en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
fr	Cacti est conçu pour être une solution graphique complète basée sur le framework RRDtool. Son but est de faciliter le travail de l'administrateur réseau en s'occupant de tous les détails nécessaires à la création de graphiques significatifs.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
fr	Veuillez consulter le %ssite Web de Cacti%s officiel pour obtenir des informations, de l'aide et des mises à jour.

en	Override Values for Graph Item
fr	Valeurs de remplacement pour l'élément graphique

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
fr	Pour migrer les graphiques d'agrégat ci-dessous vers un agrégat basé sur un modèle, créez d'abord un modèle d'agrégat pour le modèle de graphique '%s'.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
fr	Pour migrer les graphiques d'agrégat ci-dessous vers un agrégat basé sur un modèle, ils ne doivent utiliser qu'un seul modèle de graphique. Veuillez appuyer sur 'Retour' puis créer vos modèles d’agrégat avant de ressayer.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s).

en	Delete Aggregate Graph
fr	Créer un graphique agrégé

en	Delete Aggregate Graphs
fr	Créer un graphique agrégé

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Migrate to Aggregate Graph
fr	Créer un graphique agrégé

en	Migrate to Aggregate Graphs
fr	Créer un graphique agrégé

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Combine Aggregate Graphs
fr	Graphique(s) agrégé(s)

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s).

en	Place Aggregate Graph on Report
fr	Mettre les graphiques dans le rapport

en	Place Aggregate Graphs on Report
fr	Mettre les graphiques dans le rapport

en	Report Name:
fr	Nom du rapport

en	Timespan:
fr	Durée

en	Align:
fr	Aligner

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Convert Aggregate Graph
fr	Créer un graphique agrégé

en	Convert Aggregate Graphs
fr	Créer un graphique agrégé

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour associer le(s) graphique(s) suivant(s) au graphique agrégé.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour associer le(s) graphique(s) suivant(s) au graphique agrégé.

en	Associate Graph with Aggregate
fr	Associer avec l'agrégat

en	Associate Graphs with Aggregate
fr	Associer avec l'agrégat

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dissocier le(s) graphique(s) suivant(s) de l'agrégat.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dissocier le(s) graphique(s) suivant(s) de l'agrégat.

en	Disassociate Graph with Aggregate
fr	Dissocier de l'agrégat

en	Disassociate Graphs with Aggregate
fr	Dissocier de l'agrégat

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour placer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) dans l'arborescence.

en	Place Aggregate Graph on Tree
fr	Placer le(s) graphique(s) sur l'arbre

en	Place Aggregate Graphs on Tree
fr	Placer le(s) graphique(s) sur l'arbre

en	Aggregate Graph does not Exist
fr	Réglages du graphique agrégé

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
fr	Réglages du graphique agrégé

en	Aggregate Preview Does Not Exist
fr	Aperçu de l'agrégat %s.

en	Aggregate Graph %s
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Prefix Replacement Values
fr	Modèle de remplacement

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
fr	Vous pouvez utiliser ces valeurs de remplacement pour le préfixe dans le graphique agrégé

en	Part of Aggregate
fr	Partie de l'agrégat

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Delete Aggregate Graph Template
fr	Créer un agrégat à partir d'un modèle

en	Delete Aggregate Graph Templates
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de graphique

en	Has Graphs
fr	A des graphiques

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
fr	Vérification de la suppression

en	2nd Factor Authentication
fr	Méthode d'authentification Web Basic

en	Enter your token
fr	Entrez un mot clé

en	Token

en	Verify
fr	Tout vérifier

en	You cannot use a previously entered password!
fr	Vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe entré précédemment !

en	Your new passwords do not match, please retype.
fr	Vos nouveaux mots de passe ne correspondent pas, veuillez les retaper.

en	Your current password is not correct. Please try again.
fr	Votre mot de passe actuel n'est pas correct. Veuillez réessayer.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
fr	Votre nouveau mot de passe ne peut pas être le même que l'ancien. Veuillez réessayer.

en	Forced password change
fr	Changement forcé de mot de passe

en	Password requirements include:
fr	Les exigences relatives au mot de passe sont les suivantes :

en	Must include mixed case
fr	Doit inclure un cas mixte

en	Must include at least 1 number
fr	Doit comprendre au moins 1 numéro

en	Must include at least 1 special character
fr	Doit comprendre au moins 1 caractère spécial

en	Please enter your new Cacti password.
fr	Veuillez entrer votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe <br>Cacti.

en	Confirm password
fr	Confirmer le nouveau mot de passe

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
fr	L'utilisateur a été authentifié, mais le compte modèle est désactivé. Utilisation du compte invité

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
fr	Si vous pensez que c'est une erreur. Veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Invalid User Name/Password Please Retype
fr	Nom d'utilisateur/mot de passe invalide Veuillez le retaper.

en	2FA

en	User Account Details
fr	Détails du compte d'utilisateur

en	The login name for this user.
fr	Le nom de connexion de cet utilisateur.

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
fr	Un nom plus descriptif pour cet utilisateur, qui peut inclure des espaces ou des caractères spéciaux.

en	An Email Address you be reached at.
fr	Une adresse e-mail à laquelle vous pouvez être contacté.

en	Clear User Settings
fr	Effacer les paramètres utilisateur

en	Return all User Settings to Default values.
fr	Remettre tous les réglages utilisateur aux valeurs par défaut.

en	Clear Private Data including Column sizing.
fr	Effacer les données privées, y compris le dimensionnement de la colonne.

en	Logout Everywhere
fr	Déconnexion partout

en	Clear all your Login Session Tokens.
fr	Effacez tous vos jetons de session de connexion.

en	2FA Settings
fr	Paramètres

en	2FA Enabled
fr	Activé

en	Whether 2FA is enabled for this user.
fr	Le nom de connexion de cet utilisateur.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
fr	Tout vérifier

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
fr	Données privées effacées

en	Your Private Data has been cleared.
fr	Vos données personnelles ont été effacées.

en	All your login sessions have been cleared.
fr	Toutes vos sessions de connexion ont été effacées.

en	User Sessions Cleared
fr	Sessions utilisateur effacées

en	Device %s Added to Cacti
fr	Ajouté à Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
fr	Non ajouté à Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
fr	Périphériques supprimés de la base de données Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Add Discovered Device
fr	Equipements trouvés

en	Add Discovered Devices
fr	Equipements trouvés

en	Poller:
fr	Agent de collecte

en	Availability Method:
fr	Méthode de disponibilité

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Remove Discovered Device
fr	Equipements trouvés

en	Remove Discovered Devices
fr	Equipements trouvés

en	Imported Device
fr	Exporter les équipements

en	Removed from Cacti
fr	Retirer du groupe

en	Not In Cacti
fr	A propos de Cacti

en	Invalid Network
fr	Réseau

en	Discovery Filters
fr	Filtres de découverte

en	Reset fields to defaults
fr	Réinitialiser les champs aux valeurs par défaut

en	Export to a file
fr	Exporter dans un fichier

en	Purge Discovered Devices
fr	Purger les appareils découverts

en	Import Graph Rules from Local File
fr	Importer un modèle à partir d'un fichier local

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Import Graph Rules from Text
fr	Importer un modèle à partir d'un bloc texte

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Graph Rules
fr	Règles des graphiques

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles suivantes.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles suivantes.

en	Delete Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Delete Graph Rules
fr	Créer règle graphique

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Enable Graph Rule
fr	Activer la règle

en	Enable Graph Rules
fr	Règles des graphiques

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la ou les règle(s) suivante(s).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la ou les règle(s) suivante(s).

en	Disable Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Disable Graph Rules
fr	Règles des graphiques

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles suivantes.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Export Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Export Graph Rules
fr	Règles des graphiques

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Graph Rule
fr	Dupliquer le(s) graphique(s)

en	Duplicate Graph Rules
fr	Dupliquer le(s) graphique(s)

en	Rule Selection [edit: %s]
fr	Sélection de règle[modifier : %s][Modifier : %s].

en	Rule
fr	Nom de la règle

en	Matching Devices
fr	Appareils correspondants

en	Matching Objects
fr	Objets correspondants

en	Rule Selection [new]
fr	Sélection de règle[nouveau]

en	Device Selection Criteria
fr	Critères de sélection des dispositifs

en	Graph Creation Criteria
fr	Critères de création de graphiques

en	SQL Debug Output
fr	Largeur de sortie de débogage

en	Change Network Settings
fr	Changer les paramètres

en	Cancel Discovery
fr	Annuler la découverte

en	Monthly on Day
fr	Mensuel le jour

en	Import Network Discovery Rule from Local File
fr	Importer des couleurs à partir d'un fichier local

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Import Network Discovery Rule from Text
fr	Plage de découverte du réseau [nouveau]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Import Network Discovery Rule
fr	Nouvelle plage de découverte du réseau

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
fr	Impossible de redémarrer la recherche pour la recherche en cours pour les " % " du réseau

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
fr	Impossible d'effectuer la recherche pour les réseaux handicapés " % " (%)

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
fr	ERREUR : Vous devez spécifier le jour de la semaine. Désactiver les % du réseau !

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
fr	ERREUR : Vous devez spécifier à la fois les mois et les jours du mois. Désactiver les % du réseau !

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
fr	ERREUR : Vous devez spécifier les Mois, les Semaines de Mois et les Jours de la Semaine. Désactiver les % du réseau !

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) réseau(x) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) réseau(x) suivant(s).

en	Delete Network
fr	Effacer la couleur

en	Delete Networks
fr	Réseaux

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Disable Network
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Disable Networks
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Enable Network
fr	Activer le rapport

en	Enable Networks
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Discover Network
fr	Découvrir maintenant

en	Discover Networks
fr	Découvrir maintenant

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
fr	Activer l'extension

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la ou les découvertes réseau en cours.

en	Cancel Network Discovery
fr	Annuler la découverte

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Export Network
fr	Réseau

en	Export Networks
fr	Couleurs d'exportation

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Network
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Networks
fr	Dupliquer Site

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
fr	Modifier le mot de passe

en	Change Networks
fr	Réseaux

en	SNMP Get
fr	Obtenir SNMP

en	Give this Network a meaningful name.
fr	Donnez un nom significatif à ce réseau.

en	New Network Discovery Range
fr	Nouvelle plage de découverte du réseau

en	Associated Site
fr	Site associé

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
fr	Choisissez le Site Cacti auquel vous souhaitez associer les Dispositifs découverts.

en	Subnet Range
fr	Plage de sous-réseau

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
fr	Entrez les plages réseau valides séparées par des virgules. Vous pouvez utiliser une adresse IP, une plage réseau telle que 192.168.1.0/24 ou 192.168.1.0/255.255.255.255.0, ou des caractères génériques tels que 192.168.*.*.

en	IP Addresses to Ignore
fr	Adresse IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
fr	Nombre total d'adresses IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
fr	Nombre total d'adresses IP adressables dans cette plage réseau.

en	Alternate DNS Servers
fr	Serveurs DNS alternatifs

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
fr	Une liste délimitée par des espaces de serveurs DNS alternatifs à utiliser pour la résolution DNS. Si vide, le système d'exploitation du poller sera utilisé pour résoudre les noms DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
fr	Entrez les IP ou les FQDN des serveurs DNS

en	Discovery Threads
fr	Threads pour la découverte

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
fr	Définir le nombre de threads à utiliser pour découvrir cette plage réseau.

en	%d Thread
fr	%d Thread(s)

en	%d Threads
fr	Threads %d Threads

en	Run Limit
fr	Limite de marche

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
fr	Après la limite d'exécution sélectionnée, le processus de découverte est interrompu.

en	Enable this Network Range.
fr	Activez cette plage réseau.

en	Enable NetBIOS
fr	Activer NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
fr	Utilisez NetBIOS pour tenter de résoudre le nom d'hôte de plusieurs hôtes.

en	Automatically Add to Cacti
fr	Ajouter automatiquement à Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
fr	Pour tous les périphériques nouvellement découverts qui sont accessibles par SNMP et qui correspondent à une règle de périphérique, ajoutez-les à Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
fr	Autoriser le même sysName sur différents hôtes

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
fr	Lors de la découverte de périphériques, autorisez l'ajout de noms de système dupliqués sur différents hôtes.

en	Rerun Data Queries
fr	Réexécution des requêtes de données

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
fr	Si un périphérique précédemment ajouté à Cacti est trouvé, réexécutez ses requêtes de données.

en	Discovery Timing
fr	Moment de la découverte

en	Define the collection frequency.
fr	Définir la fréquence de collecte.

en	Starting Date/Time
fr	Date et heure de début

en	What time will this Network discover item start?
fr	À quelle heure ce réseau découvrira-t-il l'article ?

en	Rerun Every
fr	Réexécuter tous les

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
fr	Réexécuter la découverte pour cette plage Réseau tous les X.

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) jour(s) de la semaine cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	Months of Year
fr	Mois de l'année

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) mois de l'année cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) jour(s) du mois cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	Week(s) of Month
fr	Semaine(s) du mois

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
fr	Quelle(s) semaine(s) du mois cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	Day(s) of Week
fr	Jour(s) de la semaine

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
fr	Si coché, lorsque le réseau d'automatisation est scanné, un rapport sera envoyé au compte de courrier électronique de notification...

