en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
fr	Les fonctions shell_exec() et/ou exec() sont actuellement bloquées.

en	Display Graphs from this Aggregate
fr	Afficher les graphiques de cet agrégat

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
fr	Vous devez sélectionner au moins un graphique à ajouter à un rapport.

en	GPrint
fr	Préfixe pour les totaux GPRINT

en	Aggregate Items are not modifiable
fr	Les éléments globaux ne sont pas modifiables.

en	No Matching Devices
fr	Aucun appareil adapté

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
fr	Une couleur de police bleue indique que la règle sera appliquée aux objets en question. Les autres objets ne seront pas soumis à la règle.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
fr	Objets correspondants [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
fr	Aucun objet ne correspond à cette règle.

en	Error in data query
fr	Erreur dans la requête des données.

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Resulting Branch
fr	Direction résultante

en	Show Matching Device SQL Query
fr	Aucun appareil adapté

en	No Device Selection Criteria
fr	Aucun critère de sélection des dispositifs

en	Show Matching Objects SQL Query
fr	Objets correspondants

en	No Graph Creation Criteria
fr	Aucun critère de création de graphique

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
fr	Propager le changement

en	No Tree Creation Criteria
fr	Aucun critère de création d'arbres

en	Device Match Rule
fr	Règle d'appariement des dispositifs

en	Create Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Graph Match Rule
fr	Règle de correspondance des graphiques

en	Create Tree Rule (Device)
fr	Créer une règle arborescente (dispositif)

en	Create Tree Rule (Graph)
fr	Création d'une règle d'arborescence (graphique)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[modifier le poste de règle pour %s : %s][Modifier le poste de règle pour %s : %s

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[nouveau poste de règle pour % : %s].

en	Added by Cacti Automation
fr	Ajouté par Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
fr	ERREUR : les plages d'adresses IP au format range1-range2 ne sont plus prises en charge.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
fr	Aucun fichier sélectionné

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
fr	Importer

en	Updated
fr	Mettre à jour

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
fr	Inconnu Gabarit

en	Automation Network Rule '%s' %s!
fr	Réseau d'automatisation par défaut

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
fr	Modèle de politique

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
fr	ERREUR : L'ID de l'appareil est vierge

en	ERROR: Device[
fr	ERREUR : Périphérique[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
fr	ERREUR : Échec de la connexion au collecteur à distance.

en	Device is Disabled
fr	L'appareil est désactivé

en	Device Availability Check Bypassed
fr	Contrôle de disponibilité de l'appareil contourné

en	SNMP not in use
fr	SNMP non utilisé

en	SNMP error
fr	Erreur SNMP

en	No session
fr	Session

en	Ping Results
fr	Résultats du ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
fr	Pas de contrôle de disponibilité Ping ou SNMP en cours d'utilisation

en	Web Basic
fr	Web de base

en	Device:(Hide Disabled)
fr	L'appareil est désactivé

en	Graph:(%s%s)
fr	Graphique

en	Device:(%s%s)
fr	Machine :

en	Template:(%s%s)
fr	Modèles

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Restricted By:
fr	Limité

en	Granted By:
fr	Accordé par :

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Access Denied! Login Failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
fr	L'Authentification Web de base a été configurée, mais aucun nom d'utilisateur n'a été transmis au serveur Web. Veuillez vous assurer que l'authentification est activée sur le serveur Web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
fr	Les %s authentifiés par le serveur Web, mais les utilisateurs de modèles et les utilisateurs invités ne sont pas définis dans Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
fr	Erreur LDAP : %s

en	Access Denied! No password provided by user.
fr	Accès refusé! Aucun mot de passe fourni par l'utilisateur.

en	LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Reset password
fr	Nouveau mot de passe

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
fr	Votre administrateur Cacti a forcé des mots de passe complexes pour les connexions et votre mot de passe Cacti actuel ne correspond pas aux nouvelles exigences. Par conséquent, vous devez changer votre mot de passe maintenant.

en	Password must be at least %d characters!
fr	Le mot de passe doit contenir au moins %d caractères !

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère numérique !

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
fr	Votre mot de passe doit contenir un mélange de minuscules et de majuscules !

en	Your password must contain at least 1 special character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère spécial !

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
fr	Cacti Log Cleared

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
fr	L'authentification n'était pas définie auparavant. Tentative de définition de l'authentification locale, mais aucun compte administrateur n'a été trouvé.

en	Unknown error
fr	Nombre de sec. DS est Inconnu

en	ERROR: Unable to find user
fr	Impossible de trouver des utilisateurs DN

en	2FA failed to be disabled
fr	Appliquer le filtre à la table

en	2FA is now disabled
fr	Le chemin n'est pas inscriptible

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
fr	Vérification de la suppression

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
fr	d Mo octets %d

en	%s KBytes
fr	GBytes %s

en	%s Bytes
fr	GBytes %s

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
fr	NOTE WEBUI : Le journal Cacti a été effacé de l'interface de gestion Web.

en	Purge Log

en	- Admin Filter active
fr	- Admin Filtre actif

en	- Admin Unfiltered
fr	- Admin Non filtré

en	- Admin view
fr	- Vue Admin

en	Head Lines
fr	%d lignes

en	Expand Log
fr	Agrandir: périphériques

en	Expand
fr	Agrandir: périphériques

en	System Default
fr	Définir par défaut

en	Raw Log
fr	Afficher les logs

en	Warnings++
fr	Avertissement

en	Errors++
fr	Erreurs

en	AutoM8
fr	Auto

en	Non Stats
fr	Non indiqué

en	Device Up/Down
fr	Equipement utilisés

en	Recaches
fr	corresponds

en	Security Issues
fr	Sécurité

en	Matches
fr	corresponds

en	Does Not Match
fr	Les mots de passe ne correspondent pas

en	Automation Execution for Data Query complete
fr	Automation Execution for Data Query complète

en	Plugin Hooks complete
fr	Crochets plugins complets

en	Running Data Query [%s].
fr	Exécution de la requête de données[%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
fr	Type trouvé ='%s'[%s].

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
fr	AVERTISSEMENT : L'association Sort Field a changé. Des problèmes de re-cartographie peuvent survenir !

en	Update Data Query Sort Cache complete
fr	Mise à jour du Data Query Sort Cache complet

en	Found %s Local Data ID's to Verify
fr	ID de données locales%s trouvé à vérifier

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
fr	Changement d'index détecté ! Indexactuel : %s, PrécédentIndice : %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
fr	Identifiants de données locaux orphelins%s et%s trouvés à reconfigurer.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
fr	Remapping Graphs to their new Indexes

en	Done updating Data Source Title Cache
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Done updating Graph Title Cache
fr	Mise à jour du cache de titre de graphique terminée

en	Index Association with Local Data complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
fr	Mise à jour du Re-Index Cache terminée. Il y avait

en	Update Poller Cache for Query complete
fr	Mise à jour du Poller Cache pour la requête terminée

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
fr	Aucun changement d'index détecté, saut du ré-indice et re-population de l'antémémoire du pollueur.

en	Automation Executing for Data Query complete
fr	Exécution de l'automatisation pour l'interrogation des données complète

en	Plugin hooks complete
fr	Crochets plugins complets

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
fr	Vérification de la modification de la zone de tri. Aucun changement détecté.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
fr	Nouveau champ de tri détecté:'%s' Ancien champ de tri'%s'.

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
fr	ERREUR : Nouveau champ de tri ne convient pas. Le champ de tri ne changera pas.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
fr	Nouveau champ de tri validé. La zone de tri doit être mise à jour.

en	Could not find data query XML file at '%s'
fr	Impossible de trouver le fichier XML d'interrogation des données à'%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
fr	Fichier XML de requête de données trouvé à'%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
fr	Erreur d'analyse d'un fichier XML dans un tableau.

en	Invalid field &lt;index_order&gt;%s&lt;/index_order&gt;
fr	Champ non valide &lt;index_order&gt;%s&lt;/index_order&gt ;

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
fr	Doit contenir des champs d'entrée ou de sortie d'entrée et de sortie de direction uniquement.

en	Data Query returned no indexes.
fr	ERREUR : Data Query n'a retourné aucun index.

en	&lt;arg_num_indexes&gt; exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' non supporté

en	Executing script for num of indexes '%s'
fr	Exécuter le script pour le nombre d'index'%s'.

en	Found number of indexes: %s
fr	Nombre d'indices trouvés : %s

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' non supporté

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' émulé en comptant les entrées arg_indexes

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
fr	ERREUR : Data Query n'a retourné aucun index.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
fr	Script d'exécution de la liste des index'%s', Index Count : %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
fr	Cliquez pour afficher la sortie de Data Query pour'index'.

en	Found index: %s
fr	Index trouvé : %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
fr	Cliquez pour afficher la sortie de la requête de données pour le champ'%s'.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
fr	La zone de tri ne renvoie aucune donnée. Impossible de continuer Re-Index.

en	Executing script query '%s'
fr	Exécution d'une requête de script'%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
fr	Total : %f, Delta : %f, %s

en	Invalid host_id: %s
fr	Host_id invalide : %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
fr	Taille de marche en vrac automatique sélectionnée.

en	Failed to load SNMP session.
fr	Échec du chargement de la session SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
fr	Testé Bulk Walk Size %d avec une réponse de %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
fr	La taille de marche en vrac sélectionnée était %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
fr	Enregistrement de la taille de marche en vrac sur l'appareil.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
fr	La taille de marche en masse est fixée à %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Exécuter SNMP get pour le nombre d'index @'%s' Index Count : %s

en	&lt;oid_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
fr	&lt;oid_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' émulé en comptant les entrées oid_indexes

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Exécution de la marche SNMP pour la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	No SNMP data returned
fr	Aucune donnée SNMP retournée

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
fr	Filtrage de la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice filtré trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Filtrage de la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice filtré trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
fr	Correction d'un champ'method' incorrect pour'%s' puisque'rewrite_index' ou'oid_suffix' est défini.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
fr	Insertion des données d'index pour le champ'%s'[value='%s']].

en	Located input field '%s' [get]
fr	Champ de saisie localisé'%s'[get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
fr	Règle de réécriture OID trouvée:'s/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
fr	oid_rewrite at OID:'%s' new OID:'%s' new OID:'%s

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
fr	Exécution d'un get SNMP pour les données @'%s'[value='%s'].

en	Field '%s' %s
fr	Champ'%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
fr	Exécuter SNMP get for %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
fr	La zone de tri renvoyée n'est pas une donnée. Impossible de continuer Re-Index pour OID[%].

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
fr	Résultat trouvé pour les données @'%s'[value='%s']].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
fr	Réglage du résultat pour les données @'%s'[key='%s', value='%s']].

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
fr	Résultat sauté pour les données @'%s'[key='%s', value='%s']].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
fr	Got SNMP get result for data @'%s'[value='%s'] (index : %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
fr	Exécution d'un get SNMP pour les données @'%s'[value='$value']].

en	Located input field '%s' [walk]
fr	Champ de saisie localisé'%s'[walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
fr	Exécution de la marche SNMP pour les données @'%s'.

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[de %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
fr	Chaîne OCTET trouvée Valeur décodée'%s':'%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[de regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[à partir de l'analyse de la valeur de regexp oid].

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
fr	oid_rewrite at OID:'%s' new OID:'%s' new OID:'%s

en	Update graph data query cache complete
fr	Mise à jour du Data Query Sort Cache complet

en	Re-Indexing Data Query complete
fr	Requête de ré-indexage des données terminée

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
fr	Vous devez sélectionner une colonne de sortie XML pour Data Source'%s' et cocher la case à sa droite.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
fr	Votre modèle graphique n'a pas de modèles de données en cours d'utilisation. Veuillez corriger votre modèle de graphique

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
fr	N'a pas réussi à déterminer la longueur du champ du mot de passe, ne peut pas continuer comme peut corrompre le mot de passe

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
fr	N'a pas réussi à modifier la longueur du champ du mot de passe, ne peut pas continuer comme peut corrompre le mot de passe

en	Data Source ID %s does not exist
fr	Source des données n'existe pas

en	Debug not completed after 5 pollings
fr	Le débogage n'est pas terminé après 5 interrogations

en	Failed fields:
fr	Champs erronés :

en	Data Source is not set as Active
fr	La source de données n'est pas définie comme active.

