिकॉर्ड

en	Measure

en	25th Percentile
hi	Nth Percentile

en	50th Percentile (Median)
hi	Nth Percentile

en	75th Percentile
hi	Nth Percentile

en	90th Percentile
hi	Nth Percentile

en	95th Percentile
hi	Nth Percentile

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी संग्रह सक्षम करें

en	Standard Deviations
hi	मानक विचलन

en	Variance Outliers
hi	वैरिएंट आउटलेर

en	Kills Per RRA
hi	प्रति आरआरए को मारता है

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
hi	StdDev निकालें

en	Remove Variance
hi	दूर करो

en	Gap Fill Range
hi	गैप भराव रेंज

en	Float Range
hi	फ्लोट रेंज

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
hi	सूखा रन StdDev

en	Dry Run Variance
hi	ड्राई रन वैरिएस

en	Dry Run Gap Fill Range
hi	ड्राई रन गैप फिल रेंज

en	Dry Run Float Range
hi	ड्राई रन फ्लोट रेंज

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
hi	चार्ट

en	Client
hi	ग्राहक

en	Contribute to the Cacti Project
hi	कैक्टि लॉग को घुमाएं

en	Panels

en	Help in Developing
hi	विकास में मदद

en	Donation & Sponsoring
hi	दान और प्रायोजन

en	Cacti Home
hi	कैक्टि होम

en	Keyboard
hi	कीबोर्ड

en	Cacti Project Page
hi	कैक्टि प्रोजेक्ट पेज

en	RRDProxy
hi	आरआरडीप्रॉक्सी

en	Spine
hi	रीढ़ की हड्डी

en	Help in Translating
hi	अनुवाद करने में सहायता

en	Clear Current Filter
hi	वर्तमान फ़िल्टर साफ़ करें

en	Failed to find data to copy!
hi	कॉपी करने के लिए डेटा खोजने में विफल!

en	Clipboard ID
hi	क्लिपबोर्ड आईडी

en	Copy operation is unavailable at this time
hi	इस समय प्रतिलिपि संचालन अनुपलब्ध है

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
hi	क्षमा करें, इस समय आपका क्लिपबोर्ड अपडेट नहीं किया जा सका

en	Clipboard has been updated
hi	क्लिपबोर्ड को अपडेट कर दिया गया है

en	Compact Mode
hi	ज़ूम मोड

en	Dark Color Mode
hi	कोई रंग नहीं मिला

en	Sorry, we could not process your last action.
hi	क्षमा करें, हम आपकी अंतिम क्रिया को संसाधित नहीं कर सके।

en	Action failed
hi	क्रिया: विफल रही है

en	The response to the last action was unexpected.
hi	अंतिम क्रिया की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी।

en	Ignore System Color
hi	आइटम रंग

en	Cacti
hi	कैक्टस

en	Light Color Mode
hi	सूची मोड

en	Passphrases match
hi	पासफ़्रेज़ मेल खाते हैं

en	Passphrase matches but too short
hi	पासफ़्रेज़ मैच करता है लेकिन बहुत कम

en	Passphrases do not match
hi	पासफ़्रेज़ मेल नहीं खाते हैं

en	Passphrase too short and not matching
hi	पासफ़्रेज़ बहुत छोटा और मेल नहीं खाता

en	Passphrase length meets 8 character minimum
hi	पासफ़्रेज़ की लंबाई न्यूनतम 8 वर्णों से मिलती है

en	Passphrase too short
hi	पासफ़्रेज़ बहुत छोटा है

en	Password Validation Passes
hi	पासवर्ड सत्यापन पास

en	Click again to take this Graph out of Realtime
hi	रीयलटाइम के इस ग्राफ को बाहर निकालने के लिए फिर से क्लिक करें

en	Click to view just this Graph in Realtime
hi	रियलटाइम में बस इस ग्राफ को देखने के लिए क्लिक करें

en	Enter a search term
hi	एक खोज शब्द दर्ज करें

en	Enter a regular expression
hi	एक नियमित अभिव्यक्ति दर्ज करें

en	Select to Search
hi	एक फ़ाइल चुनें

en	The Operation was successful. Details are below.
hi	ऑपरेशन सफल रहा। विवरण नीचे हैं।

en	Operation successful
hi	ऑपरेशन सफल रहा

en	Click to Show/Hide Filter
hi	फ़िल्टर दिखाने / छिपाने के लिए क्लिक करें

en	SpikeKill Results
hi	SpikeKill परिणाम

en	Standard Mode
hi	बारीकी से जांच करने की प्रणाली

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
hi	वर्तमान विंडो सीमाओं से परे विस्तार करने के लिए टेबल कॉलम को अनुमति दें या सीमित करें।

en	Connection Successful
hi	ऑपरेशन सफल रहा

en	Use System Color
hi	आइटम रंग

en	Utility View
hi	उपयोगिता देखें

en	3rd Mouse Button
hi	3 माउस बटन

en	Begin with
hi	से शुरू

en	Copy graph
hi	ग्राफ की प्रतिलिपि बनाएँ

en	Copy graph link
hi	ग्राफ लिंक कॉपी करें

en	End with
hi	अंतिम दिनांक

en	Zoom Mode
hi	ज़ूम मोड

en	Save graph
hi	ग्राफ को बचाएं

en	Timestamps
hi	मुहर

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
hi	जूम आउट फैक्टर

en	Zoom Out Positioning
hi	ज़ूम आउट पोजिशनिंग

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
hi	संस्करण %s %s

en	Apply filter to table
hi	टेबल पर फ़िल्टर लागू करें

en	Reset filter to default values
hi	डिफ़ॉल्ट मानों के लिए फ़िल्टर रीसेट करें

en	File Found
hi	फ़ाइल मिली

en	Path is a Directory and not a File
hi	पथ एक निर्देशिका है और एक फ़ाइल नहीं है

en	File is Not Found
hi	फ़ाइल नहीं मिली है

en	Enter a valid file path
hi	एक मान्य फ़ाइल पथ दर्ज करें

en	Directory Found
hi	निर्देशिका मिली

en	Path is a File and not a Directory
hi	पथ एक फ़ाइल है और निर्देशिका नहीं है

en	Directory is Not found
hi	निर्देशिका नहीं मिली है

en	Enter a valid directory path
hi	एक मान्य निर्देशिका पथ दर्ज करें

en	Cacti Color (%s)
hi	कैक्टि रंग ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
hi	कोई अपवाद नहीं है

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
hi	अनधिकृत रूप डेटा चेतावनी

en	Unsaved Changes Detected
hi	अनवांटेड परिवर्तन

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
hi	आपने इस फॉर्म में परिवर्तन नहीं किए हैं। यदि आप 'जारी रखें' दबाते हैं तो ये परिवर्तन छोड़ दिए जाएंगे। प्रपत्र संपादित करना जारी रखने के लिए 'रद्द करें' दबाएँ।

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
hi	डेटा क्वेरी डेटा स्रोत %s के माध्यम से बनाए जाने चाहिए

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
hi	अपनी प्रोफ़ाइल में वर्तमान ग्राफ़, कॉलम, थंबनेल, प्रीसेट और टाइमशिफ्ट प्राथमिकताएं सहेजें

en	%d Column
hi	% d स्तम्भ

en	Start Date Selector
hi	प्रारंभ तिथि चयनकर्ता

en	End Date Selector
hi	अंतिम तिथि चयनकर्ता

en	Shift Time Backward
hi	शिफ्ट टाइम बैकवर्ड

en	Define Shifting Interval
hi	शिफ्टिंग इंटरवल को परिभाषित करें

en	Shift Time Forward
hi	शिफ्ट टाइम फॉरवर्ड

en	Refresh selected time span
hi	चयनित समय अवधि को ताज़ा करें

en	Return to the default time span
hi	डिफ़ॉल्ट समय अवधि पर लौटें

en	Create Graph from %s
hi	%s से ग्राफ बनाएं

en	Create %s Graphs from %s
hi	%s से %s रेखांकन बनाएँ

en	Graph [Template: %s]
hi	ग्राफ [साँचा: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
hi	ग्राफ़ आइटम [साँचा: %s]

en	Data Source [Template: %s]
hi	डेटा स्रोत [साँचा: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
hi	कस्टम डेटा [साँचा: %s]

en	New Report
hi	नया रिपोर्ट

en	Give this Report a descriptive Name
hi	इस रिपोर्ट को एक विवरणात्मक नाम दें

en	Enable Report
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Check this box to enable this Report.
hi	इस रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए इस बॉक्स को जांचें।

en	Output Formatting
hi	आउटपुट स्वरूपण

en	Use Custom Format HTML
hi	कस्टम प्रारूप HTML का उपयोग करें

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
hi	यदि आप रिपोर्ट के लिए कस्टम html और CSS का उपयोग करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को देखें।

en	Format File to Use
hi	प्रारूप फ़ाइल का उपयोग करने के लिए

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
hi	उपयोग करने के लिए कस्टम HTML आवरण और सीएसएस फ़ाइल चुनें। इस फ़ाइल में HTML और CSS दोनों शामिल हैं जो आपकी रिपोर्ट के आसपास हैं। यदि इसमें बस CSS से अधिक है, तो आपको एक विशेष स्थान रखने की आवश्यकता है <REPORT> फ़ाइल के अंदर टैग। इस प्रारूप टैग को रिपोर्ट सामग्री द्वारा बदल दिया जाएगा। ये फाइलें &#39;फॉर्मेट&#39; डायरेक्टरी में स्थित हैं।

en	Default Text Font Size
hi	डिफ़ॉल्ट पाठ फ़ॉन्ट आकार

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
hi	रिपोर्ट शीर्षक सहित रिपोर्ट में सभी पाठ के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार को परिभाषित करता है।

en	Default Object Alignment
hi	डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट संरेखण

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
hi	पाठ और ग्राफ़ के लिए डिफ़ॉल्ट संरेखण को परिभाषित करता है।

en	Graph Linked
hi	ग्राफ जुड़ा हुआ

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
hi	क्या ग्राफ़ को कैक्टि साइट पर वापस जोड़ा जाना चाहिए?

en	Graph Settings
hi	ग्राफ सेटिंग्स

en	Graph Columns
hi	ग्राफ कॉलम

en	The number of Graph columns.
hi	ग्राफ़ कॉलम की संख्या।

en	The Graph width in pixels.
hi	पिक्सेल में ग्राफ़ की चौड़ाई।

en	The Graph height in pixels.
hi	पिक्सल में ग्राफ ऊंचाई।

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
hi	क्या ग्राफ़ को थंबनेल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

en	Email Frequency
hi	ईमेल की आवृत्ति

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
hi	मेल रिपोर्ट भेजने के लिए अगला टाइमस्टैम्प

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
hi	[प्रथम | अगला] मेल के लिए समय प्रारंभ करें। भविष्य के सभी मेलिंग समय इस प्रारंभ समय पर आधारित होंगे। एक अच्छा उदाहरण 2:00 हूँ। समय भविष्य में होना चाहिए। यदि भिन्नात्मक समय का उपयोग किया जाता है, तो 2:00 पूर्वाह्न कहें, यह भविष्य में माना जाता है।

en	Report Interval
hi	रिपोर्ट अंतराल

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
hi	ऊपर दिए गए Mailtime के सापेक्ष एक रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करता है।

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
hi	उदाहरण के लिए 'वीक (एस)' एक साप्ताहिक रिपोर्टिंग अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है।

en	Interval Frequency
hi	अंतराल की आवृत्ति

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
hi	ऊपर दिए गए रिपोर्ट अंतराल के समय के आधार पर, उस अंतराल के भीतर आवृत्ति को परिभाषित करता है।

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
hi	उदाहरण के लिए यदि रिपोर्ट अंतराल 'महीना (ओं)' है, तो '2' अगली बार से हर '2 महीना (ओं) को इंगित करता है।' अंत में, यदि मासिक (एस) रिपोर्ट अंतराल का उपयोग करते हैं, तो 'सप्ताह का दिन' और 'महीना का दिन' दोनों की गणना उस मेलटाइम के आधार पर की जाती है जिसे आप ऊपर निर्दिष्ट करते हैं।

en	Email Sender/Receiver Details
hi	ईमेल प्रेषक / रिसीवर विवरण

en	Cacti Report
hi	कैक्ट्टी रिपोर्ट

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
hi	यह मान डिफ़ॉल्ट ईमेल विषय के रूप में उपयोग किया जाएगा। खाली रहने पर रिपोर्ट नाम का उपयोग किया जाएगा।

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
hi	यह नाम डिफ़ॉल्ट ई-मेल प्रेषक के रूप में उपयोग किया जाएगा

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
hi	इस पते का उपयोग ई-मेल प्रेषक पते के रूप में किया जाएगा

en	To Email Address(es)
hi	ईमेल पता

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
hi	कृपया अल्पविराम द्वारा कई पते अलग करें (,)

en	BCC Address(es)
hi	BCC पता (तों)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
hi	ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कृपया अल्पविराम द्वारा कई पते अलग करें (,)

en	Image attach type
hi	छवि संलग्न प्रकार

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
hi	छवि अनुलग्नकों के लिए दिए गए प्रकारों में से एक का चयन करें

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
hi	दिनांक / समय कल ही चले गए

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Report
hi	रंग हटाएँ

en	Delete Reports
hi	उपयोगकर्ता हटाएं

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट (ओं) का स्वामित्व लेने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट (ओं) का स्वामित्व लेने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Take Report Ownership
hi	स्वामित्व लेने

en	Take Reports Ownership
hi	स्वामित्व लेने

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Report
hi	प्रतिलिपि

en	Duplicate Reports
hi	प्रतिलिपि

en	Name Format:
hi	नाम प्रारूप:

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Reports
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Report
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Disable Reports
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
hi	अब निम्नलिखित रिपोर्ट भेजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
hi	अब निम्नलिखित रिपोर्ट भेजने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Send Report Now
hi	रिपोर्ट भेजो

en	Send Reports Now
hi	रिपोर्ट भेजो

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
hi	रिपोर्ट ' %s' भेजने में असमर्थ। कृपया गंतव्य ई-मेल पते निर्धारित करें

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
hi	रिपोर्ट ' %s' भेजने में असमर्थ। कृपया एक ई-मेल विषय सेट करें

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
hi	रिपोर्ट ' %s' भेजने में असमर्थ। कृपया नाम से एक ई-मेल सेट करें

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
hi	रिपोर्ट ' %s' भेजने में असमर्थ। कृपया पते से एक ई-मेल सेट करें

en	Item Type to be added.
hi	आइटम प्रकार जोड़ा जाना है।

en	Graph Tree
hi	ग्राफ ट्री

en	Select a Tree to use.
hi	उपयोग करने के लिए ट्री का चयन करें।

en	Graph Tree Branch
hi	ग्राफ ट्री शाखा

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
hi	रेखांकन और उपकरणों के लिए उपयोग करने के लिए एक ट्री शाखा का चयन करें। उपकरणों को शाखाओं के रूप में माना जाएगा।

en	Cascade to Branches
hi	शाखाओं के लिए झरना

en	Should all Branch Graphs be rendered?
hi	क्या सभी बच्चों की शाखा रेखांकन प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
hi	ग्राफ़ निर्दिष्ट करने के लिए एक उपकरण का चयन करें

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
hi	उपयोग करने के लिए एक उपकरण टेम्पलेट का चयन करें।

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
hi	डिवाइस प्रकार के मामले में ग्राफ़ के चयन के लिए फ़िल्टर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस का चयन करें।

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
hi	डिवाइस प्रकार के मामले में ग्राफ़ को फ़िल्टर करने या चुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस के लिए एक ग्राफ़ टेम्पलेट का चयन करें।

en	Graph Name Regular Expression
hi	ग्राफ नाम नियमित अभिव्यक्ति

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
hi	एक पर्ल संगत नियमित अभिव्यक्ति (आरईजीईएक्सपी) का उपयोग पेड़ से शामिल करने के लिए ग्राफ़ का चयन करने के लिए किया जाता है।

en	The Graph to use for this report item.
hi	इस रिपोर्ट आइटम के लिए उपयोग होने वाला ग्राफ़।

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
hi	ग्राफ़ अंतिम समय निर्धारित रिपोर्ट भेजने के समय पर सेट किया जाएगा। इसलिए, यदि आप विभिन्न ग्राफ़ पर आधी रात को समाप्त होने की इच्छा रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप आधी रात को रिपोर्ट भेजें। ग्राफ प्रारंभ समय ग्राफ टाइमपेन का अंत समय शून्य से कम होगा।

en	Alignment of the Item
hi	आइटम का संरेखण

en	Fixed Text
hi	निश्चित पाठ

en	Enter descriptive Text
hi	वर्णनात्मक पाठ दर्ज करें

en	Font Size of the Item
hi	आइटम का फ़ॉन्ट आकार

en	Report Item [edit Report: %s]
hi	रिपोर्ट आइटम [रिपोर्ट संपादित करें: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
hi	रिपोर्ट आइटम [नई रिपोर्ट: %s]

en	Send Report
hi	रिपोर्ट भेजो

en	[new]
hi	[नया]

en	Details %s
hi	विवरण

en	Report Items %s
hi	कोई रिपोर्ट आइटम नहीं

en	Scheduled Events %s
hi	अनुसूचित घटना

en	Report Preview %s
hi	रिपोर्ट का पूर्वावलोकन करें

en	Item Details
hi	आइटम विवरण

en	Graph: %s
hi	काल ग्राफ

en	Using CSS
hi	सीएसएस का उपयोग करना

en	Device: %s
hi	(डिवाइस से: %s)

en	, Graph Template: All Templates
hi	डिवाइस टेम्प्लेट में ग्राफ़ टेम्पलेट जोड़ें

en	, Graph Template: %s
hi	ग्राफ [साँचा: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
hi	, RegEx का उपयोग करना: "%s"

en	Tree: %s
hi	वृक्षugiou

en	, Device: %s
hi	(डिवाइस से: %s)

en	, Branch: %s
hi	शाखा:

en	(All Branches)
hi	(सभी शाखाएँ)

en	(Current Branch)
hi	(वर्तमान स्थिति)

en	No Report Items
hi	कोई रिपोर्ट आइटम नहीं

en	Administrator Level
hi	प्रशासक स्तर

en	Reports [%s]
hi	रिपोर्ट [ %s]

en	User Level
hi	उपयोगकर्ता स्तर

en	Last Run
hi	आखरी बार

en	Next Run
hi	अगला रन

en	Report Title
hi	रिपोर्ट का शीर्षक

en	Report Disabled - No Owner
hi	रिपोर्ट डिसेबल - नो ओनर

en	No Reports Found
hi	कोई रिपोर्ट नहीं मिली

en	Graph Template:
hi	ग्राफ टेम्पलेट:

en	Template Based
hi	टेम्पलेट आधारित है

en	Tree:
hi	वृक्षugiou

en	Leaf:
hi	पत्ती

en	Device Template:
hi	डिवाइस टेम्पलेट:

en	Graph Filters
hi	ग्राफ फिल्टर

en	Set/Refresh Filter
hi	फ़िल्टर सेट करें / ताज़ा करें

en	(Non Graph Template)
hi	(गैर ग्राफ़ टेम्पलेट)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
hi	खोज शब्द " %s" मान्य नहीं है। त्रुटि %s है

