en	About Cacti
he-il	על קקט

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
he-il	Cacti נועד להיות פתרון גרפי מלא מבוסס על המסגרת של RRDtool. מטרתו היא להפוך את עבודת מנהל הרשת לקלה יותר על ידי טיפול בכל הפרטים הדרושים כדי ליצור גרפים משמעותיים.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
he-il	נא עיין באתר %sCacti %s הרשמי לקבלת מידע, תמיכה ועדכונים.

en	Active Developers
he-il	Cacti מפתחים

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
he-il	מסוף תפריט סעיף

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
he-il	חבר קבוצה

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
he-il	תודה

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
he-il	תודה מיוחדת ל %sTobi Oetiker %s, היוצר של %sRRDtool %s ו- %sMRTG %s הפופולרי מאוד.

en	The users of Cacti
he-il	המשתמשים של Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
he-il	במיוחד כל מי לקח את הזמן כדי ליצור דוח בעיה, או אחרת לעזור לתקן בעיות הקשורות Cacti. גם לכל מי תרם לתמוך Cacti.

en	License
he-il	רישיון

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
he-il	Cacti מורשה תחת GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
he-il	תוכנית זו היא תוכנה חופשית; אתה יכול להפיצו מחדש ו / או לשנות אותו תחת תנאי הרישיון הציבורי הכללי של גנו כפי שפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית; או גרסה 2 של הרישיון, או (לפי בחירתך) כל גרסה מאוחרת יותר.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
he-il	תוכנית זו מופצת בתקווה שזה יהיה שימושי, אבל ללא אחריות כלשהי; אפילו ללא אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. למידע נוסף, עיין ברישיון הציבורי הכללי של גנו.

en	Delete
he-il	מחק

en	Convert to Normal Graph
he-il	המר לתרשים LINE1

en	Place Graphs on Report
he-il	מקום גרפים על הדו"ח

en	Migrate Aggregate to use a Template
he-il	הגדל צבירה כדי להשתמש בתבנית

en	Create New Aggregate from Aggregates
he-il	צור צבירה חדשה מתוך צבירה

en	Associate with Aggregate
he-il	חבר עם צבירה

en	Disassociate with Aggregate
he-il	להתנתק עם צבירה

en	Place on a Tree (%s)
he-il	מקום על עץ ( %s)

en	Override Values for Graph Item
he-il	עקוף ערכים עבור פריט תרשים

en	Override this Value
he-il	עקוף את הערך הזה

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
he-il	הגרפים המצטברים שנבחרו מייצגים אלמנטים מיותר מתבנית גרף אחת.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
he-il	כדי להעביר את הגרפים המצטברים למטה לצבירה מבוססת תבנית, צור תחילה תבנית מצטברת עבור 'תבנית גרף' %s.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
he-il	הגרפים המצטברים שנבחרו מייצגים אלמנטים מיותר מתבנית גרף אחת.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
he-il	כדי להעביר את הגרפים המצטברים להלן לצבירה מבוססת תבנית, עליהם להשתמש רק בתבנית גרפית אחת. לחץ על 'Return' ולאחר מכן בחר רק תרשים מצטבר המשתמש באותה תבנית גרף.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
he-il	בשלב זה לא הוגדרו תבניות מצטברות עבור צבירת מדור קודם.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
he-il	כדי להעביר את הגרפים המצטברים למטה לצבירה מבוססת תבנית, צור תחילה תבנית מצטברת עבור 'תבנית גרף' %s.

en	You currently have no reports defined.
he-il	בשלב זה אין לך דוחות מוגדרים.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הגרפים המצטברים הבאים.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הגרפים המצטברים הבאים.

en	Delete Aggregate Graph
he-il	צור גרף מצטבר

en	Delete Aggregate Graphs
he-il	צור גרף מצטבר

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלב את הגרפים המצטברים הבאים בגרף מצטבר יחיד.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלב את הגרפים המצטברים הבאים בגרף מצטבר יחיד.

en	Migrate to Aggregate Graph
he-il	צור גרף מצטבר

en	Migrate to Aggregate Graphs
he-il	צור גרף מצטבר

en	Aggregate Template:
he-il	תבנית מצטברת:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלב את הגרפים המצטברים הבאים בגרף מצטבר יחיד.

en	Combine Aggregate Graphs
he-il	גרפים מצטברים

en	Aggregate Name:
he-il	שם מצטבר:

en	New Aggregate
he-il	צבירה חדשה

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הגרפים המצטברים הבאים.

en	Place Aggregate Graph on Report
he-il	מקום גרפים על הדו"ח

en	Place Aggregate Graphs on Report
he-il	מקום גרפים על הדו"ח

en	Report Name:
he-il	שם הדוח

en	Timespan:
he-il	זמן

en	Align:
he-il	יישור

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלב את הגרפים המצטברים הבאים בגרף מצטבר יחיד.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלב את הגרפים המצטברים הבאים בגרף מצטבר יחיד.

en	Convert Aggregate Graph
he-il	צור גרף מצטבר

en	Convert Aggregate Graphs
he-il	צור גרף מצטבר

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לקשר את הגרפים הבאים לגרף המצטבר.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לקשר את הגרפים הבאים לגרף המצטבר.

en	Associate Graph with Aggregate
he-il	חבר עם צבירה

en	Associate Graphs with Aggregate
he-il	חבר עם צבירה

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לנתק את הגרפים הבאים מהצבירה.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לנתק את הגרפים הבאים מהצבירה.

en	Disassociate Graph with Aggregate
he-il	להתנתק עם צבירה

en	Disassociate Graphs with Aggregate
he-il	להתנתק עם צבירה

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להציב את הגרפים המצטברים הבאים מתחת לעץ העץ.

en	Place Aggregate Graph on Tree
he-il	גרף מקום על עץ

en	Place Aggregate Graphs on Tree
he-il	גרף מקום על עץ

en	Destination Branch:
he-il	סניף יעד:

en	[edit: %s]
he-il	[עריכה: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
he-il	הגדרות גרף מצטברות

en	Details
he-il	פרטים

en	Items
he-il	פריטים

en	Preview
he-il	תצוגה מקדימה

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
he-il	הגדרות גרף מצטברות

en	Turn Off Graph Debug Mode
he-il	כיבוי גרף מצב באגים

en	Turn On Graph Debug Mode
he-il	הפעל מצב גרף Debug

en	Show Item Details
he-il	הצג פרטי פריט

en	Aggregate Preview Does Not Exist
he-il	תצוגה מקדימה מצטברת [ %s]

en	Aggregate Preview %s
he-il	תצוגה מקדימה מצטברת [ %s]

en	RRDtool Command:
he-il	הפקודה RRDtool:

en	RRDtool Says:
he-il	RRDtool אומר:

en	Not Checked
he-il	אין צ'קים

en	Aggregate Graph %s
he-il	גרף מצטבר %s

en	Prefix Replacement Values
he-il	דפוס החלפה

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
he-il	תוכל להשתמש בערכי החלפה אלה עבור הקידומת בגרף המצרף

en	Total
he-il	סה"כ

en	All Items
he-il	כל הפריטים

en	Graph Configuration
he-il	תצורת גרף

en	Show
he-il	הצג

en	Hide Item Details
he-il	הסתר פרטי פריט

en	Matching Graphs
he-il	גרפים תואמים

en	Search
he-il	חיפוש

en	Graphs
he-il	גרפים

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Part of Aggregate
he-il	חלק מצטבר

en	Go
he-il	עבור

en	Set/Refresh Filters
he-il	הגדר / רענן מסננים

en	Clear
he-il	נקה

en	Clear Filters
he-il	מחיקת מסננים

en	Graph Title
he-il	כותרת גרף

en	ID
he-il	מזהה

en	Included in Aggregate
he-il	כלול במצטבר

en	Size
he-il	גודל

en	No
he-il	לא

en	Yes
he-il	כן

en	No Graphs Found
he-il	לא נמצאו גרפים

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
he-il	[רשימת גרפים מותאמים אישית - מסנן מתוך רשימה]

en	Aggregate Graphs
he-il	גרפים מצטברים

en	Template
he-il	תבנית

en	Any
he-il	הכל

en	None
he-il	ללא

en	The title for the Aggregate Graphs
he-il	הכותרת של הגרפים המצטברים

en	The internal database identifier for this object
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור אובייקט זה

en	Aggregate Template
he-il	תבנית מצטברת

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
he-il	תבנית מצטברת כי זה גרפים מצטבר מבוסס על

en	No Aggregate Graphs Found
he-il	לא נמצאו גרפים מצטברים

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Delete Aggregate Graph Template
he-il	צור צבירה מתוך תבנית

en	Delete Aggregate Graph Templates
he-il	מחק תבניות גרף

en	Aggregate Template [edit: %s]
he-il	תבנית מצטברת [עריכה: %s]

en	Aggregate Template [new]
he-il	תבנית מצטברת [חדש]

en	Aggregate Templates
he-il	תבניות מצטברות

en	Templates
he-il	תבניות

en	Has Graphs
he-il	יש גרפים

en	Template Title
he-il	כותרת התבנית

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
he-il	לא ניתן למחוק תבניות מצטברות שנמצאות בשימוש. בשימוש מוגדר כמפנה על ידי צבירה.

en	Deletable
he-il	ניתן למחוק

en	Graphs Using
he-il	גרפים באמצעות

en	Graph Template
he-il	תבנית גרף

en	No Aggregate Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות מצטברות

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
he-il	אימות מחיקה

en	2nd Factor Authentication
he-il	אימות בסיסי באינטרנט

en	Enter your token
he-il	הקלד מילת חיפוש...

en	Token

en	Verify
he-il	אמת את הכל

en	You cannot use a previously entered password!
he-il	לא ניתן להשתמש בסיסמה שהוזנה קודם לכן!

en	Your new passwords do not match, please retype.
he-il	הסיסמאות החדשות שלך אינן תואמות, אנא הקלד שוב.

en	Your current password is not correct. Please try again.
he-il	הסיסמה הנוכחית שלך אינה נכונה. בבקשה נסה שוב.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
he-il	הסיסמה החדשה שלך לא יכולה להיות זהה לסיסמה הישנה. בבקשה נסה שוב.

en	Forced password change
he-il	שינוי סיסמה בכפייה

en	Password requirements include:
he-il	דרישות הסיסמה כוללות:

en	Must be at least %d characters in length
he-il	חייב להיות לפחות% d תווים באורך

en	Must include mixed case
he-il	חייב לכלול מקרה מעורב

en	Must include at least 1 number
he-il	חייב לכלול לפחות מספר אחד

en	Must include at least 1 special character
he-il	חייב לכלול לפחות תו מיוחד אחד

en	Cannot be reused for %d password changes
he-il	לא ניתן לעשות בו שימוש חוזר לשינויים ב-% d

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
he-il	הזן את הסיסמה הנוכחית ואת החדש <br> סיסמת קקט.

en	Please enter your new Cacti password.
he-il	הזן את הסיסמה הנוכחית ואת החדש <br> סיסמת קקט.

en	Change Password
he-il	שנה סיסמה

en	Username
he-il	שם משתמש

en	Current password
he-il	סיסמה נוכחית

en	New password
he-il	סיסמה חדשה

en	Confirm password
he-il	אשר סיסמא חדשה

en	Save
he-il	שמור

en	Return
he-il	חזרה אל עריכת פוסט

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
he-il	הגישה נדחתה, אנא צור קשר עם מנהל Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
he-il	הגישה נדחתה, אנא צור קשר עם מנהל Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
he-il	המשתמש אומת, אך חשבון התבנית מושבת. שימוש בחשבון אורח

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
he-il	הגישה נדחתה, אנא צור קשר עם מנהל Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
he-il	הגישה נדחתה, חשבון המשתמש מושבת.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
he-il	אם אתה מרגיש שזאת טעות. אנא צור קשר עם מנהל Cacti שלך.

en	Login to Cacti
he-il	כניסה ל Cacti

en	User Login
he-il	פרטי הכניסה של המשתמש

en	Enter your Username and Password below
he-il	הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך למטה

en	Password
he-il	סיסמה

en	Realm
he-il	תחום

en	Keep me signed in
he-il	השאר אותי מחובר

en	Login
he-il	התחבר

en	Invalid User Name/Password Please Retype
he-il	שם משתמש / סיסמה לא חוקיים אנא הקלד שוב

en	User Account Disabled
he-il	חשבון משתמש מושבת

en	General
he-il	כללי

en	2FA

en	User Account Details
he-il	פרטי חשבון משתמש

en	Tree View
he-il	תצוגת עצים

en	List View
he-il	תצוגת רשימה

en	Preview View
he-il	הצג תצוגה מקדימה

en	User Name
he-il	שם משתמש

en	The login name for this user.
he-il	שם ההתחברות של משתמש זה.

en	Full Name
he-il	שם מלא

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
he-il	שם תיאורי יותר עבור משתמש זה, שיכול לכלול רווחים או תווים מיוחדים.

en	Email Address
he-il	כתובת אימייל

en	An Email Address you be reached at.
he-il	כתובת דוא"ל שאליה הגעת.

en	Clear User Settings
he-il	נקה הגדרות משתמש

en	Return all User Settings to Default values.
he-il	החזרת כל הגדרות המשתמש לערכי ברירת מחדל.

en	Clear Private Data
he-il	נקה נתונים פרטיים

en	Clear Private Data including Column sizing.
he-il	נקה נתונים פרטיים כולל שינוי גודל עמודות.

en	Logout Everywhere
he-il	יציאה בכל מקום

en	Clear all your Login Session Tokens.
he-il	נקה את כל אסימוני הכניסה לפעולה שלך.

en	User Settings
he-il	הגדרות משתמש

en	2FA Settings
he-il	הגדרות

en	2FA Enabled
he-il	מאופשר

en	Whether 2FA is enabled for this user.
he-il	שם ההתחברות של משתמש זה.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
he-il	אמת את הכל

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
he-il	נתונים פרטיים מוסרים

en	Your Private Data has been cleared.
he-il	הנתונים הפרטיים שלך נמחקו.

en	All your login sessions have been cleared.
he-il	כל הפעלות ההתחברות שלך נמחקו.

en	User Sessions Cleared
he-il	הפעלות המשתמש נמחקו

en	Reset
he-il	איפוס

en	Add Device
he-il	הוספת התקן

en	Delete Device
he-il	מחק מכשירים

en	Down
he-il	למטה

en	Up
he-il	למעלה

en	Added manually through device automation interface.
he-il	נוסף ידנית דרך ממשק אוטומציה המכשיר.

en	Device %s Added to Cacti
he-il	נוסף ל- Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
he-il	לא נוספו ל- Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
he-il	התקנים הוסרו ממסד הנתונים של Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את המכשירים הבאים שהתגלו.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את המכשירים הבאים שהתגלו.

en	Add Discovered Device
he-il	התקנים שנתגלו

en	Add Discovered Devices
he-il	התקנים שנתגלו

en	Poller:
he-il	פולר

en	Device Template:
he-il	תבנית מכשיר:

en	Availability Method:
he-il	שיטת זמינות

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את המכשירים הבאים שהתגלו.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את המכשירים הבאים שהתגלו.

en	Remove Discovered Device
he-il	התקנים שנתגלו

en	Remove Discovered Devices
he-il	התקנים שנתגלו

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Imported Device
he-il	יצוא התקנים

en	Device Name
he-il	שם ההתקן:% 1

en	IP
he-il	כתובת IP

en	Network
he-il	רשת

en	SNMP Name
he-il	שם SNMP

en	Location
he-il	מיקום

en	Contact
he-il	צור קשר

en	Description
he-il	תיאור

en	OS

en	Uptime
he-il	זמן פעילות השרת

en	SNMP
he-il	Simple Network Management Protocol

en	Status
he-il	סטטוס

en	Last Check
he-il	בדיקה אחרונה

en	Not Detected
he-il	לא זוהה

en	No Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים

en	Removed from Cacti
he-il	הסר מקבוצה

en	Not In Cacti
he-il	על קקט

en	Invalid Network
he-il	רשת

en	Discovery Filters
he-il	גילוי מסננים

en	Reset fields to defaults
he-il	אפס שדות לברירות מחדל

en	Export
he-il	ייצא

en	Export to a file
he-il	יצא לקובץ

en	Purge
he-il	מחק

en	Purge Discovered Devices
he-il	טיהור התגלה התקנים

en	N/A
he-il	לא זמין

en	Duplicate
he-il	שכפל

en	Enable
he-il	אפשר

en	Disable
he-il	כיבוי

en	Import Graph Rules from Local File
he-il	ייבוא תבנית מקובץ מקומי

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Graph Rules from Text
he-il	ייבוא תבנית מתוך טקסט

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Results
he-il	תוצאות ייבוא

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Graph Rules
he-il	חוקי גרף

en	Import
he-il	ייבוא

en	NOTE:

en	ERROR:
he-il	שגיאה:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הכללים הבאים.

en	Delete Graph Rule
he-il	יצירת כלל גרף

en	Delete Graph Rules
he-il	יצירת כלל גרף

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים.

en	Enable Graph Rule
he-il	הפעל כלל

en	Enable Graph Rules
he-il	חוקי גרף

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הכללים הבאים.

en	Disable Graph Rule
he-il	יצירת כלל גרף

en	Disable Graph Rules
he-il	חוקי גרף

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים.

en	Export Graph Rule
he-il	יצירת כלל גרף

en	Export Graph Rules
he-il	חוקי גרף

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Graph Rule
he-il	גרפים כפולים (ים)

en	Duplicate Graph Rules
he-il	גרפים כפולים (ים)

en	Title Format:
he-il	פורמט כותרת:

en	Rule Selection [edit: %s]
he-il	בחירת כלל [עריכה: %s]

en	Rule
he-il	שם החוק

en	Matching Devices
he-il	התקנים תואמים

en	Matching Objects
he-il	אובייקטים תואמים

en	Rule Selection [new]
he-il	בחירת כלל [חדש]

en	Device Selection Criteria
he-il	קריטריונים לבחירת התקן

en	Graph Creation Criteria
he-il	קריטריונים ליצירת גרף

en	SQL Debug Output
he-il	רוחב באגים של ניפוי באגים

en	Graph Rules
he-il	חוקי גרף

en	Data Query
he-il	שאילתת נתונים

en	Rule Name
he-il	שם החוק

en	The name of this rule.
he-il	שם הכלל הזה.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור כלל זה. שימושי בביצוע באגים ואוטומציה.

en	Graph Type
he-il	סוג גרף סטטיסטיקה

en	No Graph Rules Found
he-il	לא נמצאו כללי תרשים

en	Change Network Settings
he-il	שינוי הגדרות

en	Discover Now
he-il	גלה עכשיו

en	Cancel Discovery
he-il	ביטול גילוי

en	Manual
he-il	ידני

en	Daily
he-il	יומי

en	Weekly
he-il	שבועי

en	Monthly
he-il	באופן חודשי

en	Monthly on Day
he-il	חודשי ביום

en	Import Network Discovery Rule from Local File
he-il	ייבוא צבעים מקובץ מקומי

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Network Discovery Rule from Text
he-il	טווח גילוי רשת [חדש]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Cacti has imported the following items:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Network Discovery Rule
he-il	רשת חדשה גילוי טווח

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
he-il	לא ניתן להפעיל מחדש גילוי עבור גילוי בתהליך של ' %s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
he-il	לא ניתן לבצע גילוי עבור רשת מושבתת ' %s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
he-il	שגיאה: עליך לציין את היום בשבוע. משבית את %s ברשת !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
he-il	שגיאה: עליך לציין הן את החודשים והן את ימי החודש. השבתת רשת %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
he-il	שגיאה: עליך לציין את החודשים, שבועות החודשים וימי השבוע. השבתת רשת %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
he-il	שגיאה: הרשת ' %s' אינה חוקית.

en	Update this Field
he-il	עדכן שדה זה

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הרשתות הבאות.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הרשתות הבאות.

en	Delete Network
he-il	מחיקת צבע

en	Delete Networks
he-il	רשתות

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הרשתות הבאות.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הרשתות הבאות.

en	Disable Network
he-il	השבת משתמשים (משתמשים)

en	Disable Networks
he-il	השבת משתמשים (משתמשים)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הרשתות הבאות.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הרשתות הבאות.

en	Enable Network
he-il	הפעל דוח

en	Enable Networks
he-il	הפעל דוח

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לגלות את הרשתות הבאות.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לגלות את הרשתות הבאות.

en	Discover Network
he-il	גלה עכשיו

en	Discover Networks
he-il	גלה עכשיו

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
he-il	הפעל פלאגין

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את האפשרות 'גילוי רשת' (s).

en	Cancel Network Discovery
he-il	ביטול גילוי

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לגלות את הרשתות הבאות.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לגלות את הרשתות הבאות.

en	Export Network
he-il	רשת

en	Export Networks
he-il	ייצוא צבעים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Network
he-il	שכפל

en	Duplicate Networks
he-il	שכפל

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
he-il	שנה סיסמה

en	Change Networks
he-il	רשתות

en	SNMP Get
he-il	SNMP קבל

en	General Settings
he-il	הגדרות כלליות

en	Name
he-il	שם

en	Give this Network a meaningful name.
he-il	תן לרשת הזאת שם בעל משמעות.

en	New Network Discovery Range
he-il	רשת חדשה גילוי טווח

en	Data Collector
he-il	אספן נתונים

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
he-il	בחר את קקטוס הנתונים אספן / פולר כדי לשמש כדי לאסוף נתונים ממכשיר זה.

en	Associated Site
he-il	אתר משויך

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
he-il	בחר באתר Cacti שברצונך לקשר אליו את המכשירים שהתגלו.

en	Subnet Range
he-il	טווח רשת משנה

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
he-il	הזן טווחי רשת חוקיים מופרדים באמצעות פסיקים. באפשרותך להשתמש בכתובת IP, בטווח רשת כגון 192.168.1.0/24 או 192.168.1.0/255.255.255.0, או באמצעות תווים כלליים כגון 192.168. * *

en	IP Addresses to Ignore
he-il	כתובת IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
he-il	סה"כ כתובות IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
he-il	כתובות IP הכוללות כתובות בטווח זה של הרשת.

en	Alternate DNS Servers
he-il	שרתי DNS חלופיים

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
he-il	רשימה מופרדת בחלוקה של שרתי DNS חלופיים לשימוש ברזולוציית DNS. אם ריק, מערכת ההפעלה Poller ישמש כדי לפתור שמות DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
he-il	הזן כתובות IP או FQDN של שרתי DNS

en	Discovery Threads
he-il	גילוי חוטים

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
he-il	הגדר את מספר החוטים לשימוש כדי לגלות את טווח הרשת.

en	%d Thread
he-il	% d Thread

en	%d Threads
he-il	% d Threads

en	Run Limit
he-il	מגבלת הפעלה

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
he-il	לאחר הגבלת ההפעלה שנבחרה, תהליך הגילוי יופסק.

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Hour
he-il	‫%d שעה

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	Enable this Network Range.
he-il	אפשר טווח רשת זה.

en	Enable NetBIOS
he-il	הפעל את NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
he-il	השתמש ב- NetBIOS כדי לנסות לפתור את שם המארח של המארחים.

en	Automatically Add to Cacti
he-il	הוסף אוטומטית ל Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
he-il	עבור כל התקנים שהתגלו לאחרונה, שניתן להגיע אליהם באמצעות SNMP ושהם מתאימים לכלל התקן, הוסף אותם ל- Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
he-il	אפשר sysName אותו על המארחים השונים

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
he-il	בעת גילוי מכשירים, אפשר להוסיף סיסמאות כפולות למארחים שונים

en	Rerun Data Queries
he-il	שאילתות Rerun נתונים

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
he-il	אם התקן שנוסף בעבר ל- Cacti נמצא, הפעל מחדש את שאילתות הנתונים שלו.

en	Discovery Timing
he-il	גילוי זמן

en	Schedule Type
he-il	סוג תזמון

en	Define the collection frequency.
he-il	הגדר את תדירות האוסף.

en	Starting Date/Time
he-il	תאריך התחלה / שעה

en	What time will this Network discover item start?
he-il	באיזו שעה יחל פריט זה ברשת?

en	Rerun Every
he-il	Rerun כל

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
he-il	גילוי Rerun עבור טווח רשת זה כל X.

en	Days of Week
he-il	ימים בשבוע

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
he-il	באיזה יום (ים) בשבוע יתגלה טווח הרשת הזה.

en	Sunday
he-il	יום ראשון

en	Monday
he-il	יום שני

en	Tuesday
he-il	יום שלישי

en	Wednesday
he-il	יום רביעי

en	Thursday
he-il	יום חמישי

en	Friday
he-il	יום שישי

en	Saturday
he-il	שבת

en	Months of Year
he-il	חודשים של שנה

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
he-il	מה חודשים של השנה יהיה זה טווח הרשת להתגלות.

en	January
he-il	ינואר

en	February
he-il	פברואר

en	March
he-il	מרץ

en	April
he-il	אפריל

en	May
he-il	מאי

en	June
he-il	יוני

en	July
he-il	יולי

en	August
he-il	אוגוסט

en	September
he-il	ספטמבר

en	October
he-il	אוקטובר

en	November
he-il	נובמבר

en	December
he-il	דצמבר

en	Days of Month
he-il	ימים בחודש

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
he-il	איזה יום (ים) של החודש יתגלה טווח הרשת הזה.

en	Last
he-il	אחרון

en	Week(s) of Month
he-il	השבוע (ים) של חודש

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
he-il	באיזה שבוע (ים) של החודש יתגלה טווח הרשת הזה.

en	First
he-il	ראשון

en	Second
he-il	שניה

en	Third
he-il	שלישי

en	Day(s) of Week
he-il	ימי השבוע

en	Notification Settings
he-il	הגדרות התראות

en	Notification Enabled
he-il	התראה מופעלת

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
he-il	אם מסומנת, בעת סריקת רשת האוטומטית, יישלח דוח לחשבון האימייל של ההתראות ..

en	Notification Email
he-il	אימייל התראה

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
he-il	חשבון הדואר האלקטרוני שישמש לשליחת הודעת האימייל.

en	Notification From Name
he-il	הודעה משמה

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
he-il	שם חשבון הדואר האלקטרוני שישמש לשם השולחים עבור הודעת האימייל. אם נותר ריק, Cacti ישתמש ברירת המחדל אוטומציה Notification שם אם צוין, אחרת, זה ישתמש ברירת המחדל של מערכת Cacti שם דוא"ל

en	Notification From Email Address
he-il	הודעה מכתובת דוא"ל

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
he-il	כתובת הדואר האלקטרוני שתשמש לשליחת דוא"ל עבור הודעת האימייל. אם נותר ריק, Cacti ישתמש ברירת המחדל אוטומציה הודעת דוא"ל כתובת אם צוין, אחרת, זה ישתמש ברירת המחדל של מערכת Cacti כתובת דוא"ל

en	Reachability Settings
he-il	הגדרות Reachability

en	SNMP Options
he-il	אפשרויות SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
he-il	בחר את אפשרויות SNMP לשימוש לצורך גילוי טווח רשת זה.

en	Ping Method
he-il	שיטת פינג

en	The type of ping packet to send.
he-il	סוג של חבילת ping לשלוח.