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
fr	RRD Folder n'est pas accessible en écriture par Poller. Propriétaire de RRD :

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
fr	Le fichier RRD n'est pas inscriptible par Poller. Propriétaire de RRD :

en	RRDfile does not match Data Source
fr	Le fichier RRD ne correspond pas au profil de données

en	Data Source returned Bad Results for
fr	La source de données a retourné de mauvais résultats pour

en	Data Source was not polled
fr	La source des données n'a pas été consultée

en	RRDfile not created yet
fr	Fichier RRD non mis à jour après l'interrogation

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
fr	Les réglages sont sauvegardés dans Data Collector %d Failed.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
fr	Les réglages sont sauvegardés dans Data Collector %d Failed.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
fr	Information PHP

en	Message Not Found.
fr	Message introuvable.

en	Error %s is not readable
fr	Erreur %s n'est pas lisible

en	Logged in a Guest
fr	Authentifié comme

en	Non Query Based
fr	Non basé sur des requêtes

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
fr	Erreur d'expéditeur : Si vous utilisez le lien <i>Test Mail</i>, réglez le paramètre <b>Alerter e-mail</b>.

en	HELO failed: %s
fr	HELO échoué : %s

en	SMTP error:
fr	Erreur SMTP :

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
fr	Ceci est un message de test généré par Cacti. Ce message a été envoyé pour tester la configuration de vos paramètres de messagerie.

en	Your email settings are currently set as follows
fr	Vos paramètres de messagerie sont actuellement définis comme suit

en	Checking Configuration...<br>
fr	Vérification de la configuration...<br>.

en	PHP's Mailer Class
fr	La classe Mailer de PHP

en	Method: SMTP
fr	Méthode : SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
fr	Non indiqué pour des raisons de sécurité

en	Ping Results:
fr	Résultats du ping :

en	Creating Message Text...
fr	Création du texte du message.....

en	Cacti Test Message
fr	Message de test Cacti

en	Message Not Sent due to ping failure.
fr	Message non envoyé en raison d'un échec de ping.

en	Since Install
fr	Installer

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
fr	Cacti a désactivé le plugin %s à cause de l'erreur suivante : %s ! Voir le fichier journal Cacti pour plus de détails.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
fr	Dispositif(s)

en	- Beta %s
fr	- Bêta %s

en	Version %s %s
fr	Version %s %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
fr	Synchroniser les équipements

en	Aggregated Device
fr	Dispositif agrégé

en	Damaged Graph
fr	Source des données, graphique

en	Remote Server
fr	Supprimer StdDev

en	Get Page Help
fr	Aide

en	CSV Export of Graph Data
fr	Exportation CSV des données graphiques

en	Time Graph View
fr	Affichage du graphique temporel

en	Kill Spikes in Graphs
fr	Tuer les pointes dans les graphiques

en	Current Page: %s
fr	Valeur actuelle

en	Seq#

en	Consolidation
fr	Fonction de consolidation

en	Legend
fr	Options de légende

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	Execute Action
fr	Exécuter l'action

en	Metric
fr	Limité

en	Select a Single Template
fr	Sélection du modèle

en	Sort Column
fr	1 colonne

en	Sort Order
fr	Trier pour commander

en	Ascending
fr	Trier les arbres par ordre croissant

en	Descending
fr	Trier les arbres par ordre décroissant

en	CF
fr	CDEF

en	Maximum
fr	Records maximum

en	Measure

en	25th Percentile
fr	Nième centile

en	50th Percentile (Median)
fr	Nième centile

en	75th Percentile
fr	Nième centile

en	90th Percentile
fr	Nième centile

en	95th Percentile
fr	Nième centile

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
fr	Activer la collecte de statistiques sur les sources de données

en	Variance Outliers
fr	Écart Valeurs aberrantes

en	Kills Per RRA
fr	Tue par RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
fr	Supprimer StdDev

en	Remove Variance
fr	Supprimer l'écart

en	Gap Fill Range
fr	Plage de remplissage de l'espace

en	Float Range
fr	Portée du flotteur

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
fr	Marche à sec StdDev

en	Dry Run Variance
fr	Écart de marche à vide

en	Dry Run Gap Fill Range
fr	Plage de remplissage de l'entrefer en marche à sec

en	Dry Run Float Range
fr	Plage de fonctionnement à sec du flotteur

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
fr	Faire pivoter le Cacti Log

en	Panels

en	Help in Developing
fr	Aide au développement

en	Donation & Sponsoring
fr	Don & Parrainage

en	Cacti Home
fr	Accueil Cacti

en	Cacti Project Page
fr	Page du projet Cacti

en	RRDProxy
fr	Proxy RRD

en	Spine
fr	Colonne vertébrale

en	Help in Translating
fr	Aide à la traduction

en	Failed to find data to copy!
fr	Impossible de trouver les données à copier !

en	Clipboard ID
fr	ID Presse-papiers

en	Copy operation is unavailable at this time
fr	L'opération de copie n'est pas disponible pour le moment.

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
fr	Désolé, votre presse-papiers n'a pas pu être mis à jour pour le moment.

en	Dark Color Mode
fr	Mode de prévisualisation

en	Ignore System Color
fr	Couleur de l’objet

en	Light Color Mode
fr	Mode liste

en	Password Validation Passes
fr	Passe de validation de mot de passe

en	Click again to take this Graph out of Realtime
fr	Cliquez à nouveau pour sortir ce graphique de Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
fr	Cliquez pour voir ce graphique en temps réel

en	Select to Search
fr	Sélectionner un fichier

en	SpikeKill Results
fr	Résultats de SpikeKill

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
fr	Autorisez ou limitez l'extension des colonnes du tableau au-delà des limites actuelles de la fenêtre.

en	Use System Color
fr	Couleur de l’objet

en	Utility View
fr	Vue Utilitaire

en	3rd Mouse Button
fr	3ème Bouton de la souris

en	Begin with
fr	Commencez par

en	Copy graph
fr	Copier le graphique

en	Copy graph link
fr	Copier le lien du graphique

en	End with
fr	Date de fin

en	Save graph
fr	Enregistrer le graphique

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
fr	Facteur de zoom arrière

en	Zoom Out Positioning
fr	Zoom arrière Positionnement

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
fr	Version %s %s %s

en	Apply filter to table
fr	Appliquer le filtre à la table

en	File Found
fr	Fichier trouvé

en	Path is a Directory and not a File
fr	Le chemin est un répertoire et non un fichier

en	File is Not Found
fr	Fichier introuvable

en	Enter a valid file path
fr	Entrez un chemin d'accès valide

en	Directory Found
fr	Annuaire trouvé

en	Path is a File and not a Directory
fr	Le chemin est un fichier et non un répertoire

en	Directory is Not found
fr	L'annuaire n'est pas trouvé

en	Enter a valid directory path
fr	Entrez un chemin d'accès de répertoire valide

en	Cacti Color (%s)
fr	Couleur Cacti (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
fr	PAS DE VÉRIFICATION DE POLICE POSSIBLE

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
fr	Data Query Les sources de données doivent être créées à l'aide de %s

en	Create Graph from %s
fr	Créer un graphique à partir de %s

en	Create %s Graphs from %s
fr	Créer des graphiques %s à partir de %s

en	Graph [Template: %s]
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	Graph Items [Template: %s]
fr	Éléments du graphique[Modèle : %s]

en	Custom Data [Template: %s]
fr	Données personnalisées[Modèle : %s]].

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
fr	Date/Heure déplacée à la même heure Demain

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Delete Report
fr	Effacer la couleur

en	Delete Reports
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour vous approprier le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour vous approprier le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Take Report Ownership
fr	Prendre possession

en	Take Reports Ownership
fr	Prendre possession

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Report
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Reports
fr	Dupliquer Site

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Enable Reports
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Disable Report
fr	Activer le rapport

en	Disable Reports
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour envoyer maintenant le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour envoyer maintenant le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Send Report Now
fr	Envoyer le signalement

en	Send Reports Now
fr	Envoyer le signalement

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. Veuillez indiquer l'objet de l'e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. S'il vous plaît définir un e-mail à partir du nom

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. S'il vous plaît définir un e-mail à partir de l'adresse

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
fr	Sélectionnez une branche d'arborescence à utiliser pour les graphiques et les appareils. Les appareils seront considérés comme des branches.

en	Should all Branch Graphs be rendered?
fr	Tous les graphiques des branches enfants doivent-ils être affichés ?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
fr	Sélectionnez un équipement pour spécifier un graphique

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
fr	Sélectionnez un modèle d'équipement à utiliser.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
fr	Sélectionnez un appareil à utiliser pour filtrer ou sélectionnez Graphiques dans le cas d'un type d'appareil.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
fr	Sélectionnez un modèle de graphique pour le périphérique à utiliser pour filtrer ou sélectionnez des graphiques dans le cas d'un type de périphérique.

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
fr	Une expression régulière compatible Perl (REGEXP) utilisée pour sélectionner les graphiques à inclure dans l'arbre.

en	Report Item [new Report: %s]
fr	Point du rapport[nouveau rapport : %s].

en	Report Items %s
fr	Aucun rapport

en	Graph: %s
fr	Réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s)

en	Using CSS
fr	Utiliser CSS

en	Device: %s
fr	Dispositif(s)

en	, Graph Template: All Templates
fr	Ajouter un modèle de graphique au modèle d'équipement

en	, Graph Template: %s
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	, Using RegEx: "%s"
fr	, Utilisation de RegEx : "%s"

en	Tree: %s
fr	Arbre :

en	, Device: %s
fr	Dispositif(s)

en	, Branch: %s
fr	Branche :

en	Report Disabled - No Owner
fr	Rapport désactivé - Aucun propriétaire

en	Template Based
fr	Basé sur un modèle de graphique

en	(Non Graph Template)
fr	(Modèle non graphique)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
fr	Le terme de recherche "%s" n'est pas valable. L'erreur est %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
fr	Il y a eu une erreur interne !

en	Backtrack limit was exhausted!
fr	La limite du backtrack était épuisée !

en	Recursion limit was exhausted!
fr	La limite de récursivité était épuisée !

en	Bad UTF-8 error!
fr	Mauvaise erreur UTF-8 !

en	Bad UTF-8 offset error!
fr	Mauvaise erreur de décalage UTF-8 !

en	Down (Thold)
fr	Télécharger

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
fr	Erreur de validation pour les variables %s avec une valeur de %s. Voir la trace du retour ci-dessous pour plus de détails.

en	could not open
fr	n'a pas pu ouvrir

en	not writable
fr	Pas accessible en écriture

en	New Graph Template: %s
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	New Data Query: %s
fr	Requête de données [%s]

en	Import Preview Results
fr	Importer les résultats de l'aperçu

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
fr	Cacti effectuerait les changements suivants si le Paquet était importé :

en	Cacti has imported the following items for the Package:
fr	Cacti a importé les éléments suivants pour le Paquet :

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
fr	Cacti effectuerait les modifications suivantes si le modèle était importé :

en	Cacti has imported the following items for the Template:
fr	Cacti a importé les éléments suivants pour le modèle :

en	[unchanged]
fr	Inchangé

en	Path was not writable
fr	Le chemin n'était pas inscriptible

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
fr	Échec de la définition de %sRRDTool version : %s

en	Invalid Theme Specified
fr	Thème non valide Thème spécifié

en	Resource is not writable
fr	La ressource n'est pas inscriptible

en	PHP did not return expected result
fr	PHP n'a pas retourné le résultat escompté

en	Unexpected path parameter
fr	Paramètre de chemin inattendu

en	Failed to apply specified profile %s != %s
fr	N'a pas appliqué le profil spécifié %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
fr	N'a pas réussi à appliquer le mode spécifié : %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
fr	Échec de l'application de la dérogation d'automatisation spécifiée : %s

en	Failed to apply specified cron interval
fr	N'a pas réussi à appliquer l'intervalle cron spécifié

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
fr	Échec de l'application de la plage d'automatisation spécifiée

en	No matching snmp option exists
fr	Aucune option snmp correspondante n'existe

en	No matching template exists
fr	Il n'existe pas de modèle d'appariement

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
fr	L'installateur n'a pas pu procéder en raison d'une erreur inattendue.

en	Please report this to the Cacti Group.
fr	Veuillez le signaler au Groupe Cacti.

en	Unknown Reason: %s
fr	Raison inconnue : %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
fr	Vous essayez d'installer Cacti %s sur une base de données 0.6.x. Malheureusement, cela ne peut pas être fait.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
fr	Pour pouvoir continuer, vous devez MUST créer une nouvelle base de données, importer "cacti.sql" dans celle-ci :

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
fr	Vous MUST puis mettez à jour "include/config.php" pour pointer vers la nouvelle base.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
fr	REMARQUE : Vos données existantes ne seront pas modifiées, et ni elles ni aucun historique ne seront disponibles pour la nouvelle installation.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
fr	Vous avez créé une nouvelle base de données, mais vous n'avez pas encore importé le fichier'cacti.sql'. Sur la ligne de commande, exécutez ce qui suit pour continuer :

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
fr	Cette erreur peut également être générée si l'utilisateur de la base de données Cacti n'a pas les permissions correctes sur la base de données Cacti. Veuillez vous assurer que l'utilisateur de la base de données Cacti peut SÉLECTIONNER, INSCRIRE, SUPPRIMER, SUPPRIMER, MISE À JOUR, CRÉER, ALTER, DROP, INDEX dans la base de données Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
fr	Vous MUSTimportez également les informations MySQL TimeZone dans MySQL et accordez à l'utilisateur Cacti un accès SELECT à la table mysql.time_zone_name.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
fr	Sous Linux/UNIX, exécutez ce qui suit en tant que'root' dans un shell :

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
fr	Sous Windows, vous devez suivre les instructions ici Tableau de description des fuseaux horaires. Une fois cette opération terminée, vous pouvez lancer la commande suivante pour permettre à l'utilisateur Cacti d'accéder aux tables :

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
fr	Exécutez ensuite ce qui suit dans MySQL en tant qu'administrateur :

en	Cacti Version
fr	Version Cacti

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
fr	Cette version de Cacti (%s) ne semble pas avoir de code de version valide, veuillez contacter l'équipe de développement Cacti pour vous assurer que cela est corrigé. Si vous voyez cette erreur dans une version, s'il vous plaît soulever un rapport immédiatement sur GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
fr	Merci de prendre le temps de télécharger et d'installer Cacti, la solution graphique complète pour votre réseau. Avant que vous puissiez commencer à faire des graphiques cool, il ya quelques éléments de données que Cacti a besoin de savoir.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
fr	Assurez-vous d'avoir lu et suivi les étapes nécessaires à l'installation de Cacti avant de continuer. Les informations d'installation peuvent être trouvées pour les systèmes d'exploitation basés sur Unix et Win32.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
fr	Ce processus vous guidera à travers les étapes de mise à niveau à partir de la version'%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
fr	De plus, s'il s'agit d'une mise à niveau, assurez-vous de lire le fichier Upgradeinformation.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
fr	Il n'est PAS recommandé de déclasser car la structure de la base de données peut être incohérente.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
fr	Cacti est sous licence GNU General Public License, vous devez en accepter les dispositions avant de continuer :