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
hi	एक आंतरिक त्रुटि थी!

en	Backtrack limit was exhausted!
hi	पीछे की सीमा समाप्त हो गई थी!

en	Recursion limit was exhausted!
hi	पुनरावृत्ति की सीमा समाप्त हो गई थी!

en	Bad UTF-8 error!
hi	खराब UTF-8 त्रुटि!

en	Bad UTF-8 offset error!
hi	खराब UTF-8 ऑफसेट त्रुटि!

en	Down (Thold)
hi	डाउनलोड

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
hi	चर %s के मान के साथ सत्यापन त्रुटि। अधिक विवरण के लिए नीचे देखें।

en	Validation Error
hi	मान्यता त्रुटि

en	written
hi	लिखा हुआ

en	could not open
hi	नहीं खोल सकते

en	not exists
hi	मौजूद नहीं

en	not writable
hi	लिखने योग्य

en	New Graph Template: %s
hi	ग्राफ [साँचा: %s]

en	New Data Query: %s
hi	डेटा क्वेरी [ %s]

en	Import Preview Results
hi	आयात पूर्वावलोकन परिणाम

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
hi	यदि पैकेज आयात किया गया था तो कैक्टि निम्नलिखित परिवर्तन करेगा

en	Cacti has imported the following items for the Package:
hi	Cacti ने पैकेज के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	[preview]
hi	पूर्वावलोकन

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
hi	यदि टेम्पलेट आयात किया गया था तो कैक्टि निम्नलिखित परिवर्तन करेगा:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
hi	Cacti ने खाके के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का आयात किया है:

en	[success]
hi	सफ़ल!

en	[fail]
hi	असफल

en	[preview]
hi	पूर्वावलोकन

en	[updated]
hi	अंतिम अपडेट

en	[unchanged]
hi	[अपरिवर्तित]

en	Found Dependency:
hi	मिली निर्भरता:

en	Unmet Dependency:
hi	असममित निर्भरता:

en	Path was not writable
hi	रास्ता लिखने योग्य नहीं था

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
hi	निर्दिष्ट %sRRDTool संस्करण सेट करने में विफल: %s

en	Invalid Theme Specified
hi	अमान्य थीम निर्दिष्ट किया गया

en	Resource is not writable
hi	संसाधन लेखन योग्य नहीं है

en	PHP did not return expected result
hi	PHP ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया

en	Unexpected path parameter
hi	अप्रत्याशित पथ पैरामीटर

en	Failed to apply specified profile %s != %s
hi	निर्दिष्ट प्रोफ़ाइल %s लागू करने में विफल! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
hi	निर्दिष्ट मोड लागू करने में विफल: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
hi	निर्दिष्ट स्वचालन ओवरराइड लागू करने में विफल: %s

en	Failed to apply specified cron interval
hi	निर्दिष्ट क्रोन अंतराल लागू करने में विफल

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
hi	निर्दिष्ट ऑटोमेशन रेंज को लागू करने में विफल

en	No matching snmp option exists
hi	कोई मेल खाने वाला स्निप विकल्प मौजूद नहीं है

en	No matching template exists
hi	कोई मेल खाका मौजूद नहीं है

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
hi	अनपेक्षित त्रुटि के कारण इंस्टॉलर आगे नहीं बढ़ सका।

en	Please report this to the Cacti Group.
hi	कृपया कैक्टि ग्रुप को इसकी सूचना दें।

en	Unknown Reason: %s
hi	अज्ञात कारण: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
hi	आप 0.6.x डेटाबेस पर Cacti %s को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, यह प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
hi	सक्षम जारी रखने के लिए, आप इसे में एक नया डेटाबेस, आयात "cacti.sql" बनाना होगा होने के लिए:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
hi	फिर आप को अपडेट करना होगा नए डेटाबेस को इंगित करने के लिए "/ config.php में शामिल हैं"।

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
hi	नोट: आपका मौजूदा डेटा संशोधित नहीं किया जाएगा, न ही यह या कोई इतिहास नए इंस्टॉल के लिए उपलब्ध होगा

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
hi	आपने एक नया डेटाबेस बनाया है, लेकिन अभी तक 'cacti.sql' फ़ाइल आयात नहीं की है। कमांड लाइन पर, जारी रखने के लिए निम्नलिखित पर अमल करें:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
hi	यह त्रुटि भी उत्पन्न हो सकती है यदि कैक्टि डेटाबेस उपयोगकर्ता कैक्टि डेटाबेस पर सही अनुमति नहीं है। कृपया सुनिश्चित करें कि Cacti डेटाबेस उपयोगकर्ता के पास Cacti डेटाबेस पर SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX की क्षमता है।

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
hi	तुम भी MySQL में MySQL समयक्षेत्र जानकारी आयात और कैक्टस उपयोगकर्ता mysql.time_zone_name मेज पर चयन ऐक्सेस देनी होगी

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
hi	Linux / UNIX पर, शेल में 'रूट' के रूप में निम्नलिखित चलाएँ:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
hi	विंडोज पर, आपको यहां समय क्षेत्र विवरण तालिका के निर्देशों का पालन करना चाहिए। एक बार पूरा होने के बाद, आप कैक्टि उपयोगकर्ता को तालिकाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए निम्न आदेश जारी कर सकते हैं:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
hi	फिर एक व्यवस्थापक के रूप में MySQL के भीतर निम्नलिखित चलाएँ:

en	Cacti Version
hi	कैक्टि संस्करण

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
hi	Cacti ( %s) के इस संस्करण में एक मान्य संस्करण कोड नहीं है, कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए Cacti Development Team से संपर्क करें। यदि आप इस त्रुटि को किसी रिलीज़ में देख रहे हैं, तो कृपया तुरंत GitHub पर एक रिपोर्ट बढ़ाएँ

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
hi	Cacti को डाउनलोड करने और स्थापित करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, आपके नेटवर्क के लिए पूर्ण रेखांकन समाधान। इससे पहले कि आप शांत रेखांकन बनाना शुरू कर सकें, डेटा के कुछ टुकड़े हैं जिन्हें कैक्टि को जानना होगा।

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
hi	सुनिश्चित करें कि आपने जारी रखने से पहले कैक्टि को स्थापित करने के लिए आवश्यक आवश्यक चरणों को पढ़ा है और उनका पालन किया है। इंस्टॉल की गई जानकारी यूनिक्स और Win32- आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाई जा सकती है।

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
hi	यह प्रक्रिया आपको संस्करण ' %s' से अपग्रेड करने के चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी।

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
hi	इसके अलावा, अगर यह एक अपग्रेड है, तो अपग्रेड जानकारी फ़ाइल को पढ़ना सुनिश्चित करें।

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
hi	यह डाउनग्रेड करने के लिए अनुशंसित नहीं है क्योंकि डेटाबेस संरचना असंगत हो सकती है

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
hi	कैक्टि को GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है, आपको जारी रखने से पहले इसके प्रावधानों से सहमत होना चाहिए:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

en	Accept GPL License Agreement
hi	GPL लाइसेंस अनुबंध स्वीकार करें

en	Select default theme:
hi	डिफ़ॉल्ट विषय चुनें:

en	Pre-installation Checks
hi	प्री-इंस्टॉलेशन चेक

en	Location checks
hi	स्थान की जाँच

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
hi	कृपया Cacti (url_path) के सही सापेक्ष URI स्थान के साथ config.php को अपडेट करें।

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
hi	आपके Cacti कॉन्फ़िगरेशन को config.php में सापेक्ष सही पथ (url_path) है।

en	PHP - Recommendations (%s)
hi	PHP - सिफारिशें

en	PHP Recommendations (
hi	PHP अनुशंसाएँ

en	PHP Binary
hi	PHP बाइनरी पथ

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
hi	PHP बाइनरी स्थान मान्य नहीं है और इसे अपडेट किया जाना चाहिए।

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
hi	सेटिंग तालिका में path_php_binary मान अपडेट करें।

en	Restart Required
hi	आवश्यकता

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
hi	PHP - मॉड्यूल समर्थन (आवश्यक)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
hi	Cacti को ठीक से काम करने के लिए कई PHP मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से कोई भी स्थापित नहीं है, तो आप सही होने तक स्थापना जारी रखने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा, इष्टतम सिस्टम प्रदर्शन के लिए Cacti को कुछ MySQL सिस्टम चर सेट के साथ चलाया जाना चाहिए। कृपया अपने विवेक पर MySQL सिफारिशों का पालन करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमेशा MySQL प्रलेखन की तलाश करें।

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
hi	निम्नलिखित PHP एक्सटेंशन अनिवार्य हैं, और आपके Cacti इंस्टॉल को जारी रखने से पहले स्थापित होना चाहिए।

en	Required PHP Modules
hi	आवश्यक PHP मॉड्यूल

en	PHP - Module Support (Optional)
hi	PHP - मॉड्यूल समर्थन (वैकल्पिक)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
hi	निम्नलिखित PHP एक्सटेंशन की सिफारिश की जाती है, और आपके कैक्टि इंस्टॉल को जारी रखने से पहले स्थापित किया जाना चाहिए। नोट: यदि आप IPv6 के साथ SNMPv3 का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस समय php-snmp मॉड्यूल को स्थापित नहीं करना चाहिए।

en	Optional Modules
hi	वैकल्पिक मॉड्यूल

en	MySQL - TimeZone Support
hi	MySQL - टाइमजोन सपोर्ट

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
hi	आपका MySQL TimeZone डेटाबेस आबाद नहीं है। कृपया आगे बढ़ने से पहले इस डेटाबेस को आबाद करें।

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
hi	आपके Cacti डेटाबेस लॉगिन खाते की MySQL TimeZone डेटाबेस तक पहुँच नहीं है। कृपया "mysql" डेटाबेस में "time_zone_name" तालिका में कैक्टि डेटाबेस खाता "चुनें" एक्सेस प्रदान करें, और आगे बढ़ने से पहले MySQL के टाइमज़ोन जानकारी को पॉप्युलेट करें।

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
hi	आपके Cacti डेटाबेस खाते की MySQL TimeZone डेटाबेस तक पहुँच है और वह डेटाबेस वैश्विक TimeZone जानकारी से आबाद है।

en	MySQL - Settings
hi	MySQL - सेटिंग्स

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
hi	ये MySQL प्रदर्शन ट्यूनिंग सेटिंग्स आपके कैक्टि सिस्टम को अधिक समय तक मुद्दों के बिना बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे।

en	Recommended MySQL System Variable Settings
hi	अनुशंसित MySQL सिस्टम परिवर्तनीय सेटिंग्स

en	Installation Type
hi	स्थापना प्रकार

en	Upgrade from %s to %s
hi	%s से %s से अपग्रेड

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
hi	मुद्दों की स्थिति में, यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि आप अपना ब्राउज़र कैश साफ़ करें, बंद करना फिर अपना ब्राउज़र फिर से खोलना (न केवल टैब कैक्टि चालू है) और फिर से प्रयास करना, कैक्टि समूह के साथ एक मुद्दा उठाने से पहले।

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
hi	दुर्लभ अवसरों पर, हमारे पास उन उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टें होती हैं जो कोड में परिवर्तन के कारण कुछ मामूली समस्याओं का अनुभव करते हैं। ये समस्याएँ ब्राउज़र के पूर्व-अपग्रेड कोड को बनाए रखने के कारण होती हैं और जब तक हम इस के अवसरों को कम करने के लिए कदम उठाते हैं, तब भी हो सकता है। यदि आपको अपने ब्राउज़र कैश को साफ़ करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता है, तो https://www.refreshyourcache.com/ एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
hi	यदि आपके कैश को साफ़ करने और अपने ब्राउज़र को पुनरारंभ करने के बाद, आप अभी भी समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो कृपया हमारे साथ समस्या को उठाएं और हम इसके कारण की पहचान करने का प्रयास करेंगे।

en	Downgrade from %s to %s
hi	% S% s से डाउनग्रेड

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
hi	आप पिछले संस्करण में अपग्रेड होते दिख रहे हैं। डाटाबेस नए संस्करण के लिए किए गए परिवर्तनों को वापस नहीं लिया जाएगा और समस्याओं का कारण बन सकता है।

en	Please select the type of installation
hi	कृपया स्थापना का प्रकार चुनें

en	Choose this for the Primary site.
hi	इसे प्राथमिक साइट के लिए चुनें।

en	New Primary Server
hi	नया प्राथमिक सर्वर

en	New Remote Poller
hi	नया रिमोट पोलर

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
hi	रिमोट पोलर्स का उपयोग उन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किया जाता है जो प्राथमिक साइट पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
hi	निम्नलिखित जानकारी कैक्टि की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से निर्धारित की गई है। यदि यह सही नहीं है, तो कृपया जारी रखने से पहले "शामिल / config.php" को संपादित करें।

en	Local Database Connection Information
hi	स्थानीय डेटाबेस कनेक्शन जानकारी

en	Database: %s
hi	डेटाबेस: %s

en	Database User: %s
hi	डेटाबेस उपयोगकर्ता: %s

en	Database Hostname: %s
hi	डेटाबेस होस्टनाम: %s

en	Port: %s
hi	पोर्ट: %s

en	Server Operating System Type: %s
hi	सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार: %s

en	Central Database Connection Information
hi	केंद्रीय डेटाबेस कनेक्शन जानकारी

en	Configuration Readonly!
hi	विन्यास Readonly!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
hi	दूरस्थ पोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्थापित करने के दौरान आपकी config.php फ़ाइल को वेब सर्वर द्वारा लिखने योग्य होना चाहिए। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर, आपको इस फाइल को संभावित सुरक्षा समस्याओं से बचाव के लिए रीड ओनली पर सेट करना होगा।

en	Configuration of Poller
hi	पोलर का विन्यास

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
hi	आपकी दूरस्थ कैक्टि पोलर जानकारी को आपकी config.php फ़ाइल में शामिल नहीं किया गया है। कृपया config.php.dist की समीक्षा करें, और चर सेट करें: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username , आदि। ये चर सेट होने चाहिए और आपके प्राथमिक कैक्टि डेटाबेस सर्वर पर वापस इंगित करें। इसे ठीक करें और पुनः प्रयास करें।

en	Remote Poller Variables
hi	दूरस्थ पोल चर

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
hi	Config.php फ़ाइल में सेट किए जाने वाले चर में निम्नलिखित शामिल हैं:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
hi	इंस्टॉलर स्वतः एक $ poller_id असाइन करता है और इसे config.php फ़ाइल में जोड़ता है।

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
hi	एक बार चर सभी config.php फ़ाइल में सेट हो जाने के बाद, आपको मुख्य कैक्टि डेटाबेस सर्वर में $ rdatabase_username एक्सेस भी देना होगा। उसी प्रक्रिया का पालन करें जो आप किसी अन्य कैक्टि स्थापित के साथ करेंगे। फिर आप 'टेस्ट कनेक्शन' बटन दबा सकते हैं। यदि परीक्षण सफल होता है, तो आप इंस्टॉल को पूरा करने में सक्षम होंगे।

en	Additional Steps After Installation
hi	स्थापना के बाद अतिरिक्त कदम

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
hi	यह आवश्यक है कि केंद्रीय Cacti सर्वर MySQL के माध्यम से प्रत्येक दूरस्थ Cacti डेटाबेस सर्वर से संवाद कर सकता है। एक बार इंस्टॉल पूरा होने के बाद, आपको दूरस्थ डेटा कलेक्टर को संपादित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सेटिंग्स सही हैं। आप दूरस्थ डेटा संग्राहक का संपादन करते समय 'टेस्ट कनेक्शन' का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं।

en	Critical Binary Locations and Versions
hi	महत्वपूर्ण द्विआधारी स्थान और संस्करण

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
hi	सुनिश्चित करें कि इन सभी मूल्यों को जारी रखने से पहले सही हैं।

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
hi	एक या अधिक पथ गलत प्रतीत होते हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं

en	Directory Permission Checks
hi	निर्देशिका अनुमति जाँच

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
hi	कृपया सुनिश्चित करें कि आगे बढ़ने से पहले नीचे दी गई निर्देशिका अनुमति सही है। इंस्टॉल के दौरान, इन निर्देशिकाओं को वेब सर्वर उपयोगकर्ता के स्वामित्व की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलर को डिवाइस टेम्पलेट पैकेज स्थापित करने की अनुमति देने के लिए इन अनुमति परिवर्तनों की आवश्यकता होती है जिसमें XML और स्क्रिप्ट फाइलें शामिल होती हैं जिन्हें इन निर्देशिकाओं में रखा जाएगा। यदि आप संकुल को स्थापित करने के लिए नहीं चुनते हैं, तो एक 'install_package.php' क्ली स्क्रिप्ट है जो कि कमांड लाइन से अधिष्ठापन पूरा होने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
hi	इंस्टॉल पूरा होने के बाद, आप इनमें से कुछ निर्देशिकाओं को केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं।

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
hi	इन निर्देशिकाओं को स्थापित होने के बाद पढ़ने योग्य बने रहने की आवश्यकता होगी ताकि कैक्टि रिमोट सिंक्रोनाइज़ेशन प्रक्रिया उन्हें मुख्य कैक्टि वेब साइट परिवर्तनों के रूप में अपडेट कर सके

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
hi	यदि आप पैकेज स्थापित कर रहे हैं, एक बार पैकेज स्थापित हो जाने के बाद, आपको स्क्रिप्ट निर्देशिका को केवल पढ़ने के लिए बदलना चाहिए क्योंकि यह वेब साइट पर कुछ जोखिम प्रस्तुत करता है।

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
hi	दूरदराज के मतदाताओं के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि जिस पथ को आप बार-बार अपडेट करते रहेंगे, जिसमें प्लगइन्स, स्क्रिप्ट और संसाधन पथ पढ़े / लिखे होंगे क्योंकि डेटा कलेक्टर को मुख्य वेब सर्वर सामग्री से इन पथों को अपडेट करना होगा।

en	Required Writable at Install Time Only
hi	केवल समय स्थापित करने पर आवश्यक लेखन

en	Not Writable
hi	लिखने योग्य

en	Required Writable after Install Complete
hi	इंस्टॉल पूरा होने के बाद आवश्यक लेखन

en	Potential permission issues
hi	संभावित अनुमति के मुद्दे

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
hi	कृपया सुनिश्चित करें कि आपके वेबसर्वर ने कैक्टि फ़ोल्डर तक पहुंच को पढ़ा / लिखा है जो नीचे त्रुटियां दिखाते हैं।

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
hi	यदि आपके सर्वर पर SELinux सक्षम है, तो आप इसे या तो अनुमत रूप से अक्षम कर सकते हैं, या इसे अस्थायी रूप से अक्षम कर सकते हैं और फिर SELinux कमांड-लाइन टूल्स का उपयोग करके उपयुक्त अनुमतियाँ जोड़ सकते हैं।