en	Ping Port
he-il	נמל פינג

en	TCP or UDP port to attempt connection.
he-il	יציאת TCP או UDP כדי לנסות להתחבר.

en	Ping Timeout Value
he-il	ערך פינג פסק זמן

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
he-il	ערך timeout לשימוש עבור המארח ICMP ו UDP pinging. ערך מארח זה של SNMP מארח חל על רכיבי SNMP.

en	Ping Retry Count
he-il	Ping נסה שוב לספור

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
he-il	לאחר כשל ראשוני, מספר ניסיונות פינג Cacti ינסה לפני נכשל.

en	Select the days(s) of the week
he-il	בחר את הימים בשבוע

en	Select the month(s) of the year
he-il	בחר את החודש (ים) של השנה

en	Select the day(s) of the month
he-il	בחר את היום (ים) של החודש

en	Select the week(s) of the month
he-il	בחר את השבוע (ים) של החודש

en	Select the day(s) of the week
he-il	בחר את היום (ים) של השבוע

en	every X Days
he-il	כל X ימים

en	every X Weeks
he-il	כל X שבועות

en	every X Days.
he-il	כל X ימים.

en	every X.
he-il	riL

en	every X Weeks.
he-il	כל X שבועות.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
he-il	טווח גילוי רשת [עריכה: %s]

en	Network Discovery Range [new]
he-il	טווח גילוי רשת [חדש]

en	Network Filters
he-il	מסנני רשת

en	Networks
he-il	רשתות

en	Network Name
he-il	שם רשת

en	Schedule
he-il	תאריך משלוח

en	Total IPs
he-il	סה"כ כתובות IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
he-il	המצב הנוכחי של רשתות גילוי

en	Progress
he-il	התקדמות

en	Pending/Running/Done
he-il	בהמתנה / ריצה / בוצע

en	Up/SNMP Hosts
he-il	למעלה / SNMP מארחים

en	Threads
he-il	ליכי

en	Last Runtime
he-il	זמן ריצה אחרון

en	Next Start
he-il	לחץ על התחל

en	Last Started
he-il	תאריך התחלה אחרונה

en	Running
he-il	פועל

en	Idle
he-il	ממתין

en	Never
he-il	לעולם לא

en	No Networks Found
he-il	לא נמצאו רשתות

en	Refresh
he-il	רענן

en	%d Seconds
he-il	%d שניות

en	Clear Filtered
he-il	נקה מסונן

en	Import Networks
he-il	ייבוא צבעים

en	Import SNMP Options from Local File
he-il	ייבוא צבעים מקובץ מקומי

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import SNMP Options from Text
he-il	ייבוא תבנית מתוך טקסט

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import SNMP Options
he-il	אפשרויות SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Delete SNMP Option
he-il	מחק פריט אפשרות SNMP

en	Delete SNMP Options
he-il	מחק פריט אפשרות SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
he-il	מחק פריט אפשרות SNMP

en	Duplicate SNMP Options
he-il	מחק פריט אפשרות SNMP

en	Name Format:
he-il	פורמט שם

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האפשרויות הבאות של SNMP.

en	Export SNMP Option
he-il	אפשרויות SNMP

en	Export SNMP Options
he-il	אפשרויות SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
he-il	אוטומציה של אפשרויות SNMP

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
he-il	פריט אוטומציה אינו קיים. לא ניתן לשכפל.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פריט האפשרויות הבא של SNMP.

en	SNMP Option:
he-il	אפשרות SNMP:

en	SNMP Version: %s
he-il	גרסת SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
he-il	SNMP קהילה / שם משתמש: %s

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Continue
he-il	המשך

en	Remove SNMP Item
he-il	הסר פריט SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
he-il	אפשרויות SNMP [עריכה: %s]

en	SNMP Options [new]
he-il	אפשרויות SNMP [חדש]

en	Sequence
he-il	סדר פעולות

en	Sequence of Item.
he-il	רצף של פריט.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
he-il	SNMP Option Set [עריכה: %s]

en	SNMP Option Set [new]
he-il	SNMP Option Set [חדש]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
he-il	מלא את השם של אפשרות זו של SNMP.

en	Item
he-il	פריט

en	Version
he-il	גרסה

en	Community
he-il	קהילה

en	Port
he-il	פורט

en	Timeout
he-il	פסק זמן

en	Retries
he-il	נסה שוב

en	Max OIDS
he-il	מקס OIDS

en	Auth Username
he-il	שם משתמש

en	Auth Password
he-il	סיסמה סיסמה

en	Auth Protocol
he-il	פרוטוקול Auth

en	Priv Passphrase
he-il	ביטוי סיסמה של Priv

en	Priv Protocol
he-il	פרוטוקול Priv

en	Context
he-il	ההקשר

en	Action
he-il	פעולה

en	Item#%d
he-il	פריט #% d

en	none
he-il	ללא

en	Move Down
he-il	עבור מטה

en	Move Up
he-il	עבור מעלה

en	No SNMP Items
he-il	אין פריטים SNMP

en	Delete SNMP Option Item
he-il	מחק פריט אפשרות SNMP

en	SNMP Rules
he-il	כללי SNMP

en	SNMP Option Sets
he-il	ערכות אופציות SNMP

en	SNMP Option Set
he-il	הגדרת אפשרות SNMP

en	Networks Using
he-il	שימוש ברשתות

en	SNMP Entries
he-il	רשומות SNMP

en	V1 Entries
he-il	ערכי

en	V2 Entries
he-il	V2 ערכים

en	V3 Entries
he-il	רשומות V3

en	No SNMP Option Sets Found
he-il	לא נמצאו ערכות SNMP אופציות

en	Import Device Rules from Local File
he-il	ייבוא תבנית מקובץ מקומי

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Device Rules from Text
he-il	ייבוא תבנית מתוך טקסט

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Device Rules
he-il	תוצאות תצוגה מקדימה של ייבוא

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Delete Device Rule
he-il	מחק מכשירים

en	Delete Device Rules
he-il	מחק מכשירים

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את ההתקנים הבאים.

en	Export Device Rule
he-il	יצוא התקנים

en	Export Device Rules
he-il	יצוא התקנים

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית התרשים הבאה, תנותק מתבנית המכשיר.

en	Graph Rule Name: '%s'
he-il	שם תרשים: %s

en	Remove Graph Rule
he-il	יצירת כלל גרף

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
he-il	המספר הכולל של גרפים שנוצרו ממכשיר זה.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שאילתות הנתונים הבאות, ינותק מתבנית המכשיר.

en	Tree Rule Name: '%s'
he-il	עץ כלל פריטים

en	Remove Tree Rule
he-il	חוקי עץ

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
he-il	הגדרות Cacti

en	Device Template
he-il	תבנית מכשיר

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
he-il	בחר תבנית מכשיר שבה יתאימו התקנים.

en	Availability Method
he-il	שיטת זמינות

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
he-il	בחר בשיטת הזמינות לשימוש בהתקנים שנתגלו.

en	System Description Match
he-il	תיאור המערכת התאמה

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
he-il	זהו מחרוזת ייחודית שתתאים למחרוזת sysDescr של התקנים כדי להתאים אותה לתבנית אוטומציה זו. כל ביטוי רגיל Perl ניתן להשתמש בנוסף לכל ביטוי SQL איפה.

en	System Name Match
he-il	שם מערכת

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
he-il	זוהי מחרוזת ייחודית שתתאים למחרוזת sysName של התקנים כדי להתאים אותה לתבנית אוטומציה זו. כל ביטוי רגיל Perl ניתן להשתמש בנוסף לכל ביטוי SQL איפה.

en	System OID Match
he-il	מערכת OID התאמה

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
he-il	זהו מחרוזת ייחודית שתתאים למחרוזת sysOid של התקנים כדי להתאים אותה לתבנית זו של אוטומציה. כל ביטוי רגיל Perl ניתן להשתמש בנוסף לכל ביטוי SQL איפה.

en	Device Creation Defaults
he-il	הגדרות ברירת מחדל של ההתקן

en	Device Description Pattern
he-il	תיאור המכשיר

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
he-il	אם מסומנת, בעת סריקת רשת האוטומטית, יישלח דוח לחשבון האימייל של ההתראות ..

en	Device Rules [edit: %s]
he-il	התקן [עריכה: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
he-il	תבניות אוטומציה עבור [תבנית נמחקה]

en	Device Rules [new]
he-il	תבניות מכשיר [חדש]

en	Associated Graph Rules
he-il	פריטים גרפיים משויכים

en	Graph Rule Name
he-il	שם תרשים

en	Actions
he-il	פעולות

en	No Associated Graph Rules
he-il	פריטים גרפיים משויכים

en	Add Graph Rule
he-il	חוקי גרף

en	Add
he-il	הוסף

en	Add Graph Rule to Device Rule
he-il	הוסף תבנית גרף להתקן

en	Associated Tree Rules
he-il	פריטים גרפיים משויכים

en	Tree Rule Name
he-il	שם החוק

en	Exit On Match
he-il	מערכת OID התאמה

en	No Associated Tree Rules
he-il	אין שאילתות נתונים משויכות.

en	Add Tree Rule
he-il	חוקי עץ

en	Add Tree Rule to Device Rule
he-il	הוסף שאילתת נתונים לתבנית מכשיר

en	Delete Item from Device Rule
he-il	מחק תבניות מכשיר

en	Device Rules
he-il	כללי התקן

en	Template Name
he-il	שם התבנית

en	System ObjectId Match
he-il	התאמה של אובייקט מערכת

en	Order
he-il	הזמנה

en	Unknown Template
he-il	תבנית לא ידועה

en	No Automation Device Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות אוטומציה

en	Import Tree Rules from Local File
he-il	ייבוא תבנית מקובץ מקומי

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Tree Rules from Text
he-il	ייבוא תבנית מתוך טקסט

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Tree Rules
he-il	תוצאות תצוגה מקדימה של ייבוא

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Delete Tree Rule
he-il	מחק עץ

en	Delete Tree Rules
he-il	מחק עץ

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים.

en	Enable Tree Rule
he-il	הפעל כלל

en	Enable Tree Rules
he-il	הפעל כלל

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הכללים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הכללים הבאים.

en	Disable Tree Rule
he-il	חוקי עץ

en	Disable Tree Rules
he-il	חוקי עץ

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לפרסם את העץ הבא.

en	Export Tree Rule
he-il	חוקי עץ

en	Export Tree Rules
he-il	חוקי עץ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Tree Rule
he-il	שכפל

en	Duplicate Tree Rules
he-il	חוקי עץ

en	Created Trees
he-il	עצים שנוצרו

en	Don't Show
he-il	אל תציג

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
he-il	בחירת כלל עץ [עריכה: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
he-il	בחירת כללי עץ [חדש]

en	Object Selection Criteria
he-il	קריטריונים לבחירת אובייקט

en	Tree Creation Criteria
he-il	קריטריונים ליצירת עץ

en	Change Leaf Type
he-il	שינוי סוג העלה

en	WARNING:
he-il	אזהרה:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
he-il	אתה משנה את סוג העלה ל "התקן" אשר אינו תומך התאמת אובייקט מבוסס אובייקט / יצירה.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
he-il	על ידי שינוי סוג העלה, כל הכללים הלא חוקיים יוסרו באופן אוטומטי ולא יהיו ניתנים להשבה.

en	Are you sure you wish to continue?
he-il	האם אתה בטוח שברצונך להמשיך?

en	Tree Rules
he-il	חוקי עץ

en	Hook into Tree
he-il	הוק לעץ

en	At Subtree
he-il	ב Subtree

en	This Type
he-il	הסוג הזה

en	Using Grouping
he-il	באמצעות קיבוץ

en	ROOT
he-il	‫Root

en	No Tree Rules Found
he-il	לא נמצאו כללי עץ

en	Cacti System Warning
he-il	אזהרת מערכת Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
he-il	אזהרה: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
he-il	מערכת כלי עזר

en	Notice: Cacti Daemon PID[
he-il	שים לב: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- CDEF הבא.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- CDEF הבא.

en	Delete CDEF
he-il	מחק את CDEF

en	Delete CDEFs
he-il	מחק את CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate CDEF
he-il	שכפל CDEF

en	Duplicate CDEFs
he-il	שכפל CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פריט ה- CDEF הבא.

en	CDEF Name: %s
he-il	שם CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
he-il	הסר פריט CDEF

en	CDEF Preview
he-il	תצוגה מקדימה של CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
he-il	פריטי CDEF [עריכה: %s]

en	CDEF Item Type
he-il	סוג פריט CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
he-il	בחר איזה סוג של פריט CDEF זה.

en	CDEF Item Value
he-il	ערך פריט CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
he-il	הזן ערך עבור פריט CDEF זה.

en	CDEF [edit: %s]
he-il	CDEF [עריכה: %s]

en	CDEF [new]
he-il	CDEF [חדש]

en	CDEF Items
he-il	פריטים CDEF

en	Item Value
he-il	ערך פריט

en	Item #%d
he-il	פריט #% d

en	Delete CDEF Item
he-il	מחק פריט CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
he-il	שם CDEF

en	The name of this CDEF.
he-il	השם של CDEF זה.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
he-il	לא ניתן למחוק CDEFs שנמצאים בשימוש. בשימוש מוגדר להיות מופנה על ידי גרף או תבנית גרף.

en	The number of Graphs using this CDEF.
he-il	מספר הגרפים באמצעות CDEF זה.

en	Templates Using
he-il	תבניות שימוש

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
he-il	מספר תבניות גרפים באמצעות CDEF זה.

en	No CDEFs
he-il	אין תקליטורים

en	Highlights

en	Full
he-il	שם מלא

en	Change Log [%s]
he-il	ChangeLogLanguage

en	Version %s
he-il	גרסה %s

en	Unnamed Color
he-il	צבע ללא שם

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הצבע הבא

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הצבע הבא

en	Delete Color
he-il	מחיקת צבע

en	Delete Colors
he-il	מחיקת צבע

en	Import Colors
he-il	ייבוא צבעים

en	Import Colors from Local File
he-il	ייבוא צבעים מקובץ מקומי

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
he-il	ציין את המיקום של קובץ ה- CSV שמכיל את נתוני הצבע שלך.

en	Select a File
he-il	בחר קובץ

en	Overwrite Existing Data?
he-il	להחליף נתונים קיימים?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
he-il	האם יש לאפשר לתהליך הייבוא להחליף נתונים קיימים? שים לב, זה לא אומר למחוק שורות ישנות, רק לעדכן שורות כפולות.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
he-il	האם לאפשר שורות קיימות להתעדכן?

en	Required File Format Notes
he-il	פורמט קובץ חובה הערות

en	The file must contain a header row with the following column headings.
he-il	על הקובץ להכיל שורת כותרת עם כותרות העמודות הבאות.

en	name - The Color Name
he-il	שם - שם הצבע

en	hex - The Hex Value
he-il	הקס - ערך הקס

en	Colors [edit: %s]
he-il	צבעים [עריכה: %s]

en	Colors [new]
he-il	צבעים [חדש]

en	Colors
he-il	צבעים

en	Named Colors
he-il	& צבע

en	Export Colors
he-il	ייצוא צבעים

en	Hex
he-il	הקס

en	The Hex Value for this Color.
he-il	ערך הקס עבור צבע זה.

en	Color Name
he-il	שם צבע

en	The name of this Color definition.
he-il	שם הגדרת צבע זו.

en	Named Color
he-il	צבע בשם

en	Is this color a named color which are read only.
he-il	האם צבע זה הוא צבע בשם הנקרא בלבד.

en	Color
he-il	צבע

en	The Color as shown on the screen.
he-il	הצבע כפי שמוצג על המסך.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
he-il	לא ניתן למחוק את צבעי השימוש. בשימוש מוגדר להיות הפניה או על ידי גרף או תבנית גרף.

en	The number of Graph using this Color.
he-il	מספר הגרף באמצעות צבע זה.

en	The number of Graph Templates using this Color.
he-il	מספר תבניות הגרף באמצעות צבע זה.

en	No Colors Found
he-il	לא נמצאו צבעים

en	Sync Aggregates
he-il	אגרגטים

en	Color Item
he-il	פריט צבע

en	Item # %d
he-il	פריט #% d

en	No Items
he-il	אין פריטים

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Delete Color Template
he-il	מחק תבנית צבע

en	Delete Color Templates
he-il	מחק תבנית צבע

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Duplicate Color Template
he-il	תבנית צבע כפולה

en	Duplicate Color Templates
he-il	תבנית צבע כפולה

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את צבע תבנית הצבע הבא.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את צבע תבנית הצבע הבא.

en	Synchronize Color Template
he-il	סנכרון גרפים לתבניות גרף (ים)

en	Synchronize Color Templates
he-il	סנכרון גרפים לתבניות גרף (ים)

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את צבע תבנית הצבע הבא.

en	Color Name:
he-il	שם צבע:

en	Color Hex:
he-il	צבע הקס:

en	Remove Color Item
he-il	הסר פריט צבע

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
he-il	פריטי תבנית צבע [עריכה דוח פריט: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
he-il	פריטי תבנית צבע [פריט חדש: %s]

en	Color Template Items [new]
he-il	פריטי תבנית צבע [חדש]

en	Color Template Items [edit: %s]
he-il	פריטי תבנית צבע [עריכה: %s]

en	Delete Color Item
he-il	מחק פריט צבע

en	Color Template [edit: %s]
he-il	תבנית צבע [עריכה: %s]

en	Color Template [new]
he-il	תבנית צבע [חדש]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
he-il	לתבנית הצבע '%s' היה% d תבניות מצטברות נדחקו ו-% d אגרגטים לא-תבנית נדחקו החוצה

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
he-il	לתבנית הצבעים '%s' לא היו תבניות או גרפים מצטברים המשתמשים בתבנית צבע זו.

en	Color Templates
he-il	תבניות צבע

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
he-il	לא ניתן למחוק תבניות צבע הנמצאות בשימוש. בשימוש מוגדר להיות מופנה על ידי תבנית מצטברת.

en	No Color Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות צבע

en	Run Check
he-il	הפעל בדיקה

en	Delete Check
he-il	מחק את הסימון

en	Data Source debug started.
he-il	ניפוי באגים של מקור הנתונים

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
he-il	באגים של מקור הנתונים קיבל מזהה מקור נתונים לא חוקי.

en	All RRDfile repairs succeeded.
he-il	כל התיקונים RRDfile הצליח.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
he-il	תיקיה אחת או יותר של RRDfile נכשלה. ראה יומן Cacti עבור שגיאות.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
he-il	ניפוי שגיאות אוטומטי של מקור נתונים אוטומטי מתבצע לאחר תיקון.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
he-il	תיקון מקור הנתונים קיבל מזהה מקור נתונים לא חוקי.

en	Data Source
he-il	מקור

en	The Data Source to Debug
he-il	מקור הנתונים לאיתור באגים

en	User
he-il	משתמש

en	The User who requested the Debug.
he-il	המשתמש שביקש את Debug.

en	Started
he-il	התחיל

en	The Date that the Debug was Started.
he-il	התאריך שבו הופעל הניפוי.

en	The Data Source internal ID.
he-il	מזהה פנימי של מקור הנתונים.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
he-il	מצב בדיקת מקור באגים מקור הנתונים.

en	Writable
he-il	ניתן לכתיבה

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
he-il	קובע אם ל- Data Collector או לאתר האינטרנט יש גישה לכתיבה.

en	Exists
he-il	שגיאה: השדה כבר קיים עבור רשימה זו

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
he-il	קובע אם מקור הנתונים נמצא במטמון Poller.

en	Active
he-il	פעיל

en	Determines if the Data Source is Enabled.
he-il	קובע אם מקור הנתונים מופעל.

en	RRD Match
he-il	התאמה RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
he-il	קובע אם ה- RRDfile מתאים לתבנית מקור הנתונים.

en	Valid Data
he-il	נתונים חוקיים

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
he-il	קובע אם RRDfile כבר מקבל נתונים טובים לאחרונה.

en	RRD Updated
he-il	RRD עודכן

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
he-il	קובע אם ה- RRDfile נכתב כראוי.

en	Issues
he-il	נושאים ידועים לבחירה

en	Summary of issues found for the Data Source.
he-il	כל סוגיות סיכום עבור מקור הנתונים.

en	Data Sources
he-il	מקורות מידע

en	Not Debugging
he-il	ניפוי שגיאות

en	No Checks
he-il	אין צ'קים

en	Not Found
he-il	לא נמצא

en	Not Checked Yet
he-il	אין צ'קים

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
he-il	בעיות שהתגלו! ממתין על עדכון RRDfile

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
he-il	לא נמצא ראשוני! ממתין על עדכון RRDfile

en	Waiting on analysis and RRDfile update
he-il	האם RRDfile עודכן?

en	RRDfile Owner
he-il	בעל RRDfile

en	Website runs as
he-il	האתר פועל כ

en	Poller runs as
he-il	פולר פועל

en	Is RRA Folder writeable by poller?
he-il	האם תיקיית RRA ניתן לכתוב על ידי אבקה?

en	Is RRDfile writeable by poller?
he-il	האם RRDfile ניתן לכתוב על ידי אבנר?

en	Does the RRDfile Exist?
he-il	האם קיים RRDfile?

en	Is the Data Source set as Active?
he-il	האם מקור הנתונים מוגדר כ- Active?

en	Did the poller receive valid data?
he-il	האם הסוקר קיבל נתונים תקפים?

en	Was the RRDfile updated?
he-il	האם RRDfile עודכן?

en	First Check TimeStamp
he-il	ראשית בדוק את חותמת הזמן

en	Second Check TimeStamp
he-il	בדוק שנית חותמת זמן

en	Were we able to convert the title?
he-il	האם הצלחנו להמיר את הכותרת?

en	Data Source matches the RRDfile?
he-il	מקור הנתונים לא נסקר

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
he-il	פותר בעיות מקור הנתונים [ %s]

en	Refresh Now
he-il	רענן

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
he-il	פותר בעיות מקור הנתונים [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
he-il	פותר בעיות מקור הנתונים [ %s]

en	Rerun Analysis
he-il	Rerun ניתוח

en	Check
he-il	בדוק

en	Value
he-il	ערך

en	Results
he-il	תוצאות

en	<not set>
he-il	לא מוגדר

en	Data Source Repair Recommendations
he-il	שדות מקור נתונים

en	Issue
he-il	גיליון

en	For attribute '%s', issue found '%s'
he-il	עבור ' %s' שנמצאו, הבעיה נמצאה ' %s'

en	Apply Suggested Fixes
he-il	החל מחדש שמות מוצעים

en	Repair Steps [ %s ]
he-il	שלבי תיקון [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
he-il	תיקון שלבים [Run Fix from Command Line]

en	Command
he-il	& פקודה@ info: whatsthis

en	Waiting on Data Source Check to Complete
he-il	ממתין על בדיקת מקור הנתונים להשלמה

en	All Devices
he-il	כל ההתקנים

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
he-il	פותר בעיות מקור הנתונים [ %s]

en	No Device
he-il	× × ×ª× × × ×ª × × ×§× × ×©× Epos ×ª× × ×¦× , × × × × ×ª × × ×©×ª× × × × ×¢×¨× ×ª PATH × × × × × ×¨ × ×¦× × . ×¤×©× × × × × "say", × × ×¨×ª × × × × ×ª × × ×ª× × × × × × × ×ª× × × ×ª × × ×§× × × ×ªÖ¾ × × ×¨×¦× ×©× Epos.

en	Delete All Checks
he-il	מחק את הסימון

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
he-il	פרופיל

en	All
he-il	הכל

en	Failed
he-il	נכשל

en	Debugging
he-il	ניפוי שגיאות

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שיטת קלט הנתונים הבאה

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שיטת קלט הנתונים הבאה

en	Delete Data Input Method
he-il	מחק שיטת קלט נתונים

en	Delete Data Input Methods
he-il	מחק שיטת קלט נתונים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שיטת קלט הנתונים הבאה

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שיטת קלט הנתונים הבאה

en	Duplicate Data Input Method
he-il	מחק שיטת קלט נתונים

en	Duplicate Data Input Methods
he-il	מחק שיטת קלט נתונים

en	Input Name:
he-il	שם קלט:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שדה קלט הנתונים הבא.

en	Field Name: %s
he-il	שם שדה: %s

en	Friendly Name: %s
he-il	שם משפחה: %s

en	Remove Data Input Field
he-il	הסר שדה קלט נתונים

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
he-il	נראה שלתסריט זה אין ערכי קלט ולכן אין מה להוסיף.

en	Output Fields [edit: %s]
he-il	שדות תפוקה [עריכה: %s]

en	Output Field
he-il	שדה פלט

en	Input Fields [edit: %s]
he-il	שדות קלט [עריכה: %s]

en	Input Field
he-il	שדה קלט

en	Data Input Method [edit: %s]
he-il	שיטות קלט נתונים [עריכה: %s]

en	Data Input Method [new]
he-il	שיטות קלט נתונים [חדש]

en	SNMP Query
he-il	שאילתת SNMP

en	Script Query
he-il	שאילתת סקריפט

en	Script Server Query
he-il	שרת סקריפט

en	White List Verification Succeeded.
he-il	אימות רשימה לבנה עלה בהצלחה.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
he-il	אימות רשימה לבנה נכשל. הפעל את סקריפט CLI input_whitelist.php כדי לתקן.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
he-il	מחרוזת הקלט אינה קיימת ברשימה הלבנה. הפעל את סקריפט CLI input_whitelist.php כדי לתקן.

en	Input Fields
he-il	שדות קלט

en	Friendly Name
he-il	בחירת שם נוח

en	Field Order
he-il	סדר שדה

en	(Not In Use)
he-il	(לא בשימוש)

en	No Input Fields
he-il	שדות קלט

en	Output Fields
he-il	שדות תפוקה

en	Update RRA
he-il	עדכון RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
he-il	לא ניתן להסיר שדות פלט כאשר קיימים מקורות נתונים

en	No Output Fields
he-il	אין שדות פלט

en	Delete Data Input Field
he-il	מחק שדה קלט נתונים

en	Data Input Methods
he-il	שיטות קלט נתונים

en	Input Methods
he-il	שיטות קלט

en	Data Input Name
he-il	שם קלט נתונים

en	The name of this Data Input Method.
he-il	השם של שיטת קלט נתונים זו.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור תבנית נתונים זו. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
he-il	לא ניתן למחוק קלט נתונים הנמצאים בשימוש. השימוש מוגדר כמפנה באמצעות מקור נתונים או תבנית נתונים.

en	Data Sources Using
he-il	מקורות נתונים

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
he-il	מספר מקורות הנתונים שמשתמשים בשיטת קלט נתונים זו.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
he-il	מספר תבניות הנתונים המשתמשות בשיטת קלט נתונים זו.

en	Data Input Method
he-il	שיטת קלט נתונים

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
he-il	השיטה המשמשת לאיסוף מידע עבור שיטת קלט נתונים זו.

en	No Data Input Methods Found
he-il	לא נמצאו שיטות קלט נתונים

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שאילתת הנתונים הבאה.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שאילתת הנתונים הבאה.

en	Delete Data Query
he-il	מחק שאילתת נתונים

en	Delete Data Queries
he-il	מחק שאילתת נתונים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שאילתת הנתונים הבאה.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Data Query
he-il	מחק שאילתת נתונים

en	Duplicate Data Queries
he-il	פרופיל מקור נתונים כפולים

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האיגוד הבא של גרף שאילתות הנתונים.