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
fr	Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

en	Accept GPL License Agreement
fr	Accepter le contrat de licence GPL

en	Select default theme:
fr	Sélectionnez le thème par défaut :

en	Pre-installation Checks
fr	Contrôles avant l'installation

en	Location checks
fr	Vérification de l'emplacement

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
fr	Veuillez mettre à jour config.php avec l'emplacement URI relatif correct de Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
fr	Votre configuration Cacti a le chemin correct relatif (url_path) dans config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
fr	PHP - Recommandations

en	PHP Recommendations (
fr	Recommandations PHP

en	PHP Binary
fr	Chemin de l'exécutable PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
fr	L'emplacement binaire PHP n'est pas valide et doit être mis à jour.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
fr	Mettez à jour la valeur path_php_binary dans le tableau des paramètres.

en	Restart Required
fr	Requis

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
fr	PHP - Support des modules (Requis)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
fr	Cacti nécessite l'installation de plusieurs modules PHP pour fonctionner correctement. Si l'un d'entre eux n'est pas installé, vous ne pourrez pas continuer l'installation jusqu'à ce qu'il soit corrigé. En outre, pour des performances optimales du système, Cacti doit être exécuté avec certaines variables système MySQL définies. Veuillez suivre les recommandations MySQL à votre discrétion. Cherchez toujours la documentation MySQL si vous avez des questions.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
fr	Les extensions PHP suivantes sont obligatoires et DOIVENT être installées avant de continuer l'installation de Cacti.

en	Required PHP Modules
fr	Modules PHP requis

en	PHP - Module Support (Optional)
fr	PHP - Support des modules (optionnel)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
fr	Les extensions PHP suivantes sont recommandées et doivent être installées avant de poursuivre l'installation de Cacti. NOTE : Si vous prévoyez de supporter SNMPv3 avec IPv6, vous ne devriez pas installer le module php-snmp pour le moment.

en	Optional Modules
fr	Modules optionnels

en	MySQL - TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
fr	Votre base de données MySQL TimeZone n'est pas remplie. Veuillez remplir cette base de données avant de continuer.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
fr	Votre compte de connexion à la base de données Cacti n'a pas accès à la base de données MySQL TimeZone. Veuillez fournir le compte de base de données Cacti "sélectionner" l'accès à la table "time_zone_name" dans la base de données "mysql", et remplir les informations TimeZone de MySQL avant de continuer.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
fr	Votre compte de base de données Cacti a accès à la base de données MySQL TimeZone et cette base de données contient des informations globales TimeZone.

en	MySQL - Settings
fr	MySQL - Paramètres

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
fr	Ces paramètres de réglage des performances MySQL aideront votre système Cacti à mieux fonctionner sans problèmes pendant plus longtemps.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
fr	Paramètres de variables système MySQL recommandés

en	Upgrade from %s to %s
fr	Mise à niveau de %s à %s à %s.

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
fr	En cas de problème, il est fortement recommandé de vider le cache de votre navigateur, de fermer puis de rouvrir votre navigateur (pas seulement l'onglet Cacti activé) et de réessayer, avant de soulever un problème avec The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
fr	En de rares occasions, nous avons reçu des rapports d'utilisateurs qui ont rencontré des problèmes mineurs dus à des changements dans le code. Ces problèmes sont causés par le fait que le navigateur conserve le code de pré-mise à jour et bien que nous ayons pris des mesures pour minimiser les risques, ils peuvent toujours se produire. Si vous avez besoin d'instructions pour vider le cache de votre navigateur, https://www.refreshyourcache.com/ est un bon point de départ.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
fr	Si après avoir effacé votre cache et redémarré votre navigateur, vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous en faire part et nous tenterons d'en identifier la cause.

en	Downgrade from %s to %s
fr	Descendre de %s à %s à %s.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
fr	Vous semblez être en train de rétrograder vers une version précédente. Les modifications apportées à la base de données pour la version la plus récente ne seront pas annulées et pourront causer des problèmes.

en	Please select the type of installation
fr	Veuillez sélectionner le type d'installation

en	Choose this for the Primary site.
fr	Sélectionnez cette option pour le site principal.

en	New Primary Server
fr	Nouveau serveur primaire

en	New Remote Poller
fr	Nouveau Remote Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
fr	Les pollueurs distants sont utilisés pour accéder aux réseaux qui ne sont pas facilement accessibles au site principal.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
fr	Les informations suivantes ont été déterminées à partir du fichier de configuration de Cacti. Si ce n'est pas le cas, éditez "include/config.php" avant de continuer.

en	Local Database Connection Information
fr	Informations de connexion à la base de données locale

en	Database: <b>%s</b>
fr	Base de données : <b>%s</b> <b

en	Database User: %s
fr	Utilisateur de la base de données : %s Utilisateur de la base de données

en	Database Hostname: <b>%s</b>
fr	Nom d'hôte de la base de données : <b>%s</b> <b

en	Port: <b>%s</b>
fr	Port : <b>%s</b> <b

en	Server Operating System Type: <b>%s</b>
fr	Type de système d'exploitation serveur : <b>%s</b> <b

en	Central Database Connection Information
fr	Informations de connexion à la base de données centrale

en	Configuration Readonly!
fr	Configuration Readonly !

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
fr	Votre fichier config.php doit être inscriptible par le serveur web pendant l'installation afin de configurer le Remote poller. Une fois l'installation terminée, vous devez définir ce fichier en lecture seule pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité.

en	Configuration of Poller
fr	Configuration de Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
fr	Les informations de votre Remote Cacti Poller n'ont pas été incluses dans votre fichier config.php. Veuillez revoir le fichier config.php.dist, et définir les variables : $database_default, $database_username, etc. Ces variables doivent être définies et renvoyées vers votre serveur de base de données Cacti primaire. Corrigez ceci et réessayez.

en	Remote Poller Variables
fr	Variables du pollueur distant

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
fr	Les variables qui doivent être définies dans le fichier config.php sont les suivantes :

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
fr	Le programme d'installation assigne automatiquement un $poller_id et l'ajoute au fichier config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
fr	Une fois que toutes les variables sont définies dans le fichier config.php, vous devez également accorder l'accès $rdatabase_username au serveur principal de la base de données Cacti. Suivez la même procédure que pour toute autre installation Cacti. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton'Tester la connexion'. Si le test est réussi, vous pourrez procéder à l'installation et la terminer.

en	Additional Steps After Installation
fr	Étapes supplémentaires après l'installation

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
fr	Il est essentiel que le serveur central Cacti puisse communiquer via MySQL avec chaque serveur de base de données Cacti distant. Une fois l'installation terminée, vous devez modifier le collecteur de données à distance et vous assurer que les paramètres sont corrects. Vous pouvez vérifier à l'aide de la fonction'Tester la connexion' lorsque vous éditez le collecteur de données à distance.

en	Critical Binary Locations and Versions
fr	Emplacements et versions binaires critiques

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
fr	Assurez-vous que toutes ces valeurs sont correctes avant de continuer.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
fr	Un ou plusieurs chemins semblent incorrects, incapables d'aller de l'avant

en	Directory Permission Checks
fr	Vérification des permissions dans les annuaires

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
fr	Veuillez vous assurer que les permissions du répertoire ci-dessous sont correctes avant de continuer. Pendant l'installation, ces répertoires doivent appartenir à l'utilisateur du serveur Web. Ces modifications d'autorisation sont nécessaires pour permettre à l'installateur d'installer les paquets de modèles de périphériques qui incluent les fichiers XML et les fichiers script qui seront placés dans ces répertoires. Si vous choisissez de ne pas installer les paquets, il existe un script cli'install_package.php' qui peut être utilisé depuis la ligne de commande une fois l'installation terminée.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
fr	Une fois l'installation terminée, vous pouvez faire lire certains de ces répertoires uniquement pour augmenter la sécurité.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
fr	Ces répertoires devront rester lisibles en écriture après l'installation afin que le processus de synchronisation à distance Cacti puisse les mettre à jour au fur et à mesure que le site Web principal Cacti change.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
fr	Si vous installez des paquets, une fois que les paquets sont installés, vous devriez changer le répertoire des scripts en lecture seule car cela présente une certaine exposition au site web.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
fr	Pour les pollueurs distants, il est essentiel que les chemins que vous mettrez à jour fréquemment, y compris les plugins, les scripts et les chemins des ressources aient un accès en lecture/écriture car le collecteur de données devra mettre à jour ces chemins depuis le contenu du serveur Web principal.

en	Required Writable at Install Time Only
fr	Écriture obligatoire au moment de l'installation uniquement

en	Required Writable after Install Complete
fr	Requis Inscriptible après l'installation Terminé

en	Potential permission issues
fr	Problèmes potentiels d'autorisation

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
fr	Veuillez vous assurer que votre serveur web a un accès en lecture/écriture aux dossiers de cactus qui montrent les erreurs ci-dessous.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
fr	Si SELinux est activé sur votre serveur, vous pouvez soit le désactiver de façon permanente, soit le désactiver temporairement, puis ajouter les permissions appropriées en utilisant les outils en ligne de commande de SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
fr	L'utilisateur'%s' doit avoir l'autorisation MODIFY pour activer la lecture/écriture.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
fr	Vous trouverez ici un exemple de définition des droits d'accès aux dossiers, mais vous devrez peut-être l'ajuster en fonction de votre système d'exploitation, de vos comptes d'utilisateur et des droits souhaités.

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
fr	Une fois l'installation terminée, le chemin CSRF doit être défini en lecture seule.

en	All folders are writable
fr	Tous les dossiers sont inscriptibles

en	Input Validation Whitelist Protection
fr	Protection de la liste blanche de validation d'entrée

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
fr	Les méthodes Cacti Data Input qui appellent un script peuvent être exploitées de manière à ce qu'un non-administrateur puisse endommager l'un ou l'autre des fichiers appartenant au compte poller, et dans les cas où quelqu'un exécute le poller Cacti en tant que root, peut compromettre le système d'exploitation permettant aux attaquants de exploitez votre infrastructure.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
fr	Par conséquent, il y a plusieurs versions, Cacti a été amélioré pour fournir des fonctionnalités de liste blanche sur ces types de méthodes d'entrée de données. Bien que cela sécurise Cacti plus soigneusement, cela augmente la quantité de travail requise par l'administrateur de Cacti pour importer et gérer les modèles et les packages.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
fr	La façon dont fonctionne la liste blanche est que lorsque vous importez pour la première fois une méthode d'entrée de données, ou que vous réimportez une méthode d'entrée de données, et que le script et / ou les aguments changent de quelque manière que ce soit, la méthode d'entrée de données et toutes les sources de données correspondantes être immédiatement désactivé jusqu'à ce que l'administrateur valide la validité de la méthode de saisie des données.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
fr	Pour identifier les méthodes d'entrée de données dans cet état, nous avons fourni un script de validation dans le répertoire CLI de Cacti qui peut être exécuté avec les options suivantes:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
fr	Cette option de script recherchera toutes les méthodes d'entrée de données actuellement interdites et fournira des détails sur les raisons.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
fr	Cette option de script annule les méthodes d'entrée de données actuellement interdites.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
fr	Cette option de script réactivera toutes les sources de données désactivées.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
fr	Il est fortement recommandé de mettre à jour votre config.php pour activer cette fonctionnalité en décommentant la variable $ input_whitelist , puis en exécutant les trois options de script CLI ci-dessus une fois l'installation Web terminée.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
fr	Cochez la case ci-dessous pour confirmer que vous avez lu et compris ce problème de sécurité

en	I have read this statement
fr	J'ai lu cette déclaration

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
fr	Veuillez sélectionner le profil de source de données par défaut à utiliser pour les sources d'interrogation. Il s'agit du temps maximum entre deux scanners d'informations, donc plus l'intervalle d'interrogation est court, plus la charge de travail est importante sur l'hôte du serveur Cacti. Sélectionnez également l'intervalle Cron prévu ou configuré que vous souhaitez utiliser pour la collecte de données.

en	Cron Interval
fr	Intervalle Cron

en	Default Automation Network
fr	Réseau d'automatisation par défaut

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
fr	Cacti peut scanner automatiquement le réseau une fois l'installation terminée. Ceci utilisera la plage de réseau ci-dessous pour déterminer la plage d'adresses IP qui peuvent être scannées. Un ensemble prédéfini d'options est défini pour l'analyse, notamment l'utilisation des communautés " publiques " et " privées ".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
fr	Si vos appareils nécessitent un ensemble différent d'options à utiliser en premier, vous pouvez les définir ci-dessous et elles seront utilisées avant les valeurs par défaut.

en	All options may be adjusted post installation
fr	Toutes les options peuvent être ajustées après l'installation

en	Additional Defaults
fr	Autres valeurs par défaut

en	Additional SNMP Options
fr	Options SNMP supplémentaires

en	Error Locating Profiles
fr	Profils de localisation d'erreurs

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
fr	L'installation ne peut pas continuer car aucun profil n'a pu être trouvé.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
fr	Cela peut se produire si vous avez une base de données vierge et que vous n'avez pas encore importé le fichier cacti.sql.