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
fr	Le compte Email à utiliser pour envoyer l'Email de Notification à.

en	Notification From Name
fr	Notification Du Nom

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
fr	Le nom du compte de courrier électronique à utiliser comme nom de l'expéditeur pour l'e-mail de notification. Si elle est laissée vide, Cacti utilisera le nom de notification automatique par défaut si spécifié, sinon, il utilisera le nom de courriel par défaut du système Cacti.

en	Notification From Email Address
fr	Notification à partir de l'adresse électronique

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
fr	L'adresse e-mail à utiliser comme adresse e-mail de l'expéditeur pour l'e-mail de notification. Si elle est laissée vide, Cacti utilisera l'adresse e-mail de notification automatique par défaut si elle est spécifiée, sinon, il utilisera l'adresse e-mail par défaut du système Cacti.

en	Reachability Settings
fr	Réglages d'accessibilité

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
fr	Sélectionnez les options SNMP à utiliser pour découvrir cette plage réseau.

en	Select the days(s) of the week
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine

en	Select the month(s) of the year
fr	Sélectionnez le(s) mois de l'année

en	Select the day(s) of the month
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) du mois

en	Select the week(s) of the month
fr	Sélectionnez la ou les semaine(s) du mois

en	Select the day(s) of the week
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine

en	every X Days
fr	tous les X jours

en	every X Weeks
fr	toutes les X semaines

en	every X Days.
fr	tous les X jours.

en	every X.
fr	tous les X.

en	every X Weeks.
fr	toutes les X semaines.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
fr	Plage de découverte du réseau[modifier : %s]

en	Network Discovery Range [new]
fr	Plage de découverte du réseau [nouveau]

en	Total IPs

en	Pending/Running/Done
fr	En attente/En cours/Terminé

en	Up/SNMP Hosts
fr	Hôtes Up/SNMP

en	Last Runtime
fr	Dernière exécution

en	Next Start
fr	Prochain départ

en	Last Started
fr	Dernier Démarré

en	No Networks Found
fr	Aucun réseau trouvé

en	Clear Filtered
fr	Transparent Filtré

en	Import Networks
fr	Couleurs d'importation

en	Import SNMP Options from Local File
fr	Importer des couleurs à partir d'un fichier local

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Import SNMP Options from Text
fr	Importer un modèle à partir d'un bloc texte

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import SNMP Options
fr	Options SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Delete SNMP Option
fr	Supprimer une option SNMP

en	Delete SNMP Options
fr	Supprimer une option SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Duplicate SNMP Option
fr	Supprimer une option SNMP

en	Duplicate SNMP Options
fr	Supprimer une option SNMP

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Export SNMP Option
fr	Options SNMP

en	Export SNMP Options
fr	Options SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
fr	L'élément d'automatisation n'existe pas. Impossible de dupliquer.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'élément de l'option SNMP suivant.

en	SNMP Option:
fr	Ensemble d'options SNMP [éditer : %s]

en	SNMP Version: <b>%s</b>
fr	Version SNMP : <b>%s</b> <b

en	SNMP Community/Username: <b>%s</b>
fr	Communauté SNMP / Nom d'utilisateur : <b>%s</b> <b

en	Remove SNMP Item
fr	Supprimer un élément SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
fr	Options SNMP[Modifier : %s][Modifier : %s]

en	SNMP Options [new]
fr	Options SNMP [nouveau]

en	Max OIDS

en	Auth Username
fr	Auth Nom d'utilisateur

en	Auth Password
fr	Mot de passe d'authentification

en	Auth Protocol
fr	Protocole d'authentification

en	Priv Passphrase
fr	Mot de passe privé

en	Priv Protocol
fr	Protocole privé

en	Item#%d
fr	Élément n° %d

en	Import Device Rules from Local File
fr	Importer un modèle à partir d'un fichier local

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Import Device Rules from Text
fr	Importer un modèle à partir d'un bloc texte

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Device Rules
fr	Importer les résultats de l'aperçu

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Delete Device Rule
fr	Supprimer l'appareil

en	Delete Device Rules
fr	Supprimer l'appareil

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Export Device Rule
fr	Exporter les équipements

en	Export Device Rules
fr	Exporter les équipements

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le modèle de graphique suivant qui sera dissocié du modèle d'équipement.

en	Graph Rule Name: '%s'
fr	Nom du graphique : %s

en	Remove Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
fr	Le nombre total de graphiques générés par cet équipement.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les requêtes de données suivantes seront dissociées du modèle de dispositif.

en	Tree Rule Name: '%s'
fr	Éléments de règle de l'arborescence

en	Remove Tree Rule
fr	Règles des arbres

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
fr	Paramètres de Cacti

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
fr	Sélectionnez un modèle de dispositif auquel les dispositifs seront adaptés.

en	Availability Method
fr	Méthode de disponibilité

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
fr	Choisissez la méthode de disponibilité à utiliser pour les dispositifs détectés.

en	System Description Match
fr	Correspondance de la description du système

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysDescr devices pour l'associer à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	System Name Match
fr	Correspondance des noms de système

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysName de périphériques pour la coupler à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	System OID Match
fr	Système OID Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysOid de périphériques pour la coupler à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	Device Creation Defaults
fr	Valeurs par défaut de l'appareil

en	Device Description Pattern
fr	Description de l'équipement

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
fr	Si coché, lorsque le réseau d'automatisation est scanné, un rapport sera envoyé au compte de courrier électronique de notification...

en	Device Rules [edit: %s]
fr	Equipement [editer : %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
fr	Modèles d'automatisation pour[Modèles supprimés].

en	Device Rules [new]
fr	Modèles d'équipement [nouveau]

en	Associated Graph Rules
fr	Eléments graphiques associés

en	Graph Rule Name
fr	Nom du graphique

en	No Associated Graph Rules
fr	Eléments graphiques associés

en	Add Graph Rule
fr	Règles des graphiques

en	Add Graph Rule to Device Rule
fr	Ajouter un modèle de graphique à l'équipement

en	Associated Tree Rules
fr	Eléments graphiques associés

en	Tree Rule Name
fr	Nom de la règle

en	Exit On Match
fr	Système OID Match

en	No Associated Tree Rules
fr	Aucune requête associée.

en	Add Tree Rule
fr	Règles des arbres

en	Add Tree Rule to Device Rule
fr	Ajouter une requête de données au modèle d'équipement

en	Delete Item from Device Rule
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	System ObjectId Match
fr	Correspondance d'objets système

en	Unknown Template
fr	Inconnu Gabarit

en	No Automation Device Templates Found
fr	Aucun modèle de dispositif d'automatisation trouvé

en	Import Tree Rules from Local File
fr	Importer un modèle à partir d'un fichier local

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Import Tree Rules from Text
fr	Importer un modèle à partir d'un bloc texte

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données du modèle sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Tree Rules
fr	Importer les résultats de l'aperçu

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Delete Tree Rule
fr	Supprimer l'arbre

en	Delete Tree Rules
fr	Supprimer l'arbre

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Enable Tree Rule
fr	Activer la règle

en	Enable Tree Rules
fr	Activer la règle

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la ou les règle(s) suivante(s).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la ou les règle(s) suivante(s).

en	Disable Tree Rule
fr	Règles des arbres

en	Disable Tree Rules
fr	Règles des arbres

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Export Tree Rule
fr	Règles des arbres

en	Export Tree Rules
fr	Règles des arbres

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Tree Rule
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Tree Rules
fr	Règles des arbres

en	Created Trees
fr	Arbres créés

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
fr	Sélection des règles de l'arborescence[Modifier : %s]

en	Tree Rules Selection [new]
fr	Sélection des règles de l'arbre[new][Tree Rules Selection

en	Object Selection Criteria
fr	Critères de sélection d'objet

en	Tree Creation Criteria
fr	Critères de création des arbres

en	Change Leaf Type
fr	Changer le type de feuille

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
fr	Vous changez le type de feuille en "Périphérique" qui ne prend pas en charge la création/correspondance d'objets basée sur un graphique.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
fr	En changeant le type de feuille, toutes les règles invalides seront automatiquement supprimées et ne seront pas récupérables.

en	Hook into Tree
fr	S'accrocher à l'arbre

en	At Subtree
fr	Au sous-arbre

en	This Type
fr	Ce type

en	Using Grouping
fr	Utilisation du regroupement

en	No Tree Rules Found
fr	Aucune règle d'arbre trouvée

en	Cacti System Warning
fr	Avertissement du système Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
fr	AVERTISSEMENT : Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
fr	Utilitaires du système Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
fr	Avis : Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le CDEF suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le CDEF suivant.

en	Delete CDEF
fr	Supprimer CDEF

en	Delete CDEFs
fr	Supprimer CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate CDEF
fr	Duplicata CDEF

en	Duplicate CDEFs
fr	Duplicata CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
fr	Cliquez sur " Continuer " pour supprimer l'élément suivant du CDEF.

en	CDEF Name: %s
fr	Nom du CDEF : %s

en	Remove CDEF Item
fr	Supprimer l'élément CDEF

en	CDEF Preview
fr	Aperçu du CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
fr	Éléments du CDEF[modifier : %s]

en	CDEF Item Type
fr	Type d'article du CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
fr	Choisissez de quel type d'élément CDEF il s'agit.

en	CDEF Item Value
fr	Valeur de l'élément CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
fr	Saisissez une valeur pour cet élément CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
fr	CDEF[éditer : %s]

en	CDEF [new]
fr	CDEF[new] (nouveau)

en	Delete CDEF Item
fr	Supprimer un élément du CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
fr	Nom du CDEF

en	The name of this CDEF.
fr	Un nom pratique de ce CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
fr	Les CDEF en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique ou un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this CDEF.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce CDEF.

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce CDEF.

en	No CDEFs
fr	Pas de CDEF

en	Highlights

en	Full
fr	Nom complet

en	Change Log [%s]
fr	Changelog

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur suivante

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur suivante

en	Delete Color
fr	Effacer la couleur

en	Delete Colors
fr	Effacer la couleur

en	Import Colors
fr	Couleurs d'importation

en	Import Colors from Local File
fr	Importer des couleurs à partir d'un fichier local

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
fr	Veuillez spécifier l'emplacement du fichier CSV contenant vos informations de couleur.

en	Overwrite Existing Data?
fr	Écraser des données existantes ?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
fr	Le processus d'importation devrait-il être autorisé à écraser les données existantes ? Veuillez noter que cela ne signifie pas supprimer les anciennes lignes, mais seulement mettre à jour les lignes en double.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
fr	Autoriser la mise à jour des lignes existantes ?

en	Required File Format Notes
fr	Notes sur le format de fichier requis

en	The file must contain a header row with the following column headings.
fr	Le fichier doit contenir une ligne d'en-tête avec les en-têtes de colonne suivants.

en	name - The Color Name
fr	nom - Le nom de la couleur

en	hex - The Hex Value
fr	hex - La valeur hexadécimale

en	Colors [edit: %s]
fr	Couleurs[modifier : %s]

en	Colors [new]
fr	Couleurs[nouveau]

en	Export Colors
fr	Couleurs d'exportation

en	The Hex Value for this Color.
fr	La valeur hexadécimale de cette couleur.

en	The name of this Color definition.
fr	Le nom de cette définition de couleur.

en	Named Color
fr	Couleur nommée

en	Is this color a named color which are read only.
fr	Est-ce que cette couleur est une couleur nommée qui sont en lecture seule.

en	The Color as shown on the screen.
fr	La couleur telle qu'elle apparaît à l'écran.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
fr	Les couleurs utilisées ne peuvent pas être supprimées. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé soit par un graphique, soit par un modèle graphique.

en	The number of Graph using this Color.
fr	Le nombre de graphiques utilisant cette couleur.

en	The number of Graph Templates using this Color.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant cette couleur.

en	No Colors Found
fr	Aucune couleur trouvée

en	Sync Aggregates
fr	Granulats

en	Color Item
fr	Couleur de l'article

en	Item # %d
fr	Élément n° %d

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Delete Color Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de couleur

en	Delete Color Templates
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de couleur

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Duplicate Color Template
fr	Dupliquer le modèle de couleur

en	Duplicate Color Templates
fr	Dupliquer le modèle de couleur

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur du modèle de couleur suivante.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur du modèle de couleur suivante.

en	Synchronize Color Template
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Synchronize Color Templates
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur du modèle de couleur suivante.

en	Color Name:
fr	Nom de couleur

en	Color Hex:
fr	Couleur Hexagone :

en	Remove Color Item
fr	Supprimer un élément de couleur

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
fr	Eléments de modèle couleur[Modifier l'élément du rapport : %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
fr	Eléments du modèle de couleur[nouvel élément du rapport : %s]

en	Color Template Items [new]
fr	Eléments de modèle de couleur[nouveau]

en	Color Template Items [edit: %s]
fr	Eléments de modèle couleur[Modifier : %s]

en	Delete Color Item
fr	Supprimer un élément de couleur

en	Color Template [edit: %s]
fr	Modèle de couleur[Modifier : %s]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
fr	Le modèle de couleur '%s' avait% d modèles d'agrégats expulsés et% d agrégats non basés sur un modèle expulsés

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
fr	Le modèle de couleur '%s' ne comportait aucun modèle d'agrégat ou graphique utilisant ce modèle de couleur.

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
fr	Les modèles de couleurs utilisés ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation, il est défini comme étant référencé par un modèle d'agrégat.

en	No Color Templates Found
fr	Aucun modèle de couleur trouvé

en	Run Check
fr	Exécuter le contrôle

en	Delete Check
fr	Supprimer chèque

en	Data Source debug started.
fr	Débogage des sources de données

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
fr	Le débogage de la source de données a reçu un ID de source de données invalide.

en	All RRDfile repairs succeeded.
fr	Toutes les réparations de RRDfile ont réussi.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
fr	Une ou plusieurs réparations du fichier RRD ont échoué. Voir le protocole Cacti pour les erreurs.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
fr	Le débogage automatique de la source de données est réexécuté après réparation.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
fr	La réparation de la source de données a reçu un ID de source de données invalide.

en	The Data Source to Debug
fr	La source de données à déboguer

en	The User who requested the Debug.
fr	L'utilisateur qui a demandé le débogage.

en	The Date that the Debug was Started.
fr	La date à laquelle le débogage a commencé.

en	The Data Source internal ID.
fr	L'ID interne de la source de données.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
fr	L'état du contrôle de débogage de la source de données.