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
hi	उपयोगकर्ता ' %s' को पढ़ने / लिखने में सक्षम करने के लिए MODIFY अनुमति होनी चाहिए।

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
hi	फ़ोल्डर अनुमतियाँ कैसे सेट की जाए, इसका एक उदाहरण यहाँ दिखाया गया है, हालाँकि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयोगकर्ता खातों और वांछित अनुमतियों के आधार पर इसे समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है

en	EXAMPLE:
hi	उदाहरण:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
hi	एक बार इंस्टॉलेशन CSRF पथ पूरा कर लेने के बाद, केवल पढ़ने के लिए सेट किया जाना चाहिए।

en	All folders are writable
hi	सभी फ़ोल्डर लेखन योग्य हैं

en	Input Validation Whitelist Protection
hi	इनपुट सत्यापन श्वेतसूची संरक्षण

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
hi	एक स्क्रिप्ट को कॉल करने वाली कैक्टि डेटा इनपुट विधियों का उन तरीकों से शोषण किया जा सकता है जो एक गैर-प्रशासक या तो मतदाता खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे मामलों में जहां कोई कैक्टी पोलर को रूट के रूप में चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुमति दे सकता है जो मतदाताओं को अनुमति देता है। अपने बुनियादी ढांचे का शोषण करें।

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
hi	इसलिए, कई संस्करणों से पहले, इन प्रकार के डेटा इनपुट विधियों पर व्हिटेलिस्ट क्षमताओं को प्रदान करने के लिए कैक्टि को बढ़ाया गया था। हालांकि यह कैक्टि को अधिक सुरक्षित रूप से सुरक्षित करता है, लेकिन यह टेम्प्लेट और पैकेजों को आयात और प्रबंधित करने के लिए कैक्टि व्यवस्थापक द्वारा आवश्यक कार्य की मात्रा को बढ़ाता है।

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
hi	जिस तरह से श्वेतसूची में काम करता है वह यह है कि जब आप पहली बार किसी डेटा इनपुट विधि को आयात करते हैं, या आप किसी डेटा इनपुट विधि को फिर से आयात करते हैं, और स्क्रिप्ट और या किसी भी तरह से परिवर्तन होता है, डेटा इनपुट विधि और सभी संबंधित डेटा स्रोत होंगे जब तक कि व्यवस्थापक मान्य नहीं करता कि डेटा इनपुट विधि मान्य नहीं है, तुरंत अक्षम हो जाएं।

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
hi	इस स्थिति में डेटा इनपुट विधियों की पहचान करने के लिए, हमने कैक्टि के सीएलआई निर्देशिका में एक सत्यापन स्क्रिप्ट प्रदान की है जिसे निम्नलिखित विकल्पों के साथ चलाया जा सकता है:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
hi	यह स्क्रिप्ट विकल्प किसी भी डेटा इनपुट विधियों की खोज करेगा जो वर्तमान में प्रतिबंधित हैं और क्यों के रूप में विवरण प्रदान करते हैं।

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
hi	यह स्क्रिप्ट विकल्प उन डेटा इनपुट विधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है जो वर्तमान में प्रतिबंधित हैं।

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
hi	यह स्क्रिप्ट विकल्प किसी भी अक्षम डेटा स्रोत को फिर से सक्षम करेगा।

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
hi	यह दृढ़ता से सुझाव दिया जाता है कि आप इस इनपुट को $ input_whitelist वैरिएबल को अनइंस्टॉल करने और फिर वेब आधारित इंस्टॉल पूरा होने के बाद ऊपर दिए तीन CLI स्क्रिप्ट विकल्पों को चलाने के लिए अपने config.php को अपडेट करें।

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
hi	इस सुरक्षा चिंता को पढ़ने और समझने के लिए स्वीकार करने के लिए नीचे दिया गया चेकबॉक्स देखें

en	I have read this statement
hi	मैंने इस कथन को पढ़ा है

en	Default Profile
hi	डिफॉल्ट प्रोफ़ाइल

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
hi	कृपया मतदान स्रोतों के लिए उपयोग किए जाने वाले डिफ़ॉल्ट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल का चयन करें। यह जानकारी के लिए स्कैनिंग उपकरणों के बीच अधिकतम समय होता है इसलिए मतदान अंतराल कम होता है, अधिक काम कैक्टस सर्वर होस्ट पर रखा जाता है। इसके अलावा, इच्छित या चयनित क्रोन अंतराल का चयन करें जिसे आप डेटा संग्रह के लिए उपयोग करना चाहते हैं।

en	Cron Interval
hi	क्रोन अंतराल

en	Default Automation Network
hi	डिफ़ॉल्ट स्वचालन नेटवर्क

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
hi	एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर कैक्टि अपने आप नेटवर्क को स्कैन कर सकता है। यह स्कैन किए जा सकने वाले IPs की श्रेणी का पता लगाने के लिए नीचे दी गई नेटवर्क श्रेणी का उपयोग करेगा। विकल्प के एक पूर्वनिर्धारित सेट को स्कैनिंग के लिए परिभाषित किया गया है जिसमें 'सार्वजनिक' और 'निजी' दोनों समुदायों का उपयोग करना शामिल है।

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
hi	यदि आपके उपकरणों को पहले उपयोग किए जाने वाले विकल्पों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है, तो आप उन्हें नीचे परिभाषित कर सकते हैं और उनका उपयोग चूक से पहले किया जाएगा

en	All options may be adjusted post installation
hi	सभी विकल्पों को पोस्ट इंस्टॉलेशन समायोजित किया जा सकता है

en	Default Options
hi	डिफ़ॉल्ट विकल्प

en	Scan Mode
hi	बारीकी से जांच करने की प्रणाली

en	Network Range
hi	नेटवर्क रेंज

en	Additional Defaults
hi	अतिरिक्त चूक

en	Additional SNMP Options
hi	अतिरिक्त SNMP विकल्प

en	Error Locating Profiles
hi	प्रोफाइल का पता लगाने में त्रुटि

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
hi	स्थापना जारी नहीं रह सकती क्योंकि कोई प्रोफ़ाइल नहीं मिली।

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
hi	यदि आपके पास कोई रिक्त डेटाबेस है और अभी तक cacti.sql फ़ाइल आयात नहीं की है, तो यह हो सकता है

en	Template Setup
hi	टेम्पलेट सेटअप

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
hi	उस टेम्पलेट प्रकार का चयन करें जिसे आप Cacti से निर्यात करना चाहते हैं।

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
hi	उन टेम्प्लेट को अपडेट करना जिनमें आपने पहले ही संशोधन कर लिया है, उचित नहीं है। टेम्प्लेट का अपग्रेड ग्राफ़ और डेटा टेम्प्लेट में संशोधन को नहीं हटाएगा, और इससे अप्रत्याशित व्यवहार हो सकता है। हालाँकि, यदि आपने किसी ग्राफ़, डेटा क्वेरी या डेटा टेम्प्लेट में परिवर्तन नहीं किया है, तो पैकेज को फिर से आयात करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस स्थिति में, आपको अपडेट के बाद टेम्प्लेट से 'सिंक ग्राफ़' करना होगा।

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
hi	कृपया उस इंस्ट्रूमेंट टेम्प्लेट को चुनें, जिसे आप इंस्टाल के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप 'विंडोज डिवाइस' टेम्पलेट का चयन करें। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स / यूनिक्स है, तो सुनिश्चित करें कि आप 'स्थानीय लिनक्स मशीन' डिवाइस टेम्पलेट का चयन करें।

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
hi	डिवाइस टेम्प्लेट आपको कैक्टि के भीतर डेटा के एक विशाल वर्गीकरण की निगरानी और ग्राफ़ करने की अनुमति देते हैं। इच्छित डिवाइस टेम्पलेट का चयन करने के बाद, 'समाप्त करें' दबाएँ और इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। कृपया इस चरण पर धैर्य रखें, क्योंकि डिवाइस टेम्प्लेट के आयात में कुछ मिनट लग सकते हैं।

en	Server Collation
hi	सर्वर Collation

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
hi	आपका सर्वर टकराव UTF8 के अनुरूप प्रतीत होता है

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
hi	आपका सर्वर टकराव पूरी तरह से UTF8 के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
hi	[Mysqld] सेक्शन के तहत, 'कैरेक्टर' सेट 'सर्वर' और 'कॉलेशन' सर्वर 'नाम की प्रविष्टियाँ खोजें और उन्हें निम्नानुसार सेट करें:

en	Database Collation
hi	डेटाबेस कोलेशन

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
hi	आपका डेटाबेस डिफ़ॉल्ट टकराव UTF8 अनुरूप प्रतीत होता है

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
hi	आपका डेटाबेस डिफ़ॉल्ट टकराव पूर्ण UTF8 अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
hi	अगर तालमेल का मिलान नहीं होता है, तो प्लगइन्स द्वारा बनाई गई किसी भी तालिका में कैक्टि कोर तालिकाओं के खिलाफ जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका डेटाबेस निम्नलिखित को चलाकर 'utf8mb4_unicode_ci' में बदल गया है:

en	Table Setup
hi	टेबल सेटअप

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
hi	आपके पास अपने PHP कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में अधिक टेबल हैं जो हमें प्रदर्शित / परिवर्तित करने की अनुमति देगा। कृपया%s के ऊपर php.ini में max_input_vars सेटिंग को संशोधित करें

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
hi	तालिकाओं के रूपांतरण में विशेष रूप से बड़ी तालिकाओं पर कुछ समय लग सकता है। इन तालिकाओं का रूपांतरण पृष्ठभूमि में होगा, लेकिन इंस्टॉलर को पूरा होने से नहीं रोकेगा। यदि रूपांतरण को संभालने के लिए MySQL के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो यह कुछ सर्वरों को धीमा कर सकता है।

en	Row Format
hi	स्वरूप

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
hi	स्थापना के दौरान परिवर्तित करने के लिए एक या अधिक तालिकाएँ बहुत बड़ी हैं। रूपांतरण करने के लिए आपको cli / convert_tables.php स्क्रिप्ट का उपयोग करना चाहिए, फिर इस पृष्ठ को ताज़ा करें उदाहरण के लिए:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
hi	निम्न तालिकाओं को UTF8 और InnoDB में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कृपया उन तालिकाओं का चयन करें जिन्हें आप स्थापना प्रक्रिया के दौरान बदलना चाहते हैं।

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
hi	आपके सभी टेबल UTF8 के अनुरूप प्रतीत होते हैं

en	Confirm Upgrade
hi	अपग्रेड की पुष्टि करें

en	Confirm Downgrade
hi	डाउनग्रेड की पुष्टि करें

en	Confirm Installation
hi	स्थापना की पुष्टि करें

en	DOWNGRADE DETECTED
hi	डाउनलोड किए गए विवरण

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
hi	आप निश्चित रूप से किसी भी UPGRADE परिवर्तन को देखने के लिए CACTI डेटा को बदलना होगा। आपके लिए स्वचालित रूप से ऐसा करने के लिए INSTALLER कोई विधि नहीं है

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
hi	डाउनग्रेडिंग केवल तभी किया जाना चाहिए जब पूरी तरह से आवश्यक हो और ऐसा करने से आपका इंस्टालेशन टूट जाए

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
hi	आपका कैक्टि सर्वर लगभग तैयार है। कृपया जांचें कि आप आगे बढ़ने के लिए खुश हैं।

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
hi	' %s' दबाएं और फिर अपने डिवाइस टेम्पलेट का चयन करने के बाद स्थापना प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ' %s' पर क्लिक करें।

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
hi	GPL लाइसेंस अनुबंध स्वीकार करें

en	Install Type
hi	स्थापना प्रकार

en	New Install
hi	इन्स्टाल करें

en	Default Theme
hi	डिफ़ॉल्ट पेड़

en	Install Language
hi	उपयोगकर्ता भाषा

en	Default Poller Interval
hi	चयनित पोलर इंटरवल

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
hi	डिवाइस की अनुमति

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
hi	आइटम प्रकार जोड़ा जाना है।

en	Table Upgrades
hi	अपग्रेड करो

en	No Tables to be Upgraded
hi	आइटम प्रकार जोड़ा जाना है।

en	Device/Graph Automation
hi	डिवाइस स्वचालन टेम्पलेट्स

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
hi	प्रसार सक्षम

en	Automation Mode
hi	स्वचालन

en	Automation Is Disabled
hi	स्वचालन

en	IP Address Range
hi	IP सिरनामा

en	Using a Custom SNMP Options
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Using the Default SNMP Options
hi	SNMP विकल्प आइटम हटाएं

en	Device Package
hi	उपकरण नामः% 1

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
hi	टेबल

en	Installing Cacti Server v%s
hi	Cacti Server v %s को संस्थापित करना

en	Your Cacti Server is now installing
hi	अब आपका Cacti Server इंस्टॉल हो रहा है

en	Spawning background process: %s %s
hi	स्पॉनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
hi	आपका Cacti Server v %s इंस्टॉल / अपडेट हो चुका है। अब आप सॉफ़्टवेयर का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
hi	आपका Cacti Server v %s त्रुटियों के साथ स्थापित / अद्यतन किया गया है

en	Get Help
hi	मदद लें

en	Report Issue
hi	रिपोर्ट जारी करना

en	Starting %s Process for v%s
hi	V%s के लिए%s प्रक्रिया शुरू करना

en	Finished %s Process for v%s
hi	V%s के लिए%s प्रक्रिया समाप्त

en	Found %s templates to install
hi	%s टेम्प्लेट स्थापित करने के लिए मिला

en	About to import Package #%s '%s'.
hi	पैकेज #%s '%s' आयात करने के बारे में।

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
hi	प्रोफ़ाइल '%s' के तहत पैकेज #%s '%s' का आयात सफल रहा

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
hi	प्रोफ़ाइल '%s' के तहत पैकेज #%s '%s' का आयात विफल रहा

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
hi	[हटाए गए टेम्पलेट] के लिए ऑटोमेशन टेम्प्लेट

en	No templates were selected for import
hi	आयात के लिए कोई टेम्पलेट नहीं चुना गया था

en	Updating remote configuration file
hi	कॉन्फ़िगरेशन की प्रतीक्षा कर रहा है

en	Setting default data source profile to %s (%s)
hi	इस डेटा टेम्प्लेट के लिए डिफ़ॉल्ट डेटा स्रोत प्रोफ़ाइल।

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
hi	निर्दिष्ट प्रोफ़ाइल %s लागू करने में विफल! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
hi	ऑटोमेशन नेटवर्क (%s), मोड "%s" => "%s", सबनेट "%s" = =%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
hi	स्वचालन नेटवर्क खोजने में विफल, कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे

en	Adding extra snmp settings for automation
hi	स्वचालन के लिए अतिरिक्त स्निप सेटिंग्स जोड़ना

en	Selecting Automation Option Set %s
hi	स्वचालन खाका हटाएं

en	Updating Automation Option Set %s
hi	स्वचालन SNMP विकल्प

en	Successfully updated Automation Option Set %s
hi	सफलतापूर्वक अपडेट किया गया स्वचालन विकल्प सेट%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
hi	डिवाइस पर स्वचालन चलाएं

en	Failed to updated Automation Option Set %s
hi	निर्दिष्ट ऑटोमेशन रेंज को लागू करने में विफल

en	Failed to find any automation option set
hi	कॉपी करने के लिए डेटा खोजने में विफल!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
hi	डिवाइस टेम्पलेट [संपादित करें: %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
hi	कैक्टि में जोड़ा गया

en	Output: %s.
hi	आउटपुट फील्ड्स

en	Creating Graphs for Default Device
hi	इस उपकरण के लिए रेखांकन बनाएँ

en	Adding Device to Default Tree
hi	डिवाइस की कमी

en	No templated graphs for Default Device were found
hi	डिफ़ॉल्ट डिवाइस के लिए कोई अस्थायी ग्राफ़ नहीं मिले

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
hi	चेतावनी: आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस टेम्पलेट नहीं मिला। आपको अपने Cacti सर्वर की निगरानी के लिए डिवाइस टेम्प्लेट या कैक्टि पैकेज आयात करने की आवश्यकता होगी।

en	Running first-time data query for local host
hi	स्थानीय होस्ट के लिए पहली बार डेटा क्वेरी चलाना

en	Repopulating poller cache
hi	पोलर कैश का पुनर्निर्माण करें

en	Repopulating SNMP Agent cache
hi	SNMPAgent Cache का पुनर्निर्माण करें

en	Generating RSA Key Pair
hi	आरएसए कुंजी जोड़ी उत्पन्न करना

en	Found %s tables to convert
hi	%s तालिकाओं को परिवर्तित करने के लिए मिला

en	Converting Table #%s '%s'
hi	परिवर्तित तालिका #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
hi	कोई तालिका नहीं मिली है या रूपांतरण के लिए चयनित है

en	Switched from %s to %s
hi	%s से%s पर स्विच किया गया

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
hi	नोट: db कैश के लिए अस्थायी फ़ाइल का उपयोग करना:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
hi	V%s (DB%s) से v%s में अपग्रेड करना

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
hi	चेतावनी: v%s के लिए अपग्रेड फंक्शन खोजने में विफल

en	Install aborted due to no EULA acceptance
hi	EULA स्वीकृति नहीं होने के कारण गर्भपात कराएं

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
hi	पृष्ठभूमि को%s पर पहले ही शुरू कर दिया गया था,%s पर यह प्रयास छोड़ दिया गया था

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
hi	स्थापना के दौरान अपवाद हुआ: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
hi	%s पर संस्थापन आरंभ किया गया था, %s पर पूरा हुआ

en	No - %s
hi	के रूप में दाखिल%s

en	%s - N/A
hi	के रूप में दाखिल%s

en	%s - No
hi	के रूप में दाखिल%s

en	Cli
hi	प्रतिष्टित

en	Setting PHP Option %s = %s
hi	PHP विकल्प%s =%s को सेट करना

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
hi	PHP विकल्प%s सेट करने में विफल,%s है (%s होना चाहिए)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
hi	सिंक्रनाइज़ेशन का प्रयास करते समय डेटा कलेक्टर (ओं) को नहीं मिला

en	Authentication Success
hi	प्रमाणीकरण सफलता

en	Authentication Failure
hi	प्रमाणीकरण विफलता

en	PHP LDAP not enabled
hi	PHP LDAP सक्षम नहीं है

en	No username defined
hi	कोई उपयोगकर्ता नाम निर्धारित नहीं है

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
hi	प्रोटोकॉल त्रुटि, संस्करण सेट करने में असमर्थ

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
hi	प्रोटोकॉल त्रुटि, रेफरल विकल्प सेट करने में असमर्थ