en	Template Setup
fr	Configuration du gabarit

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
fr	Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez exporter depuis Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
fr	Il est déconseillé de mettre à jour les modèles auxquels vous avez déjà apporté des modifications. La mise à niveau des modèles ne supprimera PAS les modifications apportées aux modèles de graphiques et de données et peut entraîner un comportement inattendu. Toutefois, si vous n'avez apporté aucune modification à un graphique, une requête de données ou un modèle de données, la réimportation du package ne devrait avoir aucun effet. Dans ce cas, vous devrez "Synchroniser les graphiques" à partir des modèles après la mise à jour.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
fr	Veuillez sélectionner les modèles de dispositifs que vous souhaitez utiliser après l'installation. Si votre système d'exploitation est Windows, vous devez vous assurer que vous sélectionnez le modèle'Windows Device'. Si votre système d'exploitation est Linux/UNIX, assurez-vous de sélectionner le modèle de périphérique'Local Linux Machine'.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
fr	Les modèles de périphériques vous permettent de surveiller et de représenter graphiquement un vaste assortiment de données dans Cacti. Une fois que vous avez sélectionné les modèles de périphériques souhaités, appuyez sur " Terminer " et l'installation sera terminée. Veuillez patienter à cette étape, car l'importation des modèles de dispositifs peut prendre quelques minutes.

en	Server Collation
fr	Collationnement du serveur

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
fr	Votre collation serveur semble être conforme à la norme UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
fr	Votre collation de serveur ne semble PAS être entièrement compatible UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
fr	Dans la section[mysqld], localisez les entrées nommées'character‑set‑server' et'collation‑server' et réglez-les comme suit :

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
fr	La collation par défaut de votre base de données semble être conforme à UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
fr	La collation par défaut de votre base de données ne semble PAS être entièrement compatible UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
fr	Toutes les tables créées par les plugins peuvent avoir des problèmes liés aux tables Cacti Core si la collation ne correspond pas. Veuillez vous assurer que votre base de données est modifiée en'utf8mb4_unicode_ci' en exécutant ce qui suit :

en	Table Setup
fr	Installation de la table

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
fr	Vous avez plus de tables que votre configuration PHP ne nous permettra d'afficher / convertir. Veuillez modifier le paramètre max_input_vars dans php.ini à une valeur supérieure à%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
fr	La conversion des tables peut prendre un certain temps, surtout sur les grandes tables. La conversion de ces tables se fera en arrière-plan mais n'empêchera pas l'installateur de terminer. Cela peut ralentir certains serveurs s'il n'y a pas assez de ressources pour que MySQL puisse gérer la conversion.

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
fr	Une ou plusieurs tables sont trop grandes pour être converties pendant l'installation. Vous devriez utiliser le script cli/convert_tables.php pour effectuer la conversion, puis actualiser cette page. Par exemple :

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
fr	Les tableaux suivants doivent être convertis en UTF8 et InnoDB. Veuillez sélectionner les tables que vous souhaitez convertir pendant le processus d'installation.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
fr	Toutes vos tables semblent être compatibles UTF8

en	Confirm Upgrade
fr	Confirmer la mise à niveau

en	Confirm Installation
fr	Confirmer l'installation

en	DOWNGRADE DETECTED
fr	DÉCLASSEMENT DÉTECTÉ

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
fr	VOUS DEVEZ MANUELLEMENT MODIFIER LA BASE DE DONNÉES CACTI pour annuler tout changement de mise à jour qui a été effectué. L'INSTALLATEUR N'A PAS DE MÉTHODE POUR FAIRE CETTE AUTOMATIQUE POUR VOUS

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
fr	Le déclassement ne doit être effectué qu'en cas d'absolue nécessité, ce qui risque de briser votre installation.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
fr	Votre serveur Cacti est presque prêt. Veuillez vérifier que vous êtes d'accord pour continuer.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
fr	Appuyez sur'%s' puis cliquez sur'%s' pour terminer le processus d'installation après avoir sélectionné vos modèles de périphériques.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
fr	Accepter le contrat de licence GPL

en	Install Type
fr	Type d’installation

en	New Install
fr	Installer

en	Default Theme
fr	Arbre par défaut

en	Install Language
fr	Langue de l'utilisateur

en	Default Poller Interval
fr	Intervalle de sondage sélectionné

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
fr	Périodes d'utilisation de l'appareil

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
fr	Type d'élément à ajouter.

en	Table Upgrades
fr	Mise à jour

en	No Tables to be Upgraded
fr	Type d'élément à ajouter.

en	Device/Graph Automation
fr	Modèles d'automatisation des périphériques

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
fr	Propagation activée

en	Automation Mode
fr	Automatisation

en	Automation Is Disabled
fr	Automatisation

en	IP Address Range
fr	Adresse IP

en	Using a Custom SNMP Options
fr	Supprimer une option SNMP

en	Using the Default SNMP Options
fr	Supprimer une option SNMP

en	Device Package
fr	Nom de l'équipement

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
fr	Fichiers de paquets

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
fr	Tableaux

en	Installing Cacti Server v%s
fr	Installation de Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
fr	Votre serveur Cacti est en train d'installer

en	Spawning background process: %s %s
fr	Processus de création en arrière-plan:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
fr	Votre serveur Cacti v%s a été installé/mis à jour. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le logiciel.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
fr	Votre serveur Cacti v%s a été installé/mis à jour avec des erreurs.

en	Starting %s Process for v%s
fr	Démarrage du processus%s pour v%s

en	Finished %s Process for v%s
fr	Processus%s terminé pour v%s

en	Found %s templates to install
fr	Trouvé%s modèles à installer

en	About to import Package #%s '%s'.
fr	Sur le point d'importer le package #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
fr	L'importation du package n °%s '%s' sous le profil '%s' a réussi

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
fr	L'importation du package n °%s '%s' sous le profil '%s' a échoué

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
fr	Modèles d'automatisation pour[Modèles supprimés].

en	No templates were selected for import
fr	Aucun modèle n'a été sélectionné pour l'importation

en	Updating remote configuration file
fr	En attente de configuration

en	Setting default data source profile to %s (%s)
fr	Profil de source de données par défaut pour ce modèle de données.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
fr	N'a pas appliqué le profil spécifié %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
fr	Mise à jour du réseau d'automatisation (%s), mode "%s" => "%s", sous-réseau "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
fr	Impossible de trouver le réseau d'automatisation, aucune modification n'a été apportée

en	Adding extra snmp settings for automation
fr	Ajout de paramètres snmp supplémentaires pour l'automatisation

en	Selecting Automation Option Set %s
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'automatisation

en	Updating Automation Option Set %s
fr	Automatisation Options SNMP

en	Successfully updated Automation Option Set %s
fr	Ensemble d'options d'automatisation%s mis à jour avec succès

en	Resequencing Automation Option Set %s
fr	Exécuter l'automatisation sur le(s) périphérique(s)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
fr	Échec de l'application de la plage d'automatisation spécifiée

en	Failed to find any automation option set
fr	Impossible de trouver les données à copier !

en	Device Template for First Cacti Device is %s
fr	Modèles de périphériques[Modifier : %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
fr	Ajouté à Cacti

en	Output: %s.
fr	Champs de sortie

en	Creating Graphs for Default Device
fr	Créer des graphiques pour cet appareil

en	Adding Device to Default Tree
fr	Valeurs par défaut de l'appareil

en	No templated graphs for Default Device were found
fr	Aucun modèle de graphique pour le périphérique par défaut n'a été trouvé

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
fr	AVERTISSEMENT: modèle de périphérique pour votre système d'exploitation introuvable. Vous devrez importer des modèles de périphériques ou des packages Cacti pour surveiller votre serveur Cacti.

en	Running first-time data query for local host
fr	Première requête de données pour l'hôte local

en	Repopulating poller cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	Repopulating SNMP Agent cache
fr	Reconstruire le cache de SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
fr	Génération d'une paire de clés RSA

en	Found %s tables to convert
fr	Trouvé%s tables à convertir

en	Converting Table #%s '%s'
fr	Conversion de la table #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
fr	Aucune table trouvée ou sélectionnée pour la conversion

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
fr	REMARQUE: utilisation d'un fichier temporaire pour le cache de la base de données:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
fr	Mise à niveau de v%s (DB%s) vers v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
fr	AVERTISSEMENT: impossible de trouver la fonction de mise à niveau pour v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
fr	Installation abandonnée en raison de l'absence d'acceptation du CLUF

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
fr	L'arrière-plan a déjà commencé à%s, cette tentative à%s a été ignorée

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
fr	Une exception s'est produite lors de l'installation : #

en	Installation was started at %s, completed at %s
fr	L'installation a commencé à %s, terminée à %s

en	No - %s
fr	%s Jours

en	%s - N/A
fr	%s Jours

en	%s - No
fr	%s Jours

en	Setting PHP Option %s = %s
fr	Définition de l'option PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
fr	Échec de la définition de l'option PHP%s, est%s (devrait être%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
fr	Collecteur(s) de données introuvable(s) lors de la tentative de synchronisation

en	PHP LDAP not enabled
fr	PHP LDAP non activé

en	No username defined
fr	Aucun nom d'utilisateur défini

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible de définir la version

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible de définir l'option d'aiguillage

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, impossibilité de démarrer les communications TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
fr	Erreur de protocole, échec général (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible à lier, résultat LDAP : %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
fr	Impossible de se connecter au serveur

en	Connection Timeout to Server (%s)
fr	Délai de connection dépassé

en	Insufficient Access to Server (%s)
fr	Accès console

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
fr	Il n'a pas été possible d'établir une comparaison entre les DN de groupe

en	More than one matching user found
fr	Plus d'un utilisateur correspondant trouvé

en	Unable to find user from DN
fr	Impossible de trouver un utilisateur à partir de DN

en	Unable to find users DN
fr	Impossible de trouver des utilisateurs DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
fr	Impossible de créer un objet de connexion LDAP

en	Specific DN and Password required
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe spécifiques requis

en	Invalid Password provided. Login failed.
fr	Mot de passe invalide fourni. Échec de la connexion.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
fr	Erreur inattendue %s (Ldap Error : %s)

en	ICMP Ping timed out
fr	ICMP Ping timeed out

en	ICMP Ping Success (%s ms)

en	ICMP ping Timed out

en	Destination address not specified
fr	Adresse de destination non spécifiée

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
fr	Erreur ping UDP : %s

en	UDP Ping Success (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
fr	TCP Ping Success (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
fr	TCP ping : socket_connect(), raison : %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
fr	TCP ping : socket_select() a échoué, raison : %s

en	TCP Ping Success (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
fr	Ping non effectué en raison du réglage.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
fr	Version %s Une version %s ou supérieure est requise pour les %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
fr	%s est nécessaire pour %s, et il n'est pas installé.

en	Plugin cannot be installed.
fr	Le plugin ne peut pas être installé.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
fr	Les logs de Cacti ont été supprimés avec succès

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
fr	Une ou plusieurs réparations du fichier RRD ont échoué. Voir le protocole Cacti pour les erreurs.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Requires: Cacti >= %s
fr	Nécessite : Cacti >= %s

en	Legacy Plugin
fr	Plugin Legacy

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
fr	Le Cacti Poller n'a pas encore couru.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
fr	Ajouté à Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
fr	Le graphique n'a pas été trouvé essayant d'ajouter au rapport

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
fr	L'appareil '%s' n'a pas été ajouté au rapport car il existe déjà dans le rapport.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
fr	Problèmes d'envoi du rapport '%s' Problème avec le sous-système de messagerie L'erreur est '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
fr	Le rapport '%s' a bien été envoyé

en	(No Graph Template)
fr	Modèle de graphique :

en	(Non Query Based)
fr	(Non basé sur des requêtes)

en	Add to Report
fr	Ajouter au rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
fr	Choisissez le rapport auquel associer ces graphiques. Les valeurs par défaut pour l'alignement seront utilisées pour chaque graphique de la liste ci-dessous.

en	Graph Timespan:
fr	Durée du graphique

en	Graph Alignment:
fr	Alignement du graphique :

en	Created Report Graph Item '%s'
fr	Élément du graphique du rapport créé'%s''.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
fr	Échec de l'ajout d'un élément du graphique du rapport'%s' Existe déjà

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
fr	Élément du graphique du rapport sauté'%s' Existe déjà

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
fr	Commande RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
fr	La taille de pas RRD requise est'%s'.

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
fr	Type pour la source de données " % " devrait être " % ".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
fr	Pouls pour la source de données'%s' devrait être'%s'.

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
fr	RRD minimum pour la source de données'%s' devrait être'%s'.

en	DS '%s' missing in Cacti definition
fr	DS'%s' manquants dans la définition de Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
fr	Cacti RRA'%s' a les mêmes CF/staps (%s, %s) que'%s'.

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
fr	Le fichier RRA'%s' a les mêmes CF/steps (%s, %s) que'%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
fr	XFF pour cacti RRA id'%s' devrait être'%s'.

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
fr	Le nombre de lignes pour Cacti RRA id'%s' doit être'%s'.