en	Graph Name: %s
he-il	שם תרשים: %s

en	Remove Data Query Graph Template
he-il	המר לתבנית גרף

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
he-il	תבניות גרף / נתונים משויכות [עריכה: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
he-il	תבניות גרף / נתונים משויכות [עריכה: %s]

en	Associated Data Templates
he-il	תבניות נתונים משויכות

en	Data Template - %s
he-il	תבנית נתונים - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
he-il	אם תבנית גרף זו דורשת את Data Data Template Data בצד שמאל, בחר בעמודה המתאימה של פלט XML ולאחר מכן כדי לאפשר את המיפוי לבדוק או להחליף כאן.

en	Suggested Values - Graphs
he-il	ערכים מוצעים - גרפים

en	Equation
he-il	משוואה

en	No Suggested Values Found
he-il	לא נמצאו ערכים מוצעים

en	Field Name
he-il	שדה שם

en	Suggested Value
he-il	ערך מוצע

en	Add Graph Title Suggested Name
he-il	הוסף כותרת גרפית שם מוצע

en	Suggested Values - Data Sources
he-il	ערכים מוצעים - מקורות נתונים

en	Add Data Source Name Suggested Name
he-il	הוסף שם מקור נתונים שם מוצע

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
he-il	שאילתות נתונים [עריכה: %s]

en	Data Queries [new]
he-il	שאילתות נתונים [חדש]

en	Successfully located XML file
he-il	קובץ XML נמצא בהצלחה

en	Could not locate XML file.
he-il	לא ניתן לאתר קובץ XML.

en	Associated Graph Templates
he-il	תבניות גרף משויכות

en	Graph Template Name
he-il	שם תבנית גרף

en	Mapping ID
he-il	מזהה מיפוי

en	Association Read Only until XML file located
he-il	שיוך לקריאה בלבד עד לאיתור קובץ XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
he-il	תבניות גרפים ממופות עם גרפים נקראות בלבד

en	No Graph Templates Defined.
he-il	לא הוגדרו תבניות גרפים.

en	Delete Associated Graph
he-il	מחק גרף משויך

en	Data Queries
he-il	שאילתות נתונים

en	Data Query Name
he-il	שם שאילתה של נתונים

en	The name of this Data Query.
he-il	השם של שאילתת נתונים זו.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה פנימי של תבנית גרף זו. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
he-il	לא ניתן למחוק שאילתות נתונים שנמצאות בשימוש. בשימוש מוגדר להיות מופנים על ידי גרף או תבנית גרף.

en	The number of Graphs using this Data Query.
he-il	מספר הגרפים באמצעות שאילתת נתונים זו.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
he-il	מספר תבניות הגרפים באמצעות שאילתת הנתונים.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
he-il	שיטת קלט הנתונים המשמשת לאיסוף נתונים עבור מקורות נתונים המשויכים לשאילתת נתונים זו.

en	No Data Queries Found
he-il	לא נמצאו שאילתות נתונים

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פרופיל מקור הנתונים הבא

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פרופיל מקור הנתונים הבא

en	Delete Data Source Profile
he-il	מחק פרופיל מקור נתונים

en	Delete Data Source Profiles
he-il	מחק פרופיל מקור נתונים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פרופיל מקור הנתונים הבא

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פרופיל מקור הנתונים הבא

en	Duplicate Data Source Profile
he-il	פרופיל מקור נתונים כפולים

en	Duplicate Data Source Profiles
he-il	פרופיל מקור נתונים כפולים

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
he-il	תיקיה אחת או יותר של RRDfile נכשלה. ראה יומן Cacti עבור שגיאות.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את פרופיל Data Source RRA הבא.

en	Profile Name: %s
he-il	שם פרופיל: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
he-il	הסר פרופיל מקור נתונים RRA

en	Each Insert is New Row
he-il	כל הוספה היא שורה חדשה

en	(Some Elements Read Only)
he-il	(אלמנטים מסוימים לקריאה בלבד)

en	RRA [edit: %s %s]
he-il	RRA [עריכה: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
he-il	פרופיל מקור נתונים [עריכה: %s]

en	Data Source Profile [new]
he-il	פרופיל מקור נתונים [חדש]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
he-il	פרופיל מקור נתונים RRA (לחץ על 'שמור' כדי לעדכן את זמני הזמן)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
he-il	פרופיל מקור נתונים RRA (לקריאה בלבד)

en	Data Retention
he-il	שמירת נתונים

en	Graph Timespan
he-il	גרף Timespan

en	Steps
he-il	שלבי הבישול/אפיה

en	Rows
he-il	שורות

en	Select Consolidation Function(s)
he-il	בחר פונקציית מיזוג

en	Delete Data Source Profile Item
he-il	מחק פריט פרופיל מקור נתונים

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
he-il	%s KBytes לכל מקורות נתונים ו- %s בתים עבור הכותרת

en	%s KBytes per Data Source
he-il	%s KBytes לכל מקור נתונים

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
he-il	% d שנים

en	1 Year
he-il	1 שנה

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	% חודשים

en	%d Week
he-il	% d שבוע

en	%d Weeks
he-il	% d שבועות

en	%d Day
he-il	% d יום

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	1 Hour
he-il	שעה אחת

en	Data Source Profiles
he-il	פרופילי מקור נתונים

en	Profiles
he-il	פרופילים

en	Has Data Sources
he-il	יש מקורות נתונים

en	Data Source Profile Name
he-il	שם פרופיל מקור נתונים

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
he-il	האם זהו פרופיל ברירת המחדל עבור כל תבניות הנתונים החדשות?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
he-il	לא ניתן למחוק פרופילים הנמצאים בשימוש. בשימוש מוגדר כמקור נתונים או תבנית נתונים.

en	Read Only
he-il	Éxito: Limesurvey חדש נוצר

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
he-il	פרופילים הנמצאים בשימוש על ידי מקורות נתונים הופכים לקריאה רק לעת עתה.

en	Poller Interval
he-il	מרווח פולר

en	The Polling Frequency for the Profile
he-il	תדירות הסקר של הפרופיל

en	Heartbeat
he-il	דופק

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
he-il	כמות הזמן, בשניות, ללא נתונים טובים לפני שהנתונים מאוחסנים כ- Unknown

en	The number of Data Sources using this Profile.
he-il	מספר מקורות הנתונים באמצעות פרופיל זה.

en	The number of Data Templates using this Profile.
he-il	מספר תבניות הנתונים באמצעות פרופיל זה.

en	No Data Source Profiles Found
he-il	לא נמצאו פרופילי מקור נתונים

en	Change Device
he-il	שינוי התקן

en	Reapply Suggested Names
he-il	החל מחדש שמות מוצעים

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מקור הנתונים הבא

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את מקור הנתונים הבא.

en	Delete Data Source
he-il	מחק מקור נתונים

en	Delete Data Sources
he-il	מחק מקור נתונים

en	The following Graph is using this Data Source.
he-il	התרשים הבא משתמש במקורות נתונים אלה:

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graphs are using this Data Source.

en	The following Graph is using these Data Sources.
he-il	התרשים הבא משתמש במקורות נתונים אלה:

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	The following Graphs are using these Data Sources.

en	Leave the Graph Untouched
he-il	השאר את <strong>התרשים</strong> ללא שינוי.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Leave all Graphs untouched.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
he-il	מחק את כל <strong>פריטי הגרף</strong> שמתייחסים למקור נתונים זה.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
he-il	מחק את כל <strong>הגרפים</strong> שמתייחסים למקור נתונים זה.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את מקור הנתונים הבא.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את מקור הנתונים הבא.

en	Disable Data Source
he-il	השבת מקור נתונים

en	Disable Data Sources
he-il	השבת מקור נתונים

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את מקור הנתונים הבא.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את מקור הנתונים הבא.

en	Enable Data Source
he-il	הפעל מקור נתונים

en	Enable Data Sources
he-il	הפעל מקור נתונים

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מקור הנתונים הבא

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מקור הנתונים הבא

en	Change Device for Data Source
he-il	שינוי פרופיל מקור נתונים

en	Change Device for Data Sources
he-il	שנה את הגדרות ההתקן

en	New Device:
he-il	מכשיר חדש:

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השם המוצע במקור הנתונים הבא.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השם המוצע במקור הנתונים הבא.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
he-il	החלף את השם המוצע למקור נתונים

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
he-il	החלף את השם המוצע למקור נתונים

en	Custom Data [data input: %s]
he-il	נתונים מותאמים אישית [קלט נתונים: %s]

en	(From Device: %s)
he-il	(מהמכשיר: %s)

en	(From Data Template)
he-il	(מתוך תבנית נתונים)

en	Nothing Entered
he-il	שום דבר לא נכנס

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
he-il	אין שדות קלט עבור מקור קלט הנתונים הנבחר

en	Data Template Selection [edit: %s]
he-il	בחירת תבנית נתונים [עריכה: %s]

en	Data Template Selection [new]
he-il	בחירת תבנית נתונים [חדש]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
he-il	לכבות את מקור הנתונים Debug מצב.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
he-il	הפעל מקור נתונים מצב באגים.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
he-il	כבה את מצב פרטי מקור הנתונים.

en	Turn On Data Source Info Mode.
he-il	הפעל מצב מידע על מקור הנתונים.

en	Edit Graph: '%s'.
he-il	ערוך תבנית גרף.

en	Edit Device.
he-il	ערוך את המכשיר.

en	Edit Data Template.
he-il	ערוך תבנית נתונים.

en	Disable Data Source.
he-il	השבת מקור נתונים

en	Enable Data Source.
he-il	הפעל מקור נתונים

en	Selected Data Template
he-il	תבנית נתונים נבחרת

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
he-il	השם שניתן לתבנית נתונים זו. לידיעתך, תוכל לשנות רק תבניות גרף לתבנית גרף תואמת 100%, כלומר, היא כוללת מקורות נתונים זהים.

en	Device
he-il	התקן

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
he-il	בחר את ההתקן שאליו שייך מקור נתונים זה.

en	Supplemental Data Template Data
he-il	נתונים משלימים נתוני תבנית

en	Data Source Fields
he-il	שדות מקור נתונים

en	Data Source Item Fields
he-il	שדות פריט מקור נתונים

en	Custom Data
he-il	צבעים

en	Data Source Item %s
he-il	פריט מקור נתונים %s

en	New
he-il	חדש

en	Data Source Debug
he-il	ניפוי באגים של מקור הנתונים

en	RRDtool Tune Info
he-il	פרטי RRDtool Tune

en	External
he-il	חיצוני

en	1 Minute
he-il	1 דקה

en	Data Sources [ All Devices ]
he-il	מקורות נתונים [ללא מכשיר]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
he-il	מקורות נתונים [ללא מכשיר]

en	Data Sources [ %s ]
he-il	מקורות נתונים [ %s]

en	Bad Indexes
he-il	אינדקס

en	Note that this query may take some time to run.
he-il	שים לב שאילתה זו עשויה להימשך זמן מה עד להופעה.

en	Orphaned
he-il	יתמות

en	Data Source Name
he-il	שם מקור הנתונים

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
he-il	השם של מקור נתונים זה. בדרך כלל נוצר באופן פרוגרטי מהגדרת תבנית הנתונים.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור מקור נתונים זה. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
he-il	מספר תבניות הגרפים באמצעות שאילתת הנתונים.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
he-il	תדירות איסוף הנתונים עבור מקור נתונים זה.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
he-il	אם מקור נתונים זה אינו נמצא בשימוש זמן רב על ידי גרפים, הוא יכול להימחק.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
he-il	בין אם ייאספו נתונים עבור מקור נתונים זה. נשלטת ברמת רמת הנתונים.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
he-il	תבנית הנתונים שמבוססת על מקור נתונים זה.

en	Damaged Data Source Name
he-il	שם מקור הנתונים

en	No Data Sources Found
he-il	לא נמצאו מקורות נתונים

en	No Graphs
he-il	גרפים

en	Aggregates
he-il	אגרגטים

en	No Aggregates
he-il	אגרגטים

en	Change Profile
he-il	ערוך פרופיל

en	Field "%s" is missing an Output Field
he-il	שדה "%s" חסר שדה פלט

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Delete Data Template
he-il	מחק תבניות נתונים

en	Delete Data Templates
he-il	מחק תבניות נתונים

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Data Template
he-il	תבנית נתונים כפולה (s)

en	Duplicate Data Templates
he-il	תבנית נתונים כפולה (s)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Change Profile for Data Template
he-il	שינוי תבנית גרף

en	Change Profile for Data Templates
he-il	שינוי תבנית גרף

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
he-il	הערה: שינוי זה ישפיע רק על מקורות נתונים עתידיים ולא ישנה את מקורות הנתונים הקיימים.

en	New Data Source Profile:
he-il	פרופיל מקור נתונים חדש

en	Data Templates [edit: %s]
he-il	תבניות נתונים [עריכה: %s]

en	Edit Data Input Method.
he-il	ערוך שיטת קלט נתונים.

en	Data Templates [new]
he-il	תבניות נתונים [חדש]

en	This field is always templated.
he-il	שדה זה תמיד בתבנית.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
he-il	סמן תיבה זו אם ברצונך לאפשר למשתמש לעקוף את הערך בצד ימין במהלך יצירת מקור הנתונים.

en	Data Templates in use can not be modified
he-il	לא ניתן לשנות תבניות נתונים בשימוש

en	Data Source Item [%s]
he-il	פריט מקור נתונים [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
he-il	ערך זה מושבת בגלל שערך זה נגזר מהמכשיר או מאובייקט Data Query המיוחד שעוקב אחר שיוך נתונים קריטיים של Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
he-il	ערך זה מושבת בגלל שהוא נגזר מהמכשיר וקריאה בלבד.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
he-il	הערך ייגזר מהמכשיר אם שדה זה יישאר ריק.

en	Custom Data Warning Message
he-il	נתונים מותאמים אישית [קלט נתונים: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
he-il	אזהרה: אובדן נתונים יכול להתרחש

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
he-il	לאחר שתבטל את הסימון בתיבת הסימון הזו ולאחר מכן שמור את תבנית הנתונים, כל מקורות נתונים קיימים המבוססים על תבנית נתונים זו יאבדו את הנתונים המותאמים אישית שלהם. זה יכול לגרום לאיסוף נתונים וגרפים שבורים

en	Data Templates
he-il	תבניות נתונים

en	Data Template Name
he-il	שם תבנית הנתונים

en	The name of this Data Template.
he-il	השם של תבנית נתונים זו.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור תבנית נתונים זו. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
he-il	לא ניתן למחוק תבניות נתונים הנמצאות בשימוש. בשימוש מוגדר כמקור נתונים.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
he-il	מספר מקורות הנתונים באמצעות תבנית נתונים זו.

en	Input Method
he-il	שיטת קלט

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
he-il	השיטה המשמשת למיקום נתונים במקור הנתונים RRDfile.

en	Profile Name
he-il	שם קובץ

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
he-il	ברירת המחדל של פרופיל מקור הנתונים עבור תבנית נתונים זו.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
he-il	מקורות נתונים המבוססים על תבניות נתונים לא פעילות לא יעודכנו עם הפעלת המארח.

en	No Data Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות נתונים

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההגדרות המקובלות של GPRINT (s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההגדרות המקובלות של GPRINT (s).

en	Delete GPRINT Preset
he-il	מחק הגדרות GPRINT קבועות מראש

en	Delete GPRINT Presets
he-il	מחק הגדרות GPRINT קבועות מראש

en	GPRINT Presets [edit: %s]
he-il	GPRINT Presets [עריכה: %s]

en	GPRINT Presets [new]
he-il	GPRINT Presets [חדש]

en	GPRINT Presets
he-il	GPRINT presets

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
he-il	שם מראש של GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
he-il	השם של GPRINT זה מראש.

en	Format
he-il	פורמט

en	The GPRINT format string.
he-il	מחרוזת הפורמט GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
he-il	GPRINTs שנמצאים בשימוש לא ניתן למחוק. בשימוש מוגדר להיות מופנים על ידי גרף או תבנית גרף.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
he-il	מספר הגרפים באמצעות GPRINT זה.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
he-il	מספר תבניות גרפים באמצעות GPRINT זה.

en	No GPRINT Presets
he-il	לא GPRINT presets

en	GRAPH DOES NOT EXIST
he-il	הגרף אינו קיים

en	Viewing Graph
he-il	הצגת תרשים

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
he-il	גרף פרטים, התקרבות ו Debugging כלי עזר

en	CSV Export
he-il	יצוא CSV

en	Edit Graph Template
he-il	ערוך תבנית גרף.

en	Click to view just this Graph in Real-time
he-il	לחץ כדי להציג רק תרשים זה בזמן אמת

en	Utility View
he-il	תצוגת השירות

en	Graph Utility View
he-il	תצוגת השירות גרף

en	Graph Source/Properties
he-il	גרף מקור / מאפיינים

en	Graph Data
he-il	נתוני גרף

en	RRDtool Graph Syntax
he-il	RRDtool גרף תחביר

en	The Cacti Poller has not run yet.
he-il	Cacti Poller עדיין לא רץ.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
he-il	בזמן אמת, מנהל המערכת שלך הושבת.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
he-il	המדריך Cache Image אינו קיים. תחילה צור אותו והגדר הרשאות ולאחר מכן נסה לפתוח גרף נוסף בזמן אמת.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
he-il	מדריך המטמון של התמונה אינו ניתן לכתיבה. הגדר הרשאות ולאחר מכן נסה לפתוח גרף נוסף בזמן אמת.

en	Cacti Real-time Graphing
he-il	קקטוסים בזמן אמת גרפים

en	Thumbnails
he-il	תמונות ממוזערות

en	%d seconds left.
he-il	נותרו% d שניות.

en	seconds left.
he-il	שניות נותרו.

en	Change Settings
he-il	שינוי הגדרות

en	Full Sync Graphs
he-il	סנכרון גרפים

en	Quick Sync Graphs
he-il	סנכרון גרפים

en	Cur:
he-il	נוכ:

en	Avg:
he-il	ממוצע:

en	Max:
he-il	לכל היותר:

en	Min:
he-il	מינימום:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
he-il	פריטי תבנית גרף [ערוך גרף: %s]

en	Data Template Filter
he-il	פריט תבנית נתונים

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
he-il	מסנן זה יגביל את מקורות הנתונים הגלויים בתפריט הנפתח מקור נתונים.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
he-il	סנכרון של תבנית גרף '%s' הביא ל-%s תיקונים!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
he-il	סנכרון של תבנית גרף '%s' לא הביא ללא תיקונים.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Delete Graph Template
he-il	מחק תבניות גרף

en	Delete Graph Templates
he-il	מחק תבניות גרף

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Graph Template
he-il	תבנית גרף כפולה (ים)

en	Duplicate Graph Templates
he-il	תבנית גרף כפולה (ים)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הצבע הבאה

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Resize Graph Template
he-il	תבנית גרפים חדשה

en	Resize Graph Templates
he-il	תבניות גרף

en	Graph Height:
he-il	גובה גרף

en	Graph Width:
he-il	רוחב גרף

en	Image Format:
he-il	פורמט תמונה

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את הגרפים שלך עם תבניות התבנית הבאות. פונקציה זו חשובה אם יש לך גרפים קיימים עם גרסאות מרובות של תבנית גרף רוצה להפוך את כולם משותפים במראה.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את הגרפים שלך עם תבניות התבנית הבאות. פונקציה זו חשובה אם יש לך גרפים קיימים עם גרסאות מרובות של תבנית גרף רוצה להפוך את כולם משותפים במראה.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
he-il	סנכרון גרפים לתבניות גרף (ים)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
he-il	סנכרון גרפים לתבניות גרף (ים)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את הגרפים שלך עם תבניות התבנית הבאות. פונקציה זו חשובה אם יש לך גרפים קיימים עם גרסאות מרובות של תבנית גרף רוצה להפוך את כולם משותפים במראה.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את הגרפים שלך עם תבניות התבנית הבאות. פונקציה זו חשובה אם יש לך גרפים קיימים עם גרסאות מרובות של תבנית גרף רוצה להפוך את כולם משותפים במראה.

en	Graph Template Items [edit: %s]
he-il	פריטי תבנית גרף [עריכה: %s]

en	Graph Item Inputs
he-il	קלט פריט גרף

en	No Inputs
he-il	אין תשומות

en	Graph Template [edit: %s]
he-il	תבנית גרף [עריכה: %s]

en	Graph Template [new]
he-il	תבנית גרף [חדש]

en	Graph Template Options
he-il	אפשרויות תבנית גרף

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
he-il	סמן תיבה זו אם ברצונך לאפשר למשתמש לעקוף את הערך בצד ימין במהלך יצירת תרשים.

en	Graph Templates
he-il	תבניות גרף

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
he-il	השם של תבנית גרף זו.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
he-il	גרף תבניות שנמצאות בשימוש לא יכולות להימחק. השימוש מוגדר כמשקף גרף.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
he-il	מספר הגרפים באמצעות תבנית גרף זו.

en	Image Format
he-il	פורמט תמונה

en	The default image format for the resulting Graphs.
he-il	תבנית ברירת המחדל של התמונה עבור הגרפים שהתקבלו.

en	The default size of the resulting Graphs.
he-il	גודל ברירת המחדל של הגרפים שהתקבלו.

en	Vertical Label
he-il	תווית אנכית

en	The vertical label for the resulting Graphs.
he-il	התווית האנכית של התרשימים שהתקבלו.

en	No Graph Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות גרפים

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
he-il	תרשים ערכי פריט [גרף עריכה: %s]

en	Associated Graph Items
he-il	פריטים גרפיים משויכים

en	Item #%s
he-il	פריט # %s

en	Graph Preview Filters
he-il	מסננים תצוגה מקדימה של גרף

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
he-il	[רשימת גרפים מותאמים אישית יישומית - סינון מהרשימה]

en	Graph List View Filters
he-il	מסננים של תצוגת רשימת גרפים

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
he-il	[רשימת גרפים מותאמים אישית - מסנן מתוך רשימה]

en	View
he-il	הצג

en	View Graphs
he-il	הצג גרפים

en	Add to a Report
he-il	הוסף לדוח

en	Report
he-il	דו"ח

en	All Graphs & Templates
he-il	כל הגרפים והתבניות

en	Not Templated
he-il	לא בתבנית

en	Graph Name
he-il	שם תרשים

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
he-il	כותרת גרף זה. בדרך כלל נוצר באופן שיטתי מהגדרת תבנית התרשים או הכללים למתן שמות לנתינה. האורך המרבי של הכותרת נשלט תחת הגדרות -> Visual.

en	The device for this Graph.
he-il	שם קבוצה זו.

en	Source Type
he-il	סוג מקור

en	The underlying source that this Graph was based upon.
he-il	המקור הבסיסי שהתבסס על גרף זה.

en	Source Name
he-il	שם המקור

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
he-il	תבנית הגרף או שאילתת הנתונים שהתבסס על גרף זה.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
he-il	הגודל של תרשים זה כאשר לא במצב תצוגה מקדימה.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
he-il	בחר את הדוח כדי להוסיף את הגרפים שנבחרו.

en	Report Name
he-il	שם הדוח

en	Timespan
he-il	זמן

en	Align
he-il	יישור

en	Preview Mode
he-il	מצב תצוגה מקדימה

en	Add Selected Graphs to Report
he-il	הוסף גרפים נבחרים לדוח

en	Ok
he-il	OK

en	Title
he-il	כותרת

en	Start Date
he-il	תאריך התחלה

en	End Date
he-il	תאריך סיום

en	Step
he-il	צעד

en	Total Rows
he-il	סה"כ שורות

en	Graph ID
he-il	מזהה גרף

en	Host ID
he-il	מזהה מנחה

en	Nth Percentile
he-il	Nth אחוזים

en	Summation
he-il	סכום

en	Date
he-il	תאריך

en	Summary Details
he-il	פרטי התקציר

en	Download
he-il	הורדה

en	Change Graph Template
he-il	שינוי תבנית גרף

en	Convert to Graph Template
he-il	המר לתבנית גרף

en	Apply Automation Rules
he-il	החלת כללי אוטומציה

en	Create Aggregate Graph
he-il	צור גרף מצטבר

en	Create Aggregate from Template
he-il	צור צבירה מתוך תבנית

en	No Device -
he-il	התקן

en	Created graph: %s
he-il	גרף שנוצר: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
he-il	שגיאה: אין מקור נתונים משויך. בדוק תבנית

en	Data Sources [No Device]
he-il	מקורות נתונים [ללא מכשיר]

en	Data Sources [%s]
he-il	מקורות נתונים [ %s]

en	Data Template
he-il	תבנית נתונים

en	Graph Items [graph: %s]
he-il	גרף פריטים [גרף: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
he-il	בחר את מקור הנתונים כדי לקשר עם פריט תרשים זה.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
he-il	בשלב זה לא הוגדרו תבניות מצטברות עבור צבירת מדור קודם.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הדפים הבאים.

en	Delete Graph
he-il	מחק גרפים

en	Delete Graphs
he-il	מחק גרפים

en	The following Data Source is used by this Graph.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by this Graph.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by this Graph.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by this Graph.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
he-il	מחק את כל מקור הנתונים (ים) שמפנה אליהם גרפים (ים) אלה שאינם בשימוש במקומות אחרים.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
he-il	מחק את כל מקור הנתונים (ים) שמפנה אליהם גרפים (ים) אלה שאינם בשימוש במקומות אחרים.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
he-il	מחק את כל מקור הנתונים (ים) שמפנה אליהם גרפים (ים) אלה שאינם בשימוש במקומות אחרים.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
he-il	מחק את כל מקור הנתונים (ים) שמפנה אליהם גרפים (ים) אלה שאינם בשימוש במקומות אחרים.

en	Leave the Data Source untouched.
he-il	השאר את מקור הנתונים (ים) ללא שינוי.

en	Leave the Data Sources untouched
he-il	השאר את מקור הנתונים (ים) ללא שינוי.

en	Leave the Data Sources untouched
he-il	השאר את מקור הנתונים (ים) ללא שינוי.

en	Leave the Data Sources untouched
he-il	השאר את מקור הנתונים (ים) ללא שינוי.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
he-il	בחר תבנית גרף ולחץ על 'המשך' כדי לשנות את תבנית התרשים עבור הגרפים הבאים. שים לב, רק תבניות גרפיות תואמות יוצגו. תואם מזוהה על ידי בעלי מקורות נתונים זהים.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
he-il	בחר תבנית גרף ולחץ על 'המשך' כדי לשנות את תבנית התרשים עבור הגרפים הבאים. שים לב, רק תבניות גרפיות תואמות יוצגו. תואם מזוהה על ידי בעלי מקורות נתונים זהים.

en	New Graph Template:
he-il	תבנית גרפים חדשה

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Duplicate Graph
he-il	גרפים כפולים (ים)

en	Duplicate Graphs
he-il	גרפים כפולים (ים)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את התבניות הבאות של גרף מצטבר.

en	Convert Graph to Template
he-il	המר לתבנית גרף

en	Convert Graphs to Templates
he-il	המר לתבנית גרף

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את הגרפים שנבחרו לדוח שלהלן.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להוסיף את הגרפים שנבחרו לדוח שלהלן.