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
fr	Détermine si le collecteur de données ou le site Web ont un accès en écriture.

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
fr	Détermine si la source de données est située dans le Poller Cache.

en	Determines if the Data Source is Enabled.
fr	Détermine si la source de données est activée.

en	RRD Match
fr	Match RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
fr	Détermine si le fichier RRD correspond au modèle de source de données.

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
fr	Détermine si le fichier RRD a reçu de bonnes données récentes.

en	RRD Updated
fr	Mise à jour du RRD

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
fr	Détermine si le fichier RRD a été écrit correctement.

en	Summary of issues found for the Data Source.
fr	Tout problème de résumé trouvé pour la source de données.

en	Not Debugging
fr	Déboguage

en	No Checks
fr	Contrôles

en	Not Checked Yet
fr	Aucun contrôle

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
fr	Problèmes trouvés ! En attente de la mise à jour du fichier RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
fr	Aucune initiale trouvée ! En attente de la mise à jour du fichier RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
fr	Le fichier RRD a-t-il été mis à jour ?

en	RRDfile Owner
fr	Propriétaire du fichier RRD

en	Website runs as
fr	Le site Web fonctionne comme

en	Poller runs as
fr	Le pollueur fonctionne en tant que

en	Is RRA Folder writeable by poller?
fr	Le dossier RRA est-il inscriptible par poller ?

en	Is RRDfile writeable by poller?
fr	Est-ce que RRDfile peut être écrit par poller ?

en	Does the RRDfile Exist?
fr	Le fichier RRD existe-t-il ?

en	Is the Data Source set as Active?
fr	La source de données est-elle définie comme active ?

en	Did the poller receive valid data?
fr	Le scrutateur a-t-il reçu des données valides ?

en	Was the RRDfile updated?
fr	Le fichier RRD a-t-il été mis à jour ?

en	First Check TimeStamp
fr	Première vérification de l'horodatage

en	Second Check TimeStamp
fr	Horodatage de la deuxième vérification

en	Were we able to convert the title?
fr	Avons-nous pu convertir le titre ?

en	Data Source matches the RRDfile?
fr	La source des données n'a pas été consultée

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Rerun Analysis
fr	Ré-exécution de l'analyse

en	Data Source Repair Recommendations
fr	Champs de la source de données

en	For attribute '%s', issue found '%s'
fr	Pour les'%s' en orbite, l'émission trouvée est'%s'.

en	Apply Suggested Fixes
fr	Réappliquer les noms suggérés

en	Repair Steps [ %s ]
fr	Etapes de réparation [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
fr	Etapes de réparation [ Exécuter la réparation à partir de la ligne de commande ]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
fr	En attente de la vérification de la source de données à compléter

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Delete All Checks
fr	Supprimer chèque

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Delete Data Input Method
fr	Supprimer la méthode d'entrée des données

en	Delete Data Input Methods
fr	Supprimer la méthode d'entrée des données

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Duplicate Data Input Method
fr	Supprimer la méthode d'entrée des données

en	Duplicate Data Input Methods
fr	Supprimer la méthode d'entrée des données

en	Input Name:
fr	Nom de la méthode d'acquisition

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le champ de saisie de données suivant.

en	Field Name: %s
fr	Nom du champ : %s

en	Friendly Name: %s
fr	Nom amical : %s

en	Remove Data Input Field
fr	Supprimer le champ de saisie des données

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
fr	Ce script semble n'avoir aucune valeur d'entrée, donc il n'y a rien à ajouter.

en	Data Input Method [edit: %s]
fr	Méthodes d'acquisition des données [éditer : %s]

en	Data Input Method [new]
fr	Méthodes d'acquisition des données [nouveau]

en	Script Server Query
fr	Serveur de script

en	White List Verification Succeeded.
fr	Réussite de la vérification de la liste blanche.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
fr	Échec de la vérification de la liste blanche. Exécutez le script CLI input_whitelist.php pour corriger.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
fr	La chaîne d'entrée n'existe pas dans la liste blanche. Exécutez le script CLI input_whitelist.php pour corriger.

en	(Not In Use)
fr	Pas utilisé

en	No Input Fields
fr	Champ d'entrée

en	Delete Data Input Field
fr	Supprimer le champ de saisie des données

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
fr	ID de base de données interne pour ce modèle de données. Utile lors de l'automatisation ou du débogage.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer la requête suivante.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer la requête suivante.

en	Delete Data Query
fr	Supprimer une requête de données

en	Delete Data Queries
fr	Supprimer une requête de données

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer la requête suivante.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Data Query
fr	Supprimer une requête de données

en	Duplicate Data Queries
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer l'association graphique de requête de données suivante.

en	Remove Data Query Graph Template
fr	Convertir en modèle graphique

en	No Suggested Values Found
fr	Aucune valeur suggérée trouvée

en	Suggested Value
fr	Valeur suggérée

en	Association Read Only until XML file located
fr	Association en lecture seule jusqu'à ce que le fichier XML soit localisé

en	Delete Associated Graph
fr	Supprimer le graphique associé

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Delete Data Source Profile
fr	Supprimer le profil de source de données

en	Delete Data Source Profiles
fr	Supprimer le profil de source de données

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Duplicate Data Source Profile
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Duplicate Data Source Profiles
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
fr	Une ou plusieurs réparations du fichier RRD ont échoué. Voir le protocole Cacti pour les erreurs.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le profil de source de données RRA suivant.

en	Profile Name: %s
fr	Nom du profil : %s

en	Remove Data Source Profile RRA
fr	Supprimer le profil de source de données RRA

en	Each Insert is New Row
fr	Chaque insertion est une nouvelle ligne

en	(Some Elements Read Only)
fr	(Certains éléments sont en lecture seule)

en	RRA [edit: %s %s]
fr	RRA[éditer : %s %s %s]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
fr	RRA de profil de source de données (appuyez sur Enregistrer pour mettre à jour les intervalles de temps)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
fr	Profil des sources de données (en lecture seule)

en	Select Consolidation Function(s)
fr	Sélectionner la ou les fonctions de consolidation

en	Delete Data Source Profile Item
fr	Supprimer un élément de profil de source de données

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
fr	Nombre de Ko par source de données et nombre d'octets pour l'en-tête

en	%s KBytes per Data Source
fr	KBytes par source de données

en	Has Data Sources
fr	A des sources de données

en	Data Source Profile Name
fr	Nom du profil de la source de données

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
fr	Les profils en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par une source de données ou un modèle de données.

en	The number of Data Templates using this Profile.
fr	Le nombre de modèles de données utilisant ce profil.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la source de données suivante.

en	Delete Data Source
fr	Supprimer la source de données

en	Delete Data Sources
fr	Supprimer la source de données

en	The following Graph is using this Data Source.
fr	Le graphique suivant utilise ces sources de données :

en	The following Graphs are using this Data Source.
fr	Les graphiques suivants utilisent ces sources de données :

en	The following Graph is using these Data Sources.
fr	Le graphique suivant utilise ces sources de données :

en	The following Graphs are using these Data Sources.
fr	Les graphiques suivants utilisent ces sources de données :

en	Leave the Graph Untouched
fr	Laisser le <strong>Graph</strong>intact.

en	Leave all Graphs untouched.
fr	Laisser tous les <strong>Graphs</strong>intact.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
fr	Supprimer tous les éléments graphiques <forts>graphiques </forts> qui font référence à cette source de données.

en	Delete all Graph Items that reference these Data Sources
fr	Supprimer tous les éléments graphiques <forts>graphiques </forts> qui font référence à ces sources de données.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
fr	Supprimer tous les <strong>Graphs</strong> qui font référence à cette source de données.

en	Delete all Graphs that reference these Data Sources
fr	Supprimer tous les <strong>Graphs</strong> qui font référence à ces sources de données.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la source de données suivante.

en	Disable Data Source
fr	Désactiver la source de données

en	Disable Data Sources
fr	Désactiver la source de données

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la source de données suivante.

en	Enable Data Source
fr	Activer la source de données

en	Enable Data Sources
fr	Activer la source de données

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Change Device for Data Source
fr	Modifier le profil de la source de données

en	Change Device for Data Sources
fr	Modifier les paramètres de l'équipement

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer à nouveau le nom suggéré à la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer à nouveau le nom suggéré à la source de données suivante.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
fr	Réappliquer l'appellation suggérée à la source de données

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
fr	Réappliquer l'appellation suggérée à la source de données

en	Custom Data [data input: %s]
fr	Données personnalisées [données entrées : %s].

en	(From Device: %s)
fr	(De l'appareil : %s)

en	(From Data Template)
fr	(à partir du modèle de données)

en	Nothing Entered
fr	Rien n'est entré

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
fr	Aucune zone de saisie pour la source d'entrée de données sélectionnée

en	Edit Graph: '%s'.
fr	Modifier le modèle de graphique.

en	Disable Data Source.
fr	Désactiver la source de données

en	Enable Data Source.
fr	Activer la source de données

en	Data Source Item %s
fr	Source des données Élément %s

en	RRDtool Tune Info

en	Note that this query may take some time to run.
fr	Notez que cette requête peut prendre un certain temps à s'exécuter.

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
fr	Le nom de cette source de données. Généralement généré par programme à partir de la définition du modèle de données.

en	Damaged Data Source Name
fr	Nom de la source de données

en	Field "%s" is missing an Output Field
fr	Il manque un champ de sortie au champ "%s"

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Delete Data Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de données

en	Delete Data Templates
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de données

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Data Template
fr	Modèle(s) de données en double

en	Duplicate Data Templates
fr	Modèle(s) de données en double

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Change Profile for Data Template
fr	Modifier le modèle de graphique

en	Change Profile for Data Templates
fr	Modifier le modèle de graphique

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
fr	REMARQUE : Ce changement n'affectera que les sources de données futures et ne modifiera pas les sources de données existantes.

en	New Data Source Profile:
fr	Nouveau profil de source de données

en	Data Templates [edit: %s]
fr	Modèles de données[éditer : %s]

en	Edit Data Input Method.
fr	Modifier la méthode de saisie des données.

en	Data Templates [new]
fr	Modèles de données[nouveau]

en	This field is always templated.
fr	Ce champ est toujours tempéré.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de remplacer la valeur à droite pendant la création de la source de données.

en	Data Templates in use can not be modified
fr	Les modèles de données utilisés ne peuvent pas être modifiés

en	Data Source Item [%s]
fr	Source des données Élément[%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
fr	Cette valeur est désactivée car elle est dérivée de l'appareil ou de l'objet Data Query spécial qui assure le suivi des associations de données critiques Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
fr	Cette valeur est désactivée car elle est dérivée du périphérique et en lecture seule.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
fr	La valeur sera dérivée de l'appareil si ce champ est laissé vide.

en	Custom Data Warning Message
fr	Données personnalisées [données entrées : %s].

en	WARNING: Data Loss can Occur
fr	AVERTISSEMENT : une perte de données peut survenir

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
fr	Après avoir décoché cette case, puis enregistré le modèle de données, toutes les sources de données existantes basées sur ce modèle de données perdront leurs données personnalisées. Cela peut entraîner une collecte de données et des graphiques cassés

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
fr	ID de base de données interne pour ce modèle de données. Utile lors de l'automatisation ou du débogage.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
fr	Les modèles de données utilisés ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par une source de données.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
fr	Le nombre de sources de données utilisant ce modèle de données.

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
fr	La méthode utilisée pour placer les données dans le fichier RRD de la source de données.

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
fr	Profil de source de données par défaut pour ce modèle de données.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
fr	Les sources de données basées sur les modèles de données inactifs ne seront pas mises à jour lors de l'exécution du poller.

en	No Data Templates Found
fr	Aucun modèle de données trouvé

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s) suivant(s).

en	Delete GPRINT Preset
fr	Supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s)

en	Delete GPRINT Presets
fr	Supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
fr	GPRINT Presets[modifier : %s][éditer : %s].

en	GPRINT Presets [new]
fr	GPRINT Presets[new] (nouveau)

en	GPRINT Presets
fr	Présélections GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
fr	GPRINT Nom du préréglage GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
fr	Le nom de ce Preset GPRINT.

en	The GPRINT format string.
fr	La chaîne de format GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
fr	Les GPRINTs en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé soit par un graphique, soit par un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce GPRINT.

en	No GPRINT Presets
fr	Pas de préréglages GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
fr	LE GRAPHIQUE N'EXISTE PAS

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
fr	Détails du graphique, utilitaires de zoom et de débogage

en	Edit Graph Template
fr	Modifier le modèle de graphique.

en	Click to view just this Graph in Real-time
fr	Cliquez pour voir ce graphique en temps réel

en	Utility View
fr	Vue Utilitaire

en	Graph Utility View
fr	Vue de l'utilitaire graphique

en	Graph Source/Properties
fr	Graphique Source/Propriétés

en	Graph Data
fr	Graphique associé/Modèles de données [nouveau]

en	RRDtool Graph Syntax
fr	Syntaxe des graphiques RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
fr	Le Cacti Poller n'a pas encore couru.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
fr	Le temps réel a été désactivé par votre administrateur.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
fr	Le répertoire de cache d'image n'existe pas. Veuillez d'abord le créer et définir les permissions, puis essayer d'ouvrir un autre graphique en temps réel.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
fr	Le répertoire du cache d'image n'est pas accessible en écriture. Veuillez définir les permissions et ensuite essayer d'ouvrir un autre graphique en temps réel.

en	Cacti Real-time Graphing
fr	Graphiques Cacti en temps réel

en	%d seconds left.
fr	%d secondes restantes.

en	seconds left.
fr	secondes restantes.

en	Full Sync Graphs
fr	Graphiques de synchronisation

en	Quick Sync Graphs
fr	Graphiques de synchronisation

en	Cur:
fr	Cur :

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
fr	Eléments du modèle de graphique[Modifier le graphique : %s]

en	Data Template Filter
fr	Poste de modèle de données

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
fr	Ce filtre limitera les sources de données visibles dans la liste déroulante des sources de données.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
fr	La synchronisation du modèle de graphique '%s' a entraîné %s réparations !