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
fr	RRA'%' manquants dans RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
fr	RRA'%s' manquants dans la définition de Cacti

en	CDP Prep Value (0)
fr	Valeur de préparation CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
fr	CDP Inconnu Points de données (0)

en	Errors Found
fr	Pas de %s trouvé(e)(s)

en	Optional Tuning Recommendations
fr	Champs de la source de données

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
fr	Erreur lors de l'analyse du XML de rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
fr	ERREUR lors de l'écriture d'un fichier XML : %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
fr	ERREUR : Fichier RRD % non inscriptible

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
fr	Erreur lors de l'analyse du XML de RRDtool dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
fr	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) retiré du fichier RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
fr	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) ajoutant au fichier RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
fr	Le site Web n'a pas accès en écriture à %s, peut ne pas être en mesure de créer/mettre à jour les RRD.

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
fr	N'a pas réussi à ouvrir le fichier de données, il se peut que le poller n'ait pas encore été lancé.

en	RRA Folder
fr	Dossier RRA

en	Unknown RRDtool Error
fr	Inconnu Erreur RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
fr	Créer un agrégat à partir d'un modèle

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
fr	Tentative de création d'un graphique à partir d'un modèle de graphique supprimé

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
fr	ERREUR : La validation de la liste blanche a échoué. Méthode de saisie des données de contrôle

en	Graph Not created for %s due to bad data
fr	Création de graphiques

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
fr	MySQL 5.6+ et MariaDB 10.0+ sont d'excellentes versions, et sont de très bonnes versions à choisir. Assurez-vous d'utiliser la toute dernière version qui corrige un problème de réseautage de bas niveau de longue date qui causait de nombreux problèmes de colonne vertébrale avec fiabilité.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
fr	Il est recommandé d'activer InnoDB dans toute version de %s supérieure à 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
fr	Lorsque vous utilisez Cacti avec des langues autres que l'anglais, il est important d'utiliser le type de collation utf8mb4_unicode_ci car certains caractères prennent plus d'un octet.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
fr	Lorsque vous utilisez Cacti avec des langues autres que l'anglais, il est important d'utiliser le jeu de caractères utf8mb4 car certains caractères prennent plus d'un octet.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
fr	Il est recommandé d'activer InnoDB dans toute version de %s supérieure à 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
fr	Selon le nombre de connexions et l'utilisation du collecteur de données sur la colonne vertébrale, les % nécessiteront de nombreuses connexions. Le calcul pour la colonne vertébrale est : total_connections = total_processus * (total_threads + script_servers + 1), alors vous devez laisser de la place pour les connexions utilisateurs, qui changeront en fonction du nombre de comptes de connexion simultanés.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
fr	Garder le cache de la table plus grand signifie moins d'opérations d'ouverture/fermeture de fichiers lorsque vous utilisez innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
fr	Avec les capacités d'interrogation à distance, de grandes quantités de données seront synchronisées entre le serveur principal et les enquêteurs distants. Par conséquent, maintenez cette valeur à 16M ou plus.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
fr	Si vous utilisez le Performance Booster Cacti et choisissez un moteur de stockage de mémoire, vous devez faire attention à rincer votre tampon Performance Booster avant que le système ne manque d'espace mémoire sur la table. Ceci se fait de deux façons, en réduisant d'abord la taille de votre colonne de sortie à la bonne taille. Cette colonne se trouve dans les tables poller_output et poller_output_boost. La deuxième chose que vous pouvez faire est d'allouer plus de mémoire aux tables de mémoire. Nous avons arbitrairement choisi une valeur recommandée de 10% de la mémoire système, mais si vous utilisez des disques SSD, ou si vous avez un système plus petit, vous pouvez ignorer cette recommandation ou choisir un moteur de stockage différent. Vous pouvez voir la consommation attendue des tables de Performance Booster sous Console -> Utilitaires système -> Afficher l'état du Boost.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
fr	Lors de l'exécution de sous-requêtes, ayant une taille de table temporaire plus grande, gardez ces tables temporaires en mémoire.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
fr	Lors de l'utilisation de l'InnoDB, il est important de garder vos espaces de table séparés. Cela simplifie la gestion des tables pour les utilisateurs de %s de longue date. Si vous exécutez avec cette option actuellement désactivée, vous pouvez migrer vers le stockage par fichier en activant la fonction, puis en exécutant une instruction de modification sur toutes les tables InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
fr	Lorsque vous utilisez innodb_file_per_table, il est important de définir le format innodb_file_format à Barracuda. Ce paramètre permet d'allonger les index importants pour certaines tables Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
fr	Si vos tables ont des index très volumineux, vous devez utiliser le Barracuda innodb_file_format et le innodb_large_prefix égal à 1. Si vous ne le faites pas, des plugins ne peuvent pas créer correctement des tables.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
fr	InnoDB contiendra autant de tables et d'index que possible dans la mémoire système. Par conséquent, vous devriez rendre le pool_tampon innodb_buffer_pool assez grand pour contenir autant de tables et d'index en mémoire. Vérifier la taille du répertoire /var/lib/mysql/cacti aidera à déterminer cette valeur. Nous recommandons 25% de la mémoire totale de votre système, mais vos besoins varient en fonction de la taille de votre système.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
fr	Ces paramètres doivent rester activés à moins que vos instances Cacti ne s'exécutent sur ZFS ou FusionI / O qui ont tous deux une journalisation interne pour s'adapter aux pannes brusques du système. Cependant, si vous avez une très bonne alimentation et que vos systèmes tombent rarement en panne et que vous avez des sauvegardes, la désactivation de ce paramètre peut vous permettre d'augmenter de près de 50% les performances de la base de données.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
fr	C'est là que les métadonnées sont stockées. Si vous aviez beaucoup de tables, il serait utile d'augmenter ce nombre.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
fr	Les requêtes frauduleuses ne doivent pas empêcher la base de données d'être hors ligne. Tuez ces requêtes avant qu'elles ne tuent votre système.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
fr	Les performances d'E/S maximales se produisent lorsque vous utilisez la méthode O_DIRECT pour rincer les pages.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
fr	Mettre cette valeur à 2 signifie que vous viderez toutes les transactions toutes les secondes plutôt qu'à la livraison. Ceci permet à %s d'écrire moins souvent.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
fr	A partir de %s %s, vous pouvez contrôler la fréquence à laquelle %s affleure les transactions sur le disque. La valeur par défaut est de 1 seconde, mais dans les systèmes à entrées/sorties élevées, le réglage à une valeur supérieure à 1 peut permettre aux entrées/sorties disque d'être plus séquentielles.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads de lecture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads d'écriture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
fr	Les %s diviseront le pool de mémoire innodb_buffer_pool en régions de mémoire pour améliorer les performances. La valeur maximale est 64. Lorsque votre pool_tampon_innodb est inférieur à 1 Go, vous devez utiliser la taille du pool divisée par 128 Mo. Continuer à utiliser cette équation jusqu'à un maximum de 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
fr	Les %s diviseront le pool de mémoire innodb_buffer_pool en régions de mémoire pour améliorer les performances. La valeur maximale est 64. Lorsque votre pool_tampon_innodb est inférieur à 1 Go, vous devez utiliser la taille du pool divisée par 128 Mo. Continuer à utiliser cette équation jusqu'à un maximum de 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Si vous avez des disques durs physiques, utilisez 200 * le nombre de disques actifs dans le tableau. Si vous utilisez NVMe ou PCIe Flash, vous pouvez utiliser des nombres beaucoup plus grands allant jusqu'à 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Si vous avez des disques durs physiques, utilisez 2000 * le nombre de disques actifs dans le tableau. Si vous utilisez NVMe ou PCIe Flash, vous pouvez utiliser des nombres beaucoup plus grands, jusqu'à 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Sinon, ne réglez pas ce paramètre.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads de lecture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads d'écriture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
fr	Lors de l'utilisation de MariaDB 10.2.4 et versions ultérieures, ce paramètre doit être désactivé si les écritures atomiques sont activées. Par conséquent, veuillez activer les écritures atomiques au lieu du double tampon d'écriture car cela augmentera les performances.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
fr	Lorsque vous utilisez MariaDB 10.2.4 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser des écritures atomiques sur le tampon à double écriture pour augmenter les performances.

en	%s Tuning
fr	Réglage de l'accord en %s

en	Note: Many changes below require a database restart
fr	Note : De nombreux changements ci-dessous nécessitent un redémarrage de la base de données

en	PHP %s is the minimum version
fr	PHP %s est la version minimale

en	A minimum of %s memory limit
fr	Un minimum de %s de limite de mémoire en Mo

en	A minimum of %s m execution time
fr	Un minimum de %s m m temps d'exécution

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
fr	Un fuseau horaire valide qui correspond à MySQL et au système

en	A useful name for this VDEF.
fr	Un nom utile pour ce VDEF.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Delete External Link
fr	Lien externe

en	Delete External Links
fr	Liens externes

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Disable External Link
fr	Lien externe

en	Disable External Links
fr	Liens externes

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Enable External Link
fr	Lien externe

en	Enable External Links
fr	Liens externes

en	Top Tab
fr	Onglet du haut

en	Bottom Console
fr	Console inférieure

en	Top Console
fr	Console supérieure

en	Sort for Ordering
fr	Trier pour commander

en	Console Menu
fr	Menu de la console

en	Bottom of Console Page
fr	Bas de la page de la console

en	Top of Console Page
fr	Haut de la page Console

en	Where should this page appear?
fr	Où cette page doit-elle apparaître ?

en	Console Menu Section
fr	Section Menu de la console

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
fr	Sous quel en-tête de console cet élément doit-il apparaître ? (Tous les menus Liens externes apparaissent entre Configuration et Utilitaires)

en	New Console Section
fr	Nouvelle section Console

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
fr	Si vous n'aimez aucun des choix ci-dessus, tapez un nouveau titre ici.

en	Tab/Menu Name
fr	Onglet / Nom du menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
fr	Le texte qui apparaîtra dans l'onglet ou le menu.

en	Content File/URL
fr	Fichier de contenu/URL

en	Web URL Below
fr	URL Web ci-dessous

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
fr	Le fichier qui contient le contenu de cette page. Ce fichier doit se trouver dans le répertoire Cacti'include/content/'.

en	Web URL Location
fr	Emplacement de l'URL Web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
fr	L'URL valide à utiliser pour ce lien externe. Doit inclure le type, par exemple http://www.cacti.net. Notez que de nombreux sites Web ne permettent pas de les intégrer dans un iframe à partir d'un site étranger, et donc les liens externes peuvent ne pas fonctionner.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
fr	Si cette case est cochée, la page sera immédiatement disponible pour l'utilisateur administrateur.

en	Automatic Page Refresh
fr	Rafraîchissement automatique de la page

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous que cette page soit rafraîchie automatiquement ?

en	External Links [edit: %s]
fr	Liens externes[modifier : %s]

en	External Links [new]
fr	Liens externes[nouveau]

en	a Session Timeout
fr	Délai

en	an Account Suspension
fr	Options du compte d'utilisateur

en	a change in state of the Remote Data Collector
fr	Le statut de ce collecteur de données.

en	Automatic Logout
fr	Déconnexion automatique

en	Logout of Cacti
fr	Déconnexion de Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
fr	Vous avez été déconnecté de Cacti en raison d'une interruption de session.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
fr	Veuillez fermer votre navigateur ou %sLogin Again%s

en	Cookies have been cleared
fr	Toutes vos sessions de connexion ont été effacées.

en	SNMP Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
fr	Aucun récepteur de notification SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
fr	Récepteur de notification SNMP[Modifier : %s][Modifier : %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
fr	SNMP Notification Receiver[nouveau] (Récepteur de notification SNMP)

en	Max-Access
fr	Max-Accès

en	No SNMP Notifications
fr	Aucune notification SNMP

en	Purge Notification Log
fr	Purge Notification Log (Journal des notifications de purge)

en	No SNMP Notification Log Entries
fr	Pas d'entrée de journal de notification SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le récepteur de notification suivant

en	Delete Notification Receiver
fr	Récepteurs d'avis

en	Delete Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le récepteur de notification suivant

en	Disable Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Disable Notification Receivers
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le récepteur de notification suivant

en	Enable Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Enable Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Disable Forwarding Object
fr	Désactiver les objets de notification

en	Disable Forwarding Objects
fr	Désactiver les objets de notification

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Enable Forwarding Object
fr	Désactiver les objets de notification

en	Enable Forwarding Objects
fr	Désactiver les objets de notification

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
fr	AVERTISSEMENT : Erreurs d'exportation rencontrées. Rafraîchir la fenêtre du navigateur pour plus de détails !

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
fr	Modèles de données

en	What would you like to Package?
fr	Que voulez vous exporter ?

en	%s Device Package
fr	Nom de l'équipement

en	%s Graph Template Package
fr	Nom du modèle de graphique

en	%s Data Query Package
fr	Nom de la requête

en	Available Templates [%s]
fr	Modèles disponibles[%s]

en	Available Templates
fr	Modèles disponibles[%s]

en	%s to Export
fr	Exporter

en	Choose the exact items to export in the Package.
fr	Choisissez le modèle à exporter vers XML.

en	Package Information
fr	Information PHP

en	The Package Description.
fr	Description de l'équipement

en	The license type for this package.
fr	Le nom de connexion de cet utilisateur.

en	The version number to publish for this Package.
fr	La méthode de cryptage à utiliser pour le courrier électronique.

en	The Classification of the Package.
fr	La couleur telle qu'elle apparaît à l'écran.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
fr	Renseignements sur le pollueur

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
fr	Fichiers de paquets

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
fr	Convertir en modèle graphique

en	Resource Files
fr	La ressource n'est pas inscriptible

en	Script Files
fr	Scripts

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
fr	Les logs de Cacti ont été supprimés avec succès

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
fr	Fichiers de paquets

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Import all following Packages.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	The following selected Packages will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
fr	Choisissez la méthode de tri des éléments de cet arbre.

en	Template Items to be Imported
fr	Eléments de modèle couleur[Modifier l'élément du rapport : %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
fr	Choisissez la méthode de tri des éléments de cet arbre.

en	Import Package
fr	Importer des modèles

en	Import Packages
fr	Importer des modèles

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
fr	Fichiers de paquets

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
fr	Erreur dans la requête des données.