en	Change Graph to new Device
he-il	שינוי גרף משויך

en	Change Graphs to new Device
he-il	שינוי גרף משויך

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השמות המוצעים על הגרפים הבאים.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השמות המוצעים על הגרפים הבאים.

en	Reapply Suggested Names for Graph
he-il	החל מחדש את השמות המוצעים לגרפים (ים)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
he-il	החל מחדש את השמות המוצעים לגרפים (ים)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל כללי אוטומציה על התרשימים הבאים.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל כללי אוטומציה על התרשימים הבאים.

en	Apply Automation Rules to Graph
he-il	החלת כללי אוטומציה

en	Apply Automation Rules to Graphs
he-il	החלת כללי אוטומציה

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי ליצור גרף מצטבר מהגרפים שנבחרו.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי ליצור גרף מצטבר מהגרפים שנבחרו.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
he-il	מקור הנתונים (ים) שלהלן נמצא בשימוש על ידי גרפים (ים) אלה.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי ליצור גרף מצטבר מהגרפים שנבחרו.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי ליצור גרף מצטבר מהגרפים שנבחרו.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הדוחות הבאים.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הדוחות הבאים.

en	Place Graph on Report
he-il	מקום גרפים על הדו"ח

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Place Graph on Tree
he-il	גרף מקום על עץ

en	Place Graphs on Tree
he-il	גרף מקום על עץ

en	Graph Items [new]
he-il	פריטים גרפיים [חדש]

en	Graph Items [edit: %s]
he-il	פריטים גרפיים [עריכה: %s]

en	Graph [edit: %s]
he-il	גרף [עריכה: %s]

en	Graph [new]
he-il	גרף [חדש]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
he-il	כיבוי גרף מצב באגים.

en	Turn On Graph Debug Mode.
he-il	הפעל מצב גרף Debug.

en	Edit Graph Template.
he-il	ערוך תבנית גרף.

en	Edit Data Source: '%s'.
he-il	מקורות נתונים [ %s]

en	Unlock Graph.
he-il	גרף נעילה.

en	Lock Graph.
he-il	גרף נעל.

en	View Timespans.
he-il	זמן

en	Selected Graph Template
he-il	תבנית גרף נבחרת

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
he-il	בחר תבנית גרף כדי להחיל על תרשים זה. לידיעתך, תוכל לשנות רק תבניות גרפים לתבנית גרף תואמת 100 %%, ופירוש הדבר שהיא כוללת מקורות נתונים זהים.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
he-il	בחר את ההתקן ששייך לגרף זה.

en	Supplemental Graph Template Data
he-il	נתונים גרפיים משלימים

en	Graph Fields
he-il	שדות גרף

en	Graph Item Fields
he-il	שדות שדה גרף

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
he-il	[רשימת גרפים מותאמים אישית - מסנן מתוך רשימה]

en	Graph Management [ All Devices ]
he-il	גרפים חדשים עבור [כל המכשירים]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
he-il	ניהול קבוצת משתמשים [עריכה: %s]

en	Graph Management [ %s ]
he-il	ניהול גרפים

en	Source
he-il	מקור

en	Non Templated
he-il	לא בתבנית

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור גרף זה. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	The image format of the Graph.
he-il	תבנית ברירת המחדל של התמונה עבור הגרפים שהתקבלו.

en	Empty Graph
he-il	גרף העתק

en	Default Settings Saved
he-il	הגדרות ברירת המחדל נשמרו

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
he-il	גרפים חדשים עבור [ %s]

en	New Graphs for [ All Devices ]
he-il	גרפים חדשים עבור [כל המכשירים]

en	New Graphs for None Host Type
he-il	גרפים חדשים עבור אף סוג מארח

en	Filter Settings Saved
he-il	הגדרות סינון נשמרו

en	Graph Types
he-il	סוגי גרפים

en	Graph Template Based
he-il	תבנית גרף מבוססת

en	Save Filters
he-il	שמור מסננים

en	Edit this Device
he-il	ערוך את המכשיר הזה

en	Create New Device
he-il	צור התקן חדש

en	New Graph Template
he-il	תבנית גרפים חדשה

en	(Select a graph type to create)
he-il	(בחר סוג תרשים ליצירת)

en	Create
he-il	צור

en	Select All
he-il	בחר הכל

en	Select All Rows
he-il	בחר את כל השורות

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
he-il	שגיאה בניתוח קובץ XML של משאב שאילתת נתונים עבור שאילתת נתונים '%s' עם המזהה '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
he-il	שגיאה בניתוח קובץ XML של משאב שאילתת נתונים עבור שאילתת נתונים '%s' עם המזהה '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
he-il	שגיאה בניתוח קובץ XML של משאב שאילתת נתונים עבור שאילתת נתונים '%s' עם המזהה '%s'

en	Data Query [%s]
he-il	שאילתת נתונים [ %s]

en	From there you can get more information.
he-il	משם אתה יכול לקבל מידע נוסף.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
he-il	שאילתת נתונים זו החזירה 0 שורות, אולי היתה בעיה בביצוע שאילתה זו.

en	You can run this Data Query in debug mode
he-il	ניתן להפעיל את שאילתת הנתונים במצב איתור הבאגים

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
he-il	האינדקס מושבת בגלל שאילתת הנתונים ללא תבניות גרפים משויכות.

en	Search Returned no Rows.
he-il	חיפוש לא הוחזרו שורות.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
he-il	שגיאה בשאילתת נתונים. זה יכול לנבוע מהדברים הבאים: הרשאות קובץ, או קובץ XML של שאילתת נתונים חסר או בפורמט שגוי.

en	Select a Graph Type to Create
he-il	בחר סוג תרשים ליצירת

en	Make selection default
he-il	הפוך ברירת מחדל לבחירה

en	Set Default
he-il	קבע כברירת מחדל

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
he-il	שנה את הגדרות ההתקן

en	Clear Statistics
he-il	נקה סטטיסטיקה

en	Sync to Device Template
he-il	סנכרון עם תבנית המכשיר

en	Place Device on Report
he-il	מקום התקנים על עץ

en	Data Query Re-indexed.
he-il	אינדקס שאילתת הנתונים

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
he-il	שאילתת נתוני המכשיר יצאה לאינדקס מחדש. מוצג פלט רחב.

en	Device Debugging Enabled for Device.
he-il	ניפוי באגים בהתקן מופעל עבור מכשיר.

en	Device Debugging Disabled for Device.
he-il	המכשיר מושבת

en	Poller Cache for Device Refreshed.
he-il	מטמון פולר למכשיר רענן.

en	ERROR: Invalid Device ID.
he-il	שגיאה: התקן [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
he-il	ריינדקס מכשיר הושלם ב-% 0.2f שניות. %% פריטים עודכנו.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
he-il	לא יכול להתחבר לשרת

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Delete Devices
he-il	מחק מכשירים

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
he-il	השאר את כל הגרפים (ים) ואת מקור הנתונים (ים) ללא שינוי. מקור הנתונים (ים) יושבת עם זאת.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
he-il	מחק את כל הגרפים והתוכניות המקוריים.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את ההתקנים הבאים.

en	Enable Device
he-il	הפעלת מכשירים (מכשירים)

en	Enable Devices
he-il	הפעלת מכשירים (מכשירים)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את ההתקנים הבאים.

en	Disable Device
he-il	השבת את המכשיר

en	Disable Devices
he-il	השבת את המכשיר

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Change Devices
he-il	שינוי התקן

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ההתקנים הבאים.

en	Clear Statistics for Device
he-il	נקה נתונים סטטיסטיים במכשיר

en	Clear Statistics for Devices
he-il	נקה נתונים סטטיסטיים במכשיר

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את ההתקנים הבאים לתבנית ההתקן שלהם.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את ההתקנים הבאים לתבנית ההתקן שלהם.

en	Synchronize Device Template
he-il	סנכרון עם תבנית המכשיר

en	Synchronize Devices Templates
he-il	סנכרון עם תבנית המכשיר

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הדוחות הבאים.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את ההתקנים הבאים.

en	Place Devices on Report
he-il	מקום התקנים על עץ

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Place Device on Tree
he-il	מקום התקנים על עץ

en	Place Devices on Tree
he-il	מקום התקנים על עץ

en	Device [new]
he-il	מכשיר [חדש]

en	Device [edit: %s]
he-il	התקן [עריכה: %s]

en	Disable Device Debug
he-il	השבת את ניקוי הבאגים של המכשיר

en	Enable Device Debug
he-il	הפעל ניקוי באגים של המכשיר

en	Repopulate Poller Cache
he-il	לבנות מחדש את המטמון מטמון

en	View Poller Cache
he-il	הצג מטמון פולר

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
he-il	צור גרפים עבור התקן זה

en	Re-Index Device
he-il	שיטת אינדקס מחדש

en	Data Source List
he-il	רשימת מקורות נתונים

en	Graph List
he-il	רשימת גרפים

en	Contacting Device
he-il	מכשיר קשר

en	Edit
he-il	ערוך

en	Is Being Graphed
he-il	הוא גרפדה

en	Not Being Graphed
he-il	לא להיות גרפהד

en	Delete Graph Template Association
he-il	מחק ארגון תבניות גרף

en	No associated graph templates.
he-il	אין תבניות גרפיות משויכות.

en	Add Graph Template
he-il	הוסף תבנית גרף

en	Add Graph Template to Device
he-il	הוסף תבנית גרף להתקן

en	Data Query Debug Information
he-il	מידע על ניקוי באגים של שאילתת נתונים

en	Copy
he-il	העתק

en	Hide
he-il	הסתר

en	Associated Data Queries
he-il	שאילתות נתונים משויכות

en	Re-Index Method
he-il	שיטת אינדקס מחדש

en	[%d Items, %d Rows]
he-il	[% d פריטים,% d שורות]

en	Fail
he-il	נכשל

en	Success
he-il	הצלחה

en	Reload Query
he-il	רענן שאילתה

en	Verbose Query
he-il	שאילתה מילולית

en	Remove Query
he-il	הסר שאילתה

en	No Associated Data Queries.
he-il	אין שאילתות נתונים משויכות.

en	Add Data Query
he-il	הוסף שאילתת נתונים

en	Add Data Query to Device
he-il	הוסף שאילתת נתונים להתקן

en	Undefined
he-il	לא מוגדר

en	Site
he-il	אתר

en	Export Devices
he-il	יצוא התקנים

en	Not Up
he-il	לא למעלה

en	Recovering
he-il	שחזור

en	Service Check
he-il	מחק את הסימון

en	Device Description
he-il	תיאור המכשיר

en	The name by which this Device will be referred to.
he-il	השם שבו יופנה מכשיר זה.

en	Hostname

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
he-il	או כתובת IP, או שם מארח. אם שם המארח, הוא חייב להיות פתיר על ידי DNS או מקובץ המארחים שלך.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור התקן זה. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
he-il	מספר החוטים המקבילים המשמשים לסקירה של התקן זה. זה חל על בודק עמוד השדרה בלבד.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
he-il	המספר הכולל של גרפים שנוצרו ממכשיר זה.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
he-il	המספר הכולל של מקורות נתונים שנוצרו ממכשיר זה.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
he-il	מצב הניטור של ההתקן מבוסס על תוצאות פינג. אם התקן זה הוא סוג מיוחד התקן, באמצעות שם המארח "localhost", או בשל ההגדרה כדי לא לבצע בדיקת זמינות, זה תמיד יישאר. בעת שימוש באספן הנתונים cmd.php, התקן ללא גרפים, לא pinged על ידי אספן הנתונים יישאר במצב "לא ידוע".

en	The site associated to this Device
he-il	העיר המשויכת לאתר זה.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
he-il	מדינה

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
he-il	משך הזמן שמכשיר זה נמצא במצב הנוכחי שלו.

en	The current amount of time that the host has been up.
he-il	הזמן הנוכחי של זמן המארח כבר למעלה.

en	Poll Time
he-il	זמן סקר

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
he-il	משך הזמן הדרוש לאיסוף נתונים ממכשיר זה.

en	Current (ms)
he-il	נוכחי (אלפיות השנייה)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
he-il	זמן הפינג הנוכחי במילי-שניות כדי להגיע למכשיר.

en	Average (ms)
he-il	ממוצע (אלפיות השנייה)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
he-il	הזמן הממוצע ping ב milliseconds להגיע המכשיר מאז דלפקים נמחקו עבור התקן זה.

en	Availability
he-il	זמינות

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
he-il	אחוז הזמינות מבוסס על תוצאות פינג מאז המונים נמחקו עבור התקן זה.

en	Create Date
he-il	צור

en	The Date that the Device was added to Cacti.
he-il	התאריך שבו הופעל הניפוי.

en	Sync Devices
he-il	סנכרון התקנים

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Delete Device Template
he-il	מחק תבניות מכשיר

en	Delete Device Templates
he-il	מחק תבניות מכשיר

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Duplicate Device Template
he-il	תבנית כפולה של מכשירים

en	Duplicate Device Templates
he-il	תבנית כפולה של מכשירים

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות המכשיר הבאות.

en	Sync Device Template
he-il	סנכרון עם תבנית המכשיר

en	Sync Device Templates
he-il	סנכרון עם תבנית המכשיר

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית התרשים הבאה, תנותק מתבנית המכשיר.

en	Graph Template Name: %s
he-il	שם תבנית גרף: %s

en	Remove Graph Template
he-il	תבנית גרפים חדשה

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את שאילתות הנתונים הבאות, ינותק מתבנית המכשיר.

en	Data Query Name: %s
he-il	שם שאילתת הנתונים: %s

en	Remove Data Query
he-il	הסר שאילתה

en	Device Templates [edit: %s]
he-il	תבניות מכשיר [עריכה: %s]

en	Device Templates [new]
he-il	תבניות מכשיר [חדש]

en	Default Submit Button
he-il	לחצן שלח ברירת מחדל

en	Add Graph Template to Device Template
he-il	הוסף תבנית גרף לתבנית מכשיר

en	No associated data queries.
he-il	אין שאילתות נתונים משויכות.

en	Add Data Query to Device Template
he-il	הוסף שאילתת נתונים לתבנית מכשיר

en	Delete Item from Device Template
he-il	מחק תבניות מכשיר

en	Device Templates
he-il	תבניות מכשיר

en	Device Class
he-il	כללי התקן

en	Has Devices
he-il	יש התקנים

en	Device Template Name
he-il	שם תבנית המכשיר

en	The name of this Device Template.
he-il	השם של תבנית התקן זו.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי עבור תבנית התקן זו. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
he-il	לא ניתן למחוק תבניות מכשירים בשימוש. בשימוש מוגדר כמפנה על ידי התקן.

en	Devices Using
he-il	התקנים באמצעות

en	The number of Devices using this Device Template.
he-il	מספר המכשירים שמשתמשים בתבנית מכשיר זו.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות מכשירים

en	Not Logged In
he-il	לא מחובר/ת

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
he-il	עליך להיות מחובר כדי להיכנס לאזור זה של Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
he-il	פתאל: עליך להיות מחובר כדי לגשת לאזור זה של Cacti.

en	Login Again
he-il	היכנס שוב

en	Permission Denied
he-il	ההרשאה נדחתה

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
he-il	אם אתה מרגיש שזאת טעות. אנא צור קשר עם מנהל Cacti שלך.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
he-il	אינך מורשה לגשת לקטע זה של Cacti.

en	Installation In Progress
he-il	ההתקנה מתבצעת

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
he-il	רק מנהלי מערכת של Cacti בעלי הרשאת התקנה / שדרוג עשויים להיכנס בשלב זה

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
he-il	יש התקנה או שדרוג בתהליך.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
he-il	בפעם האחרונה זה נתונים אספן היה מלא synced עם האתר הראשי Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
he-il	שמור בהצלחה.

en	Save Failed.
he-il	השמירה נכשלה.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
he-il	השמירה נכשלה עקב שגיאות קלט שדה (בדוק שדות אדומים).

en	Passwords do not match, please retype.
he-il	סיסמאות אינן תואמות, אנא הקלד שוב.

en	You must select at least one field.
he-il	עליך לבחור שדה אחד לפחות.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
he-il	עליך להשתמש באימות משתמש שהופעל כדי להשתמש בתכונה זו.

en	XML parse error.
he-il	שגיאת ניתוח XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
he-il	הספרייה המודגשת אינה קיימת. הזן ספריה חוקית.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
he-il	קובץ היומן של Cacti חייב להיות בעל הסיומת 'log'.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
he-il	נראה כי שיטת קלט הנתונים אינה מופיעה ברשימה.

en	Data Source does not exist.
he-il	מקור הנתונים אינו קיים.

en	Username already in use.
he-il	שם משתמש כבר בשימוש.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
he-il	משפטי הסיסמה של SNMP v3 אינם תואמים

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
he-il	משפטי הסיסמה של אימות SNMP v3 אינם תואמים

en	XML: Cacti version does not exist.
he-il	XML: גרסת Cacti אינה קיימת.

en	XML: Hash version does not exist.
he-il	XML: גירסת Hash אינה קיימת.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
he-il	XML: שנוצר עם גרסה חדשה יותר של Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
he-il	XML: לא ניתן לאתר קוד סוג.

en	Username already exists.
he-il	שם משתמש קיים

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
he-il	שינוי שם משתמש אינו מותר לתבנית ייעודית או למשתמש אורח.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
he-il	מחיקת משתמש אינה מותרת עבור תבנית ייעודית או משתמש אורח.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
he-il	מחיקת משתמש אינה מותרת עבור משתמש הייצוא הגרפי המיועד.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
he-il	תבנית הנתונים כוללת פרופיל Data Source שנמחק. אנא שמור מחדש את תבנית הנתונים עם פרופיל מקור נתונים קיים.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
he-il	תבנית גרף כוללת קידומת GPrint שנמחקה. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות ו / או לתקן.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
he-il	תבנית גרף כוללת קבצי CDEF שנמחקו. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות ו / או לתקן.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
he-il	תבנית גרף כוללת שיטת קלט נתונים שנמחקה. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
he-il	תבנית הנתונים לא נמצאה במהלך ייצוא. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
he-il	תבנית ההתקן לא נמצאה במהלך ייצוא. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
he-il	שאילתת הנתונים לא נמצאה במהלך ייצוא. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
he-il	תבנית גרף לא נמצאה במהלך ייצוא. הפעל סקריפט תיקון מסד נתונים כדי לזהות.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
he-il	התרשים לא נמצא. או שזה נמחק או הנתונים שלך צריך לתקן.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
he-il	SNMPv3 Auth משפט סיסמאות חייב להיות 8 תווים או יותר.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
he-il	גרפים מסוימים אינם מעודכנים. לא ניתן לשנות את המכשיר עבור גרפים המבוססים על שאילתת נתונים.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
he-il	לא ניתן לשנות את המכשיר עבור גרפים המבוססים על שאילתת נתונים.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
he-il	הגדרות מסוימות לא נשמרו. בדוק הודעות למטה. בדוק שדות אדומים עבור שגיאות.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
he-il	הקובץ המודגש אינו קיים. הזן שם קובץ חוקי.

en	All User Settings have been returned to their default values.
he-il	כל הגדרות המשתמש הוחזרו לערכי ברירת המחדל שלהן.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
he-il	שם שדה המוצע לא הוזן. הזן שם שדה ונסה שוב.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
he-il	הערך המוצע לא הוזן. הזן ערך מוצע ונסה שוב.

en	You must select at least one object from the list.
he-il	עליך לבחור לפחות פריט אחד מהרשימה.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
he-il	תבנית המכשיר עודכנה. זכור לסנכרן תבניות כדי לדחוף את כל השינויים למכשירים המשתמשים בתבנית התקן זו.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
he-il	שמור בהצלחה. הגדרות משוכפלות לאספני נתונים מרוחקים.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
he-il	השמירה נכשלה. ערכי המינימום חייבים להיות נמוכים מהערך המקסימלי.

en	Unable to change password. User account not found.
he-il	לא ניתן לשנות סיסמה. חשבון משתמש לא נמצא.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
he-il	קלט נתונים נשמר. עליך לעדכן את תבניות הנתונים המתייחסות לשיטת קלט נתונים זו לפני יצירת גרפים או מקורות נתונים.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
he-il	קלט נתונים נשמר. עליך לעדכן את תבניות הנתונים המתייחסות לשיטת קלט נתונים זו לפני ש- Data Collectors יתחילו להשתמש בכל שדות קלט נתונים חדשים או משופרים.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
he-il	שדה קלט נתונים נשמר. עליך לעדכן את תבניות הנתונים המתייחסות לשיטת קלט נתונים זו לפני יצירת גרפים או מקורות נתונים.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
he-il	שדה קלט נתונים נשמר. עליך לעדכן את תבניות הנתונים המתייחסות לשיטת קלט נתונים זו לפני ש- Data Collectors יתחילו להשתמש בכל שדות קלט נתונים חדשים או משופרים.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
he-il	קובץ יומן שצוין אינו קובץ יומן או קובץ ארכיון של Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
he-il	קובץ יומן שצוין היה קובץ ארכיון Cacti והוסר.

en	Cacti log purged successfully
he-il	יומן Cacti טוהר בהצלחה

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
he-il	אם אתה מכריח שינוי סיסמה, עליך גם לאפשר למשתמש לשנות את הסיסמה שלו.

en	You are not allowed to change your password.
he-il	אינך מורשה לשנות את הסיסמה שלך.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
he-il	לא ניתן לקבוע את גודל שדה הסיסמה, בדוק הרשאות של משתמש db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
he-il	לא ניתן להגדיל את גודל שדה הסיסמה, התחנונים בודקים את הרשאת המשתמש db

en	LDAP/AD based password change not supported.
he-il	לא ניתן לשנות את שינוי הסיסמה המבוסס על LDAP / AD.

en	Password successfully changed.
he-il	הסיסמה שונתה בהצלחה.

en	Unable to clear log, no write permissions
he-il	לא ניתן לנקות את היומן, ללא הרשאות כתיבה

en	Unable to clear log, file does not exist
he-il	לא ניתן לנקות יומן, הקובץ אינו קיים

en	CSRF Timeout, refreshing page.
he-il	זמן קצוב CSRF, דף מרענן.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
he-il	CSRF פסק זמן התרחש עקב חוסר פעילות, דף רענן.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
he-il	חותמת זמן לא חוקית. בחר חותמת בעתיד.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
he-il	קולטי נתונים מסונכרנים לפעולה לא מקוונת

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
he-il	אוספי נתונים לא נמצאו בעת ניסיון לסנכרן

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
he-il	לא ניתן ליצור חיבור MySQL עם אספן נתונים מרחוק.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
he-il	יש לבצע סנכרון של Data Collector משרת Cacti הראשי.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
he-il	הסינכרון אינו כולל את שרת מסד הנתונים המרכזי של Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
he-il	בעת שמירת מאגר נתונים מרוחק, המארח של מסד הנתונים חייב להיות ייחודי מכל האחרים.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
he-il	מסד הנתונים המרוחק המארח שלך חייב להיות משהו אחר מאשר 'localhost' עבור כל אספן נתונים מרוחקים.

en	Path variables on this page were only saved locally.
he-il	משתני נתיב בדף זה נשמרו רק באופן מקומי.

en	Report Saved
he-il	דוח שמור

en	Report Save Failed
he-il	הדוח 'שמירה נכשל'

en	Report Item Saved
he-il	דווח על פריט

en	Report Item Save Failed
he-il	דווח על פריט נכשלה

en	Graph was not found attempting to Add to Report
he-il	גרף לא נמצא מנסה להוסיף לדוח

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
he-il	לא ניתן להוסיף גרפים. המשתמש הנוכחי אינו בעלים

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
he-il	לא ניתן להוסיף את כל הגרפים. לקבלת פרטים, ראה הודעת שגיאה.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
he-il	עליך לבחור גרף אחד לפחות כדי להוסיף לדוח.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
he-il	כל הגרפים נוספו לדוח. גרפים כפולים עם אותו Timespan היו דילוגים.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
he-il	מטמון המשאב של ה- Poller נמחק. נתונים ראשיים אספן יבנה מחדש בשלב הבא הבא, ו- Data Data Collectors יסונכרנו לאחר מכן.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
he-il	ההרשאה נדחתה. אין לך הרשאה לפעולה המבוקשת.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
he-il	הדף אינו מוגדר. לכן לא ניתן להציג אותו.

en	Unexpected error occurred
he-il	אירעה שגיאה לא צפויה

en	Function
he-il	פונקציה

en	Special Data Source
he-il	מקור נתונים מיוחד

en	Custom String
he-il	מחרוזת מותאמת אישית

en	Current Graph Item Data Source
he-il	מקור נתונים גרף נוכחי

en	Script/Command
he-il	סקריפט / פקודה

en	Script Server
he-il	שרת סקריפט

en	Stream Data
he-il	נתוני גרף

en	Index Count
he-il	ספירת אינדקס

en	Verify All
he-il	אמת את הכל

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
he-il	כל האינדקס מחדש יהיה ידני או מנוהל באמצעות סקריפטים או אוטומציה המכשיר.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
he-il	כאשר Uptime SNMS של התקנים חוזר אחורה, יתבצע אינדקס מחדש.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
he-il	כאשר אינדקס שאילתת הנתונים סופר שינויים, יתבצע אינדקס מחדש.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
he-il	כל מחזור סקרים, יתבצע מחדש. יקר מאוד.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
he-il	שם שדה SNMP (נפתח)

en	SNMP Field Value (From User)
he-il	ערך שדה SNMP (ממשתמש)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
he-il	סוג פלט SNMP (נפתח)

en	Normal
he-il	רגיל

en	Light
he-il	בהיר

en	Mono
he-il	חד קולי

en	North
he-il	צפון

en	South
he-il	דרום

en	West
he-il	מערב

en	East
he-il	מזרח

en	Left
he-il	שמאל

en	Right
he-il	ימין

en	Justified
he-il	מילוי שורות

en	Center
he-il	מרכז

en	Top -> Down
he-il	למעלה -> למטה

en	Bottom -> Up
he-il	למטה -> למעלה

en	Numeric
he-il	מספריים

en	Timestamp
he-il	חותמת זמן

en	Duration
he-il	תקופת השכרה

en	Not In Use
he-il	לא בשימוש

en	Version %d
he-il	גרסה% d

en	[None]
he-il	[אף אחד]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
he-il	Logfile בלבד

en	Logfile and Syslog/Eventlog
he-il	Logfile ו Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
he-il	Syslog / Eventlog בלבד

en	Ping and SNMP Uptime
he-il	Ping ו- SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
he-il	Ping או SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
he-il	זמן פעולה של SNMP

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping
he-il	פינג

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	UDP Ping
he-il	UDP פינג

en	NONE - Syslog Only if Selected
he-il	NONE - Syslog רק אם נבחר

en	LOW - Statistics and Errors
he-il	LOW - נתונים סטטיסטיים וטעויות

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
he-il	מדיום - סטטיסטיקה, טעויות ותוצאות

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
he-il	גבוה - סטטיסטיקה, טעויות, תוצאות ו I / O סרן אירועים

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
he-il	DEBUG - סטטיסטיקה, טעויות, תוצאות, I / O ו זרימת התוכנית