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
fr	La synchronisation du modèle de graphique '%s' n'a entraîné aucune réparation.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Delete Graph Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de graphique

en	Delete Graph Templates
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de graphique

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Graph Template
fr	Modèle(s) de graphique(s) en double

en	Duplicate Graph Templates
fr	Modèle(s) de graphique(s) en double

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Resize Graph Template
fr	Nouveau modèle de graphique

en	Resize Graph Templates
fr	Modèles de graphique

en	Graph Height:
fr	Hauteur du Graphique

en	Graph Width:
fr	Largeur du graphique

en	Image Format:
fr	Format d’image

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Graph Template Items [edit: %s]
fr	Eléments du modèle graphique[Modifier : %s]

en	Graph Template [edit: %s]
fr	Modèle de graphique[Modifier : %s]

en	Graph Template [new]
fr	Modèle de graphique[nouveau]

en	Graph Template Options
fr	Options des modèles de graphiques

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de remplacer la valeur à droite pendant la création du graphique.

en	VDEFs

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
fr	Les modèles graphiques en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique.

en	The default image format for the resulting Graphs.
fr	Le format d'image par défaut pour les graphiques résultants.

en	The default size of the resulting Graphs.
fr	La taille par défaut des graphiques résultants.

en	The vertical label for the resulting Graphs.
fr	L'étiquette verticale pour les graphiques résultants.

en	No Graph Templates Found
fr	Aucun modèle de graphique trouvé

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
fr	Graphique Entrées d'éléments[graphique d'édition : %s][graphique d'édition

en	Graph Preview Filters
fr	Filtres de prévisualisation graphique

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtrage à partir d'une liste ]

en	Graph List View Filters
fr	Filtres d'affichage des listes de graphiques

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtre de la liste ]

en	Add to a Report
fr	Ajouter des graphiques au rapport

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
fr	Le titre de ce graphique. Généralement généré par programmation à partir de la définition du modèle de graphique ou des règles de nommage suggérées. La longueur maximale du titre est contrôlée sous Paramètres->Visuel.

en	Graph ID
fr	Graphique ID

en	Nth Percentile
fr	Nième centile

en	Summary Details
fr	Détails du sommaire

en	Convert to Graph Template
fr	Convertir en modèle graphique

en	No Device -
fr	Modèles d'équipement

en	Graph Items [graph: %s]
fr	Éléments du graphique[graphique : %s].

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
fr	Sélectionnez la source de données à associer à cet élément graphique.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
fr	Il n'existe actuellement aucun modèle d'agrégat défini pour les agrégats hérités sélectionnés.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les pages suivantes.

en	Delete Graph
fr	Supprimer le(s) graphique(s)

en	Delete Graphs
fr	Supprimer le(s) graphique(s)

en	The following Data Source is used by this Graph.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Sources are used by this Graph.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Source is used by these Graphs.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Sources are used by these Graphs.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
fr	Supprimer toutes les sources de données référencées par ce(s) graphique(s) qui ne sont pas utilisées ailleurs.

en	Delete the Data Sources reference by these Graphs.
fr	Supprimer toutes les sources de données référencées par ce(s) graphique(s) qui ne sont pas utilisées ailleurs.

en	Leave the Data Source untouched.
fr	Ne touchez pas à la (aux) source(s) de données.

en	Leave the Data Sources untouched
fr	Ne touchez pas à la (aux) source(s) de données.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
fr	Choisissez un modèle de graphique et cliquez sur 'Continuer' pour modifier le modèle de graphique pour le(s) graphique(s) suivant(s). Veuillez noter que seuls les modèles de graphiques compatibles seront affichés. 'Compatible' signifie qu'ils sont identifiés par ceux qui ont des sources de données identiques.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
fr	Choisissez un modèle de graphique et cliquez sur 'Continuer' pour modifier le modèle de graphique pour le(s) graphique(s) suivant(s). Veuillez noter que seuls les modèles de graphiques compatibles seront affichés. 'Compatible' signifie qu'ils sont identifiés par ceux qui ont des sources de données identiques.

en	New Graph Template:
fr	Nouveau modèle de graphique

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Graph
fr	Dupliquer le(s) graphique(s)

en	Duplicate Graphs
fr	Dupliquer le(s) graphique(s)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Convert Graph to Template
fr	Convertir en modèle graphique

en	Convert Graphs to Templates
fr	Convertir en modèle graphique

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter les graphiques sélectionnés au rapport ci-dessous.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter les graphiques sélectionnés au rapport ci-dessous.

en	Change Graph to new Device
fr	Changer le(s) graphique(s) Graphique(s) associé(s) Appareil associé

en	Change Graphs to new Device
fr	Changer le(s) graphique(s) Graphique(s) associé(s) Appareil associé

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s) suivant(s).

en	Reapply Suggested Names for Graph
fr	Réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
fr	Réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer les règles d'automatisation aux graphiques suivants.

en	Apply Automation Rules to Graph
fr	Appliquer les règles d'automatisation

en	Apply Automation Rules to Graphs
fr	Appliquer les règles d'automatisation

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	The following Data Sources are in use by these Graphs.
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Place Graph on Report
fr	Mettre les graphiques dans le rapport

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Place Graph on Tree
fr	Placer le(s) graphique(s) sur l'arbre

en	Place Graphs on Tree
fr	Placer le(s) graphique(s) sur l'arbre

en	Edit Data Source: '%s'.
fr	Sources de données [%s]

en	View Timespans.
fr	Durée

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
fr	Choisissez un modèle de graphique à appliquer à ce graphique. Veuillez noter que vous ne pouvez changer les modèles graphiques que pour un modèle graphique compatible à 100%, ce qui signifie qu'il inclut des sources de données identiques.

en	Source
fr	Pas de source

en	Non Templated
fr	Sans modèle

en	The image format of the Graph.
fr	Le format d'image par défaut pour les graphiques résultants.

en	Default Settings Saved
fr	Réglages par défaut sauvegardés

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
fr	Nouveau graphique pour [ %s ]

en	New Graphs for [ All Devices ]
fr	Nouveaux graphiques pour [ Tous les périphériques ]

en	New Graphs for None Host Type
fr	Nouveaux graphiques pour aucun type d'hôte

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'identifiant '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'identifiant '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'identifiant '%s'

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
fr	L'index est désactivé car la requête de données n'a pas de modèles de graphique associés.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
fr	Erreur dans la requête de données. Cela peut être dû aux éléments suivants : autorisations de fichier ou fichier XML de requête de données manquant ou mal formaté.

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Place Device on Report
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Data Query Re-indexed.
fr	Index des requêtes de données

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
fr	Requête de données de périphérique réindexée. Sortie détaillée affichée.

en	Device Debugging Enabled for Device.
fr	Débogage de périphérique activé pour le périphérique.

en	Device Debugging Disabled for Device.
fr	L'appareil est désactivé

en	Poller Cache for Device Refreshed.
fr	Cache d'interrogation pour le périphérique actualisé.

en	ERROR: Invalid Device ID.
fr	ERREUR : Périphérique[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
fr	Réindexation de l'appareil terminée en% 0,2f secondes. Il y a eu% d éléments mis à jour.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
fr	Impossible de se connecter au serveur

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Delete Devices
fr	Supprimer l'appareil

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
fr	Ne touchez pas à tous les graphiques et à toutes les sources de données. La ou les sources de données seront toutefois désactivées.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
fr	Supprimer tous les graphiques et sources de données associés.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Enable Device
fr	Activer le(s) équipement(s)

en	Enable Devices
fr	Activer le(s) équipement(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Disable Devices
fr	Désactiver l'équipement

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Change Devices
fr	Changer d'équipement

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Clear Statistics for Device
fr	Statistiques claires sur le(s) dispositif(s)

en	Clear Statistics for Devices
fr	Statistiques claires sur le(s) dispositif(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le(s) dispositif(s) suivant(s) avec leur modèle de dispositif.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le(s) dispositif(s) suivant(s) avec leur modèle de dispositif.

en	Synchronize Device Template
fr	Synchronisation avec le modèle d'équipement

en	Synchronize Devices Templates
fr	Synchronisation avec le modèle d'équipement

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Place Devices on Report
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Place Device on Tree
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Place Devices on Tree
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Repopulate Poller Cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Contacting Device
fr	Dispositif de contact

en	Data Query Debug Information
fr	Informations de débogage de requête de données

en	Service Check
fr	Supprimer chèque

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
fr	Le nombre de threads simultanés à utiliser pour interroger ce périphérique. Ceci ne s'applique qu'au collecteur Spine.

en	The site associated to this Device
fr	La ville associée à ce site.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
fr	Créer

en	The Date that the Device was added to Cacti.
fr	La date à laquelle le débogage a commencé.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Delete Device Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Delete Device Templates
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Duplicate Device Template
fr	Modèle(s) d'appareil(s) dupliqué(s)

en	Duplicate Device Templates
fr	Modèle(s) d'appareil(s) dupliqué(s)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Sync Device Template
fr	Synchronisation avec le modèle d'équipement

en	Sync Device Templates
fr	Synchronisation avec le modèle d'équipement

en	Remove Graph Template
fr	Nouveau modèle de graphique

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les requêtes de données suivantes seront dissociées du modèle de dispositif.

en	Remove Data Query
fr	Supprimer la requête

en	Default Submit Button
fr	Bouton d'envoi par défaut

en	Delete Item from Device Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Device Class
fr	Règles des équipements

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
fr	Vous devez être connecté pour accéder à cette section de Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
fr	FATAL : Vous devez être connecté pour accéder à cette section de Cacti.

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
fr	Si vous pensez que c'est une erreur. Veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
fr	La dernière fois que ce collecteur a été entièrement synchronisé avec le site principal de Cacti.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
fr	Vous devez avoir activé l'authentification utilisateur intégrée pour utiliser cette fonctionnalité.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
fr	Le répertoire surligné n'existe pas. Veuillez entrer un répertoire valide.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
fr	Le fichier journal Cacti doit avoir l'extension '.log'.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
fr	L'entrée de données pour la méthode ne semble pas être sur la liste blanche.

en	Data Source does not exist.
fr	La source de données n'existe pas.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
fr	Les phrases de passe de confidentialité SNMP v3 ne correspondent pas

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
fr	Les phrases de passe de l'authentification SNMP v3 ne correspondent pas.

en	XML: Cacti version does not exist.
fr	XML : La version Cacti n'existe pas.

en	XML: Hash version does not exist.
fr	XML : La version de hachage n'existe pas.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
fr	XML : Généré avec une version plus récente de Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
fr	XML : Impossible de trouver le code de type.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
fr	Le changement de nom d'utilisateur n'est pas autorisé pour le modèle désigné ou l'utilisateur invité.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
fr	La suppression par l'utilisateur n'est pas autorisée pour le modèle désigné ou l'utilisateur invité.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
fr	La suppression par l'utilisateur n'est pas autorisée pour l'utilisateur d'exportation de graphique désigné.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
fr	Le modèle de données comprend un profil de source de données supprimé. Veuillez sauvegarder à nouveau le modèle de données avec un profil de source de données existant.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
fr	Le modèle de graphique comprend le préfixe GPrint supprimé. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour identifier et/ou corriger.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
fr	Le modèle de graphique comprend les CDEF supprimés. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour identifier et/ou corriger.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
fr	Le modèle graphique comprend la méthode de saisie des données supprimée. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de données introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de dispositif introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	La requête de données n'a pas été trouvée lors de l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de graphique introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
fr	Graphique non trouvé. Soit elle a été supprimée, soit votre base de données a besoin d'être réparée.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
fr	Les phrases de chiffrement SNMPv3 Auth Passphrases doivent comporter 8 caractères ou plus.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
fr	Certains graphiques n'ont pas été mis à jour. Impossible de changer l'appareil pour les graphiques basés sur Data Query.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
fr	Impossible de changer l'appareil pour les graphiques basés sur Data Query.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
fr	Certains paramètres ne sont pas sauvegardés. Consultez les messages ci-dessous. Vérifiez que les champs rouges ne contiennent pas d'erreurs.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
fr	Le fichier surligné n'existe pas. Veuillez entrer un nom de fichier valide.

en	All User Settings have been returned to their default values.
fr	Tous les réglages utilisateur ont été rétablis à leurs valeurs par défaut.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
fr	Le nom du champ suggéré n'a pas été saisi. Veuillez entrer un nom de champ et réessayer.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
fr	La valeur suggérée n'a pas été saisie. Veuillez entrer une valeur suggérée et réessayer.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
fr	Modèle de dispositif mis à jour. N'oubliez pas de synchroniser les modèles pour apporter toutes les modifications aux dispositifs qui utilisent ce modèle de dispositif.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
fr	Sauvegarder Succès. Paramètres répliqués sur les collecteurs de données à distance.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
fr	Sauvegarder Failed. Les valeurs minimales doivent être inférieures à la valeur maximale.

en	Unable to change password. User account not found.
fr	Impossible de changer le mot de passe. Compte utilisateur introuvable.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
fr	Entrée de données sauvegardée. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode de saisie des données avant de créer des graphiques ou des sources de données.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
fr	Entrée de données sauvegardée. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode d'entrée de données avant que les collecteurs de données ne commencent à utiliser des champs d'entrée de données nouveaux ou modifiés.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
fr	Champ de saisie des données enregistré. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode de saisie des données avant de créer des graphiques ou des sources de données.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
fr	Champ de saisie des données enregistré. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode d'entrée de données avant que les collecteurs de données ne commencent à utiliser des champs d'entrée de données nouveaux ou modifiés.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
fr	Le fichier journal spécifié n'est pas un fichier journal ou d'archive Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
fr	Le fichier journal spécifié était un fichier archive Cacti et a été supprimé.