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
fr	Fichiers de paquets

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
fr	Fichiers de paquets

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
fr	Renommer

en	Differences

en	Unchanged
fr	Inchangé

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
fr	Fichiers de paquets

en	Template Type
fr	Titre du modèle

en	Changes/Diffferences
fr	Changer d'équipement

en	Orphans
fr	Orphelins

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
fr	Fichiers de paquets

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
fr	Fichiers de paquets

en	Automatically Trust Signer
fr	Ajouter automatiquement à Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
fr	Modèle de remplacement

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
fr	Fichiers de paquets

en	Package Location
fr	Emplacement

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
fr	Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez exporter depuis Cacti.

en	Package Import
fr	Importer

en	Local Package Import
fr	Fichiers de paquets

en	Package Import Preferences
fr	Importer

en	Repository Based Package Import
fr	Importer

en	Not Set
fr	Non sélectionné

en	No Packages Found
fr	Aucune page trouvée

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	Click 'Continue' to delete following Package Repositories.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	Delete Public Key
fr	Supprimer l'appareil

en	Delete Public Keys
fr	Supprimer l'appareil

en	Home Page
fr	Page d'accueil

en	Support EMail Address
fr	Adresse Email de l'expéditeur

en	Key Type
fr	Type de champ

en	No Package Public Keys Found
fr	Aucune page trouvée

en	GitHub Based

en	File Based
fr	Nom du champ

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
fr	Effacer la couleur

en	Delete Package Repositories
fr	Effacer la couleur

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Click 'Continue' to disable following Package Repositories.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Disable Package Repository
fr	Activer le rapport

en	Disable Package Repositories
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Enabled Package Repository
fr	Activer le rapport

en	Enable Package Repositories
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour que le domaine utilisateur suivant devienne le domaine par défaut.

en	Make Selected Repository Default
fr	Définir le domaine sélectionné par défaut

en	Package Repository [edit: %s]
fr	Equipement [editer : %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
fr	Entrez un nom significatif pour cette méthode de saisie de données.

en	Repository Type
fr	Type de réorganisation

en	Choose what Package Repository type this is.
fr	Choisissez de quel type d'élément CDEF il s'agit.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
fr	Branche :

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
fr	Si cette case est cochée, les utilisateurs pourront se connecter en utilisant ce domaine.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
fr	Si cette case est cochée, les utilisateurs pourront se connecter en utilisant ce domaine.

en	No Package Repositories Found
fr	Aucune requête de données trouvée

en	Loaded Plugins
fr	Extensions

en	Available Plugins
fr	Désactiver le Plugin

en	Check Configuration
fr	Configuration

en	Install Prompt Confirmation
fr	Configuration de la durée d'exécution

en	Remove Plugin Data
fr	Supprimer la requête

en	Archive Restore
fr	Répertoire d'archives

en	Archive Delete
fr	Archive Tout

en	Install from Downloaded Plugins
fr	Installer le Plugin

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	Remote Disable
fr	Masquer désactivé

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Disabled Invalid Directory
fr	Répertoire de sauvegarde des fichiers RRDfile

en	Disabled No INFO File
fr	Désactiver l'équipement

en	Disabled Directory Missing
fr	Le répertoire des plugins est manquant !

en	Loaded, Not Installed
fr	Non installé

en	Installed/Active
fr	Installé

en	Awaiting Upgrade
fr	En attente de mise à niveau

en	Installed/Inactive
fr	Installé

en	Installed or Active
fr	Source des données active

en	Installable
fr	Installé

en	Disabled by Error
fr	Activer le rapport

en	Archived
fr	Archive

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
fr	La désinstallation de ce Plugin supprimera toutes les données et paramètres du Plugin. Si vous voulez vraiment désinstaller le plugin, cliquez sur'Désinstaller' ci-dessous. Sinon, cliquez sur " Annuler ".

en	Are you sure you want to Uninstall?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller ?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
fr	La désinstallation de ce Plugin supprimera toutes les données et paramètres du Plugin. Si vous voulez vraiment désinstaller le plugin, cliquez sur'Désinstaller' ci-dessous. Sinon, cliquez sur " Annuler ".

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller ?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
fr	La désinstallation de ce Plugin supprimera toutes les données et paramètres du Plugin. Si vous voulez vraiment désinstaller le plugin, cliquez sur'Désinstaller' ci-dessous. Sinon, cliquez sur " Annuler ".

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la règle'%s' ?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
fr	La désinstallation de ce Plugin supprimera toutes les données et paramètres du Plugin. Si vous voulez vraiment désinstaller le plugin, cliquez sur'Désinstaller' ci-dessous. Sinon, cliquez sur " Annuler ".

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la règle'%s' ?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
fr	Non installé

en	Installed and Active
fr	Installé

en	Installed and Inactive
fr	Installation de Cacti Server v%s

en	Plugin Errors
fr	Erreur de plugin

en	Available for Install
fr	Graphiques disponibles

en	Tag Type
fr	Type de total

en	Non Develop
fr	Numéro de symbole

en	Develop

en	Newer Than Installed
fr	Non installé

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
fr	Restrictif

en	Delete Archive
fr	Supprimer le site

en	Remove Data
fr	Supprimer la requête

en	Plugin Reame File
fr	Nom de l’extension

en	Plugin ChangeLog File
fr	Gestion du plugin

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
fr	Les actions disponibles incluent'Installer','Activer','Désactiver','Activer','Activer','Désinstaller'.

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
fr	Le nom de ce plugin. Le nom est contrôlé par le répertoire dans lequel il se trouve.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
fr	Une description que l'auteur des Plugins a donnée au Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
fr	L'auteur de ce Plugin.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
fr	La version de ce Plugin.

en	Installed Version
fr	Installé

en	The version of this Plugin.
fr	La version de ce Plugin.

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
fr	La version de ce Plugin.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
fr	Ce Plugin nécessite que les Plugins suivants soient installés en premier.

en	Archive Date
fr	Archive

en	The date that this Plugin was Archived.
fr	La date à laquelle le débogage a commencé.

en	Installed/Upgraded
fr	Installation/Mise à niveau

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
fr	Date de la dernière modification de cet arbre.

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
fr	Les actions disponibles incluent'Installer','Activer','Désactiver','Activer','Activer','Désinstaller'.

en	The status of this Plugin.
fr	L'état de ce Plugin.

en	Cacti Releases
fr	Rapport Cacti

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
fr	La version de ce Plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
fr	La version de ce Plugin.

en	Last Published
fr	Publié

en	The date the release was published or develop was last pushed.
fr	Date de la dernière modification de cet arbre.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
fr	Date de la dernière modification de cet arbre.

en	Plugin Requires
fr	Requis

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
fr	L'ordre de chargement du Plugin. Vous pouvez modifier l'ordre de chargement en le triant d'abord, puis en déplaçant un Plugin vers le haut ou vers le bas.

en	No Plugins Found
fr	Aucun plugin trouvé

en	Not Compatible, '%s'
fr	Non compatible, %s

en	Plugin Error
fr	Erreur de plugin

en	New Version
fr	Version de SNMP

en	Order Before Previous Plugin
fr	Commander avant le plugin précédent

en	Order After Next Plugin
fr	Commander après le prochain plugin

en	Cacti Upgrade Required
fr	Cacti Log Cleared

en	Compatible
fr	Pas compatible

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
fr	Non compatible, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
fr	Non compatible, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
fr	Confirmer la rétrogradation

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
fr	Version Cacti

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
fr	Non compatible, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
fr	Non compatible, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
fr	Non indiqué

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
fr	Non compatible, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
fr	Le répertoire du plugin'%s' manque setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
fr	Il manque un fichier INFO au plugin

en	Unable to Install Plugin! %s
fr	Impossible à désinstaller. Ce plugin est requis par : %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
fr	Le plugin ne peut pas être installé.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
fr	Impossible à désinstaller. Ce plugin est requis par : %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
fr	Vérification de la configuration...<br>.

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
fr	Le répertoire des plugins est manquant !

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
fr	Le plugin n'est pas compatible (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
fr	Les répertoires de plugins ne peuvent pas inclure d'espaces

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
fr	Le répertoire des plugins n'est pas correct. Devrait être'%s' mais est'%s'.

en	Plugin is integrated into Cacti core
fr	Plugin intégré dans le noyau Cacti

en	Plugin is not compatible
fr	Le plugin n'est pas compatible

en	Enable Plugin Locally
fr	Activer l'extension

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
fr	ATTENTION : %s n'est pas synchronisé avec l'intervalle de sondage ! L'Intervalle de Poller est'%d' secondes, avec un maximum de'%d' secondes, mais %d secondes se sont écoulées depuis le dernier sondage !

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
fr	AVERTISSEMENT : Il y a'%d' détecté comme dépassement d'un cycle de vote, veuillez enquêter.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
fr	AVERTISSEMENT : La table de sortie des pollueurs n'est pas vide. Problèmes : %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
fr	ERREUR : Le chemin de la colonne vertébrale : %s est invalide. Poller ne peut pas continuer !

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
fr	Temps de fonctionnement maximum de %d secondes dépassé. Je sors d'ici.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
fr	AVERTISSEMENT : le cycle d'interrogation des cactus a dépassé l'intervalle d'interrogation de

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
fr	Utilitaires du système Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
fr	REMARQUE: Un deuxième collecteur de données Cacti a été ajouté. Par conséquent, activer le boost automatiquement!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
fr	AVERTISSEMENT : Base de données principale Cacti hors ligne ou en récupération

en	Cacti Primary Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
fr	Cacti Automation Report nécessite un client de messagerie en html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
fr	AVERTISSEMENT : Dépassement du Poller Boost détecté, crash possible du Poller Poller

en	New/Idle
fr	Nouveau/Idle

en	Use Cacti Log Level
fr	Niveau Log générique

en	Custom Log Level
fr	Niveau Log générique

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	Remote Database Retries
fr	Utilisateur de base de données à distance

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
fr	Le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL Information
fr	Autorité SSL de la base de données à distance

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
fr	Si la base de données distante utilise SSL pour se connecter, cochez la case ci-dessous.

en	Remote Database SSL Key
fr	Clé SSL de base de données à distance

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
fr	Le fichier contenant la clé SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL Certificate
fr	Certificat SSL pour base de données à distance

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
fr	Le fichier contenant le certificat SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL Authority
fr	Autorité SSL de la base de données à distance

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
fr	Le fichier contenant l'autorité de certification SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante. Il s'agit d'un paramètre facultatif qui peut être requis par le fournisseur de base de données s'il a démarré SSL à l'aide de l'option --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
fr	Autorité SSL de la base de données à distance

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
fr	Le fichier contenant l'autorité de certification SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante. Il s'agit d'un paramètre facultatif qui peut être requis par le fournisseur de base de données s'il a démarré SSL à l'aide de l'option --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
fr	Vous avez déjà utilisé ce nom d'hôte '%s'. Veuillez saisir un nom d'hôte non dupliqué.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
fr	Vous avez déjà utilisé ce nom d'hôte de base de données '%s'. Veuillez saisir un nom d'hôte de base de données non dupliqué.

en	Data Collector Statistics cleared.
fr	Chemin de la source de données

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Delete Data Collector
fr	Supprimer le collecteur de données

en	Delete Data Collectors
fr	Supprimer le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le collecteur de données suivant.

en	Disable Data Collector
fr	Désactiver le collecteur de données

en	Disable Data Collectors
fr	Désactiver le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Enable Data Collector
fr	Activer le collecteur de données

en	Enable Data Collectors
fr	Activer le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le collecteur de données à distance pour un fonctionnement hors ligne.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le collecteur de données à distance pour un fonctionnement hors ligne.

en	Resync Data Collector
fr	Nouveau collecteur de données

en	Resync Data Collectors
fr	Collecteurs de données

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
fr	Les collecteurs de données à distance doivent pouvoir communiquer avec le collecteur de données principal, et vice versa. Utilisez ce bouton pour vérifier que le collecteur de données principal peut communiquer avec ce collecteur de données distant.

en	RRD check
fr	Exécuter le contrôle

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	Host Description
fr	Description

en	Local Data ID
fr	Données Valides

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	Age
fr	Août

en	%d hours
fr	%d heures

en	%d day

en	%d days
fr	jours

en	Messages

en	Purge
fr	Supprimer

en	RRD Files
fr	Fichiers RRD

en	RRD File Name
fr	Nom du fichier RRD

en	DS Name
fr	DS Nom

en	DS ID

en	Size [KB]
fr	Taille[KB]

en	No unused RRD Files
fr	Pas de fichiers RRD inutilisés

en	Total Size [MB]:
fr	Taille totale[MB] :

en	Last Scan:
fr	Dernier scan :

en	Time Since Update
fr	Temps écoulé depuis la mise à jour

en	RRDfiles
fr	Fichiers RRD

en	Delete All Unknown RRDfiles
fr	Supprimer tous les fichiers RRD inconnus

en	Archive All
fr	Archive Tout

en	Archive All Unknown RRDfiles
fr	Archiver tous les fichiers RRD inconnus

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
fr	REMARQUE: les paramètres de chemin de cet onglet ne sont enregistrés que localement!