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
hi	प्रोटोकॉल त्रुटि, टीएलएस संचार शुरू करने में असमर्थ

en	Protocol Error, General failure (%s)
hi	प्रोटोकॉल त्रुटि, सामान्य विफलता ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
hi	प्रोटोकॉल त्रुटि, बांधने में असमर्थ, LDAP परिणाम: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
hi	सर्वर से संपर्क करने में असमर्थ

en	Connection Timeout to Server (%s)
hi	कनेक्शन का समय समाप्त

en	Insufficient Access to Server (%s)
hi	अपर्याप्त पहुंच

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
hi	ग्रुप डीएन की तुलना करने के लिए नहीं मिला

en	More than one matching user found
hi	एक से अधिक मेल खाने वाले उपयोगकर्ता मिले

en	Unable to find user from DN
hi	DN से उपयोगकर्ता को खोजने में असमर्थ

en	Unable to find users DN
hi	उपयोगकर्ता DN खोजने में असमर्थ

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
hi	LDAP कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने में असमर्थ

en	Specific DN and Password required
hi	विशिष्ट डीएन और पासवर्ड की आवश्यकता है

en	Invalid Password provided. Login failed.
hi	अमान्य पासवर्ड प्रदान किया गया। लॉगिन विफल।

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
hi	अनपेक्षित त्रुटि %s (Ldap त्रुटि: %s)

en	ICMP Ping timed out
hi	ICMP पिंग समय समाप्त हो गया

en	ICMP Ping Success (%s ms)
hi	ICMP पिंग सफलता ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
hi	ICMP पिंग आउट टाइम हुआ

en	Destination address not specified
hi	गंतव्य का पता निर्दिष्ट नहीं है

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
hi	यूडीपी पिंग त्रुटि: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
hi	यूडीपी पिंग सफलता ( %s एमएस)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
hi	टीसीपी पिंग सफलता ( %s एमएस)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
hi	टीसीपी पिंग: सॉकेट_कनेक्ट (), कारण: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
hi	TCP पिंग: socket_select () विफल, कारण: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
hi	टीसीपी पिंग सफलता ( %s एमएस)

en	TCP ping timed out
hi	टीसीपी पिंग समय से बाहर

en	Ping not performed due to setting.
hi	सेटिंग के कारण पिंग ने प्रदर्शन नहीं किया।

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
hi	%s का संस्करण %s या उससे ऊपर का %s के लिए आवश्यक है।

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
hi	%s के लिए %s की आवश्यकता है, और यह स्थापित नहीं है।

en	Plugin cannot be installed.
hi	प्लगइन स्थापित नहीं किया जा सकता है।

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
hi	Cacti लॉग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
hi	एक या अधिक RRDfile मरम्मत विफल। त्रुटियों के लिए कैक्टि लॉग देखें।

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Requires: Cacti >= %s
hi	आवश्यकता है: कैक्टि> = %s

en	Legacy Plugin
hi	लिगेसी प्लगिन

en	Not Stated
hi	नहीं बताया हुआ

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
hi	कैक्टि पोलर अभी तक नहीं चला है।

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
hi	कैक्टि में जोड़ा गया

en	Device not found! Unable to add to Report
hi	ग्राफ़ को रिपोर्ट करने के लिए जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया था

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
hi	डिवाइस '%s' को रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया क्योंकि यह रिपोर्ट पर पहले से मौजूद है।

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
hi	रिपोर्ट भेजने में समस्या '%s' ई-मेल के साथ समस्या सबसिस्टम त्रुटि '%s' है

en	Report '%s' Sent Successfully
hi	रिपोर्ट '%s' सफलतापूर्वक भेजी गई

en	(No Graph Template)
hi	(कोई ग्राफ़ टेम्पलेट नहीं)

en	(Non Query Based)
hi	(गैर क्वेरी आधारित)

en	Add to Report
hi	रिपोर्ट में जोड़ें

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
hi	इन ग्राफ़ों को संबद्ध करने के लिए रिपोर्ट चुनें। संरेखण के लिए चूक नीचे दी गई सूची में प्रत्येक ग्राफ के लिए उपयोग की जाएगी।

en	Report:
hi	रिपोर्ट

en	Graph Timespan:
hi	ग्राफ टाइमपेन:

en	Graph Alignment:
hi	ग्राफ संरेखण:

en	Created Report Graph Item '%s'
hi	रिपोर्ट किया गया ग्राफ़ आइटम ' %s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
hi	रिपोर्ट ग्राफ़ आइटम ' %s ' पहले से ही मौजूद है जोड़ने में विफल

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
hi	छोड़ी गई रिपोर्ट ग्राफ की वस्तु ' %s ' पहले से ही मौजूद है

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
hi	RRDtool कमांड:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
hi	आवश्यक RRD चरण का आकार ' %s' है

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
hi	डेटा स्रोत ' %s' के लिए टाइप ' %s' होना चाहिए

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
hi	डेटा स्रोत ' %s' के लिए दिल की धड़कन ' %s' होनी चाहिए

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
hi	डेटा स्रोत ' %s' के लिए RRD न्यूनतम ' %s' होना चाहिए

en	DS '%s' missing in Cacti definition
hi	Cacti की परिभाषा में डीएस ' %s' गायब है

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
hi	Cacti RRA ' %s' में ' %s' के समान CF / चरण ( %s, %s) हैं

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
hi	फ़ाइल RRA ' %s' में ' %s' के समान CF / चरण ( %s, %s) है

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
hi	Cacti RRA आईडी ' %s' के लिए XFF ' %s' होना चाहिए

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
hi	Cacti RRA आईडी ' %s' के लिए पंक्तियों की संख्या ' %s' होनी चाहिए

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
hi	आरआरडीएफाइल में आरआरए ' %s' गायब है

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
hi	Ract ' %s' कैक्टि परिभाषा में गायब है

en	RRD File Information
hi	आरआरडी फ़ाइल जानकारी

en	Data Source Items
hi	डेटा स्रोत आइटम

en	Minimal Heartbeat
hi	मिनिमल हार्टबीट

en	Last DS
hi	अंतिम डी.एस.

en	Unknown Sec
hi	अज्ञात सेक

en	Round Robin Archive
hi	राउंड रॉबिन आर्काइव

en	Cur Row
hi	कर रो

en	PDP per Row
hi	प्रति पंक्ति पीडीपी

en	CDP Prep Value (0)
hi	सीडीपी तैयारी मूल्य (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
hi	सीडीपी अज्ञात डेटा अंक (0)

en	Errors Found
hi	कोई %s मिला

en	Optional Tuning Recommendations
hi	डेटा स्रोत फ़ील्ड

en	rename %s to %s
hi	%s का नाम बदलकर %s करें

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
hi	Rrdtool डंप के XML को पार्स करते समय त्रुटि

en	ERROR while writing XML file: %s
hi	XML फ़ाइल लिखते समय ERROR: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
hi	त्रुटि: RRDfile% लेखन योग्य नहीं है

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
hi	RRDtool डंप के XML को पार्स करते समय त्रुटि

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
hi	आरआरडी फ़ाइल से हटाए गए RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f)

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
hi	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) RRD फाइल में जोड़

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
hi	वेबसाइट में %s तक लिखने की सुविधा नहीं है, RRDs बनाने / अपडेट करने में असमर्थ हो सकता है

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
hi	डेटा फ़ाइल खोलने में विफल, पराग अभी तक नहीं चला है

en	RRA Folder
hi	आरआरए फोल्डर

en	Unknown RRDtool Error
hi	अज्ञात RRDtool त्रुटि

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
hi	टेम्पलेट से अलग बनाएं

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
hi	हटाए गए ग्राफ़ टेम्पलेट से ग्राफ़ बनाने का प्रयास

en	Created: %s
hi	बनाया गया: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
hi	त्रुटि: श्वेतसूची मान्यता विफल। डेटा इनपुट विधि की जाँच करें

en	Graph Not created for %s due to bad data
hi	ग्राफ निर्माण

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
hi	MySQL 5.6+ और MariaDB 10.0+ महान रिलीज़ हैं, और चुनने के लिए बहुत अच्छे संस्करण हैं। सुनिश्चित करें कि आप बहुत नवीनतम रिलीज़ चलाते हैं, जो लंबे समय तक निचले स्तर की नेटवर्किंग समस्या को ठीक करता है जो विश्वसनीयता के साथ कई मुद्दों को जन्म दे रहा था।

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
hi	यह अनुशंसा की जाती है कि आप InnoDB को 5.1 से अधिक किसी भी %s संस्करण में सक्षम करें

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
hi	अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के साथ कैक्टि का उपयोग करते समय, utf8mb4_unicode_ci कोलेशन प्रकार का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्ण एक से अधिक बाइट लेते हैं।

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
hi	अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के साथ Cacti का उपयोग करते समय, utf8mb4 वर्ण सेट का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्ण एक से अधिक बाइट लेते हैं।

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
hi	यह अनुशंसा की जाती है कि आप InnoDB को 5.1 से अधिक किसी भी %s संस्करण में सक्षम करें

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
hi	लॉगइन की संख्या और रीढ़ डेटा कलेक्टर के उपयोग के आधार पर, %s को कई कनेक्शनों की आवश्यकता होगी। रीढ़ के लिए गणना है: Total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), फिर आपको उपयोगकर्ता कनेक्शन के लिए हेडरूम छोड़ना होगा, जो समवर्ती लॉगिन खातों की संख्या के आधार पर बदल जाएगा।

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
hi	टेबल कैश को बड़ा रखने का मतलब है मासूम_फाइल_पर_टेबल का उपयोग करते समय कम फ़ाइल खुला / बंद संचालन।

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
hi	दूरस्थ मतदान क्षमताओं के साथ, बड़ी मात्रा में डेटा मुख्य सर्वर से दूरस्थ मतदाताओं के लिए सिंक किया जाएगा। इसलिए, यह मान 16M या उससे अधिक रखें।

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
hi	अगर कैक्टि परफॉर्मेंस बूस्टर का उपयोग कर रहे हैं और मेमोरी स्टोरेज इंजन का चयन कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम को मेमोरी टेबल स्पेस से बाहर चलाने से पहले अपने प्रदर्शन बूस्टर बफर को फ्लश करना होगा। यह दो तरीके से किया जाता है, पहले अपने आउटपुट कॉलम के आकार को केवल सही आकार तक कम करना। यह स्तंभ तालिकाओं में है पोटर_आउट, और पोलर_आउटपुट_बॉस्ट। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है मेमोरी टेबल को अधिक मेमोरी आवंटित करना। हमने मनमाने ढंग से सिस्टम मेमोरी के 10 %% के अनुशंसित मूल्य को चुना है, लेकिन यदि आप SSD डिस्क ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं, या आपके पास एक छोटा सिस्टम है, तो आप इस अनुशंसा को अनदेखा कर सकते हैं या किसी भिन्न संग्रहण इंजन का चयन कर सकते हैं। कंसोल -> सिस्टम यूटिलिटीज़ -> बूस्ट स्थिति देखें के तहत आप प्रदर्शन बूस्टर तालिकाओं की अपेक्षित खपत देख सकते हैं।

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
hi	उप-श्रेणियों को निष्पादित करते समय, एक बड़ा अस्थायी तालिका आकार, उन अस्थायी तालिकाओं को स्मृति में रखें।

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
hi	InnoDB भंडारण का उपयोग करते समय अपने टेबल रिक्त स्थान को अलग रखना महत्वपूर्ण है। यह %s के लंबे समय के उपयोगकर्ताओं के लिए तालिकाओं के प्रबंधन को सरल बनाता है। यदि आप वर्तमान में इस बंद के साथ चल रहे हैं, तो आप फ़ीचर को सक्षम करके प्रति फ़ाइल संग्रहण पर माइग्रेट कर सकते हैं, और फिर सभी InnoDB तालिकाओं पर एक परिवर्तन स्टेटमेंट चला सकते हैं।

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
hi	Innodb_file_per_table का उपयोग करते समय, बारकोडुडा में innodb_file_format को सेट करना महत्वपूर्ण है। यह सेटिंग कुछ विशेष कैक्टि तालिकाओं के लिए लंबे समय तक अनुक्रमित करने की अनुमति देगा।

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
hi	यदि आपकी तालिकाओं में बहुत बड़ी अनुक्रमणिकाएँ हैं, तो आपको बाराकुडा innodb_file_format और innodb_large_prefix के साथ 1 के बराबर काम करना होगा। ऐसा करने में विफलता उन प्लगइन्स का परिणाम हो सकती है जो ठीक से तालिकाएँ नहीं बना सकते हैं।

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
hi	InnoDB जितना संभव हो उतना सिस्टम मेमोरी में टेबल और इंडेक्स रखेगा। इसलिए, आपको innodb_buffer_pool को पर्याप्त रूप से बड़ा करना चाहिए ताकि स्मृति में तालिकाओं और अनुक्रमणिका को पकड़ सकें। / Var / lib / mysql / cacti निर्देशिका के आकार की जाँच करने से इस मान को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। हम आपके सिस्टम की कुल मेमोरी के 25%% की अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवश्यकताओं को आपके सिस्टम के आकार के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा।

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
hi	जब तक आपका Cacti इंस्टेंसेस ZFS या FusionI / O पर नहीं चल रहा हो, तब तक यह सेटिंग ऑन रहना चाहिए, जिसमें दोनों के पास अचानक सिस्टम क्रैश होने की आंतरिक जर्नलिंग हो। हालाँकि, यदि आपके पास बहुत अच्छी शक्ति है, और आपके सिस्टम शायद ही कभी चलते हैं और आपके पास बैकअप है, तो इस सेटिंग को बंद करने से आप डेटाबेस प्रदर्शन में लगभग 50% की वृद्धि कर सकते हैं।

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
hi	यह वह जगह है जहाँ मेटाडेटा संग्रहीत किया जाता है। यदि आपके पास बहुत सी मेजें हैं, तो इसे बढ़ाना उपयोगी होगा।

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
hi	दुष्ट प्रश्नों को डेटाबेस के लिए दूसरों के लिए ऑफ़लाइन नहीं जाना चाहिए। आपके सिस्टम को मारने से पहले इन प्रश्नों को मार दें।

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
hi	अधिकतम I / O प्रदर्शन तब होता है जब आप पृष्ठों को फ्लश करने के लिए O_DIRECT पद्धति का उपयोग करते हैं।

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
hi	इस मान को 2 पर सेट करने का मतलब है कि आप हर लेनदेन को प्रतिबद्ध होने के बजाय हर पल फ्लश करेंगे। यह %s को कम बार लेखन करने की अनुमति देता है।

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
hi	आधुनिक एसएसडी प्रकार के भंडारण के साथ, कई io थ्रेड्स होना उच्च io विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद है।

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
hi	%s %s के रूप में, आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कितनी बार %s डिस्क में लेनदेन को फ्लश करता है। डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड है, लेकिन उच्च I / O सिस्टम में 1 से अधिक मूल्य के लिए सेटिंग डिस्क I / O को अधिक अनुक्रमिक होने की अनुमति दे सकती है

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
hi	आधुनिक एसएसडी प्रकार के भंडारण के साथ, कई पढ़े गए io थ्रेड्स उच्च io विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद होते हैं।

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
hi	आधुनिक SSD प्रकार के भंडारण के साथ, कई io सूत्र होने से उच्च io विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद है।

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
hi	प्रदर्शन सुधारने के लिए %s innodb_buffer_pool को मेमोरी क्षेत्रों में विभाजित करेगा। अधिकतम मूल्य 64 है। जब आपका innodb_buffer_pool 1GB से कम है, तो आपको 128MB से विभाजित पूल आकार का उपयोग करना चाहिए। 64 के अधिकतम तक इस समीकरण का उपयोग करना जारी रखें।

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
hi	प्रदर्शन सुधारने के लिए %s innodb_buffer_pool को मेमोरी क्षेत्रों में विभाजित करेगा। अधिकतम मूल्य 64 है। जब आपका innodb_buffer_pool 1GB से कम है, तो आपको 128MB से विभाजित पूल आकार का उपयोग करना चाहिए। 64 के अधिकतम तक इस समीकरण का उपयोग करना जारी रखें।

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
hi	यदि आपके पास SSD डिस्क हैं, तो इस सुझाव का उपयोग करें। यदि आपके पास भौतिक हार्ड ड्राइव हैं, तो सरणी में 200 * सक्रिय ड्राइव की संख्या का उपयोग करें। यदि NVMe या PCIe Flash का उपयोग किया जाता है, तो 100000 जितनी बड़ी संख्या का उपयोग किया जा सकता है।

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
hi	यदि आपके पास SSD डिस्क हैं, तो इस सुझाव का उपयोग करें। यदि आपके पास भौतिक हार्ड ड्राइव हैं, तो ऐरे में 2000 * सक्रिय ड्राइव की संख्या का उपयोग करें। यदि NVMe या PCIe Flash का उपयोग किया जाता है, तो 200000 जितनी बड़ी संख्या का उपयोग किया जा सकता है।

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
hi	यदि आपके पास SSD डिस्क हैं, तो इस सुझाव का उपयोग करें। अन्यथा, यह सेटिंग सेट न करें।

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
hi	आधुनिक एसएसडी प्रकार के भंडारण के साथ, कई पढ़े गए io थ्रेड्स उच्च io विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद होते हैं।

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
hi	आधुनिक SSD प्रकार के भंडारण के साथ, कई io सूत्र होने से उच्च io विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद है।

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
hi	मारियाडीबी 10.2.4 और इसके बाद के संस्करण का उपयोग करते समय, परमाणु लेखन सक्षम होने पर यह सेटिंग बंद होनी चाहिए। इसलिए, कृपया डबल राइट बफर के बजाय एटॉमिक राइट्स को सक्षम करें क्योंकि यह प्रदर्शन को बढ़ाएगा।

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
hi	मारियाडीबी 10.2.4 और इसके बाद के संस्करण का उपयोग करते समय, आप प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डबलराइट बफर पर परमाणु लेखन का उपयोग कर सकते हैं।

en	%s Tuning
hi	%s ट्यूनिंग

en	Note: Many changes below require a database restart
hi	नोट: नीचे कई बदलावों के लिए डेटाबेस रीस्टार्ट की आवश्यकता होती है

en	Current Value
hi	वर्तमान मूल्य

en	Recommended Value
hi	अनुशंसित मूल्य

en	PHP %s is the minimum version
hi	PHP %s mimimum संस्करण है

en	A minimum of %s memory limit
hi	न्यूनतम %s एमबी मेमोरी सीमा

en	A minimum of %s m execution time
hi	कम से कम %sm निष्पादन का समय

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
hi	एक मान्य समयक्षेत्र जो MySQL और सिस्टम से मेल खाता है

en	A useful name for this VDEF.
hi	इस VDEF के लिए एक उपयोगी नाम।

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete External Link
hi	बाहरी लिंक

en	Delete External Links
hi	बाहरी कड़ियाँ

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable External Link
hi	बाहरी लिंक

en	Disable External Links
hi	बाहरी कड़ियाँ

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable External Link
hi	बाहरी लिंक

en	Enable External Links
hi	बाहरी कड़ियाँ

en	Top Tab
hi	शीर्ष टैब

en	Bottom Console
hi	नीचे का कंसोल

en	Top Console
hi	शीर्ष सांत्वना

en	Edit Page
hi	संपादित पेज

en	View Page
hi	पृष्ठ देखें

en	Sort for Ordering
hi	क्रमबद्ध करने के लिए

en	No Pages Found
hi	कोई पृष्ठ नहीं मिला

en	Console Menu
hi	कंसोल मेनू

en	Bottom of Console Page
hi	कंसोल पेज के नीचे

en	Top of Console Page
hi	कंसोल पेज के ऊपर

en	Where should this page appear?
hi	यह पृष्ठ कहां प्रदर्शित होना चाहिए?