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
fr	Si vous forcez un changement de mot de passe, vous devez également permettre à l'utilisateur de changer son mot de passe.

en	You are not allowed to change your password.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
fr	Impossible de déterminer la taille du champ mot de passe, veuillez vérifier les permissions de l'utilisateur db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
fr	Impossible d'augmenter la taille du champ du mot de passe, veuillez vérifier la permission de l'utilisateur db

en	LDAP/AD based password change not supported.
fr	Le changement de mot de passe basé sur LDAP/AD n'est pas pris en charge.

en	Unable to clear log, no write permissions
fr	Impossible d'effacer le journal, pas de permissions d'écriture

en	Unable to clear log, file does not exist
fr	Impossible d'effacer le journal, le fichier n'existe pas

en	CSRF Timeout, refreshing page.
fr	CSRF Timeout, page rafraîchissante.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
fr	Le délai d'attente CSRF s'est produit en raison de l'inactivité, la page a été rafraîchie.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
fr	Horodatage non valide. Sélectionner l'horodatage dans le futur.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
fr	Collecteur(s) de données synchronisé(s) pour le fonctionnement hors ligne

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
fr	Collecteur(s) de données introuvable(s) lors de la tentative de synchronisation

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
fr	Impossible d'établir une connexion MySQL avec Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
fr	La synchronisation du Data Collector doit être lancée à partir du serveur Cacti principal.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
fr	La synchronisation n'inclut pas le serveur de base de données central Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
fr	Lors de l'enregistrement d'un collecteur de données distant, le nom d'hôte de la base de données doit être unique par rapport à tous les autres.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
fr	Le nom d'hôte de votre base de données distante doit être autre chose que " localhost " pour chaque collecteur de données distant.

en	Path variables on this page were only saved locally.
fr	Les variables de chemin sur cette page n'étaient enregistrées que localement.

en	Report Save Failed
fr	Rapport Enregistrer l'échec

en	Report Item Saved
fr	Élément du rapport enregistré

en	Report Item Save Failed
fr	Échec de l'enregistrement d'un élément du rapport

en	Graph was not found attempting to Add to Report
fr	Le graphique n'a pas été trouvé essayant d'ajouter au rapport

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
fr	Impossible d'ajouter des graphiques. L'utilisateur actuel n'est pas propriétaire

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
fr	Impossible d'ajouter tous les graphiques. Voir le message d'erreur pour plus de détails.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
fr	Vous devez sélectionner au moins un graphique à ajouter à un rapport.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
fr	Poller Resource Cache effacé. Le collecteur de données principal sera reconstruit au début du prochain scrutin, et les collecteurs de données à distance se synchroniseront par la suite.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
fr	Permission refusée. Vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action demandée.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
fr	La page n'est pas définie. Par conséquent, il ne peut pas être affiché.

en	Unexpected error occurred
fr	Une erreur inattendue s'est produite

en	Current Graph Item Data Source
fr	Source des données des postes du graphique en cours

en	Stream Data
fr	Graphique associé/Modèles de données [nouveau]

en	Top -> Down
fr	Haut -> Bas

en	Bottom -> Up
fr	Bas -> Haut

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
fr	Fichier journal seulement

en	Logfile and Syslog/Eventlog
fr	Fichier journal et journal des systèmes/événements

en	Syslog/Eventlog Only
fr	Syslog/Eventlog uniquement

en	SNMP getNext
fr	SNMP GetNext

en	NONE - Syslog Only if Selected
fr	AUCUNE - Syslog seulement si sélectionné

en	LOW - Statistics and Errors
fr	FAIBLE - Statistiques et erreurs

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
fr	MEDIUM - Statistiques, erreurs et résultats

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
fr	ÉLEVÉE - Statistiques, erreurs, résultats et principaux événements d'E/S

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
fr	CORRIGER - Statistiques, erreurs, résultats, E/S et flux de programmes

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
fr	DEVEL - Niveau développeur DEBUG

en	Selected Poller Interval
fr	Intervalle de sondage sélectionné

en	Every %d Seconds
fr	Toutes les %d secondes

en	Every %d Day
fr	Tous les %1 jour(s)

en	%0.1f Minutes
fr	%d minutes

en	1 Thread
fr	%d Thread(s)

en	Cacti Builtin Authentication
fr	Méthode d'authentification intégrée

en	LDAP/AD User Domains
fr	Domaines utilisateur

en	LDAPS
fr	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Enabled (strict mode)
fr	Activé (mode strict)

en	Inherit Parent Sorting
fr	Hériter le tri parent-héritier

en	Data Query Index
fr	Index des requêtes de données

en	Current Graph Item Polling Interval
fr	Graphique Graphique actuel Intervalle d'interrogation des éléments

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données (ne pas inclure les doublons)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
fr	Toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons) Intervalle d'interrogation

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données similaires (y compris les doublons)

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
fr	Élément courant de source de données : Valeur minimum

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
fr	Élément courant de source de données : Valeur minimum

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
fr	Élément courant de source de données : Valeur minimum

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données (ne pas inclure les doublons)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données (y compris les doublons)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données similaires (y compris les doublons)

en	Import Packages
fr	Importer des modèles

en	RRDfile Cleaner
fr	Nettoyeur de fichiers RRD

en	SNMP Managers
fr	Entrées SNMP

en	User Log
fr	Se connecter

en	RRDfile Checker
fr	Nettoyeur de fichiers RRD

en	Technical Info
fr	Support technique et services professionnels

en	Change Log
fr	Changelog

en	Application Related
fr	Appliquer les règles d'automatisation

en	Cacti Related
fr	Rapport Cacti

en	Database Related
fr	Etat de la base de données

en	Facilities Related

en	Generic Device
fr	Niveau Log générique

en	HPC/Grid Computing
fr	Options de Grille

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
fr	Équilibrage des charges

en	Network Switch
fr	Filtres réseau

en	Network Router
fr	Filtres réseau

en	NAS/SAN Related

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Storage Related

en	Telco Related
fr	Sélection du modèle

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Realtime Graphs
fr	Graphiques en temps réel

en	Users/Groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en	Settings/Utilities
fr	Réglages/utilitaires

en	Installation/Upgrades
fr	Installation/Mise à niveau

en	Sites/Devices/Data
fr	Sites/Dispositifs/Données

en	Spike Handling
fr	Réglages Spike Kill

en	Log Administration
fr	Administration des logs

en	Log Viewing
fr	Visualisation du journal

en	Reports Administration
fr	Administration des logs

en	Reports Creation
fr	Création de rapports

en	Show Graph Action Icons
fr	Afficher le titre du graphique

en	Show User Help Links
fr	Afficher les liens d'aide utilisateur

en	Plugin Administration
fr	Administration des logs

en	CDEF Item
fr	Point du CDEF

en	GPRINT Preset
fr	GPRINT Préréglage

en	Data Input Field
fr	Champ de saisie des données

en	Data Template Item
fr	Poste de modèle de données

en	Graph Template Item
fr	Élément de modèle de graphique

en	Graph Template Input
fr	Saisie d'un modèle de graphique

en	VDEF

en	VDEF Item
fr	VDEF Point

en	Month Number, Day, Year
fr	Mois Nombre, jour, année

en	Month Name, Day, Year
fr	Mois Nom, jour, année

en	Day, Month Number, Year
fr	Jour, mois Nombre, année

en	Day, Month Name, Year
fr	Jour, mois Nom, année

en	Year, Month Number, Day
fr	Année, Mois Nombre, Jour

en	Year, Month Name, Day
fr	Année, Mois Nom, Jour

en	After Boost
fr	Après l'impulsion

en	%d MBytes
fr	d Mo octets %d

en	1 GByte

en	%s GBytes
fr	GBytes %s

en	%d GBytes
fr	GBytes %d

en	2,000 Data Source Items
fr	2 000 Éléments de source de données

en	5,000 Data Source Items
fr	5 000 Éléments de source de données

en	10,000 Data Source Items
fr	10 000 Éléments de source de données

en	15,000 Data Source Items
fr	15 000 Éléments de source de données

en	25,000 Data Source Items
fr	25 000 Éléments de source de données

en	50,000 Data Source Items (Default)
fr	50 000 éléments de source de données (par défaut)

en	100,000 Data Source Items
fr	100 000 Éléments de source de données

en	200,000 Data Source Items
fr	200 000 Éléments de source de données

en	400,000 Data Source Items
fr	400 000 Éléments de source de données

en	%d GByte
fr	GBytes %d

en	1 Megabyte
fr	1 Mégaoctet

en	%d Megabytes
fr	mégaoctets (mégaoctets)

en	Inline PNG Image, LN Style
fr	Image PNG en ligne, style LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
fr	Image JPEG en ligne, style LN

en	Inline GIF Image, LN Style
fr	Image GIF en ligne, style LN

en	is unknown
fr	Inconnu

en	is not unknown
fr	Inconnu

en	does not match regular expression
fr	ne correspond pas à l'expression régulière

en	Fixed String
fr	Chaîne fixe

en	Every %d Weeks
fr	Toutes les %d semaines

en	Use the First Handler Found
fr	Utiliser le gestionnaire PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire Oscarotero GetText

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire GetText de MonoTranslator

en	Paper-plane
fr	Avion-papier

en	[Fail]
fr	[echec]

en	[Warning]
fr	ATTENTION :

en	[Restart]
fr	Limité

en	[Success]
fr	succès

en	[Skipped]

en	User Profile (Edit)
fr	Profil de l'utilisateur (Modifier)

en	Data Input Fields
fr	Champs de saisie des données

en	(Remove Item)
fr	(Retirer l'élément)

en	RRD Cleaner
fr	Nettoyant RRD

en	List unused Files
fr	Liste des fichiers inutilisés

en	RRD Check
fr	Exécuter le contrôle

en	View User Log
fr	Afficher le journal de l'utilisateur

en	Clear User Log
fr	Effacer le journal de l'utilisateur

en	Purge User Log
fr	Purger le journal de l'utilisateur

en	View Data Query Cache
fr	Afficher le cache de requête de données

en	Boost Status
fr	Statut de Boost

en	View SNMP Agent Cache
fr	Voir la mise en cache de l'agent SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
fr	Afficher le journal des notifications de l'agent SNMP

en	VDEF Items
fr	Articles VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
fr	Voir les récepteurs d'avis SNMP

en	(Action)
fr	Action:

en	Cacti Help
fr	Accueil Cacti

en	Color Template Items
fr	Éléments de modèle de couleur

en	Aggregate Items
fr	Éléments agrégés

en	Graph Rule Items
fr	Postes de règle graphique

en	Tree Rule Items
fr	Éléments de règle de l'arborescence

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
fr	Spécifie le nombre d'OIDs qui peuvent être obtenus dans une seule requête SNMP Get.

en	%d OID
fr	Max OID

en	%d OID's
fr	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
fr	Répétitions maximales de marche en vrac

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
fr	Pour les périphériques SNMPv2 et SNMPv3, la taille maximale des répétitions SNMP Bulk Walk. La valeur par défaut est 'Auto Detect on Re-Index'. Pour les très gros commutateurs, les serveurs hautes performances, les réseaux de trames Jumbo ou pour les connexions WAN à latence élevée, l'augmentation de cette valeur peut augmenter les performances de l'interrogateur. Plus de données sont regroupées dans un seul paquet SNMP, ce qui peut réduire le temps d'exécution des requêtes de données. Cependant, certains appareils peuvent refuser complètement de répondre aux paquets dont la taille de répétition maximale est trop grande. Cela peut être particulièrement vrai pour les appareils de type IoT de faible puissance ou les appareils informatiques intégrés plus petits. Une attention particulière à la MTU globale du chemin de réseau doit également être prise en compte, car la définition d'une valeur trop élevée pourrait entraîner une fragmentation des paquets.

en	Auto Detect on Re-Index
fr	Détection automatique lors de la réindexation

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
fr	Détection/réglage automatique lors du premier réindexation

en	%d Repetition
fr	Options de Grille

en	%d Repetitions
fr	Options de Grille

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
fr	Un nom utile pour ce profil de stockage de données et de sondage.

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
fr	La fréquence à laquelle les données seront recueillies à partir de la source de données ?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
fr	Combien de temps les données peuvent être manquantes avant que RRDtool n'enregistre des données inconnues. Augmentez cette valeur si votre source de données est instable et que vous souhaitez reporter d'anciennes données plutôt que d'afficher des lacunes dans vos graphiques. Cette valeur est multipliée par le facteur X-Files pour déterminer le temps réel.

en	How data is to be entered in RRAs.
fr	la façon dont les données doivent être saisies dans les ERR.

en	RRDfile Size (in Bytes)
fr	Taille du fichier RRD (en octets)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
fr	D'après le nombre de lignes dans toutes les RRA et le nombre de fonctions de consolidation sélectionnées, la taille de l'ensemble dans le fichier RRD.

en	New Profile RRA
fr	Nouveau profil RRA

en	Aggregation Level
fr	Niveau d'agrégation

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
fr	Le nombre d'échantillons requis avant de remplir une rangée dans la spécification RRA. La première RRA doit toujours avoir une valeur de 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
fr	Combien de générations de données sont conservées dans le RRA.

en	Default Timespan
fr	Délai par défaut

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
fr	Lors de l'affichage d'un graphique basé sur l'ARR en question, l'intervalle de temps par défaut à afficher pour ce graphique.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
fr	En fonction du niveau d'agrégation, des lignes et de l'intervalle d'interrogation, la quantité de données qui sera conservée dans l'ERR.

en	RRA Size (in Bytes)
fr	Taille RRA (en octets)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
fr	Selon le nombre de lignes et le nombre de fonctions de consolidation sélectionnées, la taille de ce RRA dans le fichier RRD.