en	Cacti Settings (%s)%s
fr	Réglages Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
fr	L'Intervalle de Poller doit être inférieur à l'Intervalle Cron

en	Select Plugin(s)
fr	Sélectionnez Plugin(s)

en	Files Selected
fr	Fichiers sélectionnés

en	Select Template(s)
fr	Sélectionner le(s) modèle(s)

en	All Templates Selected
fr	Tous les modèles sélectionnés

en	Test Email Results
fr	Résultats du test par courriel

en	Disable Site
fr	Désactiver l'équipement

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
fr	Cochez cette case pour désactiver toutes les vérifications pour cet hôte.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
fr	Le site de modèles est introuvable! Impossible de dupliquer.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Delete Site
fr	Supprimer le site

en	Delete Sites
fr	Supprimer le site

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Site
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Sites
fr	Dupliquer Site

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Enable Site
fr	Activer la règle

en	Enable Sites
fr	Sites disponibles

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les pages suivantes.

en	Disable Sites
fr	Sites disponibles

en	Monitoring State
fr	Surveillée

en	The state of this Site.
fr	Le nom de ce site.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
fr	FATAL : Méthode Spike Kill'%s' est invalide

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
fr	FATAL : La mise à mort par piqûre n'est pas autorisée

en	Database Tables
fr	Etat de la base de données

en	Database Permissions
fr	Autorisations utilisateur

en	Database Queries
fr	Interrogations avancées

en	Background Processes
fr	d Procédés

en	Poller Stats
fr	Agents collecteurs

en	Technical Support [%s]
fr	Support Technique[%s]

en	Include Poller
fr	Inclure l'index

en	Info Length
fr	Longueur d’Index

en	%d Chars
fr	Changements %d

en	Queries
fr	Interrogations avancées

en	Refresh Values
fr	Définir/Rafraîchir les filtres

en	Reset Refresh
fr	Raffraichissement de la page

en	Process ID
fr	1 Processus

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
fr	Nom de la requête

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
fr	Limite de marche

en	The Runtime of the current query in seconds.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente SMTP en secondes.

en	Query Length
fr	Longueur d’Index

en	The total string length of the Query.
fr	Le code postal ou zip du site.

en	Query State
fr	Nom de la requête

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
fr	Détails du sommaire

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
fr	Aucune requête de données trouvée

en	Cacti Poller
fr	Accueil Cacti

en	Cacti Process
fr	1 Processus

en	RTM Process
fr	1 Processus

en	Automation Process
fr	Approximatif en cours :

en	HMIB Process
fr	1 Processus

en	MikroTik Process
fr	1 Processus

en	WebSeer Process
fr	1 Processus

en	Service Check Process
fr	Supprimer chèque

en	MacTrack Process
fr	1 Processus

en	Task Type
fr	Ce type

en	Poller:
fr	Agent de collecte

en	Collector
fr	Collecteurs

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
fr	Nom d'utilisateur

en	The name of the Task.
fr	Le nom de cette règle.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
fr	Mettre à jour le profil

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
fr	L'étiquette pour l'axe droit.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
fr	Dernière heure de début :

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
fr	Dernière mise à jour

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
fr	Une année

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	PHP Module Information
fr	Informations sur le module PHP

en	Worst 20 Polling Time Devices
fr	Temps de collecte

en	Avg Polling Time
fr	Temps de collecte

en	Actual Polling Time
fr	Temps de collecte

en	No host found
fr	Pas de %s trouvé(e)(s)

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Avg Row Length
fr	Longueur moyenne des rangées

en	Data Length
fr	Longueur des données

en	Unable to retrieve table status
fr	Impossible de récupérer l'état de la table

en	Permission Name
fr	Permissions

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
fr	NET-SNMP Non installé ou ses chemins ne sont pas définis. Veuillez l'installer si vous souhaitez surveiller les périphériques compatibles SNMP.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
fr	ERREUR : La version installée de RRDtool ne dépasse pas la version configurée.<br>Veuillez consulter les %s et sélectionner la version correcte de RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
fr	ERREUR : RRDtool 1.2.x+ ne prend pas en charge le format d'images GIF, mais le ou les graphiques et/ou modèles %d" ont le format GIF défini comme format d'image.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version

en	Poller Information
fr	Renseignements sur le pollueur

en	Different version of Cacti and Spine!
fr	Une version différente de Cacti et Spine !

en	Action[%s]

en	No items to poll
fr	Pas d'articles à voter

en	Procs:
fr	1 Processus

en	Threads:
fr	Threads

en	Max Threads

en	PHP Servers
fr	Serveurs PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
fr	Actuel : %s, Min requis : %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
fr	Actuel : %s, Min requis : %s

en	Minimum Connections:
fr	Test de connection

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
fr	Suppose 100 connexions de rechange pour les utilisateurs de pages Web et d'autres connexions diverses.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
fr	Le minimum requis peut varier considérablement s'il y a une forte activité de visualisation du graphique par l'utilisateur.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
fr	Chaque onglet de navigateur peut utiliser jusqu'à 10 connexions selon le navigateur.

en	Script Timeout
fr	Délai d'attente du script

en	Max OID

en	Last Run Statistics
fr	Statistiques de la dernière exécution

en	System Memory
fr	Mémoire système

en	%s GB
fr	GBytes %s

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
fr	La version 5.5.0+ de PHP est recommandée en raison de la forte prise en charge du hachage de mots de passe.

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
fr	Installée. Remarque: Si vous prévoyez d'utiliser SNMPv3, vous devez supprimer php-snmp et utiliser l'ensemble d'outils Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
fr	Vous avez réglé la limite de mémoire sur'illimité'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
fr	Il est fortement suggéré de modifier votre php.ini memory_limit à %s ou plus.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
fr	Cette valeur de mémoire suggérée est calculée en fonction du nombre de sources de données présentes et ne doit être utilisée qu'à titre indicatif, les valeurs réelles peuvent varier d'un système à l'autre en fonction des besoins.

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
fr	Exporter les modèles

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
fr	Nom du champ

en	Not Readable
fr	Pas accessible en écriture

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
fr	Inclure les dépendances

en	Damaged
fr	Source des données, graphique

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
fr	Impossible d'accéder au dossier temporaire, la fonctionnalité d'importation est désactivée.

en	Un-Lock
fr	Verrouillé

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Delete Tree
fr	Supprimer l'arbre

en	Delete Trees
fr	Supprimer l'arbre

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Publish Tree
fr	Publier l'arbre

en	Publish Trees
fr	Publier l'arbre

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Un-Publish Tree
fr	Arbre non publié

en	Un-Publish Trees
fr	Arbre non publié

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Un-Lock Tree
fr	Arbre non publié

en	Un-Lock Trees
fr	Arbre non publié

en	You are not allowed to delete the current login account
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	You are not allowed to disable the current login account
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les pages suivantes.

en	Delete User
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Delete Users
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Template Username
fr	Nom d'utilisateur du modèle :

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Enable User
fr	Activer le(s) utilisateur(s)

en	Enable Users
fr	Activer le(s) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les pages suivantes.

en	Disable User
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Disable Users
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour écraser les paramètres d'utilisateur(s) avec les paramètres et permissions d'utilisateur du modèle sélectionné. Le nom complet, le mot de passe, la zone et le statut Activer des utilisateurs d'origine seront conservés, tous les autres champs seront écrasés par l'utilisateur du modèle d'utilisateur.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour écraser les paramètres d'utilisateur(s) avec les paramètres et permissions d'utilisateur du modèle sélectionné. Le nom complet, le mot de passe, la zone et le statut Activer des utilisateurs d'origine seront conservés, tous les autres champs seront écrasés par l'utilisateur du modèle d'utilisateur.

en	Replace User Settings for User
fr	Réinitialiser les paramètres utilisateur(s)

en	Replace User Settings for Users
fr	Réinitialiser les paramètres utilisateur(s)

en	Template User
fr	Utilisateur de modèle :

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Permissive' ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès à au moins un graphique, dispositif ou modèle graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Restrictive', ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès au graphique ou au modèle de dispositif et de graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Restrictive', ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès au graphique ou au modèle de dispositif et de graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Permissive' ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès à au moins un graphique, dispositif ou modèle graphique pour accéder au graphique.

en	Default Graph Policy
fr	Politique graphique par défaut

en	Default Graph Policy for this User
fr	Politique graphique par défaut pour cet utilisateur

en	Effective Policy
fr	Politique efficace

en	No Matching Graphs Found
fr	Aucun graphique correspondant trouvé

en	Policies (Graph/Device/Template)
fr	Politiques (Graphique/Dispositif/Modèle)

en	No Matching User Groups Found
fr	Aucun groupe d'utilisateurs correspondant trouvé

en	Assign Membership
fr	Attribuer l'adhésion

en	Remove Membership
fr	Retirer l'adhésion

en	Default Device Policy
fr	Politique par défaut des périphériques

en	Default Device Policy for this User
fr	Politique par défaut pour cet utilisateur

en	Access Granted
fr	Accès accordé

en	No Matching Devices Found
fr	Aucun dispositif correspondant n'a été trouvé

en	Default Graph Template Policy
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques

en	Default Graph Template Policy for this User
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques pour cet utilisateur

en	Total Graphs
fr	Total des graphiques

en	No Matching Graph Templates Found
fr	Aucun modèle de graphique correspondant trouvé

en	Default Tree Policy
fr	Politique d'arborescence par défaut

en	Default Tree Policy for this User
fr	Politique d'arborescence par défaut pour cet utilisateur

en	No Matching Trees Found
fr	Aucun arbre correspondant trouvé

en	External Link Permissions
fr	Autorisations de liens externes

en	Plugin Permissions
fr	Autorisations de plugin

en	Legacy Permissions
fr	Permissions du graphique

en	User Settings %s
fr	Réglages utilisateur %s

en	Graph Perms
fr	Permanence des graphiques

en	Device Perms
fr	Périodes d'utilisation de l'appareil

en	Template Perms

en	Tree Perms
fr	Pérme d'arbre

en	User Management %s
fr	Gestion des utilisateurs %s

en	Group
fr	Groupes

en	< 1 Week Ago
fr	1 Semaine

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
fr	%d mois

en	> 4 Months Ago
fr	%d mois

en	LDAP/AD
fr	LDAP

en	Graph Policy
fr	Politique en matière de graphiques

en	Device Policy
fr	Politique sur les périphériques

en	Template Policy
fr	Modèle de politique

en	Graph Permissions %s
fr	Graphique Autorisations %s

en	Group Membership %s
fr	Membres du groupe %s

en	Devices Permission %s
fr	Appareils Permission %s

en	Template Permission %s

en	Tree Permission %s
fr	Permission d'arbre %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Delete User Domain
fr	Supprimer un domaine utilisateur

en	Delete User Domains
fr	Supprimer un domaine utilisateur

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Disable User Domain
fr	Désactiver le domaine utilisateur

en	Disable User Domains
fr	Désactiver le domaine utilisateur

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Enable User Domain
fr	Domaine utilisateur activé

en	Enable User Domains
fr	Domaine utilisateur activé

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour que le domaine utilisateur suivant devienne le domaine par défaut.

en	Make Selected Domain Default
fr	Définir le domaine sélectionné par défaut

en	User Domain [edit: %s]
fr	Domaine utilisateur[modifier : %s][Modifier : %s

en	Domains Type
fr	Domaines Type

en	Choose what type of domain this is.
fr	Choisissez de quel type de domaine il s'agit.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
fr	Le nom de l'utilisateur que Cacti utilisera comme modèle pour les nouveaux comptes utilisateurs.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
fr	Si cette case est cochée, les utilisateurs pourront se connecter en utilisant ce domaine.

en	Server(s)
fr	Serveurs

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
fr	Une liste délimitée par des espaces de noms d'hôtes DNS ou d'adresses IP pour les serveurs LDAP valides. Cacti tentera d'utiliser les serveurs LDAP de gauche à droite pour authentifier un utilisateur.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
fr	Port TCP/UDP pour les communications non SSL.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
fr	Port TCP/UDP pour les communications SSL.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
fr	Activer ou désactiver les références LDAP. Si elle est désactivée, elle peut augmenter la vitesse des recherches.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
fr	Mode dans lequel les cactus tenteront de s'authentifier sur le serveur LDAP. <blockquote><i>No Searching</i> - Aucune recherche par nom distinctif (DN) n'a lieu, il suffit de tenter de se lier au format DN (Distinguished Name) fourni.<br><br><br><i>Recherche anonyme </i> - Tentatives de recherche de nom d'utilisateur dans l'annuaire LDAP par liaison anonyme pour localiser les utilisateurs Distinguished Name (DN).<br><br>br><i>Specific Searching</i> - Recherche de nom d'utilisateur par liaison par nom spécifique (DN) et mot de passe spécifique pour liaison afin de localiser les utilisateurs Distinguished Name (DN).