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
he-il	התפתחות - רמת DEBUG של מפתח

en	Selected Poller Interval
he-il	בחירת מרווח פולרים

en	Every %d Seconds
he-il	כל% d שניות

en	Every Minute
he-il	כל דקה

en	Every %d Minutes
he-il	כל %d דקות

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	Every %d Hours
he-il	כל% d שעות

en	Every %d Day
he-il	כל יום אחד

en	%0.1f Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	Disabled/Manual
he-il	מושבת / ידני

en	Every day
he-il	כל יום

en	1 Thread
he-il	% d Thread

en	Cacti Builtin Authentication
he-il	אימות מובנה

en	Web Basic Authentication
he-il	אימות בסיסי באינטרנט

en	LDAP/AD User Domains
he-il	דומיינים של משתמשים

en	LDAP

en	Active Directory

en	LDAPS
he-il	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
he-il	קשה

en	Demand
he-il	ביקוש

en	Allow
he-il	לאפשר

en	Try
he-il	נסה

en	No Searching
he-il	אין חיפוש

en	Anonymous Searching
he-il	חיפוש אנונימי

en	Specific Searching
he-il	חיפוש ספציפי

en	Enabled (strict mode)
he-il	מופעל (מצב קפדני)

en	Operator
he-il	נציג

en	Another CDEF
he-il	עוד CDEF

en	Inherit Parent Sorting
he-il	מיון הורשת בירושה

en	Manual Ordering (No Sorting)
he-il	הזמנה ידנית (ללא מיון)

en	Alphabetic Ordering
he-il	סדר אלפביתי

en	Natural Ordering
he-il	הזמנה טבעית

en	Numeric Ordering
he-il	הזמנה מספרית

en	Header
he-il	כותרת

en	Graph
he-il	Symbol for file attachment annotations

en	Data Query Index
he-il	אינדקס שאילתת הנתונים

en	Current Graph Item Polling Interval
he-il	גרף שוטף פריט סקירת מרווח

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
he-il	כל מקורות הנתונים (אל תכלול כפילויות)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
he-il	כל מקורות הנתונים (כולל כפילויות)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
he-il	כל מקורות הנתונים הדומים (אל תכלול כפילויות)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
he-il	כל מקורות נתונים דומים (לא כולל כפילויות)

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
he-il	כל מקורות הנתונים הדומים (כולל כפילויות)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
he-il	נתונים שוטפים פריט מקור: ערך מינימלי

en	Current Data Source Item: Maximum Value
he-il	נתונים שוטפים פריט מקור: ערך מרבי

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
he-il	נתונים שוטפים פריט מקור: ערך מינימלי

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
he-il	נתונים שוטפים פריט מקור: ערך מינימלי

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
he-il	נתונים שוטפים פריט מקור: ערך מינימלי

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
he-il	תרשים: גבול תחתון

en	Graph: Upper Limit
he-il	תרשים: גבול עליון

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
he-il	ספירה של כל מקורות הנתונים (אל תכלול כפילויות)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
he-il	ספירה של כל מקורות הנתונים (כולל כפילויות)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
he-il	ספירת כל מקורות הנתונים הדומים (אל תכלול כפילויות)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
he-il	ספירת כל מקורות הנתונים הדומים (כולל כפילויות)

en	Main Console
he-il	מסוף

en	Console Page
he-il	הדף של הדף 'מסוף'

en	New Graphs
he-il	גרפים חדשים

en	New Device
he-il	מכשיר חדש

en	Management
he-il	ניהול

en	Sites
he-il	אתרים

en	Trees
he-il	עצים

en	Data Collection
he-il	איסוף נתונים

en	Data Collectors
he-il	אספני נתונים

en	Aggregate
he-il	מצטבר

en	Automation
he-il	אוטומציה

en	Discovered Devices
he-il	התקנים שנתגלו

en	Presets
he-il	קבועים מראש

en	Data Profiles
he-il	פרופילי נתונים

en	Import/Export
he-il	ייבוא/ייצוא

en	Import Templates
he-il	יבאי תבניות

en	Import Packages
he-il	יבאי תבניות

en	Export Templates
he-il	תבניות ייצוא

en	Configuration
he-il	הגדרות תצורה

en	Settings
he-il	הגדרות

en	Users
he-il	משתמשים

en	User Groups
he-il	קבוצות המשתמש

en	User Domains
he-il	דומיינים של משתמשים

en	Utilities
he-il	Comment

en	System Utilities
he-il	מערכת כלי עזר

en	RRDfile Cleaner
he-il	RRDfile מנקה

en	SNMP Managers
he-il	רשומות SNMP

en	External Links
he-il	ויקיפדיה:קישורים חיצוניים

en	User Log
he-il	פרטי הכניסה של המשתמש

en	Troubleshooting
he-il	טראבל שוטינג

en	RRDfile Checker
he-il	RRDfile מנקה

en	Technical Info
he-il	תמיכה טכנית

en	Change Log
he-il	ChangeLogLanguage

en	Support
he-il	תמיכה

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
he-il	החלת כללי אוטומציה

en	Cacti Related
he-il	דו"ח קקט

en	Database Related
he-il	מסד נתונים

en	Facilities Related

en	Generic Device
he-il	רמה כללית

en	HPC/Grid Computing
he-il	אפשרויות רשת

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
he-il	איזון עומסים

en	Network Switch
he-il	מסנני רשת

en	Network Router
he-il	מסנני רשת

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
he-il	מסנני רשת

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
he-il	מסד נתונים

en	Storage Related

en	Telco Related
he-il	בחירת טמפלייט

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	All Lines
he-il	כל השורות

en	%d Lines
he-il	% d שורות

en	Console Access
he-il	גישה למסוף

en	Realtime Graphs
he-il	גרפים בזמן אמת

en	Update Profile
he-il	עדכן פרופיל

en	Users/Groups
he-il	קבוצות המשתמש

en	Settings/Utilities
he-il	הגדרות / כלי עזר

en	Installation/Upgrades
he-il	התקנה / שדרוגים

en	Sites/Devices/Data
he-il	אתרים / התקנים / נתונים

en	Spike Handling
he-il	הגדרות ספייק להרוג

en	Log Administration
he-il	יומן מנהל

en	Log Viewing
he-il	תצוגת יומן

en	Reports Administration
he-il	יומן מנהל

en	Reports Creation
he-il	יצירת דוחות

en	Show Graph Action Icons
he-il	הצג כותרת גרף

en	Show User Help Links
he-il	הצג קישורי עזרה למשתמשים

en	Plugin Administration
he-il	יומן מנהל

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	Template Editor
he-il	עורך תבנית

en	General Administration
he-il	מינהל כללי

en	System Administration
he-il	ניהול המערכת

en	CDEF

en	CDEF Item
he-il	פריט

en	GPRINT Preset
he-il	GPRINT מראש

en	Data Input Field
he-il	שדה קלט נתונים

en	Data Source Profile
he-il	פרופיל מקור נתונים

en	Data Template Item
he-il	פריט תבנית נתונים

en	Graph Template Item
he-il	פריט תבנית גרף

en	Graph Template Input
he-il	קלט תבנית גרף

en	VDEF

en	VDEF Item
he-il	פריט VDEF

en	Last Half Hour
he-il	חצי שעה אחרונה

en	Last Hour
he-il	בשעה האחרונה

en	Last %d Hours
he-il	אחרון% d שעות

en	Last Day
he-il	סוף היום

en	Last %d Days
he-il	% D האחרון

en	Last Week
he-il	בשבוע שעבר

en	Last %d Weeks
he-il	האחרון% d שבועות

en	Last Month
he-il	חודש קודם

en	Last %d Months
he-il	% D האחרון

en	Last Year
he-il	בשנה שעברה

en	Last %d Years
he-il	% D האחרון

en	Day Shift
he-il	משמרת יום

en	This Day
he-il	סוף היום

en	This Week
he-il	בשבוע האחרון

en	This Month
he-il	החודש הנוכחי

en	This Year
he-il	שנה אחרונה

en	Previous Day
he-il	היום הקודם

en	Previous Week
he-il	שבוע שעבר

en	Previous Month
he-il	חודש קודם

en	Previous Year
he-il	שנה שעברה

en	%d Min
he-il	% d דקות

en	Month Number, Day, Year
he-il	חודש מספר, יום, שנה

en	Month Name, Day, Year
he-il	שם חודש, יום, שנה

en	Day, Month Number, Year
he-il	יום, חודש, שנה

en	Day, Month Name, Year
he-il	יום, שם חודש, שנה

en	Year, Month Number, Day
he-il	שנה, מספר חודש, יום

en	Year, Month Name, Day
he-il	שנה, שם חודש, יום

en	After Boost
he-il	לאחר Boost

en	%d MBytes
he-il	% d MBtes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes
he-il	% d GBytes

en	2,000 Data Source Items
he-il	2,000 פריטי מקור נתונים

en	5,000 Data Source Items
he-il	5,000 פריטי מקור נתונים

en	10,000 Data Source Items
he-il	10,000 פריטי מקור נתונים

en	15,000 Data Source Items
he-il	15,000 פריטי מקור נתונים

en	25,000 Data Source Items
he-il	25,000 פריטי מקור נתונים

en	50,000 Data Source Items (Default)
he-il	50,000 פרטי מקור נתונים (ברירת מחדל)

en	100,000 Data Source Items
he-il	100,000 פריטי מקור נתונים

en	200,000 Data Source Items
he-il	200,000 פריטים מקור נתונים

en	400,000 Data Source Items
he-il	400,000 פריטים מקור נתונים

en	2 Hours
he-il	שעתיים

en	4 Hours
he-il	4 שעות

en	6 Hours
he-il	6 שעות

en	%s Hours
he-il	%s שעות

en	%d GByte
he-il	% d GBytes

en	Unlimited
he-il	ללא הגבלה

en	%s Minutes
he-il	%s דקות

en	1 Megabyte
he-il	1 מגה בייט

en	%d Megabytes
he-il	% d מגה בייט

en	Send Now
he-il	שלח עכשיו

en	Take Ownership
he-il	לקחת בעלות

en	Inline PNG Image
he-il	תמונה PNG מוטבעת

en	Inline JPEG Image
he-il	תמונת JPEG מוטבעת

en	Inline GIF Image
he-il	תמונה GIF מוטבעת

en	Attached PNG Image
he-il	תמונה מצורפת של PNG

en	Attached JPEG Image
he-il	תמונת JPEG מצורפת

en	Attached GIF Image
he-il	תמונת GIF מצורפת

en	Inline PNG Image, LN Style
he-il	תמונה PNG מוטבעת, סגנון LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
he-il	תמונת JPEG מוטבעת, סגנון LN

en	Inline GIF Image, LN Style
he-il	תמונה GIF Inline, סגנון LN

en	Text
he-il	טקסט

en	Tree
he-il	עץ

en	Horizontal Rule
he-il	כלל אופקי

en	left
he-il	שמאל

en	center
he-il	מרכז

en	right
he-il	ימין

en	Minute(s)
he-il	דקות

en	Hour(s)
he-il	שעה/ות

en	Day(s)
he-il	יום/ימים

en	Week(s)
he-il	שבוע/ות

en	Month(s), Day of Month
he-il	חודש (ים), יום בחודש

en	Month(s), Day of Week
he-il	חודש (ים), יום בשבוע

en	Year(s)
he-il	שנה

en	Keep Graph Types
he-il	שמור על סוגי גרפים

en	Keep Type and STACK
he-il	שמור על סוג ועל סטאק

en	Convert to AREA/STACK Graph
he-il	המר ל - AREA / STACK גרף

en	Convert to LINE1 Graph
he-il	המר לתרשים LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
he-il	המר לתרשים LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
he-il	המר לתרשים LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
he-il	המר לתרשים LINE1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
he-il	המר לתרשים LINE2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
he-il	המר לתרשים LINE3

en	No Totals
he-il	אין סכומים

en	Print All Legend Items
he-il	הדפס את כל הפריטים המקראיים

en	Print Totaling Legend Items Only
he-il	הדפסה סה"כ פריטים מקרא בלבד

en	Total Similar Data Sources
he-il	סך הכל מקורות נתונים דומים

en	Total All Data Sources
he-il	סך הכל

en	No Reordering
he-il	אין סידור מחדש

en	Data Source, Graph
he-il	מקור נתונים, גרף

en	Graph, Data Source
he-il	תרשים, מקור נתונים

en	Base Graph Order
he-il	יש גרפים

en	contains
he-il	מכיל

en	does not contain
he-il	אינו מכיל

en	begins with
he-il	מתחיל עם

en	does not begin with
he-il	לא מתחיל

en	ends with
he-il	מסתיים ב

en	does not end with
he-il	אינו מסתיים ב ־

en	matches
he-il	התאמות

en	is not equal to
he-il	לא שווה ל

en	is less than
he-il	בתוך פחות מ

en	is less than or equal
he-il	הוא פחות או שווה

en	is greater than
he-il	גדול מ

en	is greater than or equal
he-il	גדול או שווה

en	is unknown
he-il	פעולות URL

en	is not unknown
he-il	פעולות URL

en	is empty
he-il	הוא ריק

en	is not empty
he-il	הוא לא ריק

en	matches regular expression
he-il	תואם ביטוי רגיל

en	does not match regular expression
he-il	אינו תואם לביטוי רגולרי

en	Fixed String
he-il	מחרוזת קבועה

en	Every 1 Hour
he-il	כל שעה

en	Every Day
he-il	כל יום

en	Every Week
he-il	כל שבוע

en	Every %d Weeks
he-il	כל% d שבועות

en	Jan
he-il	ינואר

en	Feb
he-il	פבררואר

en	Mar
he-il	מרץ

en	Apr
he-il	אפריל

en	May
he-il	מאי

en	Jun
he-il	יוני

en	Jul
he-il	יולי

en	Aug
he-il	אוגוסט

en	Sep
he-il	ספטמבר

en	Oct
he-il	אוקטובר

en	Nov
he-il	נובמבר

en	Dec
he-il	דצמבר

en	Use the First Handler Found
he-il	השתמש ב-PHP GetText Handler

en	Use the PHP GetText Handler
he-il	השתמש ב-PHP GetText Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
he-il	השתמש ב-Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
he-il	השתמש ב-MonoTranslator GetText Handler

en	Sun
he-il	ראשון

en	Mon
he-il	שני

en	Tue
he-il	שלישי

en	Wed
he-il	רביעי

en	Thu
he-il	חמישי

en	Fri
he-il	שישי

en	Sat
he-il	שבת

en	Arabic
he-il	ערבית

en	Bulgarian
he-il	בולגרית

en	Chinese (China)
he-il	סינית (סין)

en	Chinese (Taiwan)
he-il	סינית (טייוואן)

en	Dutch
he-il	הולנדית

en	English
he-il	אנגלית

en	French
he-il	צרפתית

en	German
he-il	גרמנית

en	Greek
he-il	יוונית

en	Hebrew
he-il	עברית

en	Hindi
he-il	הינדו

en	Italian
he-il	איטלקית

en	Japanese
he-il	יפני

en	Korean
he-il	קוראנית

en	Polish
he-il	פולנית

en	Portuguese
he-il	פורטוגזית

en	Portuguese (Brazil)
he-il	פורטוגזית (ברזיל)

en	Russian
he-il	רוסית

en	Spanish
he-il	ספרדית

en	Swedish
he-il	שבדית

en	Turkish
he-il	טורקית

en	Vietnamese
he-il	ויאטנמית

en	Classic
he-il	קלאסי

en	Modern
he-il	מודרני

en	Dark
he-il	כהה

en	Paper-plane
he-il	מטוס מנייר

en	Paw
he-il	כפה

en	Sunrise
he-il	זריחה

en	[Fail]
he-il	נכשל

en	[Warning]
he-il	אזהרה:

en	[Restart]
he-il	מוגבל

en	[Success]
he-il	הצלחה!

en	[Skipped]
he-il	[דילוג]

en	User Profile (Edit)
he-il	פרופיל משתמש (עריכה)

en	Tree Mode
he-il	מצב עץ

en	List Mode
he-il	מצב רשימה

en	Console
he-il	מסוף

en	Graph Management
he-il	ניהול גרפים

en	(Edit)
he-il	(עריכה)

en	Graph Items
he-il	גרף פריטים

en	Create New Graphs
he-il	צור גרפים חדשים

en	Create Graphs from Data Query
he-il	צור גרפים משאילת הנתונים

en	(Remove)
he-il	הסר

en	View Log
he-il	לצפות ביומן

en	Graph Trees
he-il	גרף עצים

en	Graph Template Items
he-il	פריטים תבנית גרף

en	Round Robin Archives
he-il	ארכיון רובין

en	Data Input Fields
he-il	שדות קלט נתונים

en	(Remove Item)
he-il	(הסר פריט)

en	RRD Cleaner
he-il	RRD מנקה

en	List unused Files
he-il	רשימת קבצים שאינם בשימוש

en	RRD Check
he-il	הפעל בדיקה

en	Technical Support
he-il	תמיכה טכנית

en	View User Log
he-il	הצג יומן משתמש

en	Clear User Log
he-il	נקה יומן משתמש

en	Purge User Log
he-il	טיהור משתמש יומן

en	View Data Query Cache
he-il	הצג מטמון שאילתת נתונים

en	Clear Log
he-il	נקה רישום

en	Boost Status
he-il	מצב Boost

en	View SNMP Agent Cache
he-il	הצג מטמון סוכן SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
he-il	הצג יומן הודעות של סוכן SNMP

en	VDEF Items
he-il	פריטים VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
he-il	הצג מקלטי הודעות SNMP

en	Cacti Settings
he-il	הגדרות Cacti

en	External Link
he-il	קישור חיצוני

en	(Action)
he-il	פעולה:

en	Cacti Help
he-il	בית קקט

en	Export Results
he-il	ייצוא התוצאות

en	Reporting
he-il	דין וחשבון

en	Report Add
he-il	הוסף דוח

en	Report Delete
he-il	דווח על מחק

en	Report Edit
he-il	דווח על עריכה

en	Report Edit Item
he-il	דווח על עריכת פריט

en	Color Template Items
he-il	פריטים תבנית צבע

en	Aggregate Items
he-il	פריטים מצטברים

en	Graph Rule Items
he-il	תרשים פריטים כלל

en	Tree Rule Items
he-il	עץ כלל פריטים

en	days
he-il	ימים

en	hrs
he-il	שעות

en	mins
he-il	דקות

en	secs
he-il	שניות

en	hours
he-il	שעות

en	minutes
he-il	דקות

en	seconds
he-il	שניות

en	SNMP Version
he-il	גרסת SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
he-il	בחר את גרסת ה- SNMP עבור מארח זה.

en	SNMP Community String
he-il	מחרוזת קהילת SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
he-il	מלא את קהילת הקריאה של SNMP עבור התקן זה.

en	SNMP Security Level
he-il	רמת אבטחה של SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
he-il	רמת אבטחה של SNMP v3 לשימוש בעת ביצוע שאילתה על ההתקן.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול של SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
he-il	בחר את פרוטוקול האישור של SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
he-il	שם משתמש ב- SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
he-il	שם משתמש V3 SNMP עבור התקן זה.

en	SNMP Password (v3)
he-il	סיסמת SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
he-il	SNMP v3 סיסמה עבור התקן זה.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול פרטיות של SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
he-il	בחר את פרוטוקול הפרטיות של SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
he-il	משפט סיסמאות של SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
he-il	בחר את משפט הסיסמה של פרטיות SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
he-il	הקשר SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
he-il	הזן את ההקשר SNMP לשימוש בהתקן זה.

en	SNMP Engine ID (v3)
he-il	מזהה מנוע SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
he-il	הזן את מזהה המנוע SNMP v3 כדי להשתמש בהתקן זה. השאר שדה זה ריק כדי להשתמש במזהה SNMP Engine המוגדר לכל מקלט ההודעות של SNMPv3.

en	SNMP Port
he-il	נמל SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
he-il	הזן את מספר היציאה UDP לשימוש ב- SNMP (ברירת המחדל היא 161).

en	SNMP Timeout
he-il	פסק זמן של SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
he-il	המספר המרבי של אלפיות השנייה Cacti יחכה לתגובת SNMP (לא עובד עם תמיכה ב- php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
he-il	מקסימום OID לכל לקבל בקשה

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
he-il	ציין את מספר ה- OIDs שניתן להשיג ב- SNMP יחיד קבל בקשה.

en	%d OID
he-il	מקסימום OID

en	%d OID's
he-il	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
he-il	מספר רב של חזרות

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
he-il	עבור התקני SNMPv2 ו- SNMPv3, גודל החזרות המקסימליות של SNMP Bulk Walk. ברירת המחדל היא 'זיהוי אוטומטי באינדקס מחדש'. עבור מתגים גדולים מאוד, שרתים בעלי ביצועים גבוהים, רשתות Jumbo Frame או עבור חיבורי WAN בעלי חביון גבוה, הגדלת ערך זה עלולה להגביר את ביצועי הסקר. נתונים נוספים ארוזים בחבילת SNMP אחת שיכולה להפחית את זמן ריצת שאילתת הנתונים. עם זאת, התקנים מסוימים עשויים לסרב לחלוטין להגיב על מנות עם גודל חזרה מרבי שהוגדר גדול מדי. זה יכול להיות נכון במיוחד עבור התקנים מסוג IoT בעלי פחות כוח או מכשירי IT משובצים קטנים יותר. יש לקחת בחשבון גם תשומת לב מיוחדת לנתיב הרשת הכולל MTU מכיוון שקביעת ערך גבוה מדי עלולה להוביל לפיצול מנות.

en	Auto Detect on Re-Index
he-il	זיהוי אוטומטי באינדקס מחדש

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
he-il	זיהוי אוטומטי/הגדרה באינדקס מחדש הראשון

en	%d Repetition
he-il	אפשרויות רשת

en	%d Repetitions
he-il	אפשרויות רשת

en	SNMP Retries
he-il	SNMP ניסיונות חוזרים

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
he-il	המספר המרבי של ניסיונות להגיע למכשיר באמצעות קריאה SNMP לפני ויתור.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
he-il	שם שימושי עבור אחסון נתונים זה פרופיל הסקר.

en	New Profile
he-il	פרופיל חדש

en	Polling Interval
he-il	מרווח הסקרים

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
he-il	תדירות איסוף הנתונים ממקור הנתונים?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
he-il	כמה זמן יכול להיות חסר נתונים לפני RRDtool רשומות נתונים לא ידועים. הגדל את הערך אם מקור הנתונים שלך אינו יציב וברצונך להעביר נתונים ישנים במקום להציג פערים בגרפים שלך. ערך זה מוכפל בפקטור X-Files כדי לקבוע את משך הזמן בפועל.

en	X-Files Factor
he-il	X- קבצים פקטור

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
he-il	כמות הנתונים לא ידוע כי עדיין ניתן לראות כידוע.

en	Consolidation Functions
he-il	פונקציות איחוד

en	How data is to be entered in RRAs.
he-il	כיצד הנתונים להיות נכנס RRAs.

en	Is this the default storage profile?
he-il	האם זהו פרופיל האחסון המוגדר כברירת מחדל?

en	RRDfile Size (in Bytes)
he-il	גודל RRDfile (בבתים)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
he-il	בהתבסס על מספר שורות בכל RRAs ומספר פונקציות האיחוד שנבחרו, הגודל של כל זה ב- RRDfile.

en	New Profile RRA
he-il	פרופיל חדש RRA

en	Aggregation Level
he-il	רמת צבירה

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
he-il	מספר הדגימות הנדרשות לפני מילוי שורה במפרט ה- RRA. RRA הראשון צריך תמיד יש ערך של 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
he-il	כמה דורות הנתונים נשמרים ב- RRA.

en	Default Timespan
he-il	ברירת מחדל

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
he-il	בעת הצגת תרשים המבוסס על RRA המדובר, ברירת המחדל של Timespan להצגת התרשים.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
he-il	בהתבסס על רמת צבירה, שורות, ואת מרווח הסקרים כמות הנתונים שישמרו RRA

en	RRA Size (in Bytes)
he-il	גודל RRA (בבתים)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
he-il	בהתבסס על מספר שורות ומספר פונקציות האיחוד שנבחרו, הגודל של RRA זה ב- RRDfile.

en	A useful name for this CDEF.
he-il	שם שימושי עבור CDEF זה.

en	The name of this Color.
he-il	השם של צבע זה.

en	Hex Value
he-il	ערך Hex

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
he-il	ערך hex עבור צבע זה; טווח חוקי: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
he-il	כל צבע שם צריך להיות לקריאה בלבד.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
he-il	הזן שם בעל משמעות עבור שיטת קלט נתונים זו.

en	Input Type
he-il	סוג קלט

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
he-il	בחר את השיטה שבה ברצונך להשתמש כדי לאסוף נתונים עבור שיטת קלט נתונים זו.

en	Input String
he-il	מחרוזת קלט

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
he-il	הנתונים שנשלחו לסקריפט, הכוללים את הנתיב המלא לסקריפט ולמקורות קלט ב- <> בסוגריים.

en	White List Check
he-il	בדיקת רשימה לבנה

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
he-il	התוצאה של בדיקת האימות הלבן של שיטת הקלט הספציפית. אם מחרוזת הקלט משתנה, והקובץ 'רשימת ההיתרים' אינו מתעדכן, הגרפים לא יורשו להיווצר.

en	Field [%s]
he-il	שדה [ %s]

en	Choose the associated field from the %s field.
he-il	בחר בשדה המשויך משדה %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
he-il	הזן שם עבור השדה %s הזה. הערה: אם אתה משתמש בערכים של שם שם בסקריפט שלך, לדוגמה: NAME: VALUE, חשוב שהשם יתאים לשם שדה הפלט שלך באופן זהה לשם הפלט של הסקריפט או לשמות.

en	Update RRDfile
he-il	עדכון RRDfile

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
he-il	בין אם יש להזין נתונים משדה פלט זה לתוך ה- RRDfile.

en	Regular Expression Match
he-il	התאמה לביטוי רגיל

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
he-il	אם אתה רוצה לדרוש ביטוי רגיל מסוים כדי להיות מתאימים נגד נתוני קלט, הזן אותו כאן (בפורמט preg_match).

en	Allow Empty Input
he-il	אפשר קלט ריקה

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
he-il	בדוק כאן אם ברצונך לאפשר קלט NULL בשדה זה מהמשתמש.

en	Special Type Code
he-il	קוד מיוחד

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
he-il	אם שדה זה צריך להיות מטופל במיוחד על ידי תבניות המארח, ציין כאן. מילות מפתח חוקיות עבור שדה זה הן %s

en	The name given to this data template.
he-il	השם שניתן לתבנית נתונים זו.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
he-il	בחר שם עבור מקור נתונים זה. הוא יכול לכלול משתנים חלופיים כגון | host_description או | שאילתה | לקבלת רשימה מלאה של תגי החלפה נתמכים, עיין בתיעוד של Cacti.

en	Data Source Path
he-il	נתיב מקור נתונים

en	The full path to the RRDfile.
he-il	השביל המלא ל- RRDfile.