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
fr	Le résultat de la vérification de l'espace blanc pour la méthode d'entrée spécifique. Si la chaîne d'entrée change et que le fichier Whitelist n'est pas mis à jour, les graphiques ne pourront pas être créés.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
fr	Temps maximum qui peut s'écouler avant que les données ne soient saisies comme " inconnues ". (Habituellement 2x300=600)

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
fr	Lorsque les données sont recueillies, les données de ce champ seront placées dans cette source de données.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
fr	Entrez un nom pour ce préréglage GPRINT, assurez-vous qu'il s'agit de quelque chose que vous reconnaissez.

en	Enter the custom GPRINT string here.
fr	Entrez ici la chaîne GPRINT personnalisée.

en	Title (--title)
fr	Titre (--titre)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
fr	Le nom qui est imprimé sur le graphique. Il peut inclure des variables de remplacement telles que |host_description| ou |query_fieldName|. Pour une liste complète des étiquettes de remplacement prises en charge, veuillez consulter la documentation Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
fr	Étiquette verticale (--étiquette verticale)

en	Image Format (--imgformat)
fr	Format de l'image (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
fr	Le type de graphique généré ; PNG, GIF ou SVG. La sélection du type d'image du graphique est très dépendante de RRDtool.

en	Height (--height)
fr	Hauteur (--hauteur)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
fr	La hauteur (en pixels) de la zone du graphique à l'intérieur du graphique. Cette zone n'inclut pas la légende, les légendes des axes ou le titre.

en	Width (--width)
fr	Largeur (--largeur)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
fr	La largeur (en pixels) de la zone du graphique à l'intérieur du graphique. Cette zone n'inclut pas la légende, les légendes des axes ou le titre.

en	Base Value (--base)
fr	Valeur de base (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
fr	Doit être réglé sur 1024 pour la mémoire et 1000 pour les mesures de trafic.

en	Slope Mode (--slope-mode)
fr	Mode pente (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
fr	L'utilisation du mode Pente permet d'uniformiser la forme des graphiques au détriment d'une partie de la résolution à l'écran.

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
fr	Mise à l'échelle automatique de l'axe des y au lieu de définir une limite supérieure et inférieure. Remarque : si vous cochez cette case, les limites supérieure et inférieure seront ignorées.

en	Auto Scale Options
fr	Options d'échelle automatique

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
fr	Utiliser <br> --alt-autoscale pour mettre à l'échelle le minimum absolu et le maximum <br> --alt-autoscale-max pour mettre à l'échelle la valeur maximale, en utilisant une limite inférieure donnée <br> --alt-autoscale-min pour mettre à l'échelle la valeur minimale, en utilisant une limite supérieure donnée <br> --alt-autoscale (avec limites) pour mettre à l'échelle les limites inférieure et supérieure (par défaut RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
fr	Utiliser --alt-autoscale (sans tenir compte des limites données)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
fr	Utiliser --alt-autoscale-max (en acceptant une limite inférieure)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
fr	Utiliser --alt-autoscale-min (en acceptant une limite supérieure)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
fr	Utiliser --alt-autoscale (acceptant les deux limites, RRDtool par défaut)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
fr	Échelle logarithmique (--logarithmique)

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
fr	Unités SI pour l'échelle logarithmique (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
fr	Utiliser les unités SI pour la mise à l'échelle logarithmique au lieu d'utiliser la notation exponentielle.<br> Note : Les graphiques linéaires utilisent la notation SI par défaut.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
fr	Mode frontières rigides (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
fr	N'augmentez pas les limites inférieure et supérieure si le graphique contient une valeur en dehors de la plage valide.

en	Upper Limit (--upper-limit)
fr	Limite supérieure (--limite supérieure)

en	The maximum vertical value for the graph.
fr	La valeur verticale maximale du graphique.

en	Lower Limit (--lower-limit)
fr	Limite inférieure (--limite inférieure)

en	The minimum vertical value for the graph.
fr	La valeur verticale minimale du graphique.

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
fr	Unit Grid Value (--unit/----y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
fr	Règle la valeur de l'exposant sur l'axe Y pour les nombres. Remarque : Cette option est obsolète et remplacée par l'option --y-grid. Dans cette option, les lignes de grille de l'axe des Y apparaissent à chaque pas de grille. Les étiquettes sont placées sur toutes les lignes du facteur d'étiquetage.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
fr	Unité Valeur de l'exposant (--unités-exposant)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
fr	Quelle unité Cacti devrait utiliser sur l'axe Y. Utilisez 3 pour tout afficher en "k" ou -6 pour tout afficher en "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length &lt;length&gt;)
fr	Unit Length (--units-length &lt;length&gt ;)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
fr	Combien de chiffres l'outil RRDtool doit-il comporter pour les étiquettes de l'axe des y ? Vous devrez peut-être utiliser cette option pour gagner suffisamment d'espace une fois que vous aurez commencé à manipuler l'étiquetage de l'axe des y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
fr	Pas de Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
fr	Afin d'éviter les effets de flou d'anticrénelage, RRDtool utilise des points d'encliquetage sur les pixels de résolution de l'appareil, ce qui permet d'obtenir une apparence plus nette. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez utiliser ce commutateur pour désactiver ce comportement. <br><strong>Note : </strong>L'ajustement de grille est désactivé pour les sorties PDF, EPS, SVG par défaut.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
fr	Grille alternative Y (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
fr	L'algorithme garantit que vous avez toujours une grille, qu'il y a suffisamment mais pas trop de lignes de grille et que la grille est métrique. Ce paramètre vous assurera également d'avoir suffisamment de décimales affichées même si votre graphique va de 69.998 à 70.001.<br><strong>Note : </strong>Ce paramètre peut interférer avec les options --alt-autoscale.

en	Axis Options
fr	Options d'axe

en	Right Axis (--right-axis &lt;scale:shift&gt;)
fr	Axe droit (--axe droit &lt;scale:shift&gt ;)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
fr	Un deuxième axe sera dessiné à droite du graphique. Elle est liée à l'axe gauche par l'intermédiaire des paramètres d'échelle et de décalage.

en	Right Axis Label (--right-axis-label &lt;string&gt;)
fr	Étiquette de l'axe droit (--étiquette de l'axe droit &lt;string&gt ;)

en	The label for the right axis.
fr	L'étiquette pour l'axe droit.

en	Right Axis Format (--right-axis-format &lt;format&gt;)
fr	Format de l'axe droit (format de l'axe droit &lt;format&gt ;)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
fr	Par défaut, le format des étiquettes des axes est déterminé automatiquement. Si vous voulez le faire vous-même, utilisez cette option avec les mêmes arguments %lf que vous connaissez des commandes PRINT et GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter &lt;formatname&gt;)
fr	Formatter de l'axe droit (---formatter du format de l'axe droit &lt;formatname&gt ;)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
fr	Lorsque vous configurez l'étiquetage de l'axe droit, appliquez une règle au format de données. Les formats pris en charge comprennent "numérique" où les données sont traitées comme numériques, "horodatage" où les valeurs sont interprétées comme des horodatages UNIX (nombre de secondes depuis janvier 1970) et exprimées au format strftime (par défaut "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Voir aussi les formats --unités-longueur et --axe droit. Enfin, la "durée", où les valeurs sont interprétées comme la durée en millisecondes. Le formatage suit les règles de valstrfduration qualifiées PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format &lt;format&gt;)
fr	Formatter de l'axe gauche (--formatter de l'axe gauche &lt;formatname&gt ;)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter &lt;formatname&gt;)
fr	Formatter de l'axe gauche (--formatter de l'axe gauche &lt;formatname&gt ;)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
fr	Lorsque vous configurez l'étiquetage de l'axe gauche, appliquez une règle au format de données. Les formats pris en charge comprennent "numérique" où les données sont traitées comme numériques, "horodatage" où les valeurs sont interprétées comme des horodatages UNIX (nombre de secondes depuis janvier 1970) et exprimées au format strftime (par défaut "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Voir aussi --unités-longueur. Enfin, la "durée", où les valeurs sont interprétées comme la durée en millisecondes. Le formatage suit les règles de valstrfduration qualifiées PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
fr	Options de légende

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
fr	Tampons de texte pour que la légende et les données graphiques s'alignent toujours. Remarque : cela pourrait allonger le temps de rendu des graphiques en raison du surdimensionnement de l'image. De plus, l'Auto Padding peut ne pas être précis sur tous les types de graphiques, un étiquetage cohérent aide généralement.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
fr	Étiquettes dynamiques (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
fr	Tracez des repères de ligne comme une ligne.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
fr	Légende des règles de force (--force-règles-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
fr	Forcer la génération des légendes HRULE et VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth &lt;pixels&gt;)
fr	Largeur de l'onglet (--tabwidth &lt;pixels&gt ;)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
fr	Par défaut, la largeur de l'onglet est de 40 pixels, utilisez cette option pour la modifier.

en	Legend Position (--legend-position=&lt;position&gt;)
fr	Légende Position (--legend-position=&lt;position&gt ;)

en	Place the legend at the given side of the graph.
fr	Placez la légende sur le côté donné du graphique.

en	Legend Direction (--legend-direction=&lt;direction&gt;)
fr	Legend Direction (--legend-direction=&lt;direction&gt ;)

en	Place the legend items in the given vertical order.
fr	Placez les éléments de légende dans l'ordre vertical donné.

en	How data for this item is represented visually on the graph.
fr	Comment les données de cet élément sont représentées visuellement sur le graphique.

en	Opacity/Alpha Channel
fr	Canal Opacité/Alpha

en	The opacity/alpha channel of the color.
fr	Le canal opacité/alpha de la couleur.

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
fr	Comment les données pour cet élément sont représentées statistiquement sur le graphique.

en	CDEF Function
fr	Fonction CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
fr	Une fonction CDEF (mathématiques) à appliquer à cet élément sur le graphique ou la légende.

en	VDEF Function
fr	Fonction VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
fr	Une fonction VDEF (mathématique) à appliquer à cet élément sur la légende du graphique.

en	Shift Data
fr	Données sur les quarts de travail

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
fr	Décalez vos données sur l'axe des temps (axe des x) du montant indiqué dans le champ'valeur'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
fr	[HRULE|VRULE] : La valeur de l'élément du graphique.[TICK] : La fraction pour la ligne à cocher.[SHIFT] : Le décalage temporel en secondes.

en	GPRINT Type

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
fr	Si cet élément graphique est un GPRINT, vous pouvez choisir ici un autre format. Vous pouvez définir d'autres types sous "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
fr	Alignement du texte (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.<br/><strong>Note: </strong>You may want to insert a &lt;HR&gt; on the preceding graph item.<br/> <strong>Note: </strong>A &lt;HR&gt; on this legend line will obsolete this setting!
fr	Toutes les lignes de légende suivantes seront alignées comme indiqué ici. Vous pouvez utiliser cette commande plusieurs fois dans un seul graphique. Cette commande ne produit pas de disposition tabulaire.<br/><strong>Note : </strong>Note : </strong>Vous voudrez peut-être insérer un paramètre &lt;HR&gt ; sur l'élément graphique précédent.<br/> <strong>Note : </strong>A &lt;HR&gt ; sur cette ligne de légende va obsolete ce paramètre !

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
fr	Texte qui sera affiché sur la légende de cet élément graphique.

en	Insert Hard Return

en	Forces the legend to the next line after this item.
fr	Force la légende à la ligne suivante après cet élément.

en	Line Width (decimal)
fr	Largeur de ligne (décimale)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
fr	Dans le cas où vous avez choisi LIGNE, indiquez ici la largeur de la ligne. Vous devez inclure une précision décimale, par exemple 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
fr	tirets (tirets (tirets[=on_s[,off_s[,on_s,off_s[,on_s,off_s]...]]))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
fr	Le modificateur de tirets permet un style de ligne en pointillés.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
fr	Le paramètre de décalage en tiret spécifie un décalage dans le motif à partir duquel la course commence.

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
fr	Cochez cette case s'il peut y avoir plus d'un graphique de ce type par appareil.

en	Test Data Sources
fr	A des sources de données

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez tester les sources de données avant leur création. Lorsque Tester les sources de données est activé, si la source de données ne renvoie pas de données valides, le graphique ne sera pas créé. Ce paramètre est important si vous souhaitez avoir un modèle de périphérique plus générique pouvant inclure plus de modèles de graphiques pouvant être appliqués de manière sélective en fonction des caractéristiques du périphérique lui-même. Remarque : Si vous disposez d'un script de longue durée comme source de données, le temps de création de graphiques sera augmenté.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
fr	Saisissez un nom pour cette entrée d'élément graphique, assurez-vous qu'il s'agit d'un élément que vous reconnaissez.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
fr	Saisissez une description pour cette entrée d'élément graphique afin de décrire à quoi sert cette entrée.

en	How data is to be represented on the graph.
fr	Comment les données doivent être représentées sur le graphique.

en	Created
fr	Créer

en	Date/time the device was added

en	Class
fr	Classique

en	A suitable Class for the Device Template.
fr	Un nom utile pour ce modèle.

en	Determines if user is able to login.
fr	Détermine si l'utilisateur peut se connecter.

en	Must Change Password at Next Login
fr	Doit changer le mot de passe à la prochaine connexion

en	Maintain Custom Graph and User Settings
fr	Gérer les graphiques personnalisés et les paramètres utilisateur

en	Set any graph specific options here.
fr	Définissez ici toutes les options spécifiques à un graphique.

en	User Has Rights to Tree View
fr	L'utilisateur a les droits d'accès à l'arborescence

en	User Has Rights to List View
fr	L'utilisateur a le droit d'afficher la liste

en	User Has Rights to Preview View
fr	L'utilisateur a le droit de prévisualiser la vue

en	Show the page that user pointed their browser to.
fr	Affiche la page vers laquelle l'utilisateur a pointé son navigateur.

en	Authentication Realm
fr	Domaine d'authentification

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
fr	Utilisé uniquement si l'authentification LDAP ou Web Basic est activée. Changer cette zone pour une zone non activée désactivera effectivement l'utilisateur.

en	Data Source Overrides
fr	Profils des sources de données

en	Graph/Data Template Overrides
fr	Options des modèles de graphiques

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
fr	Modèle de graphique Format d'image

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	Format d'image par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	Graph Template Height
fr	Hauteur du gabarit du graphique

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	Graph Template Width
fr	Largeur du modèle graphique

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	Disable SNMP Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
fr	Cochez cette case si vous ne voulez pas temporairement envoyer de notifications SNMP à cet hôte.