en	Console Menu Section
hi	कंसोल मेनू अनुभाग

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
hi	किस कंसोल के तहत यह आइटम दिखाई देना चाहिए? (सभी बाहरी लिंक मेनू विन्यास और उपयोगिता के बीच दिखाई देंगे)

en	New Console Section
hi	नया कंसोल सेक्शन

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
hi	यदि आप ऊपर दिए गए किसी भी विकल्प को पसंद नहीं करते हैं, तो यहां एक नया शीर्षक लिखें।

en	Tab/Menu Name
hi	टैब / मेनू नाम

en	The text that will appear in the tab or menu.
hi	वह पाठ जो टैब या मेनू में दिखाई देगा।

en	Content File/URL
hi	सामग्री फ़ाइल / URL

en	Web URL Below
hi	वेब URL नीचे

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
hi	वह फ़ाइल जिसमें इस पृष्ठ के लिए सामग्री है। इस फ़ाइल को कैक्टि 'में शामिल होना चाहिए / सामग्री /' निर्देशिका।

en	Web URL Location
hi	वेब URL स्थान

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
hi	इस बाहरी लिंक का उपयोग करने के लिए मान्य URL। उदाहरण के लिए, http://www.cacti.net प्रकार शामिल करना चाहिए। ध्यान दें कि कई वेबसाइटें उन्हें विदेशी साइट से iframe में एम्बेड नहीं होने देती हैं, और इसलिए बाहरी लिंकिंग काम नहीं कर सकती है।

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
hi	यदि जाँच की जाती है, तो पृष्ठ तुरंत व्यवस्थापक उपयोगकर्ता को उपलब्ध होगा।

en	Automatic Page Refresh
hi	स्वचालित पेज ताज़ा करें

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
hi	आप कितनी बार इस पृष्ठ को अपने आप ताज़ा होने की कामना करते हैं।

en	External Links [edit: %s]
hi	बाहरी लिंक [संपादित करें: %s]

en	External Links [new]
hi	बाहरी लिंक [नया]

en	a Session Timeout
hi	टाइमआउट

en	an Account Suspension
hi	खाता विकल्प

en	a change in state of the Remote Data Collector
hi	इस डेटा कलेक्टर की स्थिति।

en	Automatic Logout
hi	स्वचालित लॉगआउट

en	Logout of Cacti
hi	कैक्टि का लॉगआउट

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
hi	सत्र समय समाप्त होने के कारण आप कैक्टि से लॉग आउट हो गए हैं।

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
hi	कृपया अपना ब्राउज़र या %sLogin फिर से %s को बंद करें

en	Cookies have been cleared
hi	आपके सभी लॉगिन सत्र साफ़ हो गए हैं।

en	SNMP Notification Receivers
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्त करता है

en	Receivers
hi	रिसीवर

en	No SNMP Notification Receivers
hi	कोई SNMP अधिसूचना प्राप्त नहीं करता है

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता [संपादित करें: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता [नया]

en	MIB
hi	एमआईबी

en	OID

en	Max-Access
hi	मैक्स एक्सेस

en	Monitored
hi	नजर रखी

en	No SNMP Notifications
hi	कोई SNMP सूचनाएं नहीं

en	Purge Notification Log
hi	पर्ज अधिसूचना लॉग

en	Varbinds

en	Severity Level
hi	गंभीरता का स्तर

en	No SNMP Notification Log Entries
hi	कोई SNMP अधिसूचना लॉग प्रविष्टियाँ

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
hi	निम्नलिखित अधिसूचना प्राप्तकर्ता को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
hi	निम्नलिखित अधिसूचना प्राप्तकर्ता को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Delete Notification Receiver
hi	%s अधिसूचना प्राप्त करता है

en	Delete Notification Receivers
hi	%s अधिसूचना प्राप्त करता है

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
hi	निम्न अधिसूचना प्राप्तकर्ता को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
hi	निम्न अधिसूचना प्राप्तकर्ता को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disable Notification Receiver
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता अक्षम करें

en	Disable Notification Receivers
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
hi	निम्नलिखित अधिसूचना प्राप्तकर्ता को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
hi	निम्नलिखित अधिसूचना प्राप्तकर्ता को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Enable Notification Receiver
hi	SNMP अधिसूचना प्राप्तकर्ता अक्षम करें

en	Enable Notification Receivers
hi	%s अधिसूचना प्राप्त करता है

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
hi	इस अधिसूचना प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित अधिसूचना वस्तुओं को अग्रेषित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
hi	इस अधिसूचना प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित अधिसूचना वस्तुओं को अग्रेषित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Forwarding Object
hi	अधिसूचना ऑब्जेक्ट अक्षम करें

en	Disable Forwarding Objects
hi	अधिसूचना ऑब्जेक्ट अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
hi	इस अधिसूचना प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित अधिसूचना वस्तुओं को अग्रेषित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
hi	इस अधिसूचना प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित अधिसूचना वस्तुओं को अग्रेषित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Forwarding Object
hi	अधिसूचना ऑब्जेक्ट अक्षम करें

en	Enable Forwarding Objects
hi	अधिसूचना ऑब्जेक्ट अक्षम करें

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
hi	चेतावनी: निर्यात त्रुटियों का सामना करना पड़ा। विवरण के लिए ब्राउज़र विंडो ताज़ा करें!

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
hi	डेटा टेम्प्लेट

en	What would you like to Package?
hi	आप क्या निर्यात करना चाहेंगे?

en	%s Device Package
hi	उपकरण नामः% 1

en	%s Graph Template Package
hi	ग्राफ टेम्पलेट का नाम

en	%s Data Query Package
hi	डेटा क्वेरी नाम

en	Available Templates [%s]
hi	उपलब्ध टेम्पलेट [ %s]

en	Available Templates
hi	उपलब्ध टेम्पलेट [ %s]

en	%s to Export
hi	एक्सपोर्ट

en	Choose the exact items to export in the Package.
hi	XML में निर्यात करने के लिए खाका चुनें।

en	Include Dependencies
hi	निर्भरता शामिल करें

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
hi	कुछ टेम्प्लेट ठीक से काम करने के लिए कैक्टि में अन्य वस्तुओं पर भरोसा करते हैं। यह अत्यधिक अनुशंसित है कि आप इस बॉक्स का चयन करें या परिणामी आयात विफल हो सकता है।

en	Package Information
hi	PHP जानकारी

en	The Package Description.
hi	यन्त्र की विशेषताएं

en	The license type for this package.
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन नाम।

en	The version number to publish for this Package.
hi	ईमेल के लिए उपयोग करने के लिए एन्क्रिप्शन विधि।

en	The Classification of the Package.
hi	स्क्रीन पर दिखाया गया रंग।

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
hi	पोल जानकारी

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
hi	ग्राफ़ टेम्पलेट में कनवर्ट करें

en	Resource Files
hi	संसाधन लेखन योग्य नहीं है

en	Script Files
hi	स्क्रिप्ट- साइज़

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
hi	Cacti लॉग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Import all following Packages.
hi	निम्नलिखित नेटवर्क को खोजने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	The following selected Packages will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
hi	चुनें कि इस पेड़ की वस्तुओं को कैसे छाँटा जाएगा

en	Template Items to be Imported
hi	रंग टेम्पलेट आइटम [रिपोर्ट आइटम संपादित करें: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
hi	चुनें कि इस पेड़ की वस्तुओं को कैसे छाँटा जाएगा

en	Import Package
hi	आयात टेम्पलेट्स

en	Import Packages
hi	आयात टेम्पलेट्स

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
hi	डेटा क्वेरी में त्रुटि

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
hi	नाम बदलें

en	Differences

en	Unchanged
hi	[अपरिवर्तित]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Template Type
hi	टेम्प्लेट शीर्षक

en	Changes/Diffferences
hi	डिवाइस बदलें

en	Orphans
hi	अनाथ

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Automatically Trust Signer
hi	स्वचालित रूप से कैक्टि में जोड़ें

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
hi	प्रतिस्थापन पैटर्न

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Package Location
hi	स्थान

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
hi	उस टेम्पलेट प्रकार का चयन करें जिसे आप Cacti से निर्यात करना चाहते हैं।

en	Package Import
hi	आयात करें

en	Local Package Import
hi	पैकेज फ़ाइलें

en	Package Import Preferences
hi	आयात करें

en	Repository Based Package Import
hi	आयात करें

en	Not Set
hi	चुनिंदा

en	No Packages Found
hi	कोई पृष्ठ नहीं मिला

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
hi	निम्नलिखित VDEF को हटाने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to delete following Package Repositories.
hi	निम्नलिखित VDEF को हटाने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	Delete Public Key
hi	उपकरण हटाएं

en	Delete Public Keys
hi	उपकरण हटाएं

en	Home Page
hi	होम पेज

en	Support EMail Address
hi	ईमेल पते से

en	Key Type
hi	क्षेत्र क़िस्म

en	No Package Public Keys Found
hi	कोई पृष्ठ नहीं मिला

en	GitHub Based

en	File Based
hi	क्षेत्र नाम

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
hi	रंग हटाएँ

en	Delete Package Repositories
hi	रंग हटाएँ

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to disable following Package Repositories.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें।

en	Disable Package Repository
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Disable Package Repositories
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enabled Package Repository
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Enable Package Repositories
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Make Selected Repository Default
hi	चयनित डोमेन डिफ़ॉल्ट बनाएं

en	Package Repository [edit: %s]
hi	डिवाइस [संपादित करें: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
hi	इस डेटा इनपुट विधि के लिए एक सार्थक नाम दर्ज करें।

en	Repository Type
hi	रिकॉर्डर प्रकार

en	Choose what Package Repository type this is.
hi	चुनें कि यह किस प्रकार का CDEF आइटम है।

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
hi	शाखा:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
hi	यदि यह चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो उपयोगकर्ता इस डोमेन का उपयोग करके लॉगिन कर पाएंगे।

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
hi	यदि यह चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो उपयोगकर्ता इस डोमेन का उपयोग करके लॉगिन कर पाएंगे।

en	No Package Repositories Found
hi	कोई डेटा क्वेरी नहीं मिली

en	Loaded Plugins
hi	प्लग-इनां

en	Available Plugins
hi	प्लग इन को अक्षम करें

en	Check Configuration
hi	कॉन्फ़िगरेशन

en	Install Prompt Confirmation
hi	रन समय कॉन्फ़िगरेशन

en	Remove Plugin Data
hi	क्वेरी निकालें

en	Archive Restore
hi	पुरालेख निर्देशिका

en	Archive Delete
hi	सभी को पुरालेख करें

en	Install from Downloaded Plugins
hi	प्लग मैं स्थापित

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
hi	रिमोट एजेंट टाइमआउट

en	Remote Disable
hi	अक्षम छिपाएँ

en	Drag and Drop

en	Not Compatible
hi	अनुरूप नहीं

en	Disabled Naming Errors
hi	उपयोगकर्ता अक्षम करें

en	Disabled Invalid Directory
hi	RRDfile बैकअप निर्देशिका

en	Disabled No INFO File
hi	डिवाइस को अक्षम करें

en	Disabled Directory Missing
hi	प्लगइन निर्देशिका गायब है!

en	Loaded, Not Installed
hi	इंस्टालशुदा नेईं

en	Installed/Active
hi	इंस्‍टॉल हो गया

en	Configuration Issues
hi	कॉन्फ़िगरेशन समस्याएँ

en	Awaiting Upgrade
hi	उन्नति की प्रतीक्षा है

en	Installed/Inactive
hi	इंस्‍टॉल हो गया

en	Installed or Active
hi	डेटा स्रोत सक्रिय

en	Installable
hi	इंस्‍टॉल हो गया

en	Disabled by Error
hi	रिपोर्ट सक्षम करें

en	Archived
hi	विकिपीडिया:अवरोधित सदस्य

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
hi	इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करने से सभी प्लगइन डेटा और सेटिंग्स को हटा दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में प्लगइन की स्थापना रद्द करना चाहते हैं, तो नीचे 'स्थापना रद्द करें' पर क्लिक करें। अन्यथा 'रद्द करें' पर क्लिक करें

en	Are you sure you want to Uninstall?
hi	क्या आप स्थापना रद्द करना चाहते हैं?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
hi	इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करने से सभी प्लगइन डेटा और सेटिंग्स को हटा दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में प्लगइन की स्थापना रद्द करना चाहते हैं, तो नीचे 'स्थापना रद्द करें' पर क्लिक करें। अन्यथा 'रद्द करें' पर क्लिक करें

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
hi	क्या आप स्थापना रद्द करना चाहते हैं?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
hi	इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करने से सभी प्लगइन डेटा और सेटिंग्स को हटा दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में प्लगइन की स्थापना रद्द करना चाहते हैं, तो नीचे 'स्थापना रद्द करें' पर क्लिक करें। अन्यथा 'रद्द करें' पर क्लिक करें

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
hi	क्या आप वाकई ' %s' नियम को हटाना चाहते हैं?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
hi	इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करने से सभी प्लगइन डेटा और सेटिंग्स को हटा दिया जाएगा। यदि आप वास्तव में प्लगइन की स्थापना रद्द करना चाहते हैं, तो नीचे 'स्थापना रद्द करें' पर क्लिक करें। अन्यथा 'रद्द करें' पर क्लिक करें

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
hi	क्या आप वाकई ' %s' नियम को हटाना चाहते हैं?

en	Plugin Management
hi	प्लगइन प्रबंधन

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
hi	इंस्टालशुदा नेईं

en	Installed and Active
hi	इंस्‍टॉल हो गया

en	Installed and Inactive
hi	Cacti Server v %s को संस्थापित करना

en	Plugin Errors
hi	प्लगिन त्रुटि

en	Available for Install
hi	उपलब्ध रेखांकन

en	Tag Type
hi	कुल प्रकार

en	Non Develop
hi	उपकरणः

en	Develop

en	Newer Than Installed
hi	इंस्टालशुदा नेईं

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
hi	प्रतिबंधक

en	Delete Archive
hi	साइट हटाएं

en	Remove Data
hi	क्वेरी निकालें

en	Plugin Reame File
hi	प्लगइन नाम

en	Plugin ChangeLog File
hi	प्लगइन प्रबंधन

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
hi	उपलब्ध कार्यों में 'इंस्टॉल', 'सक्रिय', 'अक्षम', 'सक्षम', 'अनइंस्टॉल' शामिल हैं।

en	Plugin Name
hi	प्लगइन नाम

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
hi	इस प्लगइन का नाम। नाम उस निर्देशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें वह रहती है।

en	Plugin Description
hi	प्लगइन विवरण

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
hi	एक विवरण जो प्लगइन्स लेखक ने प्लगइन को दिया है।

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
hi	इस प्लगइन के लेखक।

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
hi	इस प्लगइन का संस्करण।

en	Installed Version
hi	इंस्‍टॉल हो गया

en	The version of this Plugin.
hi	इस प्लगइन का संस्करण।

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
hi	इस प्लगइन का संस्करण।

en	Requires
hi	आवश्यक है

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
hi	इस प्लगइन को पहले प्लगइन्स स्थापित करने की आवश्यकता है

en	Archive Date
hi	विकिपीडिया:अवरोधित सदस्य

en	The date that this Plugin was Archived.
hi	डेट जो प्रारंभ किया गया था।

en	Installed/Upgraded
hi	स्थापना / उन्नयन

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
hi	इस ट्री को अंतिम बार संपादित किया गया था।

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
hi	उपलब्ध कार्यों में 'इंस्टॉल', 'सक्रिय', 'अक्षम', 'सक्षम', 'अनइंस्टॉल' शामिल हैं।

en	The status of this Plugin.
hi	इस प्लगइन की स्थिति।

en	Cacti Releases
hi	कैक्ट्टी रिपोर्ट

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
hi	इस प्लगइन का संस्करण।

en	The Available version for install for this Plugin.
hi	इस प्लगइन का संस्करण।

en	Last Published
hi	प्रकाशित

en	The date the release was published or develop was last pushed.
hi	इस ट्री को अंतिम बार संपादित किया गया था।

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
hi	इस ट्री को अंतिम बार संपादित किया गया था।

en	Plugin Requires
hi	आवश्यक है

en	Load Order
hi	लोड आदेश

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
hi	प्लगिन का लोड ऑर्डर। आप इसके द्वारा पहले सॉर्ट करके लोड ऑर्डर को बदल सकते हैं, फिर प्लगिन को ऊपर या नीचे घुमा सकते हैं।

en	No Plugins Found
hi	कोई प्लगइन्स नहीं मिला

en	Not Compatible, '%s'
hi	संगत नहीं, %s

en	Plugin Error
hi	प्लगिन त्रुटि

en	New Version
hi	SNMP संस्करण

en	Order Before Previous Plugin
hi	पिछले प्लगइन से पहले आदेश

en	Order After Next Plugin
hi	अगले प्लगइन के बाद आदेश

en	Cacti Upgrade Required
hi	कैक्टि लॉग क्लीयर

en	Compatible
hi	अनुरूप नहीं

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
hi	संगत नहीं, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
hi	संगत नहीं, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
hi	डाउनग्रेड की पुष्टि करें

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
hi	कैक्टि संस्करण

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
hi	संगत नहीं, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
hi	संगत नहीं, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
hi	नहीं बताया हुआ

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
hi	संगत नहीं, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
hi	प्लगिन निर्देशिका ' %s' में सेटअप नहीं है

en	Plugin is lacking an INFO file
hi	प्लगिन में एक जानकारी फ़ाइल की कमी है

en	Unable to Install Plugin! %s
hi	स्थापना रद्द करने में असमर्थ। इस प्लगइन की आवश्यकता है: %s

en	Install Plugin
hi	प्लग मैं स्थापित

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
hi	प्लगइन स्थापित नहीं किया जा सकता है।

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
hi	स्थापना रद्द करने में असमर्थ। इस प्लगइन की आवश्यकता है: %s

en	Uninstall Plugin
hi	प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करें

en	Disable Plugin
hi	प्लग इन को अक्षम करें

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
hi	कॉन्फ़िगरेशन की जाँच कर रहा है ... <br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Enable Plugin
hi	प्लगिन सक्षम करें

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
hi	प्लगइन निर्देशिका गायब है!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
hi	प्लगइन संगत नहीं है (पूर्व 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
hi	प्लगइन निर्देशिका में रिक्त स्थान शामिल नहीं हो सकते

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
hi	प्लगिन निर्देशिका सही नहीं है। ' %s' होना चाहिए, लेकिन ' %s' है

en	Plugin is integrated into Cacti core
hi	प्लगइन Cacti कोर में एकीकृत है

en	Plugin is not compatible
hi	प्लगइन संगत नहीं है

en	Enable Plugin Locally
hi	प्लगिन सक्षम करें

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
hi	चेतावनी: पोलर इंटरवल के साथ सिंक के बाहर %s है! पोलर इंटरवल '% d ’सेकंड है, जिसमें अधिकतम,% d’ सेकंड हैं, लेकिन अंतिम मतदान के बाद% d सेकंड बीत चुके हैं!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
hi	चेतावनी: मतदान चक्र को ओवररनिंग करने के रूप में '% d' का पता चला है, कृपया जाँच करें।