en	The script/source used to gather data for this data source.
he-il	הסקריפט / המקור המשמש לאיסוף נתונים עבור מקור נתונים זה.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
he-il	בחר את פרופיל מקור הנתונים. פרופיל Data Source קובע את משך הסקרים, את צבירת הנתונים ואת מדיניות השמירה עבור מקורות הנתונים שהתקבלו.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
he-il	משך הזמן בשניות בין עדכונים צפויים.

en	Data Source Active
he-il	מקור נתונים פעיל

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
he-il	אם Cacti צריך לאסוף נתונים עבור מקור נתונים זה או לא.

en	Internal Data Source Name
he-il	שם מקור נתונים פנימי

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
he-il	בחר שם ייחודי כדי לייצג את פיסת הנתונים הזו בתוך ה- RRDfile.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
he-il	ערך מינימלי ("U" עבור No Minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
he-il	הערך המינימלי של נתונים שאסור לאסוף.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
he-il	ערך מקסימלי ("U" ללא מקסימום)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
he-il	הערך המרבי של נתונים שאסור לאסוף.

en	Data Source Type
he-il	סוג מקור נתונים

en	How data is represented in the RRA.
he-il	כיצד הנתונים מיוצגים ב- RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
he-il	משך הזמן המרבי שיכול לעבור לפני שהנתונים מוזנים כ- 'לא ידוע'. (בדרך כלל 2x300 = 600)

en	Not Selected
he-il	הסר חשבונות נבחרים

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
he-il	כאשר הנתונים נאספים, הנתונים עבור שדה זה יוכנסו למקור נתונים זה.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
he-il	הזן שם עבור זה מראש GPRINT, לוודא שזה משהו שאתה מזהה.

en	GPRINT Text
he-il	טקסט GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
he-il	הזן כאן את מחרוזת GPRINT המותאמת אישית.

en	Common Options
he-il	אפשרויות נפוצות

en	Title (--title)
he-il	כותרת (- כותרת)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
he-il	השם המודפס על התרשים. הוא יכול לכלול משתנים חלופיים כגון | host_description או | שאילתה | לקבלת רשימה מלאה של תגי החלפה נתמכים, עיין בתיעוד של Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
he-il	תווית אנכית (- תווית)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
he-il	התווית מודפסת אנכית בצד שמאל של התרשים.

en	Image Format (--imgformat)
he-il	פורמט תמונה (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
he-il	סוג הגרף שנוצר; PNG, GIF או SVG. הבחירה של סוג התמונה הגרפית תלויה מאוד ב- RRDtool.

en	Height (--height)
he-il	גובה (- גובה)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
he-il	הגובה (בפיקסלים) של אזור התרשים שבתרשים. אזור זה אינו כולל את האגדה, אגדות ציר או כותרת.

en	Width (--width)
he-il	רוחב (- רוחב)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
he-il	הרוחב (בפיקסלים) של אזור התרשים שבתרשים. אזור זה אינו כולל את האגדה, אגדות ציר או כותרת.

en	Base Value (--base)
he-il	ערך בסיס (- בסיס)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
he-il	צריך להיות מוגדר 1024 עבור זיכרון ו 1000 עבור מדידות התנועה.

en	Slope Mode (--slope-mode)
he-il	מצב המדרון (- slop-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
he-il	שימוש במצב Slope מעיד על צורת הגרפים על חשבון חלק מהפתרונות של המסך.

en	Scaling Options
he-il	סובב & 90

en	Auto Scale
he-il	סולם אוטומטי

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
he-il	סולם אוטומטי את ציר ה- y במקום להגדיר גבול עליון ותחתון. הערה: אם זהו סימון, המערכת תתעלם מהגבול העליון והתחתון.

en	Auto Scale Options
he-il	אפשרויות סולם אוטומטי

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
he-il	להשתמש <br> - alt-autoscale כדי להגביל את המינימום המוחלט ואת המקסימום <br> - alt-autoscale-max כדי להגדילה לערך המקסימלי, באמצעות גבול נמוך נתון <br> - alt-autoscale-min כדי להגדילה לערך המינימלי, באמצעות גבול עליון <br> - alt-autoscale (עם גבולות) לגודל המשתמש הן במגבלות התחתונות והן בגבולות העליונים (ברירת המחדל של RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
he-il	השתמש - alt-autoscale (התעלמות גבולות נתון)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
he-il	השתמש - alt-autoscale-max (קבלת גבול נמוך)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
he-il	השתמש - alt-autoscale-min (קבלת גבול עליון)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
he-il	השתמש - alt-autoscale (קבלת שני הגבולות, ברירת המחדל RRDtool)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
he-il	Logarithmic קנה מידה (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
he-il	השתמש לוגריתמית y- ציר קנה המידה

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
he-il	יחידות SI עבור דרוג לוגריתמי (- יחידות = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
he-il	השתמש ביחידות SI עבור קנה המידה הלוגריתמי במקום להשתמש בסימון מעריכי. <br> הערה: גרפים לינאריים משתמשים בסימון SI כברירת מחדל.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
he-il	מצב קשיח גבולות (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
he-il	אל תרחיב את הגבול התחתון והתחתון אם התרשים מכיל ערך מחוץ לטווח חוקי.

en	Upper Limit (--upper-limit)
he-il	גבול עליון (גבול עליון)

en	The maximum vertical value for the graph.
he-il	הערך האנכי המרבי עבור התרשים.

en	Lower Limit (--lower-limit)
he-il	גבול תחתון (- להגביל את הגבול)

en	The minimum vertical value for the graph.
he-il	הערך האנכי המינימלי עבור התרשים.

en	Grid Options
he-il	אפשרויות רשת

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
he-il	יחידה Grid Unit (--unit / - y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
he-il	מגדיר את ערך המעריך על ציר Y למספרים. הערה: אפשרות זו הוציאה משימוש והוחלפה באפשרות --y-grid. באפשרות זו, קווי ציר Y מופיעים בכל מרווח שלב. תוויות ממוקמות כל קווים גורם תווית.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
he-il	ערך יחידת הערך (יחידות - מעריך)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
he-il	מה Cacti יחידה צריך להשתמש על ציר Y. השתמש ב 3 כדי להציג את הכל ב "k" או -6 כדי להציג את הכל ב "u" (מיקרו).

en	Unit Length (--units-length <length>)
he-il	אורך יחידה (- אורך יחידה <אורך>>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
he-il	כמה ספרות צריך RRDtool להניח תוויות ציר y להיות? ייתכן שיהיה עליך להשתמש באפשרות זו כדי ליצור מספיק מקום ברגע שאתה מתחיל להתעסק עם תיוג ציר y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
he-il	לא Gridfit (- לא gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
he-il	על מנת למנוע אפקטים נגד טשטוש נגד RRDtool מצמיד נקודות לפיקסלים של רזולוציית המכשיר, התוצאה היא מראה קל יותר. אם זה לא לטעמך, תוכל להשתמש במתג זה כדי לכבות את ההתנהגות הזו. <br> <strong>הערה:</strong> Gridfitting כבוי עבור PDF, EPS, SVG פלט כברירת מחדל.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
he-il	אלטרנטיבי Y Grid (- alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
he-il	האלגוריתם מבטיח שתמיד יש לך רשת, כי יש מספיק אבל לא יותר מדי קווי רשת, וכי הרשת הוא מטרי. פרמטר זה גם יבטיח כי תקבל מספיק עשרוני מוצג גם אם הגרף שלך הולך מ 69.998 עד 70.001. <br> <strong>הערה:</strong> פרמטר זה עלול להפריע לאפשרויות aut-aut.

en	Axis Options
he-il	אפשרויות ציר

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
he-il	ציר ימני (- ציר ימני <scale: shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
he-il	ציר שני ימשוך מימין לגרף. היא קשורה לציר השמאלי באמצעות הפרמטרים של הסולם והמשמרת.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
he-il	ימינה ציר תווית (- ימני ציר תווית <string>)

en	The label for the right axis.
he-il	התווית של הציר הימני.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
he-il	פורמט ימין של ציר (- פורמט ימני - פורמט>>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
he-il	כברירת מחדל, הפורמט של תוויות הצירים נקבע באופן אוטומטי. אם אתה רוצה לעשות זאת בעצמך, השתמש באפשרות זו עם אותם% lf ארגומנטים שאתה מכיר מהפקודות PRINT ו- GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
he-il	תבנית ציר ימין (- תבנית ציר ימין <פורמט>>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
he-il	כאשר אתה מגדיר את תיוג ציר הנכון, להחיל כלל על פורמט הנתונים. הפורמטים הנתמכים כוללים "numeric" כאשר הנתונים מטופלים כמספריים, "חותמת זמן" שבה ערכים מתפרשים כחותמות זמן של UNIX (מספר שניות מאז ינואר 1970) והמוצגות באמצעות תבנית strftime (ברירת המחדל היא% Y-% m-% d% H :%גברת"). ראה גם - אורך - ו - ציר ציר בפורמט. לבסוף "משך" שבו ערכים מפורשים כמו משך אלפיות השנייה. עיצוב עוקב אחר הכללים של valstrfduration מוסמך הדפסה / GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
he-il	שמאל ציר מעצב (- ציר ציר, פורמט>>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
he-il	שמאל ציר מעצב (- ציר ציר, פורמט>>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
he-il	כאשר אתה מגדיר את תיוג ציר שמאל, להחיל כלל על פורמט הנתונים. הפורמטים הנתמכים כוללים "numeric" כאשר הנתונים מטופלים כמספריים, "חותמת זמן" שבה ערכים מתפרשים כחותמות זמן של UNIX (מספר שניות מאז ינואר 1970) והמוצגות באמצעות תבנית strftime (ברירת המחדל היא% Y-% m-% d% H :%גברת"). ראה גם - אורך. לבסוף "משך" שבו ערכים מפורשים כמו משך אלפיות השנייה. עיצוב עוקב אחר הכללים של valstrfduration מוסמך הדפסה / GPRINT.

en	Legend Options
he-il	אפשרויות מקרא

en	Auto Padding
he-il	ריפוד אוטומטי

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
he-il	טקסט פד כך אגדה ונתונים גרף תמיד בשורה. הערה: פעולה זו עלולה לגרום לגרפים להימשך זמן רב יותר בגלל התקרה הגדולה יותר. גם ריפוד אוטומטי לא יכול להיות מדויק על כל סוגי הגרפים, תיוג עקביות בדרך כלל עוזר.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
he-il	תוויות דינמיות (תוויות דינמיות)

en	Draw line markers as a line.
he-il	צייר סמני קו כשורה.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
he-il	חוקי כללים מקרא (- Force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
he-il	כוח דור של HRULE ו VRULE אגדות.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
he-il	רוחב לשונית (- רוחב פס <פיקסלים>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
he-il	כברירת מחדל, רוחב הכרטיסיות הוא 40 פיקסלים, השתמש באפשרות זו כדי לשנות זאת.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
he-il	מקרא מיקום (--legend-position = <position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
he-il	מקם את האגדה בצד הנתון של התרשים.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
he-il	מקרא כיוון (- ליגת כיוון = <כיוון>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
he-il	הצב את פריטי האגדה בסדר האנכי הנתון.

en	Graph Item Type
he-il	סוג פריט גרף

en	How data for this item is represented visually on the graph.
he-il	כיצד הנתונים עבור פריט זה מיוצגים באופן חזותי על הגרף.

en	The data source to use for this graph item.
he-il	מקור הנתונים שישמש לפריט גרף זה.

en	The color to use for the legend.
he-il	הצבע לשימוש עבור האגדה.

en	Opacity/Alpha Channel
he-il	אטימות / ערוץ אלפא

en	The opacity/alpha channel of the color.
he-il	ערוץ אטימות / אלפא של הצבע.

en	Consolidation Function
he-il	פונקציית איחוד

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
he-il	כיצד הנתונים עבור פריט זה מיוצגים באופן סטטיסטי בתרשים.

en	CDEF Function
he-il	פונקציית CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
he-il	פונקציה CDEF (מתמטיקה) כדי להחיל על פריט זה על הגרף או האגדה.

en	VDEF Function
he-il	פונקציה VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
he-il	פונקצית VDEF (מתמטיקה) כדי להחיל על פריט זה על מקרא הגרף.

en	Shift Data

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
he-il	לקזז את הנתונים שלך על ציר הזמן (ציר x) לפי הסכום שצוין בשדה 'ערך'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
he-il	[HRULE: VRULE]: הערך של פריט התרשים. [TICK]: את השבר עבור קו תווית. [SHIFT]: הזמן מקזז בשניות.

en	GPRINT Type
he-il	סוג GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
he-il	אם פריט גרף זה הוא GPRINT, תוכל לבחור בפורמט אחר כאן. ניתן להגדיר סוגים נוספים תחת "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
he-il	יישור טקסט (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
he-il	כל השורות הבאות של האגדה ימומשו כפי שמוצג כאן. תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים בגרף אחד. פקודה זו אינה מייצרת פריסה טבלאית. הערה: ייתכן שתרצה להוסיף <HR> בפריט התרשים הקודם. הערה: <HR> בשורת מקרא זו תשתמש בהגדרה זו!

en	Text Format
he-il	×¡× × ×¡× × × ×

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
he-il	טקסט שיוצג על המקרא עבור פריט תרשים זה.

en	Insert Hard Return
he-il	הכנס החזרה קשה

en	Forces the legend to the next line after this item.
he-il	מכריח את האגדה לשורה הבאה אחרי פריט זה.

en	Line Width (decimal)
he-il	רוחב שורה (עשרוני)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
he-il	במקרה LINE נבחר, ציין רוחב הקו כאן. עליך לכלול דיוק עשרוני, לדוגמה 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
he-il	מקפים (מקפים [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
he-il	מקף מקפים מאפשר סגנון קו מקווקו.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
he-il	קיזוז מקף (מקף - קיזוז = קיזוז)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
he-il	הפרמטר 'מקף-היסט' מציין מקזז לדפוס שבו מתחיל הקו.

en	The name given to this graph template.
he-il	השם שניתן לתבנית גרף זו.

en	Multiple Instances
he-il	אובייקטי ריצה מרובים

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
he-il	סמן תיבה זו אם יש יותר מגרף אחד מסוג זה לכל מכשיר.

en	Test Data Sources
he-il	יש מקורות נתונים

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
he-il	סמן את תיבת הסימון הזו אם ברצונך לבדוק את מקורות הנתונים לפני יצירתם. כאשר מקורות נתוני בדיקה מופעלים, אם מקור הנתונים אינו מחזיר נתונים תקפים, הגרף לא ייווצר. הגדרה זו חשובה אם ברצונך לקבל תבנית מכשיר כללית יותר שתוכל לכלול יותר תבניות גרף הניתנות ליישום סלקטיבי בהתאם למאפייני ההתקן עצמו. הערה: אם יש לך סקריפט ממושך כמקור נתונים, הזמן ליצירת גרפים יוגדל.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
he-il	הזן שם עבור קלט פריט התרשים הזה, וודא שהוא מזהה משהו.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
he-il	הזן תיאור עבור קלט פריט התרשים כדי לתאר את אופן השימוש בקלט זה.

en	Field Type
he-il	סוג שדה

en	How data is to be represented on the graph.
he-il	כיצד נתונים להיות מיוצגים על הגרף.

en	General Device Options
he-il	אפשרויות התקן כלליות

en	Give this host a meaningful description.
he-il	תן למארח זה תיאור משמעותי.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
he-il	שם מארח או כתובת IP מתאימים לחלוטין עבור התקן זה.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
he-il	המיקום הפיזי של ההתקן. טקסט חופשי זה יכול להיות מקום, מיקום מתלה וכו '.

en	Poller Association
he-il	התאחדות הפולרים

en	Device Site Association
he-il	אתר אתר האגודה

en	What Site is this Device associated with.
he-il	לאיזה אתר זה משויך המכשיר.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
he-il	בחר את תבנית ההתקן שבה ברצונך להשתמש כדי להגדיר את תבניות התבנית ברירת המחדל ושאילתות הנתונים המשויכות להתקן זה.

en	Number of Collection Threads
he-il	מספר חוטי האוסף

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
he-il	מספר החוטים המקבילים המשמשים לסקירה של התקן זה. זה חל על בודק עמוד השדרה בלבד.

en	Check this box to disable all checks for this host.
he-il	סמן תיבה זו כדי להשבית את כל הבדיקות עבור מארח זה.

en	Availability/Reachability Options
he-il	אפשרויות זמינות / זמינות

en	Downed Device Detection
he-il	זיהוי מכשיר למטה

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
he-il	השיטה Cacti ישתמשו כדי לקבוע אם המארח זמין עבור הסקרים. <br> <i>הערה: מומלץ לבחור, לכל הפחות, SNMP תמיד.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
he-il	סוג חבילת ping שנשלח. <br> <i>הערה: ICMP ב- Linux / UNIX מחייב הרשאות בסיס.</i>

en	Additional Options
he-il	אפשרויות נוספות

en	Created
he-il	צור

en	Date/time the device was added

en	Notes
he-il	הערות

en	Enter notes to this host.
he-il	הזן הערות למארח זה.

en	External ID
he-il	מזהה חיצוני

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
he-il	מזהה חיצוני לקישור נתוני Cacti למערכות ניטור חיצוניות.

en	A useful name for this host template.
he-il	שם שימושי לתבנית המארח הזו.

en	Class
he-il	קלאסי

en	A suitable Class for the Device Template.
he-il	שם שימושי עבור תבנית זו.

en	A name for this data query.
he-il	שם עבור שאילתת נתונים זו.

en	A description for this data query.
he-il	תיאור עבור שאילתת נתונים זו.

en	XML Path
he-il	נתיב XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
he-il	הנתיב המלא לקובץ XML המכיל הגדרות לשאילתת נתונים זו.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
he-il	בחר בשיטת הקלט עבור שאילתת נתונים זו. שיטת קלט זו מגדירה את אופן איסוף הנתונים עבור כל התקן הקשור לשאילתת הנתונים.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
he-il	בחר את תבנית התרשים לשימוש בפריט תבנית תבנית שאילתת הנתונים.

en	A name for this associated graph.
he-il	שם עבור התרשים המשויך הזה.

en	A useful name for this graph tree.
he-il	שם שימושי לעץ התרשים הזה.

en	Sorting Type
he-il	סוג מיון

en	Choose how items in this tree will be sorted.
he-il	בחר כיצד ימוינו הפריטים בעץ זה.

en	Publish
he-il	פרסם

en	Should this Tree be published for users to access?
he-il	האם יש לפרסם עץ זה כדי לאפשר למשתמשים לגשת אליו?

en	An Email Address where the User can be reached.
he-il	כתובת דוא"ל שאליה ניתן להגיע למשתמש.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
he-il	הזן את הסיסמה עבור משתמש זה פעמיים. זכור כי סיסמאות הן רגישות לרישיות!

en	Determines if user is able to login.
he-il	קובע אם המשתמש יכול להתחבר.

en	Locked
he-il	נעול

en	Determines if the user account is locked.
he-il	קובע אם חשבון המשתמש נעול.

en	Account Options
he-il	אפשרויות חשבון

en	Set any user account specific options here.
he-il	הגדר כאן אפשרויות ספציפיות של חשבון משתמש.

en	Must Change Password at Next Login
he-il	חובה לשנות את הסיסמה ב הבא התחברות

en	Maintain Custom Graph and User Settings
he-il	שמור על גרף מותאם אישית ועל הגדרות משתמש

en	Graph Options
he-il	אפשרויות תרשים

en	Set any graph specific options here.
he-il	הגדר כאן אפשרויות ספציפיות לתרשים.

en	User Has Rights to Tree View
he-il	למשתמש יש זכויות להציג עץ

en	User Has Rights to List View
he-il	למשתמש יש זכויות לתצוגת רשימה

en	User Has Rights to Preview View
he-il	למשתמש יש זכויות להציג תצוגה מקדימה

en	Login Options
he-il	אפשרויות כניסה

en	What to do when this user logs in.
he-il	מה לעשות כאשר משתמש זה נכנס.

en	Show the page that user pointed their browser to.
he-il	הצג את הדף שהמשתמש הצביע על הדפדפן שלו.

en	Show the default console screen.
he-il	הצג את מסך מסוף ברירת המחדל.

en	Show the default graph screen.
he-il	הצג את מסך הגרף המוגדר כברירת מחדל.

en	Authentication Realm
he-il	תחום אימות

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
he-il	נעשה בו שימוש רק אם הפעלת אימות LDAP או Web Basic. שינוי זה לתחום שאינו מאופשר ישבית את המשתמש באופן יעיל.

en	Import Template from Local File
he-il	ייבוא תבנית מקובץ מקומי

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Data Source Overrides
he-il	פרופילי מקור נתונים

en	Create New from Template
he-il	צור תבנית חדשה מתבנית

en	Graph/Data Template Overrides
he-il	אפשרויות תבנית גרף

en	Remove Orphaned Graph Items
he-il	הסר פריטים בגרף יתום

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
he-il	אם מסומנת, Cacti תמחק את כל פריטי הגרפים הן מתבנית הגרף והן מהגרפים המשויכים שאינם נכללים בתבנית הגרף המיובאת.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
he-il	תבנית תבנית תבנית גרף

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של תבנית תמונה שתשמש עבור כל תבניות הגרפים החדשות.

en	Graph Template Height
he-il	גובה תבנית גרף

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של רוחב התרשים לשימוש בכל תבניות הגרפים החדשות.

en	Graph Template Width
he-il	רוחב תבנית גרף

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של רוחב התרשים לשימוש בכל תבניות הגרפים החדשות.

en	General SNMP Entity Options
he-il	אפשרויות כלליות של SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
he-il	תן את זה ישות SNMP תיאור משמעותי.

en	Disable SNMP Notification Receiver
he-il	השבת מקלט הודעות SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
he-il	סמן תיבה זו אם אינך מעוניין לשלוח הודעות SNMP למארח זה.

en	Maximum Log Size
he-il	גודל יומן מרבי

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
he-il	יש לשמור את המספר המרבי של רשומות יומן ההודעות עבור המקלט.

en	SNMP Message Type
he-il	סוג הודעת SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
he-il	מלכודות SNMP אינן מוכרות תמיד. כדי לשלוח הודעות SNMP הודה, רשמית בשם "INFORMS", SNMPv2 או מעל יידרש.

en	The new Title of the aggregated Graph.
he-il	הכותרת החדשה של הגרף המצטבר.

en	Prefix
he-il	קידומת

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
he-il	קידומת עבור כל קווי GPRINT להבחין למשל מארח שונים.

en	Include Prefix Text
he-il	כלול אינדקס

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
he-il	כלול את גרפי המקור GPRINT כותרת טקסט בתרשימים המצטברים.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
he-il	השתמש באפשרות זו כדי ליצור גרפים ממוחזרים. <br> שטח / מחסנית: הגרף הראשון שומר שטח / פריטים סטאק, אחרים להמיר STACK <br> LINE1: כל הפריטים להמיר פריטים LINE1 <br> LINE2: כל הפריטים להמיר LINE2 פריטים <br> LINE3: כל הפריטים להמיר פריטים LINE3

en	Totaling
he-il	סך הכל

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
he-il	בדוק את הפריטים שיוצגו בעמודה "סך הכל", בעת בחירת אפשרות סיכומים כאן.

en	Total Type
he-il	סך הכל סוג

en	Which type of totaling shall be performed.
he-il	איזה סוג של סיכום יבוצע.

en	Prefix for GPRINT Totals
he-il	קידומת עבור סיכומי GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
he-il	קידומת עבור כל קווי GPRINT הכולל .

en	Reorder Type
he-il	סוג הזמנה מחדש

en	Reordering of Graphs.
he-il	סידור מחדש של גרפים.

en	Please name this Aggregate Graph.
he-il	אנא תן שם לתרשים המצטבר.

en	Propagation Enabled
he-il	התפשטות מאופשרת

en	Is this to carry the template?
he-il	האם זה נושא את התבנית?

en	Aggregate Graph Settings
he-il	הגדרות גרף מצטברות

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
he-il	קידומת עבור כל קווי GPRINT להבחין למשל מארח שונים. ניתן להשתמש בשני משתני ההחלפה של מארח וכן בשאילתה של שאילתת נתונים בקידומת זו.

en	Aggregate Template Name
he-il	שם התבנית מצטבר

en	Please name this Aggregate Template.
he-il	אנא תן שם לתבנית המצטברת הזו.

en	Source Graph Template
he-il	תבנית גרף מקור

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
he-il	תבנית הגרף המבוססת על תבנית מצטברת זו.

en	Aggregate Template Settings
he-il	הגדרות תבנית מצטברות

en	The name of this Color Template.
he-il	השם של תבנית צבע זו.

en	A nice Color
he-il	צבע נחמד

en	A useful name for this Template.
he-il	שם שימושי עבור תבנית זו.

en	Operation
he-il	פעולה

en	Logical operation to combine rules.
he-il	פעולה לוגית לשלב הכללים.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
he-il	שם השדה שישמש לפריט זה.

en	Operator.
he-il	נציג

en	Matching Pattern
he-il	תבנית התאמה

en	The Pattern to be matched against.
he-il	התבנית כדי להיות מתאימים.

en	Sequence.
he-il	סדר פעולות.

en	A useful name for this Rule.
he-il	שם שימושי לכלל זה.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
he-il	בחר שאילתת נתונים כדי להחיל על כלל זה.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
he-il	בחר כל אחד מסוגי הגרפים הזמינים כדי להחיל על כלל זה.

en	Enable Rule
he-il	הפעל כלל

en	Check this box to enable this rule.
he-il	סמן תיבה זו כדי להפעיל את הכלל הזה.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
he-il	בחר עץ עבור פריטי עץ חדשים.

en	Leaf Item Type
he-il	סוג פריט עלה

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
he-il	סוג הפריט שיוסיף באופן דינמי לעץ.

en	Graph Grouping Style
he-il	סגנון קיבוץ גרפים

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
he-il	בחר כיצד קובצים תרשימים כאשר הם משורטטים עבור המארח המסוים הזה על העץ.

en	Optional: Sub-Tree Item
he-il	אופציונלי: פריט משנה

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
he-il	בחר פריט משנה משנה כדי להתחבר. <br> ודא, כי הוא עדיין שם כאשר כלל זה מבוצע!

en	Header Type
he-il	סוג כותרת

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
he-il	בחר אובייקט כדי לבנות כותרת משנה חדשה.

en	Propagate Changes
he-il	להפיץ שינויים

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
he-il	הפץ את כל האפשרויות בטופס זה (למעט 'כותרת') לכל הפריטים 'כותרת' של הילד.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
he-il	תבנית מחרוזת (ביטוי רגיל) כדי להתאים נגד. <br> בהחזיקו &quot;/&quot; <strong>אסור</strong> להיות מסופק!

en	Replacement Pattern
he-il	דפוס החלפה

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
he-il	תבנית מחרוזת החלפה לשימוש ככותרת עץ. <br> עיין בהתאמה לפי <strong>\ $ {1}</strong> עבור ההתאמה הראשונה!