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
fr	Le nombre maximum d'entrées du journal d'avis pour ce récepteur doit être enregistré.

en	SNMP Message Type
fr	Type de message SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
fr	Les pièges SNMP ne sont jamais reconnus. Pour envoyer des notifications SNMP accusées de réception, officiellement appelées "INFORMS", SNMPv2 ou supérieur sera nécessaire.

en	Propagation Enabled
fr	Propagation activée

en	Is this to carry the template?
fr	Est-ce pour porter le gabarit ?

en	Aggregate Graph Settings
fr	Réglages du graphique agrégé

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
fr	Un préfixe pour toutes les lignes GPRINT afin de distinguer, par exemple, les différents hôtes. Vous pouvez utiliser les variables de remplacement d'hôte et de requête de données dans ce préfixe.

en	Aggregate Template Name
fr	Nom du gabarit agrégé

en	Please name this Aggregate Template.
fr	Veuillez nommer ce modèle d'agrégat.

en	Logical operation to combine rules.
fr	Opération logique pour combiner les règles.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
fr	Le nom du champ qui doit être utilisé pour cet élément de règle.

en	Matching Pattern

en	The Pattern to be matched against.
fr	Le modèle à comparer.

en	Sequence.
fr	Séquence

en	A useful name for this Rule.
fr	Un nom utile pour cette Règle.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
fr	Sélectionnez une requête de données à appliquer à cette règle.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
fr	Sélectionnez l'un des types de graphiques disponibles pour appliquer cette règle.

en	Enable Rule
fr	Activer la règle

en	Check this box to enable this rule.
fr	Cochez cette case pour activer cette règle.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
fr	Choisissez un arbre pour les nouveaux éléments de l'arbre.

en	Leaf Item Type
fr	Type d'article en feuille

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
fr	Le type d'élément qui doit être ajouté dynamiquement à l'arborescence.

en	Graph Grouping Style
fr	Style de regroupement de graphiques

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
fr	Choisissez comment les graphiques sont regroupés lorsqu'ils sont dessinés pour cet hôte particulier sur l'arbre.

en	Optional: Sub-Tree Item
fr	Facultatif : Élément de sous-arbre

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
fr	Choisissez un élément de sous-arbre à hooker.<br>S'assurer qu'il est toujours là quand cette règle est exécutée !

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
fr	Sélectionnez un objet pour créer un nouvel en-tête de sous-en-tête.

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
fr	Propagez toutes les options de ce formulaire (à l'exception de'Titre') à tous les éléments'En-tête' enfants.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
fr	Le String Pattern (Expression régulière) à comparer avec.<br>Enclosing'/' doit <strong>NOT</strong>être fourni !

en	Replacement Pattern
fr	Modèle de remplacement

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
fr	Le motif de remplacement pour l'utilisation comme en-tête d'arbre.<br>Référer à une correspondance par exemple <strong>\${1}</strong> pour la première correspondance !

en	Device Defaults
fr	Valeurs par défaut de l'appareil

en	Mail/Reporting/DNS
fr	Messagerie/Rapport /DNS

en	Time Spanning/Shifting
fr	Echelonnage/décalage du temps

en	Graph Thumbnail Settings
fr	Paramètres des vignettes des graphiques

en	Tree Settings
fr	Paramètres de l'arbre

en	Graph Fonts
fr	Polices graphiques

en	PHP Mail() Function
fr	Fonction PHP Mail()

en	Required Tool Paths
fr	Chemins d'outils requis

en	snmpbulkwalk Binary Path
fr	snmpbulkwalk Chemin binaire

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
fr	snmpgetnext Chemin binaire

en	The path to your snmpgetnext binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
fr	snmptrap Chemin binaire

en	The path to your snmptrap binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
fr	Chemin binaire RRDtool

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
fr	Le chemin d'accès à votre fichier binaire PHP (peut nécessiter une recompilation php pour obtenir ce fichier).

en	FPing Binary Path
fr	Chemin de l'exécutable PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
fr	Chemin de billes Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
fr	Le chemin d'accès à votre fichier journal Cacti (si vide, par défaut : <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
fr	Poller Standard Error Log Path (chemin du journal d'erreurs standard)

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
fr	Si vous avez des problèmes avec les Collecteurs de données Cacti, définissez ce chemin d'accès et l'erreur standard des Collecteurs de données sera redirigée vers ce fichier.

en	Rotate the Cacti Log
fr	Faire pivoter le Cacti Log

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
fr	Cette option permet de faire pivoter le journal Cacti périodiquement.

en	Rotation Frequency
fr	Fréquence de rotation

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
fr	À quelle fréquence aimeriez-vous faire tourner vos bûches ?

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
fr	Combien de fichiers logs souhaitez-vous conserver ? Utilisez 0 pour ne jamais supprimer de logs. (0-365)

en	Alternate Poller Path
fr	Autre voie d'acheminement du pollueur

en	Spine Binary File Location
fr	Emplacement des fichiers binaires de la colonne vertébrale

en	The path to Spine binary.
fr	Le chemin vers la colonne vertébrale binaire.

en	Spine Config File Path
fr	Chemin du fichier de configuration de la colonne vertébrale

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
fr	Le chemin vers le fichier de configuration de la colonne vertébrale. Par défaut, dans le fichier cwd de Spine, ou /etc si non spécifié.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
fr	Archivage ou suppression automatique des fichiers RRD lorsque les sources de données correspondantes sont supprimées de Cacti.

en	RRDfile Auto Clean Method
fr	Méthode de nettoyage automatique RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
fr	La méthode utilisée pour nettoyer les fichiers RRD de Cacti après la suppression de leurs sources de données.

en	Archive directory
fr	Répertoire d'archives

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
fr	C'est le répertoire où les fichiers RRD sont moved pour l'archivage

en	Log Destination
fr	Destination du journal

en	Generic Log Level
fr	Niveau Log générique

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
fr	Quel niveau de détail voulez-vous envoyer au fichier journal ? AVERTISSEMENT : Le fait de laisser dans un état autre qu'AUCUN ou BAS peut rapidement épuiser votre espace disque.

en	Expand log details
fr	Agrandir: périphériques

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
fr	Problèmes de validation des entrées logiques

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
fr	Enregistrer l'accès aux champs de demande sans passer par une validation appropriée des entrées.

en	Data Source Tracing
fr	Sources de données à l'aide de

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
fr	Une option réservée aux développeurs pour tracer la création de sources de données principalement autour des contrôles d'unicité.

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
fr	Débogage sélectif des fichiers

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
fr	Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez placer en mode Débogage, quel que soit le paramètre Generic Log Level. Tous les fichiers sélectionnés seront traités comme s'ils étaient en mode Debug.

en	Selective Plugin Debug
fr	Débogage sélectif des plugins

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
fr	Sélectionnez les plugins que vous souhaitez placer en mode débogage, quel que soit le réglage du niveau de journal générique. Tous les fichiers utilisés par ce plugin seront traités comme s'ils étaient en mode Debug.

en	Selective Device Debug
fr	Débogage sélectif des périphériques

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
fr	Une liste délimitée par des virgules des Device ID que vous souhaitez utiliser en mode Debug pendant la collecte des données. Ce niveau de débogage n'est en place que pendant le processus de sondage Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
fr	Sélection de l'élément Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
fr	Lors de l'utilisation de Syslog/Eventlog pour la journalisation, les messages Cacti log qui seront transmis au Syslog/Eventlog.

en	Internationalization (i18n)
fr	Internationalisation (i18n)

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
fr	Choisissez'activé' pour permettre la localisation de Cacti. Le mode strict exige que la langue demandée soit également prise en charge par tous les plugins installés sur votre système. Si ce n'est pas le cas, tout sera affiché en anglais.

en	Default language for this system.
fr	Langue par défaut pour ce système.

en	Auto Language Detection
fr	Détection automatique de la langue

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
fr	Permet de déterminer automatiquement la langue'par défaut' de l'utilisateur et de la fournir au moment de la connexion si cette langue est supportée par Cacti. Si elle est désactivée, la langue par défaut restera en vigueur jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse une autre langue.

en	Preferred Language Processor
fr	Processeur de langue préféré

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
fr	Cacti inclut la prise en charge de plusieurs processeurs de traduction linguistique alternatifs. Il utilisera par défaut le support PHP intégré, mais toutes les variantes de Linux n'incluent pas le support linguistique intégré. S'il n'est pas sélectionné, Cacti choisira le premier trouvé.

en	Client TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	The System default date format to use in Cacti.
fr	Le format de date par défaut du système à utiliser dans Cacti.

en	The System default date separator to be used in Cacti.
fr	Le séparateur de date par défaut du système à utiliser dans Cacti.

en	Show only site specific locations
fr	Définissez ici toutes les options spécifiques à un graphique.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
fr	Les graphiques et les sources de données ont-ils été vérifiés ?

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
fr	Si les graphiques Has et les sources de données Has doivent être vérifiés par défaut.

en	RRDtool Version
fr	Version RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
fr	La version de RRDtool que vous avez installée.

en	Enable Gradient Support
fr	Activer le rapport

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
fr	Méthode de permission des graphiques

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
fr	Il existe deux méthodes pour déterminer les autorisations de graphique d'un utilisateur. Le premier est'Permissif'. Dans le paramètre " Permissif ", un utilisateur n'a besoin d'accéder qu'au graphique, au dispositif ou au modèle de graphique pour avoir accès aux graphiques qui s'appliquent à lui. Sous'Restrictif', l'utilisateur doit avoir accès au graphique, à l'appareil et au modèle graphique pour avoir accès au graphique.

en	Device Based
fr	Nom de l'équipement

en	Graph/Data Source Creation Method
fr	Méthode de création d'un graphique ou d'une source de données

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
fr	S'il est réglé sur Simple, les graphiques et les sources de données ne peuvent être créés qu'à partir de nouveaux graphiques. Si Avancé, la création de graphiques et de sources de données hérités est prise en charge.

en	Show Form/Setting Help Inline
fr	Afficher le formulaire/Aide à la configuration en ligne

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
fr	Lorsque cette option est cochée, l'aide Formulaire et l'aide à la configuration s'affichent en ligne. Sinon, il s'affichera lorsque vous survolerez le bouton d'aide.

en	Local Page Help Only
fr	Aide

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
fr	Vérification de la suppression

en	Data Source Preservation Preset
fr	Méthode de création d'un graphique ou d'une source de données

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
fr	Lorsqu'il est activé, Cacti définira le bouton radio pour supprimer les sources de données associées d'un graphique lors de la suppression des graphiques. Remarque: Cacti n'autorisera pas la suppression des sources de données si elles sont utilisées dans d'autres graphiques.

en	Graphs Auto Unlock
fr	Règle de correspondance des graphiques

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
fr	Lorsqu'il est activé, Cacti ne verrouille pas les graphiques. Cela permet une modification manuelle plus rapide des sources de données liées à un graphique.

en	Hide Cacti Dashboard
fr	Masquer le tableau de bord Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
fr	Pour une utilisation avec le support de liens externes Cacti. En utilisant ce paramètre, vous pouvez masquer le tableau de bord Cacti, de sorte que vous pouvez afficher uniquement votre propre page.

en	Enable Drag-N-Drop
fr	Activer le glisser-déposer

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
fr	Certaines interfaces de Cacti supportent le glisser-déposer. Si cette option est cochée, elle sera activée. Remarque : Pour les utilisateurs malvoyants, cette option peut être désactivée.

en	Site Security
fr	SMTP Sécurité

en	Force Connections over HTTPS
fr	Connexions de force sur HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
fr	Une fois cochée, toute tentative d'accès à Cacti sera redirigée vers HTTPS pour assurer une haute sécurité.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
fr	Autoriser les appels eval () JavaScript non sécurisés

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
fr	Certains plugins Cacti nécessitent l'utilisation d'appels JavaScript eval () non sécurisés. Si vous sélectionnez cette option, ils seront autorisés dans Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
fr	Sources alternatives de sécurité du contenu

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
fr	Les noms de domaine délimités par l'espace qui seront autorisés à être accessibles en dehors du serveur Web lui-même. Ceci est important pour les utilisateurs qui choisissent d'utiliser un CDN ou un site d'hébergement. Les sources peuvent inclure des caractères génériques par exemple : *.mydomain.com, ou un protocole, par exemple : https://*.example.com. Ces sources alternatives incluent uniquement les types Image, CSS et JavaScript.

en	Remote Agent
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
fr	Port SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
fr	Le temps, en secondes, pendant lequel le serveur Web Central Cacti attendra une réponse du collecteur de données à distance pour obtenir diverses informations sur l'appareil avant d'abandonner la demande. Sur les appareils associés à des collecteurs de données autres que le collecteur de données Cacti central, l'agent distant doit être utilisé pour collecter les informations sur l'appareil.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
fr	Activer la création automatique de graphiques

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
fr	Lorsqu'elle est désactivée, Cacti Automation ne crée pas de graphique. Ceci est utile lors de l'ajustement des paramètres de l'appareil afin d'éviter de créer de nouveaux graphiques à chaque fois que vous enregistrez un objet. L'appel manuel des règles d'automatisation sera toujours possible.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
fr	Activer la création automatique d'éléments dans l'arborescence