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
hi	चेतावनी: पोलर आउटपुट तालिका खाली नहीं है। मुद्दे:% d, %s

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
hi	त्रुटि: रीढ़ पथ: %s अमान्य है। जारी नहीं रख सकते पोल!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
hi	% D सेकंड का अधिकतम क्रम पार हो गया। बाहर निकल रहा है।

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
hi	चेतावनी: कैक्टि पोलिंग साइकिल पोलर इंटरवल को पार कर गया

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
hi	कैक्टि सिस्टम यूटिलिटीज

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
hi	नोट: एक दूसरा कैक्टि डेटा कलेक्टर जोड़ा गया है। आगे, स्वचालित रूप से बढ़ावा देने में सक्षम!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
hi	चेतावनी: मुख्य कैक्टि डेटाबेस ऑफ़लाइन या पुनर्प्राप्ति में है

en	Cacti Primary Admin
hi	कैक्टि प्राथमिक प्रशासन

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
hi	Cacti स्वचालन रिपोर्ट के लिए HTML आधारित ईमेल क्लाइंट की आवश्यकता होती है

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
hi	चेतावनी: पता चला पोलर बूस्ट ओवररन, संभावित बूस्ट पोलर क्रैश

en	Full Sync
hi	पूर्ण सिंक

en	New/Idle
hi	नई / निष्क्रिय

en	Use Cacti Log Level
hi	जेनेरिक लॉग लेवल

en	Data Collector Information
hi	डेटा कलेक्टर सूचना

en	The primary name for this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर का प्राथमिक नाम।

en	New Data Collector
hi	नए डेटा कलेक्टर

en	Data Collector Hostname
hi	डेटा कलेक्टर Hostname

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
hi	डेटा कलेक्टर के लिए होस्टनाम। दूरस्थ पोलर्स के लिए इसे पुन: अनुक्रमण, रीयल-टाइम ग्राफ़िंग, आदि जैसी गतिविधियों के लिए संपर्क करने के लिए इसे पूरी तरह से योग्य डोमेन नाम होना चाहिए।

en	Custom Log Level
hi	जेनेरिक लॉग लेवल

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
hi	समय क्षेत्र

en	The TimeZone for the Data Collector.
hi	डेटा कलेक्टर के लिए TimeZone।

en	Notes for this Data Collectors Database.
hi	इस डेटा संग्राहक डेटाबेस के लिए नोट्स।

en	Collection Settings
hi	संग्रह सेटिंग्स

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
hi	स्पॉन का उपयोग करने के लिए डेटा कलेक्टर प्रक्रियाओं की संख्या।

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
hi	प्रति डेटा संग्राहक प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए स्पाइन थ्रेड्स की संख्या।

en	Sync Interval
hi	अंतराल सिंक करना

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
hi	उपयोग में मतदान सिंक अंतराल। यह सेटिंग इस बात को प्रभावित करेगी कि इस मतदाता को कितनी बार जांचा और अपडेट किया गया है।

en	Remote Database Connection
hi	दूरस्थ डेटाबेस कनेक्शन

en	The hostname for the remote database server.
hi	दूरस्थ डेटाबेस सर्वर के लिए होस्टनाम।

en	Remote Database Name
hi	दूरस्थ डेटाबेस का नाम

en	The name of the remote database.
hi	रिमोट डेटाबेस का नाम।

en	Remote Database User
hi	दूरस्थ डेटाबेस उपयोगकर्ता

en	The user name to use to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता नाम।

en	Remote Database Password
hi	रिमोट डेटाबेस पासवर्ड

en	The user password to use to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता पासवर्ड।

en	Remote Database Port
hi	रिमोट डेटाबेस पोर्ट

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करने के लिए टीसीपी पोर्ट।

en	Remote Database Retries
hi	दूरस्थ डेटाबेस उपयोगकर्ता

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता नाम।

en	Remote Database SSL Information
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL प्राधिकरण

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	Remote Database SSL
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
hi	यदि दूरस्थ डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए SSL का उपयोग करता है, तो नीचे दिए गए चेकबॉक्स की जांच करें।

en	Remote Database SSL Key
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL कुंजी

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ कुंजी से कनेक्ट करने के लिए एसएसएल कुंजी का उपयोग करने वाली फ़ाइल।

en	Remote Database SSL Certificate
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL प्रमाणपत्र

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
hi	दूरस्थ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एसएसएल प्रमाणपत्र का उपयोग करने वाली फ़ाइल।

en	Remote Database SSL Authority
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL प्राधिकरण

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
hi	दूरस्थ सर्टिफिकेट से कनेक्ट करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रखने वाली फाइल। यह एक वैकल्पिक पैरामीटर है जिसे डेटाबेस प्रदाता द्वारा आवश्यक किया जा सकता है अगर उन्होंने --ssl-mode = VERIFY_CA विकल्प का उपयोग करके SSL शुरू किया है।

en	Remote Database SSL Authorities directory
hi	दूरस्थ डेटाबेस SSL प्राधिकरण

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
hi	दूरस्थ सर्टिफिकेट से कनेक्ट करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रखने वाली फाइल। यह एक वैकल्पिक पैरामीटर है जिसे डेटाबेस प्रदाता द्वारा आवश्यक किया जा सकता है अगर उन्होंने --ssl-mode = VERIFY_CA विकल्प का उपयोग करके SSL शुरू किया है।

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
hi	आपने पहले ही इस होस्टनाम '%s' का उपयोग कर लिया है। कृपया एक गैर-डुप्लिकेट होस्टनाम दर्ज करें।

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
hi	आपने पहले ही इस डेटाबेस होस्टनाम '%s' का उपयोग कर लिया है। कृपया एक गैर-डुप्लिकेट डेटाबेस होस्टनाम दर्ज करें।

en	Data Collector Statistics cleared.
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Data Collector
hi	डेटा कलेक्टर हटाएं

en	Delete Data Collectors
hi	डेटा कलेक्टर हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Data Collector
hi	डेटा कलेक्टर को अक्षम करें

en	Disable Data Collectors
hi	डेटा कलेक्टर को अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Data Collector
hi	डेटा संग्राहक सक्षम करें

en	Enable Data Collectors
hi	डेटा संग्राहक सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
hi	ऑफ़लाइन ऑपरेशन के लिए दूरस्थ डेटा संग्राहक को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
hi	ऑफ़लाइन ऑपरेशन के लिए दूरस्थ डेटा संग्राहक को सिंक्रनाइज़ करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Resync Data Collector
hi	नए डेटा कलेक्टर

en	Resync Data Collectors
hi	डेटा संग्राहक

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
hi	निम्नलिखित डेटा कलेक्टर को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Site [edit: %s]
hi	साइट [संपादित करें: %s]

en	Site [new]
hi	साइट [नया]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
hi	दूरस्थ डेटा संग्राहक को मुख्य डेटा कलेक्टर से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, और इसके विपरीत। यह सत्यापित करने के लिए कि मुख्य डेटा कलेक्टर इस दूरस्थ डेटा कलेक्टर से संवाद कर सकता है, इस बटन का उपयोग करें।

en	Test Database Connection
hi	डेटाबेस कनेक्शन का परीक्षण करें

en	Collectors
hi	कलेक्टरों

en	Pollers

en	Collector Name
hi	कलेक्टर का नाम

en	The Name of this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर का नाम।

en	The unique id associated with this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर से जुड़ी अनोखी आईडी।

en	The Hostname where the Data Collector is running.
hi	होस्टनाम जहाँ डेटा कलेक्टर चल रहा है।

en	The Status of this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर की स्थिति।

en	Proc/Threads
hi	प्रोक / धागे

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर के लिए पोलर प्रोसेस और थ्रेड्स की संख्या।

en	Polling Time
hi	मतदान का समय

en	The last data collection time for this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर के लिए अंतिम डेटा संग्रह समय।

en	Avg/Max
hi	औसत / अधिकतम

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर के लिए औसत और अधिकतम कलेक्टर समय।

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर से जुड़े उपकरणों की संख्या।

en	SNMP Gets
hi	SNMP हो जाता है

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
hi	एसएनएमपी की संख्या इस कलेक्टर के साथ जुड़ी हुई है।

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर से जुड़े स्क्रिप्ट कॉल की संख्या।

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
hi	इस डेटा कलेक्टर से जुड़े स्क्रिप्ट सर्वर कॉल की संख्या।

en	Last Finished
hi	अंतिम समाप्त

en	The last time this Data Collector completed.
hi	पिछली बार यह डाटा कलेक्टर ने पूरा किया।

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
hi	पिछली बार इस डेटा कलेक्टर ने मुख्य कैक्टि साइट के साथ जाँच की थी।

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
hi	पिछली बार इस डेटा कलेक्टर को मुख्य कैक्टि साइट के साथ पूरा किया गया था।

en	No Data Collectors Found
hi	कोई डेटा संग्राहक नहीं मिला

en	RRD check
hi	चेक चलाएं

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
hi	कोई उपकरण टेम्पलेट नहीं मिला

en	Host Description
hi	विवरण

en	Local Data ID
hi	मान्य डेटा

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
hi	कोई उपकरण टेम्पलेट नहीं मिला

en	Age
hi	अगस्त

en	%d hours
hi	% d घंटे

en	%d day

en	%d days
hi	दिन

en	Messages

en	Purge
hi	सफाई

en	RRD Files
hi	आरआरडी फाइलें

en	RRD File Name
hi	आरआरडी फ़ाइल नाम

en	DS Name
hi	डीएस नाम

en	DS ID
hi	डीएस आईडी

en	Template ID
hi	टेम्पलेट आईडी

en	Size [KB]
hi	आकार [KB]

en	No unused RRD Files
hi	कोई अप्रयुक्त RRD फ़ाइलें नहीं

en	Total Size [MB]:
hi	कुल आकार [एमबी]:

en	Last Scan:
hi	अंतिम जाँच:

en	Time Since Update
hi	अपडेट के बाद का समय

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
hi	सभी अज्ञात RRDfiles हटाएँ

en	Archive All
hi	सभी को पुरालेख करें

en	Archive All Unknown RRDfiles
hi	सभी अज्ञात RRDfiles को संग्रहीत करें

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
hi	नोट: इस टैब पर पथ सेटिंग केवल स्थानीय रूप से सहेजी गई हैं!

en	Cacti Settings (%s)%s
hi	कैक्टि सेटिंग्स ( %s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
hi	पोलर इंटरवल क्रोन इंटरवल से कम होना चाहिए

en	Select Plugin(s)
hi	प्लग इन का चयन करें

en	Plugins Selected
hi	प्लगइन्स चयनित

en	Select File(s)
hi	फ़ाइलें चुनें)

en	Files Selected
hi	फ़ाइलें चयनित हैं

en	Select Template(s)
hi	टेम्प्लेट चुनें

en	All Templates Selected
hi	सभी टेम्पलेट चयनित

en	Send a Test Email
hi	एक परीक्षण ईमेल भेजें

en	Test Email Results
hi	ईमेल परिणाम का परीक्षण करें

en	Site Information
hi	साइट जानकारी

en	The primary name for the Site.
hi	साइट का प्राथमिक नाम।

en	New Site
hi	नयी जगह

en	Disable Site
hi	डिवाइस को अक्षम करें

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
hi	इस होस्ट के सभी चेक को अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को चेक करें।

en	Address Information
hi	पते की जानकारी

en	Address1
hi	पता 1

en	The primary address for the Site.
hi	साइट के लिए प्राथमिक पता।

en	Enter the Site Address
hi	साइट का पता दर्ज करें

en	Address2
hi	पता द्वितीय

en	Additional address information for the Site.
hi	साइट के लिए अतिरिक्त पता जानकारी।

en	Additional Site Address information
hi	अतिरिक्त साइट पता जानकारी

en	The city or locality for the Site.
hi	साइट के लिए शहर या इलाका।

en	Enter the City or Locality
hi	शहर या इलाके में प्रवेश करें

en	The state for the Site.
hi	साइट के लिए राज्य।

en	Enter the state
hi	राज्य दर्ज करें

en	Postal/Zip Code
hi	डाक का / ज़िप कोड

en	The postal or zip code for the Site.
hi	साइट के लिए पोस्टल या ज़िप कोड।

en	Enter the postal code
hi	पोस्टल कोड दर्ज करें

en	The country for the Site.
hi	साइट के लिए देश।

en	Enter the country
hi	देश में प्रवेश करें

en	The TimeZone for the Site.
hi	साइट के लिए TimeZone।

en	Geolocation Information
hi	जियोलोकेशन की जानकारी

en	The Latitude for this Site.
hi	इस साइट के लिए अक्षांश।

en	example 38.889488
hi	उदाहरण 38.889488

en	The Longitude for this Site.
hi	इस साइट के लिए देशांतर।

en	example -77.0374678
hi	उदाहरण -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
hi	इस साइट के लिए डिफ़ॉल्ट मैप ज़ूम। मान 0 से 23 तक हो सकते हैं। ध्यान दें कि ग्रह के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम ज़ूम 15 है।

en	0 - 23
hi	० - २३

en	Additional area use for random notes related to this Site.
hi	इस साइट से संबंधित यादृच्छिक नोट्स के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का उपयोग करें।

en	Enter some useful information about the Site.
hi	साइट के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी दर्ज करें।

en	Alternate Name
hi	वैकल्पिक नाम

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
hi	उन मामलों के लिए उपयोग किया जाता है जहां एक साइट का एक वैकल्पिक नाम होता है जिसका वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है

en	If the Site is known by another name enter it here.
hi	यदि साइट को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे यहां दर्ज करें।

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
hi	टेम्पलेट साइट नहीं मिली! डुप्लिकेट करने में असमर्थ।

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Site
hi	साइट हटाएं

en	Delete Sites
hi	साइट हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate Site
hi	प्रतिलिपि

en	Duplicate Sites
hi	प्रतिलिपि

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
hi	निम्न पृष्ठ को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
hi	निम्न पृष्ठ को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Site
hi	नियम सक्षम करें

en	Enable Sites
hi	उपलब्ध साइटें

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
hi	निम्न पृष्ठ को जारी रखने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disable Sites
hi	उपलब्ध साइटें

en	The name of this Site.
hi	इस साइट का नाम।

en	The unique id associated with this Site.
hi	इस साइट से जुड़ी अनोखी आईडी।

en	Monitoring State
hi	नजर रखी

en	The state of this Site.
hi	इस साइट का नाम।

en	The number of Devices associated with this Site.
hi	इस साइट से जुड़े उपकरणों की संख्या।

en	The City associated with this Site.
hi	इस साइट से जुड़ा शहर।

en	The State associated with this Site.
hi	इस साइट से संबद्ध राज्य।

en	The Country associated with this Site.
hi	इस साइट से जुड़ा देश।

en	No Sites Found
hi	कोई साइट नहीं मिली

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
hi	FATAL: स्पाइक किल विधि ' %s' अमान्य है

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
hi	FATAL: स्पाइक किल नॉट अलाइड

en	Database Tables
hi	डाटाबेस

en	Database Settings
hi	डेटा संग्रहण सेटिंग्स

en	Database Status
hi	डाटाबेस

en	Database Permissions
hi	उपयोगकर्ता

en	Database Queries
hi	डेटा क्वेरी

en	Background Processes
hi	% d प्रक्रियाएं

en	Poller Stats
hi	Pollers

en	PHP Info
hi	PHP जानकारी

en	Technical Support [%s]
hi	तकनीकी सहायता [ %s]

en	Include Poller
hi	सूचकांक शामिल करें

en	Info Length
hi	सूचकांक लंबाई

en	%d Chars
hi	% d चेंज

en	Queries
hi	डेटा क्वेरी

en	Refresh Values
hi	सेट / फ़िल्टर ताज़ा करें

en	Reset Refresh
hi	पेज ताज़ा करें

en	Process ID
hi	1 प्रक्रिया

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
hi	क्वेरी का नाम

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
hi	सीमा सीमित करें

en	The Runtime of the current query in seconds.
hi	कृपया सेकंड में SMTP टाइमआउट दर्ज करें।

en	Query Length
hi	सूचकांक लंबाई

en	The total string length of the Query.
hi	साइट के लिए पोस्टल या ज़िप कोड।

en	Query State
hi	क्वेरी का नाम

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
hi	सारांश विवरण

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
hi	कोई डेटा क्वेरी नहीं मिली

en	Cacti Poller
hi	कैक्टि होम

en	Cacti Process
hi	1 प्रक्रिया

en	RTM Process
hi	1 प्रक्रिया

en	Automation Process
hi	प्रक्रिया में अनुमानित:

en	HMIB Process
hi	1 प्रक्रिया

en	MikroTik Process
hi	1 प्रक्रिया

en	WebSeer Process
hi	1 प्रक्रिया

en	Service Check Process
hi	चेक हटाएं

en	MacTrack Process
hi	1 प्रक्रिया

en	Task Type
hi	इस तरह

en	Poller:
hi	Poller

en	Collector
hi	कलेक्टरों

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
hi	उपयोगकर्ता नाम

en	The name of the Task.
hi	इस नियम का नाम।

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
hi	प्रोफ़ाइल अपडेट करें

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
hi	सही अक्ष के लिए लेबल।

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
hi	अंतिम प्रारंभ समय:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
hi	अंतिम अपडेट

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
hi	1 वर्ष

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	PHP Module Information
hi	PHP मॉड्यूल जानकारी

en	Worst 20 Polling Time Devices
hi	मतदान का समय

en	Avg Polling Time
hi	मतदान का समय

en	Actual Polling Time
hi	मतदान का समय

en	No host found
hi	कोई %s मिला

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Avg Row Length
hi	औसत पंक्ति की लंबाई

en	Data Length
hi	डेटा की लंबाई

en	Index Length
hi	सूचकांक लंबाई

en	Unable to retrieve table status
hi	तालिका स्थिति पुनः प्राप्त करने में असमर्थ

en	Variable Name
hi	परिवर्तनशील

en	Permission Name
hi	अनुमतियां

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
hi	NET-SNMP इनस्टॉल नहीं है या इसके पाथ सेट नहीं हैं। यदि आप SNMP सक्षम उपकरणों की निगरानी करना चाहते हैं तो स्थापित करें।

en	Configuration Settings
hi	कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
hi	त्रुटि: स्थापित RRDtool संस्करण कॉन्फ़िगर संस्करण से अधिक नहीं है। <br> कृपया %s पर जाएँ और सही RRDtool उपयोगिता संस्करण का चयन करें।