en	T
he-il	ה

en	G
he-il	ז

en	M
he-il	ז

en	K
he-il	כ

en	Paths
he-il	@ title: column

en	Device Defaults
he-il	הגדרות ברירת מחדל של ההתקן

en	Poller
he-il	פולר

en	Data
he-il	נתונים

en	Visual
he-il	חזותי

en	Authentication
he-il	שיטת האימות לא חוקי

en	Performance
he-il	عملکرد

en	Spikes
he-il	קוצים

en	Mail/Reporting/DNS
he-il	דואר / דיווח / DNS

en	Time Spanning/Shifting
he-il	זמן פורש / שינוי

en	Graph Thumbnail Settings
he-il	הגדרות תרשים ממוזערות

en	Tree Settings
he-il	הגדרות מערכת ניהול עצים

en	Graph Fonts
he-il	גופני תרשים

en	PHP Mail() Function
he-il	PHP PHP () פונקציה

en	Sendmail
he-il	& Sendmail@ option

en	SMTP

en	Required Tool Paths
he-il	נתיבי כלי דרושים

en	snmpwalk Binary Path
he-il	נתיב בינארי snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
he-il	הדרך אל הבינארי snmpwalk שלך.

en	snmpget Binary Path
he-il	נתיב בינארי snmpget

en	The path to your snmpget binary.
he-il	הנתיב שלך בינארי snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
he-il	נתיב בינארי

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
he-il	השביל אל הבינארית של snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
he-il	נתיב בינארי

en	The path to your snmpgetnext binary.
he-il	הנתיב אל הקובץ הבינארי snmpgetnext שלך.

en	snmptrap Binary Path
he-il	נתיב בינארי snmptrap

en	The path to your snmptrap binary.
he-il	הנתיב שלך בינרי snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
he-il	נתיב בינארי RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
he-il	השביל אל הבינארי rrdtool.

en	PHP Binary Path
he-il	נתיב בינארי של PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
he-il	הנתיב לקובץ הבינארי של PHP (עשוי לדרוש recompile PHP כדי לקבל את הקובץ הזה).

en	FPing Binary Path
he-il	נתיב בינארי של PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Logging
he-il	רישום

en	Cacti Log Path
he-il	נתיב כניסה

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
he-il	הנתיב לקובץ יומן ה- Cacti שלך (אם ריק, ברירות מחדל <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
he-il	נתיב תקלה של רשם נתיב רישום

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
he-il	אם אתה נתקל בבעיות עם Cacti's Data Collectors, הגדר נתיב קובץ זה והשגיאה הסטנדרטית של Data Collectors תנותב לקובץ זה

en	Rotate the Cacti Log
he-il	סובב את יומן קקט

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
he-il	אפשרות זו תסובב את יומן Cacti מעת לעת.

en	Rotation Frequency
he-il	תדר סיבוב

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
he-il	באיזו תדירות תרצה לסובב את היומנים שלך?

en	Log Retention
he-il	שימור יומן

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
he-il	כמה קובצי יומן ברצונך לשמור? השתמש ב 0 כדי לא להסיר אף פעם יומנים. (0-365)

en	Alternate Poller Path
he-il	נתיב פולרים חלופי

en	Spine Binary File Location
he-il	השדרה מיקום קובץ בינארי

en	The path to Spine binary.
he-il	השביל לשדרה בינארית.

en	Spine Config File Path
he-il	השדרה תצורת קובץ השדרה

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
he-il	השביל לקובץ תצורה של עמוד השדרה. כברירת מחדל, ב cwd של עמוד השדרה, או / וכו 'אם לא צוין.

en	RRDfile Auto Clean
he-il	ניקוי אוטומטי של RRDfile

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
he-il	העבר אוטומטית לארכיון או מחק RRDfiles כאשר מקורות הנתונים המתאימים שלהם מוסרים מקקט

en	RRDfile Auto Clean Method
he-il	RRDfile אוטומטי ניקוי שיטה

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
he-il	השיטה המשמשת לניקוי RRDfiles מ Cacti לאחר מקורות הנתונים שלהם נמחקים.

en	Archive
he-il	ארכיון

en	Archive directory
he-il	ספריית ארכיון

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
he-il	זוהי הספרייה שבה RRDfiles מועברים לארכיון

en	Log Settings
he-il	הגדרות רישום

en	Log Destination
he-il	יעד התחבר

en	How will Cacti handle event logging.
he-il	איך Cacti להתמודד עם רישום האירועים.

en	Generic Log Level
he-il	רמה כללית

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
he-il	באיזו רמה של פירוט ברצונך לשלוח את קובץ היומן. אזהרה: יציאה מכל מצב אחר מאשר NONE או LOW יכולה למצות את שטח הדיסק במהירות.

en	Expand log details
he-il	הרחב את התקנים

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
he-il	בעיות אימות כניסה

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
he-il	הקלט כאשר ניתן לגשת לשדות הבקשה מבלי לעבור אימות קלט תקין

en	Data Source Tracing
he-il	מקורות נתונים

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
he-il	מפתח רק אפשרות לעקוב אחר יצירת מקורות נתונים בעיקר סביב בדיקות ייחודיות

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
he-il	סלקטיבי קובץ Debug

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
he-il	בחר אילו קבצים ברצונך להציב במצב Debug ללא קשר להגדרת Generic Log Level. כל הקבצים שנבחרו יטופלו כפי שהם במצב Debug.

en	Selective Plugin Debug
he-il	סלקטיבי Plugin Debug

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
he-il	בחר אילו תוספים ברצונך להציב במצב Debug ללא קשר להגדרת Generic Log Level. כל הקבצים המשמשים את הפלאגין יטופלו כפי שהם במצב Debug.

en	Selective Device Debug
he-il	סלקטיבי Device Debug

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
he-il	רשימה של מזהי התקן שמורכבת בפסיקים שברצונך להיות במצב Debug במהלך איסוף הנתונים. רמה זו Debug הוא רק במקום במהלך תהליך הסקרים Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
he-il	Syslog / Eventlog פריט בחירה

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
he-il	בעת שימוש ב- Syslog / Eventlog לרישום, הודעות יומן Cacti שיועברו ל- Syslog / Eventlog.

en	Statistics
he-il	סטטיסטיקות

en	Warnings
he-il	אזהרות

en	Errors
he-il	שגיאות

en	Internationalization (i18n)
he-il	בינלאומיות (i18n)

en	Language Support
he-il	תמיכת שפה

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
he-il	בחר 'מופעלת' כדי לאפשר את לוקליזציה של Cacti. מצב קפדני דורש שהשפה המבוקשת תתמוך גם בכל יישומי הפלאגין המותקנים במערכת שלך. אם זה לא את העובדה שהכל יוצג באנגלית.

en	Language
he-il	שפה

en	Default language for this system.
he-il	שפת ברירת המחדל עבור מערכת זו.

en	Auto Language Detection
he-il	זיהוי שפה אוטומטית

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
he-il	אפשר לקבוע באופן אוטומטי את שפת ברירת המחדל של המשתמש ולספק אותה בזמן ההתחברות, אם השפה נתמכת על ידי Cacti. אם האפשרות מושבתת, שפת ברירת המחדל תהיה בתוקף עד שהמשתמש יבחר בשפה אחרת.

en	Preferred Language Processor
he-il	מעבד שפה מועדף

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
he-il	Cacti כולל תמיכה במספר מעבדי תרגום שפות חלופיות. זה יהיה ברירת המחדל להשתמש בתמיכה המובנית ב-PHP, אך לא כל גרסאות לינוקס כוללות תמיכת שפה מובנית. אם לא נבחר, Cacti יבחר את הראשון שנמצא.

en	Client TimeZone Support
he-il	תמיכה ב - TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
he-il	פורמט תצוגה תאריך

en	The System default date format to use in Cacti.
he-il	פורמט תאריך ברירת המחדל של המערכת לשימוש ב- Cacti.

en	Date Separator
he-il	מפריד תאריך

en	The System default date separator to be used in Cacti.
he-il	מפריד התאריך של ברירת המחדל של המערכת לשימוש ב- Cacti.

en	Other Settings
he-il	הגדרות אחרות

en	Show only site specific locations
he-il	הגדר כאן אפשרויות ספציפיות לתרשים.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
he-il	יש גרפים / מקורות נתונים נבדק

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
he-il	האם יש לבדוק את הגרפים ואת מקורות הנתונים על פי ברירת המחדל.

en	RRDtool Version
he-il	RRDtool גירסה

en	The version of RRDtool that you have installed.
he-il	הגירסה של RRDtool שהתקנת.

en	Enable Gradient Support
he-il	הפעל דוח

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
he-il	שיטת הרשאה גרף

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
he-il	קיימות שתי שיטות לקביעת הרשאות גרף של משתמש. הראשון הוא "מתירני". תחת ההגדרה 'מתירני', משתמש צריך רק גישה לתבנית 'גרף', 'מכשיר' או 'גרף' כדי לקבל גישה לתרשימים החלים עליהם. תחת 'הגבלה', המשתמש חייב להיות בעל גישה לגרף, למכשיר ולתבנית הגרף כדי לקבל גישה לתרשים.

en	Permissive
he-il	מתירני

en	Restrictive
he-il	מגבילה

en	Device Based
he-il	שם ההתקן:% 1

en	Graph/Data Source Creation Method
he-il	שיטת יצירת גרף / מקור נתונים

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
he-il	אם מוגדר פשוט, גרפים ומקורות נתונים ניתן ליצור רק מ גרפים חדשים. אם יש תמיכה ביצירת גרסאות מתקדמות, גרסאות ומקור נתונים.

en	Simple
he-il	פשוט

en	Advanced
he-il	מתקדם

en	Show Form/Setting Help Inline
he-il	הצג טופס / הגדרת עזרה בשורה

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
he-il	כאשר מסומנת, טופס ועזרה הגדרה יוצגו בשורה. אחרת היא תוצג כאשר תרחף מעל לחצן העזרה.

en	Local Page Help Only
he-il	קבל עזרה

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
he-il	אימות מחיקה

en	Prompt user before item deletion.
he-il	הצג את המשתמש לפני מחיקת הפריט.

en	Data Source Preservation Preset
he-il	שיטת יצירת גרף / מקור נתונים

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
he-il	כאשר מופעל, קקטוסים יגדירו את כפתור הרדיו למחיקת מקורות נתונים קשורים לתרשים בעת הסרת גרפים. הערה: קקטוסים לא יאפשרו הסרת מקורות נתונים אם משתמשים בהם בתרשימים אחרים.

en	Graphs Auto Unlock
he-il	כלל התאמה של גרף

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
he-il	כאשר מופעל, קקטוסים לא נועלים גרפים. זה מאפשר שינוי ידני מהיר יותר של מקורות נתונים הקשורים לתרשים.

en	Hide Cacti Dashboard
he-il	הסתר את לוח המחוונים של Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
he-il	לשימוש עם תמיכה קישורים חיצוניים של Cacti. באמצעות הגדרה זו, אתה יכול להסתיר את לוח המחוונים Cacti, כך שתוכל להציג רק את הדף שלך.

en	Enable Drag-N-Drop
he-il	הפעל Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
he-il	חלק ממשקי Cacti תומכים ב- Drag-N-Drop. אם אפשרות זו מסומנת, תפעיל אפשרות זו. הערה: עבור משתמש לקויי ראייה, אפשרות זו עשויה להיות מושבתת.

en	Site Security
he-il	אבטחה של SMTP

en	Force Connections over HTTPS
he-il	כפה חיבורים באמצעות HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
he-il	כאשר מסומן, כל הניסיונות לגשת Cacti ינותבו HTTPS כדי להבטיח אבטחה גבוהה.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
he-il	אפשר שיחות eval (JavaScript) לא בטוחות

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
he-il	תוספי קקטוסים מסוימים מחייבים שימוש בשיחות eval (JavaScript) לא בטוחות. אם תבחר באפשרות זו, הם יתאפשרו בקקטוסים.

en	Content-Security Alternate Sources
he-il	מקורות חלופיים של אבטחת תוכן

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
he-il	שמות דומיין מחוסלים בחלל שאפשר יהיה לגשת אליהם מחוץ לשרת האינטרנט עצמו. זה חשוב עבור משתמשים שבוחרים להשתמש ב- CDN או באתר אירוח. מקורות יכולים לכלול תווים כלליים למשל: *.mydomain.com, או פרוטוקול, למשל: https: //*.example.com. מקורות חלופיים אלה כוללים סוגי תמונה, CSS ו- JavaScript בלבד.

en	Remote Agent
he-il	זמן קצוב לסוכן

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
he-il	יציאת SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
he-il	משך הזמן, בשניות, ששרת האינטרנט המרכזי של Cacti יחכה לתגובה ממאגר הנתונים המרוחק כדי לקבל מידע מכשיר אחר לפני שתנטוש את הבקשה. במכשירים המשויכים ל- Data Collectors, פרט למאגר הנתונים המרכזי של Cacti, יש להשתמש ב'נציג המרוחק 'כדי לאסוף מידע על ההתקן.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
he-il	אפשר יצירת גרפים אוטומטית

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
he-il	כאשר מושבת, Cacti אוטומציה לא תיצור באופן פעיל כל גרף. אפשרות זו שימושית בעת התאמת הגדרות התקן, כדי למנוע יצירת גרפים חדשים בכל פעם שתשמור אובייקט. עדיין ניתן יהיה להשתמש בכללי אוטומציה ידנית.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
he-il	אפשר יצירה אוטומטית של פריטי עץ

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
he-il	כאשר מושבת, Cacti אוטומציה לא פעיל ליצור כל פריט עץ. אפשרות זו שימושית בעת התאמת הגדרות ההתקן או התרשים, כדי למנוע יצירת ערכי עץ חדשים בכל פעם שתשמור אובייקט. כללים ידניים ימשיכו להיות זמינים.

en	Automation Notification To Email
he-il	הודעת אוטומציה לדוא"ל

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
he-il	כתובת הדואר האלקטרוני לשליחה של הודעות אימייל לאוטומציה אם לא צוין ברמת 'אוטומציה'. אם שדה זה או הערך 'רשת אוטומציה' יישארו ריקים, Cacti ישתמש בחשבון מנהלי הדואר הראשי של Cacti.

en	Automation Notification From Name
he-il	הודעת אוטומציה מתוך השם

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
he-il	שם האימייל שישמש להודעות דוא"ל של התראות אוטומטיות אם לא צוין ברמת רשת האוטומטי. אם שדה זה או הערך Network Automation נותרים ריקים, Cacti ישתמש בברירת המחדל של המערכת משם.

en	Automation Notification From Email
he-il	הודעת אוטומציה מאת דואר אלקטרוני

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
he-il	כתובת הדואר האלקטרוני לשימוש בהודעות דוא"ל של התראות אוטומטיות אם לא צוין ברמת רשת האוטומטי. אם שדה זה או הערך 'רשת אוטומציה' נותרים ריקים, Cacti ישתמש בברירת המחדל של המערכת מכתובת דואר אלקטרוני.

en	Graph Template Defaults
he-il	תבנית גרף מבוססת

en	Graph Template Test Data Source
he-il	תרשים, מקור נתונים

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
he-il	סמן תיבת סימון זו אם ברצונך לבדוק את מקורות הנתונים לפני יצירתם לתבניות גרף חדשות ומיובאות. כאשר מקורות נתוני בדיקה מופעלים, אם מקור הנתונים אינו מחזיר נתונים תקפים, הגרף לא ייווצר. הגדרה זו חשובה אם ברצונך לקבל תבנית מכשיר כללית יותר שתוכל לכלול יותר תבניות גרף הניתנות ליישום סלקטיבי בהתאם למאפייני ההתקן עצמו. הערה: אם יש לך סקריפט ממושך כמקור נתונים, הזמן ליצירת גרפים יוגדל.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של תבנית תמונה שתשמש עבור כל תבניות הגרפים החדשות.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של רוחב התרשים לשימוש בכל תבניות הגרפים החדשות.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
he-il	ברירת המחדל של רוחב התרשים לשימוש בכל תבניות הגרפים החדשות.

en	General Defaults
he-il	ברירות מחדל כלליות

en	The default Device Template used on all new Devices.
he-il	ברירת המחדל של תבנית המכשיר משמשת בכל המכשירים החדשים.

en	The default Site for all new Devices.
he-il	אתר ברירת המחדל עבור כל המכשירים החדשים.

en	The default Poller for all new Devices.
he-il	ברירת המחדל עבור כל המכשירים החדשים.

en	Device Threads
he-il	אשכולות המכשיר

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
he-il	מספר ברירת המחדל של שרשורי המכשיר. אפשרות זו חלה רק בעת השימוש במאגר הנתונים של עמוד השדרה.

en	%s Thread
he-il	% d Thread

en	%s Threads
he-il	% d Threads

en	Re-index Method for Data Queries
he-il	שיטת אינדקס מחדש לשאילתות נתונים

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
he-il	ברירת המחדל של שיטת המדד לשימוש בכל שאילתות הנתונים.

en	Default Interface Speed
he-il	סוג גרף ברירת מחדל

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
he-il	אם Cacti לא יכול לקבוע את מהירות הממשק בשל אם ifSpeed או אם heSpeed לא מוגדר או להיות אפס, מה הערך המרבי אתה רוצה על RRDfiles וכתוצאה מכך.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
he-il	ברירות מחדל של SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
he-il	גרסת ברירת המחדל של SNMP עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
he-il	ברירת המחדל של קהילת SNMP נקראת עבור כל המכשירים החדשים.

en	Security Level
he-il	רמת אבטחה

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
he-il	ברירת המחדל של רמת האבטחה של SNMP v3 עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Auth Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול Auth (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל של SNMPv3 פרוטוקול הרשאות עבור כל המכשירים החדשים.

en	Auth User (v3)
he-il	משתמש Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל SNMP v3 הרשאות משתמש עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Auth Passphrase (v3)
he-il	ביטוי סיסמה Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל של SNMP v3 הרשאת סיסמה עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Privacy Protocol (v3)
he-il	פרוטוקול פרטיות (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל של פרוטוקול פרטיות SNMPv3 עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Privacy Passphrase (v3)
he-il	משפט סיסמה לפרטיות (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל של סיסמת ברירת המחדל של SNMPv3 עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
he-il	הזן את ההקשר של SNMP v3 עבור כל ההתקנים החדשים.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
he-il	ברירת מחדל SNMP v3 מזהה מנוע עבור כל ההתקנים החדשים. השאר שדה זה ריק כדי להשתמש במזהה SNMP Engine המוגדר לכל מקלט ההודעות של SNMPv3.

en	Port Number
he-il	מספר נמל

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
he-il	ברירת מחדל של יציאת UDP עבור כל ההתקנים החדשים. בדרך כלל 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
he-il	ברירת מחדל של זמן הקצאת SNMP במילי-שניות עבור כל המכשירים החדשים.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
he-il	ברירת המחדל של SNMP מנסה שוב עבור כל המכשירים החדשים.

en	Availability/Reachability
he-il	זמינות / יכולת חזרה

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
he-il	ברירת מחדל זמינות / יכולת חזרה לכל המכשירים החדשים. השיטה Cacti תשתמש כדי לקבוע אם התקן זמין עבור הסקרים. <br> <i>הערה: מומלץ לבחור, לכל הפחות, SNMP תמיד.</i>

en	Ping Type
he-il	סוג פינג

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
he-il	ברירת מחדל Ping סוג עבור כל המכשירים החדשים.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
he-il	ברירת מחדל Ping Port עבור כל ההתקנים החדשים. עם TCP, Cacti ינסה לסנכרן את היציאה. עם UDP, Cacti דורש חיבור מוצלח, או "יציאה לא נגיש" שגיאה כדי לקבוע אם המכשיר הוא מעלה או לא.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
he-il	ערך ברירת המחדל של Ping Timeout במילי-שניות עבור כל המכשירים החדשים. ערכי הזמן הקצוב לשימוש עבור התקן SNMP, ICMP, UDP ו- TCP pinging. ICMP Pings יהיה מעוגל עד השנייה הקרובה. חיבורי זמן של חיבורי TCP ו- UDP ב- Windows נשלטים על-ידי מערכת ההפעלה, ולכן אינם מומלצים ב- Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
he-il	מספר הפעמים Cacti ינסה ping מכשיר לפני סימון אותו למטה.

en	Up/Down Settings
he-il	למעלה / למטה הגדרות

en	Failure Count
he-il	ספירת כשל

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
he-il	מספר פרקי הסקרים המכשיר חייב להיות למטה לפני רישום שגיאה ודיווח על המכשיר כעל מטה.

en	Recovery Count
he-il	ספירת השחזור

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
he-il	מספר המרווחים של ההצבעה במכשיר חייב להישאר מעודכן לפני החזרת ההתקן למצב מעלה והודעה.

en	Theme Settings
he-il	הגדרות עיצוב

en	Theme
he-il	תבנית

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
he-il	בחר אחד מהנושאים הזמינים לעור שלך עם Cacti.

en	Table Settings
he-il	הגדרות הטבלה

en	Rows Per Page
he-il	שורות לעמוד

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
he-il	מספר ברירת המחדל של שורות להצגה עבור טבלה.

en	Autocomplete Enabled
he-il	השלמה אוטומטית מופעלת

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
he-il	במערכות גדולות מאוד, רשימות נבחרות יכולות להאט באופן משמעותי את ממשק המשתמש. אם אפשרות זו מופעלת, Cacti תשתמש בקריאות השלמה אוטומטית כדי לאכלס את הרשימה שנבחרה באופן שיטתי. הערה: ההשלמה האוטומטית מושבתת בכפייה על העיצוב הקלאסי.

en	Autocomplete Rows
he-il	השלמה אוטומטית של שורות

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
he-il	מספר השורות המוגדר כברירת מחדל כדי לחזור מתבנית התבנית שנבחרה על ידי ההשלמה האוטומטית.

en	Autocomplete Delay
he-il	השלמה אוטומטית של שורות

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
he-il	אורך מינימלי

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
he-il	הרוחב המינימלי של העץ אליו יתכווץ.

en	Maximum Tree Width
he-il	אורך כותרת מרבי

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
he-il	הרוחב המרבי של העץ להתרחבות ואחריו זמן ענפי העץ יגלול על הדף.

en	Filter Settings
he-il	הגדרות סינון

en	Strip Domains from Device Dropdowns
he-il	הפשט דומיינים מהתפריטים הנפתחים של מכשירים

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
he-il	בעת צפייה בתפריטים הנפתחים של מסנן שם המכשיר, בדיקת אפשרות זו תגרום לדומיין משם המארח.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
he-il	תרשים / מקור נתונים / הגדרות שאילתת נתונים

en	Maximum Title Length
he-il	אורך כותרת מרבי

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
he-il	הגרף המרבי המותר או מקור הנתונים.

en	Data Source Field Length
he-il	אורך שדה מקור נתונים

en	The maximum Data Query field length.
he-il	אורך השדה המרבי של שאילתת נתונים.

en	Graph Creation
he-il	יצירת גרפים

en	Default Graph Type
he-il	סוג גרף ברירת מחדל

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
he-il	בעת יצירת גרפים, איזה סוג גרף תרצה לבחור מראש?

en	All Types
he-il	כל הסוגים

en	By Template/Data Query
he-il	מאת שאילתה / שאילתת נתונים

en	Log Management
he-il	ניהול יומן

en	Default Log Tail Lines
he-il	ברירת מחדל כניסה זנב קווים

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
he-il	מספר ברירת המחדל של השורות של קובץ יומן קקטוסים לזנב.

en	Maximum number of rows per page
he-il	מספר השורות המרבי לכל דף

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
he-il	המשתמש הגדיר מספר שורות עבור CLOG כדי הזנב בעת בחירת "כל השורות".

en	Log Tail Refresh
he-il	התחבר זנב רענון

en	How often do you want the Cacti log display to update.
he-il	באיזו תדירות ברצונך להציג את תצוגת היומן של Cacti.

en	Log Viewer Settings
he-il	הגדרות תצוגת יומן

en	Exclusion Regex
he-il	אי הכללה של Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
he-il	כל מחרוזות התואמות את הביטוי הרגולרי הזה לא ייכללו בתצוגת המשתמש. לדוגמה, אם ברצונך לא לכלול את כל שורות היומן הכוללות את המילים 'מנהל' או 'התחברות', עליך להקליד '(Admin || Login)'

en	Real-time Graphs
he-il	גרפים בזמן אמת

en	Enable Real-time Graphing
he-il	אפשר גרפים בזמן אמת

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
he-il	כאשר אפשרות מסומנת, משתמשים יוכלו לשים Cacti לתוך מצב בזמן אמת.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
he-il	לוח זמנים זה ברצונך לראות בתרשים ברירת המחדל.

en	Minimum Refresh Interval
he-il	מרווח רענון

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
he-il	זהו הזמן הנתמך המינימלי בין עדכוני הגרף. ערך זה משמש גם להגדרת תכונות RRDfile מסוימות. אם יש לך מכשיר המאחסן נתונים ואינו מספק עדכונים בזמן אמת, ייתכן שיהיה עליך להגדיל את ברירת המחדל של מרווח רענון מינימלי כדי למנוע יצירת גרפים עם פערים.

en	Cache Directory
he-il	מדריך המטמון

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
he-il	זהו המיקום, בשרת האינטרנט שבו קובצי ה- RRDfiles ו- PNG יישמרו במטמון. מטמון זה ינוהל על ידי הסוקר. ודא שיש לך את הרשאות הקריאה והכתיבה הנכונות בתיקיה זו

en	RRDtool Graph Options
he-il	אפשרויות תרשים

en	Custom Watermark
he-il	צבעים

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
he-il	טקסט ממוקם במרכז התחתון של כל גרף.

en	Custom Date Format
he-il	צבעים

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
he-il	לשימוש בעת עיצוב | תאריך_שעה | על גרף

en	Disable RRDtool Watermark
he-il	RRDtool גרף סימן מים

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
he-il	בתנאי שגרסת ה- RRDtool שלך תומכת בה, תוכל להשבית את הפרסומת של RRDtool בגרפים שלך על ידי סימון אפשרות זו.

en	Font Selection Method
he-il	שיטת בחירת גופן

en	How do you wish fonts to be handled by default?
he-il	כיצד ברצונך לטפל בגופנים כברירת מחדל?

en	System
he-il	מערכת

en	Default Font
he-il	גופן ברירת מחדל

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
he-il	כאשר לא משתמש נושא גופן שליטה, Pangon גופן config-font שם להשתמש עבור כל הגרפים. לחלופין, אתה יכול להשאיר ריק הגדרות גופן לשלוט על בסיס לכל אובייקט.

en	Enter Valid Font Config Value
he-il	הזן ערך תקף של גופן חוקי

en	Title Font Size
he-il	גופן כותרת

en	The size of the font used for Graph Titles
he-il	גודל הגופן המשמש לכותרות גרף

en	Title Font Setting
he-il	הגדרת גופן כותרת

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
he-il	הגופן שישמש לכותרות גרפים. הזן קובץ גופן True Type תקין או ערך Pango config-font.

en	Legend Font Size
he-il	גודל גופן מקרא

en	The size of the font used for Graph Legend items
he-il	גודלו של הגופן המשמש לפריטי Legend

en	Legend Font Setting
he-il	הגדרת גופן מקרא

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
he-il	הגופן לשימוש ב- Legends Legends. הזן קובץ גופן True Type תקין או ערך Pango config-font.