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
fr	Exiger que l'utilisateur soit membre du groupe pour s'authentifier. Les paramètres de groupe doivent être définis pour que cela fonctionne, l'activation sans paramètres de groupe appropriés entraînera l'échec de l'authentification.

en	LDAP Group Settings
fr	Paramètres de groupe LDAP

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
fr	Nom distinctif du groupe dont l'utilisateur doit être membre.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
fr	Type de membre du groupe

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
fr	Définit si les utilisateurs utilisent le nom distinctif complet ou seulement le nom d'utilisateur dans l'attribut de membre du groupe défini.

en	LDAP Specific Search Settings
fr	Paramètres de recherche spécifiques LDAP

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
fr	Base de recherche pour rechercher dans l'annuaire LDAP, telle que "dc=win2kdomain,dc=local" ou "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
fr	Filtre de recherche à utiliser pour localiser l'utilisateur dans le répertoire LDAP, par exemple pour Windows : <i>"(&amp ;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> ou pour OpenLDAP : <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" est remplacé par le nom d'utilisateur fourni à l'invite de connexion.

en	Search Distinguished Name (DN)
fr	Recherche par nom distinctif (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
fr	Nom distinctif pour un lien de recherche spécifique à l'annuaire LDAP.

en	Search Password
fr	Mot de passe de recherche

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
fr	Mot de passe pour la liaison de recherche spécifique à l'annuaire LDAP.

en	LDAP CN Settings
fr	Paramètres CN LDAP

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
fr	Champ qui remplacera le nom complet lors de la création d'un nouvel utilisateur, extrait de LDAP. (sur les fenêtres : nom d'affichage)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
fr	Champ qui remplacera l'email provenant de LDAP. (sur windows : mail)

en	Domain Properties
fr	Propriétés du domaine

en	Effective User
fr	Utilisateur efficace

en	CN FullName
fr	CN Nom et prénom

en	CN eMail
fr	Courriel du CN

en	No User Domains Found
fr	Aucun domaine utilisateur trouvé

en	Defer to the Users Setting
fr	S'en remettre au réglage Utilisateurs

en	Show the Page that the User pointed their browser to
fr	Afficher la page sur laquelle l'utilisateur a pointé son navigateur

en	Show the Console
fr	Afficher la console

en	Show the default Graph Screen
fr	Montrer l'écran des graphiques par défaut.

en	The name of this Group.
fr	Le nom de ce groupe.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
fr	Un nom plus descriptif pour ce groupe, qui peut inclure des espaces ou des caractères spéciaux.

en	General Group Options
fr	Options générales de groupe

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
fr	Autoriser les utilisateurs de ce groupe à conserver les paramètres utilisateur personnalisés

en	Tree Rights
fr	Droits sur les arbres

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à l'Arbre ?

en	Graph List Rights
fr	Droits sur les listes de graphiques

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à la liste des graphiques ?

en	Graph Preview Rights
fr	Droits de prévisualisation des graphiques

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à l'aperçu graphique ?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
fr	Que faire lorsqu'un utilisateur de ce groupe d'utilisateurs se connecte.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le groupe d'utilisateurs suivant

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Delete User Group
fr	Supprimer le groupe d'utilisateurs

en	Delete User Groups
fr	Supprimer le groupe d'utilisateurs

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Copy User Group
fr	Copier groupe d'utilisateurs

en	Copy User Groups
fr	Copier groupe d'utilisateurs

en	Group Prefix
fr	Préfixe du groupe :

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Enable User Group
fr	Activer le groupe d'utilisateurs

en	Enable User Groups
fr	Activer le groupe d'utilisateurs

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Disable User Group
fr	Désactiver le groupe d'utilisateurs

en	Disable User Groups
fr	Désactiver le groupe d'utilisateurs

en	No Matching Group Members Found
fr	Aucun membre du groupe de jumelage trouvé

en	Default Graph Policy for this User Group
fr	Politique graphique par défaut pour ce groupe d'utilisateurs

en	Default Graph Template Policy for this User Group
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques pour ce groupe d'utilisateurs

en	Default Tree Policy for this User Group
fr	Politique d'arborescence par défaut pour ce groupe d'utilisateurs

en	User Group Management [edit: %s]
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs[éditer : %s]

en	User Group Management [new]
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs[nouveau]

en	User Group Management
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs

en	No User Groups Found
fr	Aucun groupe d'utilisateurs trouvé

en	User Log Purged.
fr	Langue de l'utilisateur

en	Deleted/Invalid
fr	Supprimé/Invalide

en	Success - Password
fr	Succès - Pswd

en	Success - Token
fr	Succès - Token

en	Success - Password Change
fr	Succès - Pswd

en	User Logins
fr	Ouverture de session d'utilisateur

en	(User Removed)
fr	(Utilisateur supprimé)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le fichier des logs.<br><br><br><br>Note : si l'enregistrement des logs a été mis en place sur Cacti et Syslog, les informations des logs dans Syslog ne sont pas altérées.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
fr	Chemin de la source de données

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
fr	Journal[Nombre total de lignes : %d - Éléments non appariés masqués][Nombre total de lignes : %d - Éléments non appariés masqués

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
fr	Journal[Nombre total de lignes : %d - Tous les éléments affichés].

en	Clear Cacti Log
fr	Effacer le journal Cacti

en	Cacti Log Cleared

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
fr	Erreur : Impossible d'effacer le journal, pas de permissions d'écriture.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
fr	Erreur : Impossible d'effacer le journal, le fichier n'existe pas.

en	Data Query Cache Items
fr	Éléments du cache de requête de données

en	Query Name
fr	Nom de la requête

en	Allow the search term to include the index column
fr	Permettre au terme de recherche d'inclure la colonne d'index

en	Include Index
fr	Inclure l'index

en	Poller Cache Items
fr	Eléments du cache du pollueur

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	SNMP Version:
fr	Version de SNMP

en	OID:
fr	Obligation à prime d'émission

en	Script Server:
fr	Serveur de script

en	RRD:
fr	RRD :

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
fr	Page de support technique Cacti. Utilisé par les développeurs et les personnes de soutien technique pour aider à résoudre les problèmes dans Cacti. Comprend des vérifications pour les problèmes de configuration courants.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
fr	Le journal Cacti enregistre les statistiques, les erreurs et autres messages en fonction des paramètres du système. Cette information peut être utilisée pour identifier les problèmes avec le scrutateur et l'application.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
fr	Permet aux administrateurs de parcourir le journal des utilisateurs. Les administrateurs peuvent également filtrer et exporter le journal.

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
fr	Il s'agit des données qui sont transmises au scrutateur à chaque fois qu'il fonctionne. Ces données sont ensuite à leur tour exécutées/interprétées et les résultats sont introduits dans les fichiers RRD pour la représentation graphique ou dans la base de données pour affichage.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
fr	Le Data Query Cache stocke les informations recueillies à partir des types d'entrée de Data Query. Les valeurs de ces champs peuvent être utilisées dans la zone de texte des graphiques pour légendes, étiquettes verticales et GPRINTS ainsi que dans les CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
fr	Le Poller Cache sera à nouveau généré si vous sélectionnez cette option. N'utilisez cette option qu'en cas de panne de la base de données si vous rencontrez des problèmes après la panne et que vous avez déjà exécuté les outils de réparation de la base de données. Alternativement, si vous rencontrez des problèmes avec un périphérique spécifique, il vous suffit de sauvegarder à nouveau ce périphérique pour reconstruire son Poller Cache. Il existe également une interface de ligne de commande équivalente à cette commande qui est recommandée pour les grands systèmes. NOTE : Sur les grands systèmes, cette commande peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures et ne doit donc pas être exécutée depuis l'interface utilisateur Cacti. Vous pouvez simplement lancer'php -q cli/rebuild_poller_poller_cache.php --help' à la ligne de commande pour plus d'informations.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
fr	Reconstituer le cache des ressources

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
fr	Lors de l'utilisation de plusieurs collecteurs de données dans Cacti, Cacti tentera de maintenir l'état des fichiers clés sur tous les collecteurs de données. Cela inclut tous les fichiers de base, non liés à l'installation de sites Web et de plugins. Lorsque vous forcez la reconstruction d'un cache de ressources, Cacti efface le cache de ressources local, puis le reconstruit au prochain démarrage programmé du poller. Cela déclenchera tous les collecteurs de données à distance à revérifier la cohérence de leur site Web et de leurs fichiers de plugins.

en	Boost Utilities
fr	Stimuler les services publics

en	View Boost Status
fr	Afficher l'état d'avancement

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
fr	Ce menu vous permet d'afficher divers paramètres et statistiques de boost associés à la configuration Boost en cours d'exécution.

en	Data Source Statistics Utilities
fr	Chemin de la source de données

en	Purge Data Source Statistics
fr	Chemin de la source de données

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
fr	Cette sélection de menu purgera toutes les statistiques de source de données existantes de la base de données. Si les statistiques de la source de données sont activées, les statistiques des sources de données recommenceront la collecte au prochain passage du collecteur de données.

en	SNMP Agent Utilities
fr	Utilitaires SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
fr	Ceci montre tous les objets manipulés par le SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
fr	Reconstruire le cache de SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
fr	Le cache SNMP sera effacé et régénéré si vous sélectionnez cette option. Notez qu'il faut un autre poller run pour restaurer complètement le cache SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
fr	Ce menu vous permet de visualiser les derniers événements traités par SNMPAgent en relation avec les récepteurs de notification enregistrés.

en	Cacti System Utilities
fr	Utilitaires du système Cacti

en	Overrun Warning
fr	Avertissement de dépassement

en	Timed Out

en	Cannot open directory
fr	Impossible d'ouvrir le répertoire

en	Directory Does NOT Exist!!
fr	L'annuaire n'existe pas !

en	Current Boost Status
fr	Situation actuelle de l'impulsion

en	Boost On-demand Updating:
fr	Boostez la mise à jour à la demande :

en	Running Processes:
fr	Processus Simultanés

en	Total Poller Items:
fr	Eléments du cache du pollueur

en	Total Data Sources:
fr	Total de toutes les sources de données

en	Remaining Data Sources:
fr	Débogage de la source de données

en	Queued Boost Records:
fr	En attente de Boost Records :

en	Approximate in Process:
fr	Approximatif en cours :

en	Total Boost Records:
fr	Total Boost Records :

en	Boost Storage Statistics
fr	Statistiques de stockage Boost

en	Database Engine:
fr	Moteur de base de données :

en	Current Boost Table(s) Size:
fr	Taille de la (des) table(s) d'amplification actuelle(s) :

en	Avg Bytes/Record:
fr	Moyenne octets/enregistrement :

en	%d Bytes
fr	octets %d

en	Max Record Length:
fr	Longueur maximale du disque :

en	Max Allowed Boost Table Size:
fr	Taille maximale autorisée de la table d'amplification :

en	Estimated Maximum Records:
fr	Estimation des dossiers maximums :

en	Previous Runtime Statistics
fr	Statistiques d'exécution

en	Last Start Time:
fr	Dernière heure de début :

en	Last End Time:
fr	Dernière heure de début :

en	Last Run Duration:
fr	Durée de la dernière exécution :

en	%0.2f percent of update frequency)
fr	0,2f pour cent de la fréquence de mise à jour)

en	RRD Updates:
fr	Mises à jour du RRD :

en	MBytes
fr	Mooctets

en	Peak Poller Memory:
fr	Mémoire Peak Poller :

en	Max Poller Memory Allowed:
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Detailed Runtime Statistics
fr	Statistiques d'exécution

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
fr	Horloges d'exécution détaillées :

en	Process: %d
fr	1 Processus

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
fr	Configuration de la durée d'exécution

en	Concurrent Processes:
fr	Processus Simultanés

en	Next Start Time:
fr	Heure de début suivante :

en	Maximum Records:
fr	Maximum Records :

en	Maximum Allowed Runtime:
fr	Durée d'exécution maximale autorisée :

en	Image Caching Status:
fr	État de la mise en cache de l'image :

en	Cache Directory:
fr	Répertoire du cache

en	Cached Files:
fr	Fichiers mis en cache :

en	Cached Files Size:
fr	Taille des fichiers mis en cache :

en	SNMP Agent Cache
fr	Cache SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
fr	Données de colonne

en	SNMP Agent Notification Log
fr	SNMPAgent Notification Log (journal des notifications de SNMPAgent)

en	Log Entries
fr	Entrées de journal

en	Severity Level: %s
fr	Niveau de gravité : %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le VDEF suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	Delete VDEF
fr	Supprimer VDEF

en	Delete VDEFs
fr	Supprimer VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate VDEF
fr	Dupliquer VDEF

en	Duplicate VDEFs
fr	Dupliquer VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	VDEF Name: %s
fr	Nom VDEF : %s

en	Remove VDEF Item
fr	Supprimer l'élément VDEF

en	VDEF Preview
fr	Aperçu VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
fr	VDEF Items[éditer : %s][éditer : %s]

en	VDEF Items [new]
fr	VDEF Items[nouveau] (en anglais)

en	VDEF Item Type
fr	VDEF Type d'article

en	Choose what type of VDEF item this is.
fr	Choisissez de quel type d'élément VDEF il s'agit.

en	VDEF Item Value
fr	VDEF Valeur de l'élément VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
fr	Saisissez une valeur pour cet élément VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
fr	VDEFs[modifier : %s]

en	VDEFs [new]
fr	VDEFs[new] (nouveau)

en	Delete VDEF Item
fr	Supprimer un élément VDEF

en	VDEF Name
fr	Nom VDEF

en	The name of this VDEF.
fr	Le nom de ce VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
fr	Les VDEF en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique ou un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this VDEF.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce VDEF.

en	No VDEFs
fr	Pas de VDEF