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
hi	ERROR: RRDtool 1.2.x + GIF छवियों के प्रारूप का समर्थन नहीं करता है, लेकिन% d "ग्राफ़ (ओं) और / या टेम्पलेट्स में GIF को छवि प्रारूप के रूप में सेट किया गया है।

en	Cacti OS
hi	कैक्टि ओएस

en	NET-SNMP Version
hi	NET-SNMP संस्करण

en	Configured
hi	कॉन्फ़िगर किया गया

en	Total: %s
hi	कुल: %s

en	Poller Information
hi	पोल जानकारी

en	Different version of Cacti and Spine!
hi	कैक्टि और स्पाइन के विभिन्न संस्करण!

en	Action[%s]
hi	कार्रवाई [ %s]

en	No items to poll
hi	मतदान के लिए कोई आइटम नहीं

en	Name:
hi	नाम

en	Procs:
hi	1 प्रक्रिया

en	Threads:
hi	थ्रैड

en	Concurrent Processes
hi	समवर्ती प्रक्रियाएँ

en	Max Threads
hi	मैक्स थ्रेड्स

en	PHP Servers
hi	PHP सर्वर

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
hi	वर्तमान: %s, न्यूनतम आवश्यक: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
hi	वर्तमान: %s, न्यूनतम आवश्यक: %s

en	Minimum Connections:
hi	कनेक्शन जांचें

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
hi	वेब पेज उपयोगकर्ताओं और अन्य विभिन्न कनेक्शनों के लिए 100 अतिरिक्त कनेक्शन मानता है।

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
hi	भारी उपयोगकर्ता ग्राफ़ देखने की गतिविधि होने पर न्यूनतम आवश्यक बहुत भिन्न हो सकता है।

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
hi	प्रत्येक ब्राउज़र टैब ब्राउज़र के आधार पर अधिकतम 10 कनेक्शन का उपयोग कर सकता है।

en	Script Timeout
hi	स्क्रिप्ट टाइमआउट

en	Max OID
hi	मैक्स ओआईडी

en	Last Run Statistics
hi	अंतिम रन सांख्यिकी

en	System Memory
hi	प्रणाली की याददाश्त

en	%s GB
hi	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
hi	अधिकतम पोलर मेमोरी की अनुमति है:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
hi	अधिकतम पोलर मेमोरी की अनुमति है:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
hi	PHP जानकारी

en	PHP Version
hi	PHP संस्करण

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
hi	PHP संस्करण 5.5.0+ को मजबूत पासवर्ड हैशिंग समर्थन के कारण अनुशंसित किया गया है।

en	PHP OS

en	PHP uname
hi	PHP का नाम

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
hi	इंस्टॉल किया गया। नोट: यदि आप SNMPv3 का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको php-snmp को हटाना होगा और Net-SNMP टूलसेट का उपयोग करना होगा।

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
hi	आपने स्मृति सीमा को 'असीमित' पर सेट किया है।

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
hi	यह अत्यधिक सुझाव दिया जाता है कि आप php.ini memory_limit को %s या उच्चतर में बदल दें।

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
hi	यह सुझाए गए स्मृति मान की गणना मौजूद डेटा स्रोत की संख्या के आधार पर की जाती है और इसका उपयोग केवल सुझाव के रूप में किया जाता है, वास्तविक मान सिस्टम से सिस्टम के लिए आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

en	What would you like to export?
hi	आप क्या निर्यात करना चाहेंगे?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
hi	उस टेम्पलेट प्रकार का चयन करें जिसे आप Cacti से निर्यात करना चाहते हैं।

en	Device Template to Export
hi	डिवाइस टेम्पलेट निर्यात करने के लिए

en	Choose the Template to export to XML.
hi	XML में निर्यात करने के लिए खाका चुनें।

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
hi	परिणामस्वरूप XML फ़ाइल को आउटपुट करने के लिए प्रारूप चुनें।

en	Output to the Browser (within Cacti)
hi	ब्राउज़र में आउटपुट (कैक्टि के भीतर)

en	Output to the Browser (raw XML)
hi	ब्राउज़र में आउटपुट (कच्चा XML)

en	Save File Locally
hi	स्थानीय रूप से फ़ाइल सहेजें

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
hi	निर्यात टेम्पलेट्स

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
hi	क्षेत्र नाम

en	Not Readable
hi	लिखने योग्य

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
hi	निर्भरता शामिल करें

en	Damaged
hi	डेटा स्रोत, ग्राफ़

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
hi	आयात टेम्पलेट

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
hi	अस्थायी फ़ोल्डर तक पहुंचने में विफल, आयात कार्यक्षमता अक्षम है

en	Un-Publish
hi	अन प्रकाशित

en	Un-Lock
hi	बंद

en	inherit
hi	कन्नै हासल करो

en	natural
hi	प्राकृतिक

en	numeric
hi	संख्यावाचक

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Tree
hi	पेड़ हटाओ

en	Delete Trees
hi	पेड़ हटाओ

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
hi	निम्नलिखित ट्री प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
hi	निम्नलिखित ट्री प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Publish Tree
hi	प्रकाशित वृक्ष

en	Publish Trees
hi	प्रकाशित वृक्ष

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
hi	निम्नलिखित ट्री को प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
hi	निम्नलिखित ट्री को प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Un-Publish Tree
hi	अन-प्रकाशित वृक्ष

en	Un-Publish Trees
hi	अन-प्रकाशित वृक्ष

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
hi	निम्नलिखित ट्री को प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
hi	निम्नलिखित ट्री को प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Un-Lock Tree
hi	अन-प्रकाशित वृक्ष

en	Un-Lock Trees
hi	अन-प्रकाशित वृक्ष

en	Trees [edit: %s]
hi	पेड़ [संपादित करें: %s]

en	Trees [new]
hi	पेड़ [नया]

en	Edit Tree
hi	पेड़ को संपादित करें

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
hi	इस पेड़ को संपादित करने के लिए, आपको पहले संपादन ट्री बटन दबाकर इसे लॉक करना होगा।

en	Add Root Branch
hi	रूट ब्रांच जोड़ें

en	Finish Editing Tree
hi	एडिटिंग ट्री खत्म करें

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
hi	इस पेड़ को%2$s द्वारा%1$s पर संपादन के लिए बंद कर दिया गया है।

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
hi	पेड़ को संपादित करने के लिए, आपको पहले इसे अनलॉक करना होगा और फिर इसे अपने आप को लॉक करना होगा

en	Tree Items
hi	वृक्ष की वस्तुएँ

en	Available Sites
hi	उपलब्ध साइटें

en	Available Devices
hi	उपलब्ध उपकरण

en	Available Graphs
hi	उपलब्ध रेखांकन

en	New Node
hi	नया नोड

en	Branch Sorting
hi	शाखा छँटाई

en	Add Tree
hi	पेड़ जोड़ें

en	Sort Trees Ascending
hi	क्रमबद्ध पेड़ बढ़ते हैं

en	Sort Trees Descending
hi	क्रमबद्ध पेड़ों की छंटाई

en	Tree Name
hi	वृक्ष का नाम

en	The name by which this Tree will be referred to as.
hi	जिस नाम से यह वृक्ष कहा जाएगा।

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस ट्री के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
hi	अप्रकाशित पेड़ को ग्राफ टैब से नहीं देखा जा सकता है

en	A Tree must be locked in order to be edited.
hi	संपादित करने के लिए ट्री को लॉक किया जाना चाहिए।

en	The original author of this Tree.
hi	इस ट्री के मूल लेखक।

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
hi	पेड़ों के क्रम को बदलने के लिए, पहले इस कॉलम को छाँटकर, ऊपर या नीचे तीर को एक बार दबाकर देखें।

en	Last Edited
hi	अंतिम संपादित

en	The date that this Tree was last edited.
hi	इस ट्री को अंतिम बार संपादित किया गया था।

en	Edited By
hi	द्वारा संपादित

en	The last user to have modified this Tree.
hi	अंतिम उपयोगकर्ता ने इस ट्री को संशोधित किया है।

en	The total number of Site Branches in this Tree.
hi	इस पेड़ में साइट शाखाओं की कुल संख्या।

en	The total number of Branches in this Tree.
hi	इस वृक्ष में शाखाओं की कुल संख्या।

en	The total number of individual Devices in this Tree.
hi	इस ट्री में व्यक्तिगत उपकरणों की कुल संख्या।

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
hi	इस ट्री में व्यक्तिगत ग्राफ की कुल संख्या।

en	No Trees Found
hi	कोई पेड़ नहीं मिला

en	Batch Copy
hi	बैच कॉपी

en	You are not allowed to delete the current login account
hi	आपको अपना पासवर्ड बदलने की अनुमति नहीं है।

en	You are not allowed to disable the current login account
hi	आपको अपना पासवर्ड बदलने की अनुमति नहीं है।

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
hi	निम्न पृष्ठ को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete User
hi	उपयोगकर्ता हटाएं

en	Delete Users
hi	उपयोगकर्ता हटाएं

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
hi	निम्नलिखित ट्री प्रकाशित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Copy User
hi	उपयोगकर्ता की प्रतिलिपि बनाएँ

en	Template Username
hi	टेम्प्लेट उपयोगकर्ता नाम:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
hi	निम्न पृष्ठ को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable User
hi	उपयोगकर्ता सक्षम करें

en	Enable Users
hi	उपयोगकर्ता सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
hi	निम्न पृष्ठ को जारी रखने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Disable User
hi	उपयोगकर्ता अक्षम करें

en	Disable Users
hi	उपयोगकर्ता अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
hi	चयनित टेम्पलेट उपयोगकर्ता सेटिंग्स और अनुमतियों के साथ उपयोगकर्ता (ओं) की सेटिंग्स को अधिलेखित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। मूल उपयोगकर्ता पूर्ण नाम, पासवर्ड, दायरे और सक्षम स्थिति को बनाए रखा जाएगा, अन्य सभी फ़ील्ड टेम्पलेट उपयोगकर्ता से अधिलेखित हो जाएंगे।

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
hi	चयनित टेम्पलेट उपयोगकर्ता सेटिंग्स और अनुमतियों के साथ उपयोगकर्ता (ओं) की सेटिंग्स को अधिलेखित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। मूल उपयोगकर्ता पूर्ण नाम, पासवर्ड, दायरे और सक्षम स्थिति को बनाए रखा जाएगा, अन्य सभी फ़ील्ड टेम्पलेट उपयोगकर्ता से अधिलेखित हो जाएंगे।

en	Replace User Settings for User
hi	उपयोगकर्ता रीसेट करें

en	Replace User Settings for Users
hi	उपयोगकर्ता रीसेट करें

en	Template User
hi	टेम्प्लेट उपयोगकर्ता:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
hi	नोट: सिस्टम ग्राफ़ नीति 'अनुमेय' है जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को ग्राफ़ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक ग्राफ़, डिवाइस या ग्राफ़ टेम्पलेट तक पहुँच प्राप्त करनी चाहिए

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
hi	नोट: सिस्टम ग्राफ़ नीति 'प्रतिबंधात्मक' है जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को ग्राफ़ तक पहुँचने के लिए ग्राफ़ या डिवाइस और ग्राफ़ टेम्पलेट दोनों की पहुँच होनी चाहिए

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
hi	नोट: सिस्टम ग्राफ़ नीति 'प्रतिबंधात्मक' है जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को ग्राफ़ तक पहुँचने के लिए ग्राफ़ या डिवाइस और ग्राफ़ टेम्पलेट दोनों की पहुँच होनी चाहिए

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
hi	नोट: सिस्टम ग्राफ़ नीति 'अनुमेय' है जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को ग्राफ़ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक ग्राफ़, डिवाइस या ग्राफ़ टेम्पलेट तक पहुँच प्राप्त करनी चाहिए

en	Default Graph Policy
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ नीति

en	Default Graph Policy for this User
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ नीति

en	Effective Policy
hi	प्रभावी नीति

en	No Matching Graphs Found
hi	कोई मिलान ग्राफ़ नहीं मिला

en	Revoke Access
hi	अनुमति समाप्त करना

en	Grant Access
hi	अनुदान पहुँच

en	Policies (Graph/Device/Template)
hi	नीतियां (ग्राफ़ / डिवाइस / टेम्प्लेट)

en	Non Member
hi	गैर - सदस्य

en	No Matching User Groups Found
hi	कोई मिलान उपयोगकर्ता समूह नहीं मिला

en	Assign Membership
hi	सदस्यता सौंपें

en	Remove Membership
hi	सदस्यता को हटा दें

en	Default Device Policy
hi	डिफ़ॉल्ट डिवाइस नीति

en	Default Device Policy for this User
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट डिवाइस नीति

en	Access Granted
hi	प्रवेश करने की अनुमति है

en	Access Restricted
hi	प्रवेश प्रतिबंधित

en	No Matching Devices Found
hi	कोई मिलान उपकरण नहीं मिला

en	Default Graph Template Policy
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ टेम्पलेट नीति

en	Default Graph Template Policy for this User
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ टेम्पलेट नीति

en	Total Graphs
hi	कुल रेखांकन

en	No Matching Graph Templates Found
hi	कोई मिलान ग्राफ़ टेम्पलेट नहीं मिला

en	Default Tree Policy
hi	डिफ़ॉल्ट ट्री नीति

en	Default Tree Policy for this User
hi	इस उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट ट्री नीति

en	No Matching Trees Found
hi	कोई मिलान पेड़ नहीं मिला

en	User Permissions
hi	उपयोगकर्ता

en	External Link Permissions
hi	बाहरी लिंक अनुमतियाँ

en	Plugin Permissions
hi	प्लगइन्स अनुमतियाँ

en	Legacy Permissions
hi	उपयोगकर्ता

en	User Settings %s
hi	उपयोगकर्ता सेटिंग %s

en	Group Membership
hi	समूह की सदस्यता

en	Graph Perms
hi	ग्राफ परमिट

en	Device Perms
hi	डिवाइस की अनुमति

en	Template Perms
hi	टेम्पलेट की अनुमति

en	Tree Perms
hi	पेड़ की अनुमति

en	User Management %s
hi	उपयोगकर्ता प्रबंधन %s

en	Group
hi	समूहों

en	Last Login
hi	अंतिम लॉगइन

en	< 1 Week Ago
hi	% d वीक

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
hi	% d माह

en	> 4 Months Ago
hi	% d माह

en	Basic
hi	वेब बेसिक

en	LDAP/AD
hi	एलडीएपी

en	Domain
hi	डोमेन

en	User ID
hi	उपयोगकर्ता

en	Graph Policy
hi	ग्राफ नीति

en	Device Policy
hi	डिवाइस नीति

en	Template Policy
hi	खाका नीति

en	No Users Found
hi	कोई उपयोग्कर्ता नहीं मिले

en	Graph Permissions %s
hi	ग्राफ अनुमतियाँ %s

en	Group Membership %s
hi	समूह सदस्यता %s

en	Devices Permission %s
hi	उपकरण अनुमति %s

en	Only Show Exceptions
hi	अपवाद दिखाएं

en	Template Permission %s
hi	टेम्पलेट अनुमति %s

en	Tree Permission %s
hi	वृक्ष की अनुमति %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete User Domain
hi	उपयोगकर्ता डोमेन हटाएं

en	Delete User Domains
hi	उपयोगकर्ता डोमेन हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable User Domain
hi	उपयोगकर्ता डोमेन अक्षम करें

en	Disable User Domains
hi	उपयोगकर्ता डोमेन अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable User Domain
hi	सक्षम उपयोगकर्ता डोमेन

en	Enable User Domains
hi	सक्षम उपयोगकर्ता डोमेन

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता डोमेन को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Make Selected Domain Default
hi	चयनित डोमेन डिफ़ॉल्ट बनाएं

en	User Domain [edit: %s]
hi	उपयोगकर्ता डोमेन [संपादित करें: %s]

en	User Domain [new]
hi	उपयोगकर्ता डोमेन [नया]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
hi	इस डोमेन के लिए एक सार्थक नाम दर्ज करें। यह वह नाम होगा जो लॉगिन के दौरान लॉगिन दायरे में दिखाई देता है।

en	Domains Type
hi	डोमेन प्रकार

en	Choose what type of domain this is.
hi	चुनें कि यह किस प्रकार का डोमेन है।

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
hi	उस उपयोगकर्ता का नाम जिसे Cacti नए उपयोगकर्ता खातों के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करेगा।

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
hi	यदि यह चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो उपयोगकर्ता इस डोमेन का उपयोग करके लॉगिन कर पाएंगे।

en	Server(s)
hi	सर्वर

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
hi	वैध एलडीएपी सर्वरों के लिए डीएनएस होस्टनाम या आईपी पते की एक स्पेस सीमांकित सूची। उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए कैक्टि बाएं से दाएं एलडीएपी सर्वर का उपयोग करने का प्रयास करेगा।

en	Port Standard
hi	पोर्ट मानक

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
hi	गैर एसएसएल संचार के लिए टीसीपी / यूडीपी पोर्ट।

en	Port SSL
hi	पोर्ट एसएसएल

en	TCP/UDP port for SSL communications.
hi	एसएसएल संचार के लिए टीसीपी / यूडीपी पोर्ट।

en	Protocol Version
hi	प्रोटोकॉल संस्करण

en	Protocol Version that the server supports.
hi	प्रोटोकॉल संस्करण जो सर्वर का समर्थन करता है।

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
hi	एन्क्रिप्शन जो सर्वर का समर्थन करता है। TLS केवल प्रोटोकॉल संस्करण 3 द्वारा समर्थित है।

en	Referrals
hi	रेफ़रल

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
hi	LDAP रेफरल सक्षम या अक्षम करें। अक्षम होने पर, यह खोजों की गति बढ़ा सकता है।

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
hi	मोड जो कैक्टि एलडीएपी सर्वर के खिलाफ प्रमाणित करने का प्रयास करेगा। <blockquote> <i>कोई खोज नहीं</i> - कोई विशिष्ट नाम (डीएन) खोज नहीं होती है, बस प्रदान किए गए विशिष्ट नाम (डीएन) प्रारूप के साथ बांधने का प्रयास होता है। <br><br> <i>बेनामी खोज</i> - उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट नाम (DN) का पता लगाने के लिए अनाम बाइंडिंग के माध्यम से LDAP निर्देशिका के खिलाफ उपयोगकर्ता नाम खोजने का प्रयास। <br><br> <i>विशिष्ट खोज</i> - विशिष्ट विशिष्ट नाम (डीएन) के माध्यम से एलडीएपी निर्देशिका के खिलाफ उपयोगकर्ता नाम की खोज और विशिष्ट नाम (डीएन) उपयोगकर्ताओं का पता लगाने के लिए बाध्यकारी के लिए विशिष्ट पासवर्ड।

en	Distinguished Name (DN)
hi	विशिष्ट नाम (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
hi	समूह सदस्यता की आवश्यकता है