en	Axis Font Size
he-il	גודל גופן ציר

en	The size of the font used for Graph Axis
he-il	גודל הגופן המשמש לציר גרף

en	Axis Font Setting
he-il	הגדרת גופן ציר

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
he-il	הגופן לשימוש בפריטי ציר הציר. הזן קובץ גופן True Type תקין או ערך Pango config-font.

en	Unit Font Size
he-il	גודל גופן יחידה

en	The size of the font used for Graph Units
he-il	גודל הגופן המשמש ליחידות גרפים

en	Unit Font Setting
he-il	הגדרת גופן יחידה

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
he-il	הגופן לשימוש בפריטי יחידת גרף. הזן קובץ גופן True Type תקין או ערך Pango config-font.

en	Business Hours Settings
he-il	הגדרות משתמש

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
he-il	% d שבועות

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
he-il	מספר השורות המרבי לכל דף

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
he-il	איסוף הנתונים מופעל

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
he-il	אם ברצונך להפסיק לחלוטין את תהליך הסקרים, בטל את הסימון בתיבה זו.

en	SNMP Agent Support Enabled
he-il	תמיכה ב - SNMP Agent מופעלת

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
he-il	אם אפשרות זו מסומנת, Cacti יאכלס טבלאות SNMP Agent עם התקן Cacti ומידע על המערכת. הוא אינו מאפשר את ה- SNMP Agent עצמו.

en	Poller Type
he-il	סוג פולר

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
he-il	סוג הסולם לשימוש. הגדרה זו תיכנס לתוקף בהצבעה הבאה.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
he-il	מרווח הסקרים בשימוש. הגדרה זו תשפיע על התדירות שבה RRDfiles נבדקים ומעודכנים. הערה: אם תשנה ערך זה, עליך לאכלס מחדש את הקובץ השמור של המארח. אם לא תעשה זאת, עלול לגרום לאיבוד נתונים.

en	Cron/Daemon Interval
he-il	מרווח Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
he-il	התדירות בה יופעל אספן הנתונים של קקטוסים. תוכל להשתמש ב- crontab, במשימה מתוזמנת (עבור חלונות) או בשירות systemd cactid כדי לשלוט בהשקת אספן הנתונים של קקטוסים. לקבלת הוראות לשימוש בדמון הקקטיים, עיין בקובץ README.md בספריית השירות.

en	Balance Process Load
he-il	עומס תהליך יתרה

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
he-il	אם תבחר באפשרות זו, Cacti תנסה לאזן את העומס של כל תהליך אבנר על ידי הפצה שווה פריטים פריטים לכל תהליך.

en	Debug Output Width
he-il	רוחב באגים של ניפוי באגים

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
he-il	אם תבחר באפשרות זו, Cacti תבדוק פלט שחורג מיכולתו של Cacti לאחסן אותו ולהוציא אזהרה כאשר הוא מוצא אותו.

en	Disable increasing OID Check
he-il	השבת את בדיקת OID הגוברת

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
he-il	שולטת לבדוק השבתה עבור הגדלת OID בעת הליכה עץ OID.

en	Remote Agent Timeout
he-il	זמן קצוב לסוכן

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
he-il	גודל אחזור SNMP Bulkwalk

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
he-il	כמה OID צריך להיות מוחזר לכל בקשה snmpbulkwalk? עבור מכשירים עם עצי SNMP גדולים, הגדלת גודל זה תגדיל את ביצועי המדד מחדש באמצעות רשת WAN.

en	SNMP Get OID Limit
he-il	SNMP קבל

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
he-il	מספר ברירת המחדל המרבי של SNMP קבל OID להנפיק לכל בקשת snmpget. עבור מכשירים, הגדרה זו נשלטת ברמת המכשיר. עליך להשתמש בהגדרה זו רק כאשר אתה משתמש ב- SNMP API של Cacti באופן מקורי בסקריפטים או בתוספים שלך.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
he-il	מידע אספן נתונים

en	Poller Sync Interval
he-il	סולם המרווח סנכרון

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
he-il	ברירת המחדל של סנכרון הסריקה מרווח לשימוש בעת יצירת אבקה. הגדרה זו תשפיע על התדירות שבה בודקים מרוחקים ומעודכנים.

en	Disable Resource Cache Replication
he-il	לבנות מחדש מטמון משאבים

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
he-il	כברירת מחדל, קקטוסים הנתונים הראשי של קקטוסים ישמור את כל אתר האינטרנט במטמון ותוספים למטמון משאבים. לאחר מכן, מעת לעת אספני הנתונים המרוחקים יתעדכנו בעצמם בעדכוני כל העדכונים של אספן הנתונים הראשי של הקקטוסים. מטמון משאבים זה מאפשר למעשה לאספני נתונים מרוחקים לשדרג עצמי. אם אינך מעוניין להשתמש באפשרות זו, תוכל להשבית אותה באמצעות הגדרה זו.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
he-il	נתונים מרוחקים מצב אספן:

en	Invalid Data Logging
he-il	רישום נתונים לא חוקי

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
he-il	איך היית רוצה שגיאות פלט השדרה נרשמה? האפשרויות הן: "מפורט" אשר דומה רישום cmd.php; 'סיכום' המספק את מספר שגיאות הפלט למכשיר; ו 'ללא', אשר אינו מספק ספירת שגיאות.

en	Summary
he-il	סיכום

en	Detailed
he-il	פרטים

en	Number of PHP Script Servers
he-il	מספר שרתי PHP Script

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
he-il	מספר התהליכים של שרת סקריפט בו-זמניים להפעלת תהליך השדרה. ההגדרות בין 1 ל -10 מתקבלות. פרמטר זה יעזור אם אתה מפעיל מספר נושאים וסקריפטים של סקריפט.

en	Script and Script Server Timeout Value
he-il	סקריפט וסקריפט

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
he-il	הזמן המקסימלי שבו Cacti יחכה על סקריפט כדי להשלים. ערך הזמן הקצוב הוא בשניות

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
he-il	שיטת אינדקס מחדש

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
he-il	חודשי ביום

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
he-il	הגדרת גופן מקרא

en	Report Generation Timeout
he-il	זמן קצוב לסוכן

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
he-il	משך הזמן המרבי של סקריפט יצירת הדוחות של Cacti יכול לפעול מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	%s Minute
he-il	%s דקות

en	Data Source Statistics Timeout
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
he-il	משך הזמן המרבי של סקריפט הנתונים של מקור הנתונים של קקטיי יכול לרוץ מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	RRDChecker Timeout
he-il	פסק זמן של DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
he-il	משך הזמן המרבי שסקריפט Spikekill של Cacti יכול לרוץ מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	%s Hour
he-il	%s שעות

en	Poller Commands Timeout
he-il	פסק זמן לפקודות רקע

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
he-il	משך הזמן המרבי של סקריפט פקודות הרקע של קקטיי יכול לרוץ מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	Poller Command Concurrent Processes
he-il	תהליכים מקבילים

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
he-il	תהליך

en	%d Processes
he-il	% d תהליכים

en	Maintenance Background Generation Timeout
he-il	פסק זמן ליצירת רקע לתחזוקה

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
he-il	משך הזמן המרבי שסקריפט תחזוקה של Cacti יכול לרוץ מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	Spikekill Background Generation Timeout
he-il	פסק זמן להפקת רקע Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
he-il	משך הזמן המרבי שסקריפט Spikekill של Cacti יכול לרוץ מבלי ליצור שגיאת פסק זמן ולהיהרג.

en	Data Collector Defaults
he-il	אספני נתונים

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
he-il	הגדרות אלה נשמרות ברמת אספן הנתונים. הערכים כאן הם ברירות מחדל המשמשות רק בעת יצירת אספן נתונים.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
he-il	ברירת המחדל של נתוני אספן תהליכים

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
he-il	מספר ברירת המחדל של תהליכים בו-זמניים לביצוע על-ידי Data Collector. הערה: החל מ - Cacti 1.2, הגדרה זו נשמרת ב - Data Collector. בהעברה קדימה, ערך זה הוא רק מראש עבור Data Collector. שימוש במספר גבוה יותר בעת שימוש ב- cmd.php ישפר את הביצועים. שיפורים בביצועים בעמוד השדרה נפתרים בצורה הטובה ביותר עם הפרמטר thread. בעת שימוש בעמוד השדרה, אנו ממליצים על מספר נמוך יותר ומינוף מינוף במקום זאת. בעת שימוש ב- cmd.php, אין להשתמש יותר מ -2x במספר ליבות המעבד.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
he-il	איך היית רוצה שגיאות פלט השדרה נרשמה? האפשרויות הן: "מפורט" אשר דומה רישום cmd.php; 'סיכום' המספק את מספר שגיאות הפלט למכשיר; ו 'ללא', אשר אינו מספק ספירת שגיאות.

en	Threads per Process
he-il	ברירת מחדל של חוטים לכל תהליך

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
he-il	פתילי ברירת המחדל המותרים לכל תהליך. הערה: החל מ- Cacti 1.2+, הגדרה זו נשמרת ב- Data Collector, וזו פשוט ההגדרה מראש. שימוש במספר גבוה יותר בעת השימוש בעמוד השדרה ישפר את הביצועים. עם זאת, ודא שיש לך מספיק MySQL / קשרים MariaDB לתמוך את המשוואה הבאה: חיבורים = אספנים נתונים * תהליכים * (שרשורים + סקריפט). כמו כן, עליך לוודא שיש לך מספיק חיבורים חילוף עבור חיבורי התחברות משתמש גם כן.

en	Authentication Method
he-il	שיטת אימות

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
he-il	<blockquote style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>אימות מובנה</i> - Cacti מטפל באימות משתמש, המאפשר לך ליצור משתמשים ולתת להם זכויות בתחומים שונים בתוך Cacti. <br><br> <i>אימות בסיסי אינטרנט</i> - האימות מטופל על ידי שרת האינטרנט. ניתן להוסיף או ליצור משתמשים באופן אוטומטי בהתחברות הראשונה אם משתמש התבנית מוגדר, אחרת ייעשה שימוש בהרשאות האורחים שהוגדרו. <br><br> <i>אימות LDAP</i> - מאפשר אימות מול שרת LDAP. משתמשים ייווצרו אוטומטית בהתחברות הראשונה אם משתמש התבנית מוגדר, אחרת ייעשה שימוש בהרשאות האורחים שהוגדרו. אם מודול LDAP של PHP אינו מופעל, אימות LDAP לא יופיע כאפשרות לבחירה. <br><br> <i>אימות מרובה LDAP / AD Domain</i> - מאפשר למנהלי מערכת לתמוך במספר קבוצות נפרדות מספריות LDAP / AD שונות כדי לגשת למשאבים של Cacti. בדיוק כמו אימות LDAP, מודול PHP LDAP נדרש להשתמש בשיטה זו. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
he-il	תמיכה בעוגיות אימות

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
he-il	אם משתמש מאמת ובוחר באפשרות 'שמור אותי מחובר', קובץ Cookie של אימות ייווצר במחשב המשתמש ומאפשר למשתמש להישאר מחובר. קובץ ה- cookie של האימות פג לאחר 90 יום של אי-שימוש.

en	Special Users
he-il	משתמשים מיוחדים

en	Primary Admin
he-il	מנהל ראשי

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
he-il	השם של חשבון הניהול הראשי שיקבל הודעות אימייל באופן אוטומטי כאשר מערכת Cacti תחווה בעיות. כדי לקבל הודעות דוא"ל אלה, ודא שהגדרות הדואר שלך נכונות, ולחשבון הניהול יש כתובת דוא"ל שהוגדרה.

en	No User
he-il	אין משתמש

en	Guest User
he-il	משתמש אורח

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
he-il	השם של המשתמש האורח לצפייה בתרשימים; הוא 'ללא משתמש' כברירת מחדל.

en	User Template
he-il	תבנית משתמש

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
he-il	שם המשתמש ש- Cacti ישמש כתבנית עבור משתמשי Web Basic ו- LDAP חדשים; הוא 'אורח' כברירת מחדל. חשבון משתמש זה יושבת מפני כניסה עם בחירתו.

en	Account Locking
he-il	נעילת חשבון

en	Lock Accounts
he-il	נעל חשבונות

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
he-il	נעל חשבון אחרי זה ניסיונות כושלים רבים 1 שעה.

en	1 Attempt
he-il	1 ניסיון

en	%d Attempts
he-il	% d ניסיונות

en	Auto Unlock
he-il	ביטול נעילה אוטומטית

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
he-il	חשבון יבוטל באופן אוטומטי לאחר מספר דקות. גם אם הוזן הסיסמא הנכונה, החשבון לא יבטל את הנעילה עד להגבלת מגבלת הזמן הזו. מקסימום של 1440 דקות (יום אחד)

en	1 Day
he-il	יום אחד

en	2FA Timeout
he-il	פסק זמן

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
he-il	הפעל בדיקה

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
he-il	סף

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
he-il	אימות בסיסי באינטרנט

en	Basic Auth Login Failure Message
he-il	קובץ מייפל אותנטי בסיסי

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
he-il	בעת שימוש באימות בסיסי, אם יש בעיות במיפוי שם המשתמש לחשבון Cacti חוקי, ההודעה הכלולה כאן תוצג למשתמשים. זה יכול לכלול גם טקסט וגם HTML.

en	Basic Auth Mapfile
he-il	קובץ מייפל אותנטי בסיסי

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
he-il	בעת שימוש באימות בסיסי, אם יש לתרגם את חשבון הבסיס לחשבון התחברות אחר, תוכלו לציין כאן קובץ CSV כדי למפות את חשבון הבסיס לחשבון ההתחברות הרצוי.

en	Local Account Complexity Requirements
he-il	דרישות מורכבות של חשבון מקומי

en	Minimum Length
he-il	אורך מינימלי

en	This is minimal length of allowed passwords.
he-il	זהו אורך מינימלי של סיסמאות מותר.

en	Require Mix Case
he-il	דרוש מקרה מיקס

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
he-il	זה ידרוש סיסמאות חדשות כדי להכיל הן התחתון תווים תווים העליון.

en	Require Number
he-il	דרוש מספר

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
he-il	זה ידרוש סיסמאות חדשות כדי להכיל לפחות 1 מספרים מספריים.

en	Require Special Character
he-il	דרוש תו מיוחד

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
he-il	זה ידרוש סיסמאות חדשות כדי להכיל לפחות 1 תו מיוחד.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
he-il	כוח המורכבות על סיסמאות ישנות

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
he-il	זה יחייב את כל הסיסמאות הישנות כדי לענות גם על דרישות המורכבות החדשה עם הכניסה. אם לא נפגשו, זה יאלץ לשנות את הסיסמה.

en	Expire Inactive Accounts
he-il	פקיעת חשבונות לא פעילים

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
he-il	זהו מספר הימים המרבי לפני שחשבונות לא פעילים מושבתים. חשבון מנהל המערכת אינו נכלל במדיניות זו.

en	Expire Password
he-il	פג את הסיסמה

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
he-il	זהו מספר הימים המרבי עד לסיום תוקפו של סיסמה.

en	Password History
he-il	היסטוריית סיסמאות

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
he-il	זכור מספר זה של סיסמאות ישנות וחסר שימוש חוזר בהן.

en	1 Change
he-il	1 שנה

en	%d Changes
he-il	% d שינויים

en	URL Linking
he-il	קישור כתובת אתר

en	Server Base URL
he-il	כתובת אתר של שרת בסיס

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
he-il	זהו מיקום השרת שישמש לקישורים לאתר Cacti.

en	Emailing Options
he-il	אפשרויות אימייל

en	Notify Primary Admin of Issues
he-il	הודע למנהל הראשי של בעיות

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
he-il	במקרים שבהם השרת של Cacti נתקל בבעיות, האם מנהל המערכת הראשי יקבל הודעה בדוא"ל? חשבון המשתמש של מנהל המערכת הראשי של מנהל המערכת צוין תחת הכרטיסייה אימות בדף ההגדרות של Cacti. זה ברירת המחדל לחשבון 'מנהל'.

en	Test Email
he-il	בדיקת דוא"ל

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
he-il	זהו חשבון דואר אלקטרוני המשמש לשליחת הודעת בדיקה כדי לוודא שהכל פועל כהלכה.

en	Mail Services
he-il	שירותי דואר

en	Which mail service to use in order to send mail
he-il	באיזה שירות דואר יש להשתמש כדי לשלוח דואר

en	Ping Mail Server
he-il	Ping שרת דואר

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
he-il	Ping את שרת הדואר לפני שליחת הודעת דוא"ל?

en	From Email Address
he-il	נשלח מדוא"ל

en	This is the Email address that the Email will appear from.
he-il	זוהי כתובת האימייל שאליה יופיע האימייל.

en	From Name
he-il	שם השולח

en	This is the actual name that the Email will appear from.
he-il	זהו השם האמיתי שממנו יופיע האימייל.

en	Word Wrap
he-il	עטיפת מילה

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
he-il	זה כמה תווים יהיה מותר לפני שורה בדוא"ל הוא באופן אוטומטי מילה עטוף. (0 מושבת)

en	Sendmail Options
he-il	אפשרויות Sendmail

en	Sendmail Path
he-il	נתיב Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
he-il	זהו הנתיב לשליחה על השרת שלך. (משמש רק אם Sendmail נבחר לשירות הדואר)

en	SMTP Options
he-il	אפשרויות SMTP

en	SMTP Hostname
he-il	שם מארח של SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
he-il	זהו שם המארח / IP של שרת ה- SMTP שתשלח אליו את האימייל. עבור כשל, הפרד את המארחים שלך באמצעות מחצית-מעי.

en	SMTP Port
he-il	יציאת SMTP

en	The port on the SMTP Server to use.
he-il	היציאה בשרת ה- SMTP לשימוש.

en	SMTP Username
he-il	שם משתמש ב-SMTP

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
he-il	שם המשתמש לאימות עם השליחה באמצעות SMTP. (השאר ריק אם אינך דורש אימות).

en	SMTP Password
he-il	סיסמת SMTP

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
he-il	הסיסמה כדי לאמת עם בעת שליחת באמצעות SMTP. (השאר ריק אם אינך דורש אימות).

en	SMTP Security
he-il	אבטחה של SMTP

en	The encryption method to use for the Email.
he-il	שיטת ההצפנה לשימוש בדוא"ל.

en	SSL
he-il	‫SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
he-il	זמן קצוב

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
he-il	הזן את פסק הזמן של ה- SMTP תוך שניות.

en	Reporting Presets
he-il	דיווחים קבועים מראש

en	Default Graph Image Format
he-il	פורמט תמונה של גרף ברירת מחדל

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
he-il	בעת יצירת דוח חדש, איזה סוג תמונה יש להשתמש עבור תרשימים מוטבעים.

en	Maximum E-Mail Size
he-il	גודל דואר אלקטרוני מרבי

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
he-il	הגודל המרבי של הודעת הדואר האלקטרוני כולל את כל ההקשרים.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
he-il	רמת רישום של פולרים לדיווח על קקטוסים

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
he-il	באיזו רמה של פירוט ברצונך לשלוח את קובץ היומן. אזהרה: יציאה מכל מצב אחר מאשר NONE או LOW יכולה למצות את שטח הדיסק במהירות.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
he-il	אפשר לצבוט Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
he-il	אפשר צופן קוד עבור טיפול ספציפי של לקוחות דואר Lotus Notes.

en	DNS Options
he-il	אפשרויות DNS

en	Primary DNS IP Address
he-il	כתובת IP ראשית של DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
he-il	הזן את כתובת ה- IP הראשית של DNS כדי להשתמש בה עבור בדיקה לאחור.

en	Secondary DNS IP Address
he-il	כתובת IP משנית של DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
he-il	הזן את כתובת ה- IP של ה- DNS המשנית כדי להשתמש בה לחיפוש הפוך.

en	DNS Timeout
he-il	פסק זמן של DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
he-il	הזן את זמן הקצאת ה- DNS באלפיות שנייה. Cacti משתמשת ב- DNS מבוסס DNS.

en	On-demand RRD Update Settings
he-il	הגדרות עדכון RRD לפי דרישה

en	Enable On-demand RRD Updating
he-il	אפשר על פי דרישה RRD מעדכן

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
he-il	האם Boost לאפשר על פי דרישה RRD מעדכן ב Cacti? אם תשבית, שינוי זה לא ייכנס לתוקף עד לאחר מחזור הסקרים הבא. כאשר יש לך נתונים מרחוק אספנים, הגדרות אלה נדרש להיות על.

en	System Level RRD Updater
he-il	מערכת רמת RRD Updater

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
he-il	לפני RRD על פי דרישה עדכון יכול להיות מסומנת, לרוץ ריצה חייב תמיד לעבור

en	How Often Should Boost Update All RRDs
he-il	כיצד לעתים קרובות צריך לקדם עדכון כל RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
he-il	כאשר אתה מפעיל דחיפה, קובצי ה- RRD שלך מתעדכנים רק כאשר הם מתבקשים על-ידי משתמש, או כאשר פרק זמן זה חלף.

en	Number of Boost Processes
he-il	מספר תהליכים Boost

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
he-il	מספר תהליכים דחיפה בו זמנית להשתמש כדי להשתמש כדי לעבד את כל RRDs בטבלה דחיפה.

en	Maximum Records
he-il	רשומות מרבי

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
he-il	אם הטבלה להגביר את הפלט עולה על גודל זה, ברשומות, עדכון יתקיים.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
he-il	פריטי מקור נתונים מקסימליים למעבר

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
he-il	כדי לייעל את הביצועים, המעלה RRD Updater צריך לדעת כמה פריטים מקור נתונים צריך להיות מאוחזר במעבר אחד. אנא היזהר לא להגדיר גבוה מדי כמו ביצועי גרפים במהלך עדכונים מרכזיים יכול להיות בסכנה. אם אתה נתקל גרף או איטיות הקצב במהלך עדכונים, להקטין את המספר הזה. ערך ברירת המחדל הוא 50000.

en	Maximum Argument Length
he-il	אורך ארגומנט מרבי

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
he-il	כאשר דחיפה שולח פקודות עדכון RRDtool, זה לא יעלה על מערכות ההפעלה אורך ארגומנט מקסימלי. זה משתנה לפי מערכת ההפעלה ואת רמת הקרנל. לדוגמה: Windows 2000 &lt;= 2048, FreeBSD &lt;= 65535, Linux 2.6.22-- &lt;= 131072, Linux 2.6.23 ++ ללא הגבלה

en	Memory Limit for Boost and Poller
he-il	מגבלת זיכרון עבור Boost ו Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
he-il	את כמות הזיכרון המקסימלית של Cacti Poller ו Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
he-il	זמן ריצה מקסימלי של זמן ריצה של סקריפט RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
he-il	אם אבזר להגביר excceds זה זמן ריצה, אזהרה תוצב ביומן קקטוסים,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
he-il	הפעל אוכלוסייה ישירה של tableer_ruput_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
he-il	מאפשר הוספה ישירה של הרשומות להגברת תפוקת הפולרים עם תוצאות בהפחתת זמן של 25% בכל מחזור סקר.

en	Boost Debug Log
he-il	שפר את ניקוי באגים

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
he-il	אם השדה הזה אינו ריק, Boost יתחבר RRDupdate פלט מתהליך הגברת ההצבעה.

en	Image Caching
he-il	מטמון תמונות

en	Enable Image Caching
he-il	אפשר מטמון תמונות

en	Should image caching be enabled?
he-il	האם יש לאפשר אחסון במטמון של תמונות?

en	Location for Image Files
he-il	מיקום עבור קובצי תמונות

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
he-il	ציין את המיקום שבו Boost צריך למקם את קובצי התמונות שלך. קבצים אלה יטוהרו באופן אוטומטי על ידי הסוקר כאשר יפוג.

en	Data Sources Statistics
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	Enable Data Source Statistics Collection
he-il	הפעל נתונים סטטיסטיים אוסף נתונים

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
he-il	האם יש לאסוף נתונים מקור נתונים עבור מערכת זו Cacti?

en	Data Collection Method
he-il	איסוף נתונים

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
he-il	נקה סטטיסטיקה

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
he-il	מספר תהליכים Boost

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
he-il	מספר תהליכים דחיפה בו זמנית להשתמש כדי להשתמש כדי לעבד את כל RRDs בטבלה דחיפה.

en	Daily Update Frequency
he-il	תדירות העדכון היומי

en	How frequent should Daily Stats be updated?
he-il	כמה תכופים יש לעדכן נתונים סטטיסטיים יומיים?

en	Hourly Average Window
he-il	חלון ממוצע לשעה

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
he-il	מספר שעות רצופות המייצגות את הממוצע לשעה. זכור כי הגדרה גבוהה מדי עלולה לגרום לטבלאות זיכרון גדולות מאוד

en	Maintenance Time
he-il	זמן תחזוקה

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
he-il	באיזה שעה ביום יש לעדכן נתונים שבועיים, חודשיים ושנתיים? פורמט הוא HH: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
he-il	מגבלת זיכרון עבור נתונים מקור נתונים נתונים אספן

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
he-il	הכמות המקסימלית של זיכרון עבור פולטי קקטן נתונים מקור נתונים סטטיסטיים Poller

en	Data Source Retention Settings
he-il	הגדרות אחסון נתונים

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
he-il	שמירת נתונים

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
he-il	שמירת נתונים

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
he-il	שמירת נתונים

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
he-il	RRDfile מנקה

en	Enable RRDfile Check
he-il	הפעל כלל

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
he-il	האם יש לאסוף נתונים מקור נתונים עבור מערכת זו Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
he-il	מספר תהליכים Boost

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
he-il	מספר תהליכים דחיפה בו זמנית להשתמש כדי להשתמש כדי לעבד את כל RRDs בטבלה דחיפה.

en	Check Frequency
he-il	תדירות

en	How frequent should RRD be checked ?
he-il	כמה תכופים יש לעדכן נתונים סטטיסטיים יומיים?

en	Data Storage Settings
he-il	הגדרות אחסון נתונים

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
he-il	בחר אם RRDs יאוחסנו באופן מקומי או שיטופלו על ידי שרת proxy חיצוני של RRDtool.

en	Local
he-il	מקומי

en	RRDtool Proxy Server
he-il	RRDtool שרת פרוקסי

en	Structure RRDfile Paths
he-il	נתיבי RRD מובנים

en	Enable Structured Paths
he-il	נתיבי RRD מובנים

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
he-il	נמצאו מדריך

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
he-il	התקן

en	Device ID/Data Query ID
he-il	מחק שאילתת נתונים

en	Device Hash/Device ID
he-il	שם ההתקן:% 1

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
he-il	שרת פרוקסי

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
he-il	שם המארח DNS או כתובת ה- IP של שרת ה- Proxy של RRDtool.

en	Proxy Port Number
he-il	מספר יציאת פרוקסי

en	TCP port for encrypted communication.
he-il	יציאת TCP עבור תקשורת מוצפנת.

en	RSA Fingerprint
he-il	טביעת אצבע של RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
he-il	טביעת האצבע של מפתח RSA הציבורי הנוכחי שבו משתמש ה- Proxy. זה נדרש כדי ליצור חיבור מהימן.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
he-il	RRDtool שרת פרוקסי - גיבוי

en	Load Balancing
he-il	איזון עומסים

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
he-il	אם הן proxy הראשי גיבוי הם receivable אפשרות זו מאפשרת להפיץ את כל הבקשות נגד RRDtool.