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
hi	प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को समूह का सदस्य होना आवश्यक है। इसके लिए काम करने के लिए समूह सेटिंग्स निर्धारित की जानी चाहिए, उचित समूह सेटिंग्स के बिना सक्षम करने से प्रमाणीकरण विफलता होगी।

en	LDAP Group Settings
hi	LDAP समूह सेटिंग्स

en	Group Distinguished Name (DN)
hi	समूह विशिष्ट नाम (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
hi	उस समूह का विशिष्ट नाम जो उपयोगकर्ता की सदस्यता होनी चाहिए।

en	Group Member Attribute
hi	समूह के सदस्य विशेषता

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
hi	समूह सदस्य प्रकार

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
hi	परिभाषित करता है कि उपयोगकर्ता परिभाषित समूह सदस्य गुण में पूर्ण विशिष्ट नाम या केवल उपयोगकर्ता नाम का उपयोग करते हैं।

en	LDAP Specific Search Settings
hi	LDAP विशिष्ट खोज सेटिंग्स

en	Search Base
hi	आधार खोजें

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
hi	LDAP निर्देशिका को खोजने के लिए खोज आधार, जैसे "dc = win2kdomain, dc = local" या "ou = people, dc = domain, dc = local" ।

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
hi	खोज फ़िल्टर खिड़कियों के लिए के रूप में LDAP निर्देशिका में उपयोगकर्ता का पता लगाने का, उपयोग करने के लिए: <i>&quot;(&amp; (objectClass = उपयोगकर्ता) (objectcategory = उपयोगकर्ता) (userPrincipalName = &lt;उपयोगकर्ता नाम&gt; *))&quot;</i> या OpenLDAP के लिए: <i>&quot;(&amp; (objectClass = खाता) (uid = &lt;username&gt;)) &quot;</i> । &quot;&lt;username&gt;&quot; को उस उपयोगकर्ता नाम से बदला जाता है जिसे लॉगिन प्रॉम्प्ट पर आपूर्ति किया गया था।

en	Search Distinguished Name (DN)
hi	विशिष्ट नाम खोजें (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
hi	विशिष्ट खोज के लिए विशिष्ट नाम LDAP निर्देशिका के लिए बाध्यकारी।

en	Search Password
hi	पासवर्ड खोजें

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
hi	विशिष्ट खोज के लिए पासवर्ड LDAP निर्देशिका के लिए बाध्यकारी है।

en	LDAP CN Settings
hi	LDAP CN सेटिंग्स

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
hi	वह फ़ील्ड जो LDAP से लिया गया एक नया उपयोगकर्ता बनाते समय पूरा नाम बदल देगा। (खिड़कियों पर: displayname)

en	eMail
hi	ईमेल

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
hi	फ़ील्ड जो LDAP से लिए गए ईमेल को बदल देगा। (खिड़कियों पर: मेल)

en	Domain Properties
hi	डोमेन गुण

en	Domains
hi	डोमेन

en	Domain Type
hi	डोमेन प्रकार

en	Effective User
hi	प्रभावी उपयोगकर्ता

en	CN FullName

en	CN eMail
hi	CN ई-मेल

en	No User Domains Found
hi	कोई उपयोगकर्ता डोमेन नहीं मिला

en	Defer to the Users Setting
hi	यूजर्स सेटिंग में जाएं

en	Show the Page that the User pointed their browser to
hi	उपयोगकर्ता को अपना ब्राउज़र इंगित करने वाला पृष्ठ दिखाएं

en	Show the Console
hi	कंसोल दिखाएं

en	Show the default Graph Screen
hi	डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ स्क्रीन दिखाएं

en	Restrict Access
hi	प्रवेश निषेध

en	The name of this Group.
hi	इस समूह का नाम।

en	Group Description
hi	समूह चर्चा

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
hi	इस समूह के लिए एक अधिक वर्णनात्मक नाम, जिसमें रिक्त स्थान या विशेष वर्ण शामिल हो सकते हैं।

en	General Group Options
hi	सामान्य समूह विकल्प

en	Set any user account-specific options here.
hi	यहां कोई भी उपयोगकर्ता खाता-विशिष्ट विकल्प सेट करें।

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
hi	इस समूह के उपयोगकर्ताओं को कस्टम उपयोगकर्ता सेटिंग्स रखने की अनुमति दें

en	Tree Rights
hi	पेड़ के अधिकार

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
hi	क्या इस समूह के उपयोगकर्ताओं की ट्री तक पहुँच होनी चाहिए?

en	Graph List Rights
hi	ग्राफ सूची अधिकार

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
hi	क्या इस समूह के उपयोगकर्ताओं की ग्राफ़ सूची में पहुँच होनी चाहिए?

en	Graph Preview Rights
hi	ग्राफ़ पूर्वावलोकन अधिकार

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
hi	क्या इस समूह के उपयोगकर्ताओं को ग्राफ़ पूर्वावलोकन का उपयोग करना चाहिए?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
hi	जब कोई उपयोगकर्ता इस उपयोगकर्ता समूह से लॉग इन करता है तो क्या करें

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete User Group
hi	उपयोगकर्ता समूह हटाएं

en	Delete User Groups
hi	उपयोगकर्ता समूह हटाएं

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Copy User Group
hi	उपयोगकर्ता समूह की प्रतिलिपि बनाएँ

en	Copy User Groups
hi	उपयोगकर्ता समूह की प्रतिलिपि बनाएँ

en	Group Prefix
hi	समूह उपसर्ग:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable User Group
hi	उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करें

en	Enable User Groups
hi	उपयोगकर्ता समूह को सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
hi	निम्नलिखित उपयोगकर्ता समूह को निष्क्रिय करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable User Group
hi	उपयोगकर्ता समूह को अक्षम करें

en	Disable User Groups
hi	उपयोगकर्ता समूह को अक्षम करें

en	Login Name
hi	लॉगिन नाम

en	Group Member
hi	समूह का सदस्य

en	No Matching Group Members Found
hi	कोई मिलान समूह सदस्य नहीं मिला

en	Remove from Group
hi	समूह से हटा दें

en	Default Graph Policy for this User Group
hi	इस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ नीति

en	Default Graph Template Policy for this User Group
hi	इस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ टेम्पलेट नीति

en	Default Tree Policy for this User Group
hi	इस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिफ़ॉल्ट ट्री नीति

en	User Group Management [edit: %s]
hi	उपयोगकर्ता समूह प्रबंधन [संपादित करें: %s]

en	User Group Management [new]
hi	उपयोगकर्ता समूह प्रबंधन [नया]

en	User Group Management
hi	उपयोगकर्ता समूह प्रबंधन

en	No User Groups Found
hi	कोई उपयोगकर्ता समूह नहीं मिला

en	Show Members
hi	सदस्य दिखाएं

en	User Log Purged.
hi	उपयोगकर्ता भाषा

en	User Login History
hi	उपयोगकर्ता लॉगिन इतिहास

en	Deleted/Invalid
hi	हटाया गया / अमान्य

en	Success - Password
hi	सफलता - Pswd

en	Success - Token
hi	सफलता - टोकन

en	Success - Password Change
hi	सफलता - Pswd

en	User Logins
hi	उपयोगकर्ता लॉगिन

en	(User Removed)
hi	(उपयोगकर्ता निकाला गया)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
hi	लॉग फ़ाइल को शुद्ध करने के लिए &#39;जारी रखें&#39; पर क्लिक करें। <br><br><br> नोट: यदि लॉगिंग Cacti और Syslog दोनों पर सेट है, तो लॉग जानकारी Syslog में रहेगी।

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	Display Order
hi	प्रस्तुति का क्रम

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
hi	लॉग [कुल पंक्तियाँ:% d - गैर-मिलान आइटम छिपा हुआ]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
hi	लॉग [कुल पंक्तियाँ:% d - सभी आइटम दिखाए गए]

en	Clear Cacti Log
hi	कैक्टि लॉग साफ़ करें

en	Cacti Log Cleared
hi	कैक्टि लॉग क्लीयर

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
hi	त्रुटि: लॉग साफ़ करने में असमर्थ, कोई लिखित अनुमति नहीं।

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
hi	त्रुटि: लॉग साफ़ करने में असमर्थ, फ़ाइल मौजूद नहीं है।

en	Data Query Cache Items
hi	डेटा क्वेरी कैश आइटम

en	Query Name
hi	क्वेरी का नाम

en	Allow the search term to include the index column
hi	इंडेक्स कॉलम को शामिल करने के लिए खोज शब्द को अनुमति दें

en	Include Index
hi	सूचकांक शामिल करें

en	Poller Cache Items
hi	पोलर कैश आइटम

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	SNMP Version:
hi	SNMP संस्करण:

en	Community:
hi	कम्युनिटी

en	OID:

en	Script:
hi	स्क्रिप्ट

en	Script Server:
hi	स्क्रिप्ट सर्वर:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
hi	Cacti तकनीकी सहायता पृष्ठ। डेवलपर्स और तकनीकी सहायता व्यक्तियों द्वारा कैक्टि में मुद्दों के साथ सहायता करने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं के लिए चेक शामिल हैं।

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
hi	Cacti लॉग सिस्टम सेटिंग्स के आधार पर आँकड़ा, त्रुटि और अन्य संदेश संग्रहीत करता है। इस जानकारी का उपयोग मतदाता और आवेदन के साथ समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
hi	व्यवस्थापकों को उपयोगकर्ता लॉग ब्राउज़ करने की अनुमति देता है। व्यवस्थापक लॉग को फ़िल्टर और निर्यात भी कर सकते हैं।

en	Poller Cache Administration
hi	पोलर कैश प्रशासन

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
hi	यह वह डेटा है जो हर बार चलने वाले मतदाता को दिया जा रहा है। यह डेटा तब बदले में निष्पादित / व्याख्या किया जाता है और परिणाम ग्राफिंग या प्रदर्शन के लिए डेटाबेस के लिए RRDfiles में खिलाया जाता है।

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
hi	डेटा क्वेरी कैश संग्रह डेटा क्वेरी इनपुट प्रकारों से एकत्रित जानकारी संग्रहीत करता है। इन क्षेत्रों के मूल्यों का उपयोग ग्राफ्स फॉर लीजेंड्स, वर्टिकल लेबल्स और जीपीआरआईएनटीएस के साथ-साथ सीडीईएफ के पाठ क्षेत्र में भी किया जा सकता है।

en	Rebuild Poller Cache
hi	पोलर कैश का पुनर्निर्माण करें

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
hi	यदि आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो पोलर कैश फिर से जेनरेट किया जाएगा। डेटाबेस क्रैश की स्थिति में ही इस विकल्प का उपयोग करें यदि आप क्रैश के बाद समस्याओं का सामना कर रहे हैं और पहले से ही डेटाबेस सुधार उपकरण चला रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आपको किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ समस्या हो रही है, तो बस उस डिवाइस को उसके पोलर कैश को फिर से बनाने के लिए पुन: सहेजें। इस कमांड के बराबर एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस भी है जो बड़े सिस्टम के लिए अनुशंसित है। नोट: बड़े सिस्टम पर, इस कमांड को पूरा होने में कई मिनट से लेकर कई घंटे लग सकते हैं और इसलिए इसे Cacti UI से नहीं चलाना चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए कमांड लाइन पर 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' चला सकते हैं।

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
hi	संसाधन कैश का पुनर्निर्माण करें

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
hi	Cacti में कई डेटा कलेक्टरों का संचालन करते समय, Cacti सभी डेटा कलेक्टरों पर प्रमुख फ़ाइलों के लिए स्थिति बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसमें सभी कोर, गैर-इंस्टॉल संबंधित वेबसाइट और प्लगइन फाइलें शामिल हैं। जब आप संसाधन कैश पुनर्निर्माण के लिए बाध्य करते हैं, तो Cacti स्थानीय संसाधन कैश को साफ़ कर देगा, और फिर अगले शेड्यूल किए गए प्रदूषित प्रारंभ में इसका पुनर्निर्माण करेगा। यह सभी दूरस्थ डेटा कलेक्टरों को उनकी वेबसाइट और प्लगइन फ़ाइलों की पुनरावृत्ति के लिए ट्रिगर करेगा।

en	Boost Utilities
hi	उपयोगिताएँ बढ़ाएँ

en	View Boost Status
hi	बूस्ट स्थिति देखें

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
hi	यह मेनू पिक आपको वर्तमान में चल रहे बूस्ट कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े विभिन्न बूस्ट सेटिंग्स और आंकड़ों को देखने की अनुमति देता है।

en	Data Source Statistics Utilities
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	Purge Data Source Statistics
hi	डेटा स्रोत सांख्यिकी

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
hi	यह मेनू पिक डेटाबेस से सभी मौजूदा डेटा स्रोत सांख्यिकी को शुद्ध करेगा। यदि डेटा स्रोत सांख्यिकी सक्षम है, तो डेटा स्रोत आँकड़े अगले डेटा कलेक्टर पास पर फिर से संग्रह शुरू कर देंगे।

en	SNMP Agent Utilities
hi	SNMPAgent उपयोगिताएँ

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
hi	यह SNMPAgent द्वारा नियंत्रित की जा रही सभी वस्तुओं को दर्शाता है।

en	Rebuild SNMP Agent Cache
hi	SNMPAgent Cache का पुनर्निर्माण करें

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
hi	यदि आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो SNMP कैश साफ़ हो जाएगा और पुनः उत्पन्न होगा। ध्यान दें कि यह SNMP कैश को पूरी तरह से बहाल करने के लिए एक और पोलर रन लेता है।

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
hi	यह मेनू पिक आपको उन नवीनतम घटनाओं को देखने की अनुमति देता है जिन्हें SNMPAgent ने पंजीकृत अधिसूचना रिसीवर के संबंध में संभाला है।

en	Cacti System Utilities
hi	कैक्टि सिस्टम यूटिलिटीज

en	Overrun Warning
hi	ओवररन वार्निंग

en	Cannot open directory
hi	खुली निर्देशिका नहीं कर सकते

en	Directory Does NOT Exist!!
hi	निर्देशिका नहीं होती है !!

en	Current Boost Status
hi	वर्तमान बूस्ट स्थिति

en	Boost On-demand Updating:
hi	बूस्ट ऑन-डिमांड अपडेटिंग:

en	Running Processes:
hi	समवर्ती प्रक्रियाएँ

en	Total Poller Items:
hi	पोलर कैश आइटम

en	Total Data Sources:
hi	कुल डेटा स्रोत:

en	Remaining Data Sources:
hi	डेटा स्रोत डीबगिंग

en	TBD
hi	टीबीडी

en	Queued Boost Records:
hi	लंबित बूस्ट रिकॉर्ड:

en	Approximate in Process:
hi	प्रक्रिया में अनुमानित:

en	Total Boost Records:
hi	कुल बूस्ट रिकॉर्ड:

en	Boost Storage Statistics
hi	भंडारण सांख्यिकी बढ़ाएँ

en	Database Engine:
hi	डेटाबेस इंजन:

en	Current Boost Table(s) Size:
hi	वर्तमान बूस्ट टेबल (आकार):

en	Avg Bytes/Record:
hi	औसत बाइट्स / रिकॉर्ड:

en	%d Bytes
hi	% d बाइट्स

en	Max Record Length:
hi	अधिकतम रिकॉर्ड लंबाई:

en	Max Allowed Boost Table Size:
hi	अधिकतम अनुमत बूस्ट टेबल का आकार:

en	Estimated Maximum Records:
hi	अनुमानित अधिकतम रिकॉर्ड:

en	Previous Runtime Statistics
hi	रनटाइम आँकड़े

en	Last Start Time:
hi	अंतिम प्रारंभ समय:

en	Last End Time:
hi	अंतिम प्रारंभ समय:

en	Never Run
hi	कभी मत दौडना

en	Last Run Duration:
hi	अंतिम रन अवधि:

en	%d minutes
hi	% d मिनट

en	%d seconds
hi	% d सेकंड

en	%0.2f percent of update frequency)
hi	अद्यतन आवृत्ति का% 0.2f प्रतिशत)

en	RRD Updates:
hi	RRD अपडेट:

en	MBytes
hi	मेगाबाइट

en	Peak Poller Memory:
hi	पीक पोलर मेमोरी:

en	Max Poller Memory Allowed:
hi	अधिकतम पोलर मेमोरी की अनुमति है:

en	Detailed Runtime Statistics
hi	रनटाइम आँकड़े

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
hi	विस्तृत रनटाइम टाइमर:

en	Process: %d
hi	1 प्रक्रिया

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
hi	रन समय कॉन्फ़िगरेशन

en	Update Frequency:
hi	आवृत्ति अद्यतन करें:

en	Concurrent Processes:
hi	समवर्ती प्रक्रियाएँ

en	Next Start Time:
hi	अगली शुरुआत का समय:

en	Maximum Records:
hi	अधिकतम रिकॉर्ड:

en	Records
hi	अभिलेख

en	Maximum Allowed Runtime:
hi	अधिकतम अनुमत रनटाइम:

en	Image Caching Status:
hi	छवि कैशिंग स्थिति:

en	Cache Directory:
hi	कैश निर्देशिका:

en	Cached Files:
hi	कैश्ड फ़ाइलें:

en	Cached Files Size:
hi	कैश्ड फ़ाइलें आकार:

en	SNMP Agent Cache
hi	SNMPAgent कैश

en	OIDs

en	Column Data
hi	कॉलम डेटा

en	Scalar
hi	अदिश

en	SNMP Agent Notification Log
hi	SNMPAgent अधिसूचना लॉग

en	Log Entries
hi	लॉग इन करें

en	Severity Level: %s
hi	गंभीरता का स्तर: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
hi	निम्नलिखित VDEF को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
hi	निम्नलिखित VDEF को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete VDEF
hi	VDEF हटाएं

en	Delete VDEFs
hi	VDEF हटाएं

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
hi	निम्नलिखित ट्री को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate VDEF
hi	VDEF डुप्लिकेट करें

en	Duplicate VDEFs
hi	VDEF डुप्लिकेट करें

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
hi	निम्नलिखित VDEF को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	VDEF Name: %s
hi	VDEF नाम: %s

en	Remove VDEF Item
hi	VDEF आइटम निकालें

en	VDEF Preview
hi	VDEF पूर्वावलोकन

en	VDEF Items [edit: %s]
hi	VDEF आइटम [संपादित करें: %s]

en	VDEF Items [new]
hi	VDEF आइटम [नया]

en	VDEF Item Type
hi	VDEF आइटम प्रकार

en	Choose what type of VDEF item this is.
hi	चुनें कि यह किस प्रकार का VDEF आइटम है।

en	VDEF Item Value
hi	VDEF आइटम मान

en	Enter a value for this VDEF item.
hi	इस VDEF आइटम के लिए एक मान दर्ज करें।

en	VDEFs [edit: %s]
hi	VDEFs [संपादित करें: %s]

en	VDEFs [new]
hi	VDEFs [नया]

en	Delete VDEF Item
hi	VDEF आइटम हटाएं

en	VDEF Name
hi	VDEF नाम

en	The name of this VDEF.
hi	इस VDEF का नाम।

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
hi	VDEF जो उपयोग में हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। उपयोग में एक ग्राफ या एक ग्राफ टेम्पलेट द्वारा संदर्भित के रूप में परिभाषित किया गया है।

en	The number of Graphs using this VDEF.
hi	इस VDEF का उपयोग करके ग्राफ़ की संख्या।

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
hi	इस VDEF का उपयोग करके ग्राफ टेम्प्लेट की संख्या।

en	No VDEFs
hi	कोई VDEFs नहीं