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
fr	Lorsque cette option est désactivée, Cacti Automation ne créera pas activement d'élément dans l'arborescence. Ceci est utile lorsque vous ajustez les paramètres de l'appareil ou du graphique afin d'éviter de créer de nouvelles entrées dans l'arborescence chaque fois que vous enregistrez un objet. L'appel manuel des règles est toujours possible.

en	Automation Notification To Email
fr	Notification automatique par courriel

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
fr	L'adresse électronique à laquelle envoyer les courriels de notification d'automatisation si elle n'est pas spécifiée au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera le compte de messagerie primaire Cacti Admins.

en	Automation Notification From Name
fr	Notification automatique à partir du nom

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
fr	Nom de courriel à utiliser pour les courriels de notification d'automatisation s'il n'est pas spécifié au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera la valeur par défaut du système From Name.

en	Automation Notification From Email
fr	Notification automatique par courriel

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
fr	L'adresse e-mail à utiliser pour les e-mails de notification d'automatisation si elle n'est pas spécifiée au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera l'adresse e-mail par défaut du système.

en	Graph Template Defaults
fr	Basé sur un modèle de graphique

en	Graph Template Test Data Source
fr	Graphique, Source des données

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez tester les sources de données avant leur création pour les modèles de graphique nouveaux et nouvellement importés. Lorsque Tester les sources de données est activé, si la source de données ne renvoie pas de données valides, le graphique ne sera pas créé. Ce paramètre est important si vous souhaitez avoir un modèle de périphérique plus générique pouvant inclure plus de modèles de graphiques pouvant être appliqués de manière sélective en fonction des caractéristiques du périphérique lui-même. Remarque : Si vous disposez d'un script de longue durée comme source de données, le temps de création de graphiques sera augmenté.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
fr	Format d'image par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	General Defaults
fr	Défauts généraux

en	The default Device Template used on all new Devices.
fr	Le modèle de dispositif par défaut utilisé sur tous les nouveaux dispositifs.

en	The default Site for all new Devices.
fr	Le site par défaut pour tous les nouveaux appareils.

en	The default Poller for all new Devices.
fr	Le Poller par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Device Threads
fr	Filets d'appareil

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
fr	Le nombre par défaut de threads de périphériques. Ceci ne s'applique qu'en cas d'utilisation du Collecteur de données sur la colonne vertébrale.

en	%s Thread
fr	%d Thread(s)

en	%s Threads
fr	Threads %d Threads

en	Re-index Method for Data Queries
fr	Méthode de réindexation pour les requêtes de données

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
fr	La méthode de réindexation par défaut à utiliser pour toutes les requêtes de données.

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
fr	Si Cacti ne peut pas déterminer la vitesse de l'interface parce que ifSpeed ou ifHighSpeed n'est pas réglé ou est nul, quelle valeur maximale souhaitez-vous pour les fichiers RRD résultants.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
fr	Ethernet 10 Gbps

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
fr	Ethernet 56 Gbps

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
fr	Valeurs par défaut de SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
fr	Version SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
fr	Communauté de lecture SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
fr	Niveau de sécurité SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth Protocol (v3)
fr	Protocole SNMP Auth (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
fr	Protocole d'autorisation SNMPv3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth User (v3)
fr	Utilisateur Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
fr	Utilisateur d'autorisation SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
fr	Mot de passe d'autorisation SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Privacy Protocol (v3)
fr	Protocole de chiffrement SNMP (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
fr	Protocole de confidentialité SNMPv3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Privacy Passphrase (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
fr	SNMPv3 Privacy Passphrase par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
fr	Entrez dans le Contexte SNMP v3 pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
fr	Id moteur SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Laissez ce champ vide pour utiliser l'ID moteur SNMP défini par le récepteur de notification SNMPv3.

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
fr	Port UDP par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Typiquement 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
fr	Délai SNMP par défaut en milli-secondes pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
fr	Essais SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Availability/Reachability
fr	Options de disponibilité/d'accessibilité

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
fr	Disponibilité/Réachabilité par défaut pour tous les nouveaux appareils. La méthode que Cacti utilisera pour déterminer si un dispositif est disponible pour l'interrogation. <br><i>NOTE : Il est recommandé qu'au minimum, SNMP soit toujours sélectionné.

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
fr	Type de ping par défaut pour tous les nouveaux périphériques.</i>.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
fr	Port Ping par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Avec TCP, Cacti tentera de Synchroniser le port. Avec UDP, Cacti a besoin soit d'une connexion réussie, soit d'une erreur'port non accessible' pour déterminer si le périphérique est en fonction ou non.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
fr	Valeur par défaut du délai d'attente Ping en milli-secondes pour tous les nouveaux périphériques. Les valeurs de délai d'attente à utiliser pour le ping Device SNMP, ICMP, UDP et TCP. Les pings ICMP seront arrondis à la seconde près. Les délais de connexion TCP et UDP sous Windows sont contrôlés par le système d'exploitation et ne sont donc pas recommandés sous Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
fr	Le nombre de fois que Cacti tentera de pinger un périphérique avant de le marquer comme étant en bas.

en	Up/Down Settings
fr	Réglages haut/bas

en	Failure Count
fr	Nombre de défaillances

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
fr	Le nombre d'intervalles d'interrogation qu'un dispositif doit respecter avant d'enregistrer une erreur et de signaler que le dispositif est hors service.

en	Recovery Count
fr	Nombre de récupérations

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
fr	Le nombre d'intervalles d'interrogation qu'un appareil doit respecter avant de remettre l'appareil dans un état ascendant et d'émettre une notification.

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
fr	Veuillez sélectionner l'un des thèmes disponibles pour habiller votre Cacti.

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
fr	Nombre de lignes par défaut d'une table à afficher.

en	Autocomplete Enabled
fr	Autocomplete Activé

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
fr	Dans les très grands systèmes, les listes de sélection peuvent ralentir considérablement l'interface utilisateur. Si cette option est activée, Cacti utilisera les rappels automatiques pour remplir systématiquement la liste de sélection. Note : l'auto-complétion est désactivée de force sur le thème Classique.

en	Autocomplete Rows
fr	Lignes auto-complètes

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
fr	Le nombre de lignes par défaut à retourner à partir d'une correspondance de motifs de sélection par auto-complétion.

en	Autocomplete Delay
fr	Lignes auto-complètes

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
fr	Longueur minimale

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
fr	La largeur minimale de l'arbre à contracter.

en	Maximum Tree Width
fr	Taille maximum du titre

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
fr	La largeur maximale de l'arborescence vers laquelle se développer, après quoi, les branches d'arbre défileront sur la page.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
fr	Supprimer les domaines des listes déroulantes de périphériques

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
fr	Lors de l'affichage des listes déroulantes de filtre de nom de périphérique, cocher cette option supprimera le domaine du nom d'hôte.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
fr	Paramètres Graphique/Source de données/Quête de données

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
fr	Le maximum autorisé de titres de graphiques ou de sources de données.

en	Data Source Field Length
fr	Source des données Longueur du champ de la source de données

en	The maximum Data Query field length.
fr	Longueur maximale du champ de requête de données.

en	Graph Creation
fr	Création de graphiques

en	Default Graph Type
fr	Type de graphique par défaut

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
fr	Lors de la création de graphiques, quel type de graphique souhaitez-vous présélectionner ?

en	By Template/Data Query
fr	Par modèle/requête de données

en	Default Log Tail Lines
fr	Lignes de queue de journal par défaut

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
fr	Nombre de lignes par défaut du fichier journal Cacti à suivre.

en	Maximum number of rows per page
fr	Nombre maximum de lignes par page

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
fr	Nombre de lignes défini par l'utilisateur que le CLOG doit suivre lorsqu'il sélectionne "Toutes les lignes".

en	Log Tail Refresh
fr	Rafraîchissement de la queue du journal

en	How often do you want the Cacti log display to update.
fr	À quelle fréquence voulez-vous que l'affichage du journal Cacti soit mis à jour.

en	Log Viewer Settings
fr	Paramètres de la visionneuse de journal

en	Exclusion Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong>
fr	Toutes les chaînes qui correspondent à ce regex seront exclues de l'affichage de l'utilisateur. <Par exemple, si vous voulez exclure toutes les lignes de log qui contiennent les mots'Admin' ou'Login', vous devez taper '(Admin ||| Login)'</strong>.

en	Real-time Graphs
fr	Graphiques en temps réel

en	Enable Real-time Graphing
fr	Activer les graphiques en temps réel

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
fr	Lorsqu'une option est cochée, les utilisateurs pourront mettre Cacti en mode temps réel.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
fr	Cette période de temps que vous souhaitez voir sur le graphique par défaut.

en	Minimum Refresh Interval
fr	Intervalle d'actualisation

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
fr	Il s'agit de la durée minimale prise en charge entre les mises à jour du graphique. Cette valeur est également utilisée pour définir certains attributs de fichier RRD. Si vous avez un appareil qui met en cache les données et ne fournit pas de mises à jour en temps réel, vous devrez peut-être augmenter l'intervalle d'actualisation minimum par défaut pour empêcher la création de graphiques avec des lacunes.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
fr	C'est l'emplacement, sur le serveur web, où les fichiers RRD et PNG seront mis en cache. Ce cache sera géré par le poller. Assurez-vous d'avoir les bonnes permissions de lecture et d'écriture sur ce dossier

en	RRDtool Graph Options
fr	Options des graphiques

en	Custom Watermark
fr	Données personnalisées

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
fr	Texte placé en bas au centre de chaque graphique.

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
fr	A utiliser lors du formatage |date_time| sur un graphique

en	Disable RRDtool Watermark
fr	Filigrane du graphique RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
fr	Si votre version de RRDtool le prend en charge, vous pouvez désactiver la publicité RRDtool sur vos graphiques en cochant cette option.

en	Font Selection Method
fr	Méthode de sélection des polices

en	How do you wish fonts to be handled by default?
fr	Comment souhaitez-vous que les polices soient gérées par défaut ?

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
fr	Lorsque vous n'utilisez pas le contrôle de police basé sur un thème, le nom de police Pangon à utiliser pour tous les graphiques. En option, vous pouvez laisser vides et contrôler les paramètres de police en fonction de chaque objet.

en	Enter Valid Font Config Value
fr	Entrer une valeur de configuration de police valide

en	Title Font Setting
fr	Réglage de la police de titre

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les titres de graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Legend Font Setting
fr	Réglage de la police de légende

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les légendes graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Axis Font Setting
fr	Réglage de la police de l'axe

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'axe des graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Unit Font Setting
fr	Réglage de la police de caractères de l'unité

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'unité graphique. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Business Hours Settings
fr	Paramètres de l'utilisateur

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
fr	%d semaines

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
fr	Nombre maximum de lignes par page

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
fr	Collecte de données activée

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
fr	Si vous souhaitez arrêter complètement le processus de sondage, décochez cette case.

en	SNMP Agent Support Enabled
fr	Prise en charge des agents SNMP activée

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
fr	Si cette option est cochée, Cacti remplira les tables d'agents SNMP avec les informations sur les périphériques et le système Cacti. Il n'active pas l'agent SNMP lui-même.

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
fr	Le type de poller à utiliser. Ce réglage prendra effet à l'intervalle d'interrogation suivant.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
fr	L'intervalle d'interrogation en cours d'utilisation. Ce paramètre affecte la fréquence à laquelle les fichiers RRD sont vérifiés et mis à jour. NOTE : Si vous modifiez cette valeur, vous devez à nouveau remplir le cache du poller. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données. .

en	Cron/Daemon Interval
fr	Intervalle Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
fr	La fréquence à laquelle le collecteur de données Cacti sera démarré. Vous pouvez utiliser soit crontab, une tâche planifiée (pour Windows) ou le service cactid systemd pour contrôler le lancement du collecteur de données Cacti. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du démon cactid, consultez le fichier README.md dans le répertoire de service.

en	Balance Process Load
fr	Charge de processus d'équilibrage

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti tentera d'équilibrer la charge de chaque processus de poller en distribuant également les articles de poller par processus.

en	Debug Output Width
fr	Largeur de sortie de débogage

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti vérifiera si la sortie dépasse la capacité de Cacti à la stocker et émettra un avertissement lorsqu'il la trouve.

en	Disable increasing OID Check
fr	Désactiver la vérification de l'augmentation de l'OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
fr	Contrôles désactivant la vérification de l'augmentation de l'OID pendant que vous marchez dans l'arbre de l'OID.

en	Remote Agent Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
fr	SNMP Bulkwalk Fetch Taille de transport en vrac

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
fr	Combien d'OID doivent être retournés par demande snmpbulkwalk ? Pour les périphériques avec de grands arbres SNMP, l'augmentation de cette taille augmente les performances de réindexation sur un réseau WAN.

en	SNMP Get OID Limit
fr	Obtenir SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
fr	Le nombre maximal par défaut d'OID SNMP Get à émettre par requête snmpget. Pour les appareils, ce paramètre est contrôlé au niveau de l'appareil. Vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsque vous utilisez l'API SNMP de Cacti de manière native dans vos scripts ou plugins.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
fr	Information sur le collecteur de données

en	Poller Sync Interval
fr	Intervalle de synchronisation des pollueurs

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
fr	L'intervalle de synchronisation d'interrogation par défaut à utiliser lors de la création d'un poller. Ce paramètre affectera la fréquence de vérification et de mise à jour des pollueurs distants.

en	Disable Resource Cache Replication
fr	Reconstituer le cache des ressources

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
fr	Par défaut, le collecteur de données Cacti principal mettra en cache l'intégralité du site Web et des plug-ins dans un cache de ressources. Ensuite, périodiquement, les collecteurs de données distants se mettront à jour avec toutes les mises à jour du collecteur de données Cacti principal. Ce cache de ressources permet essentiellement aux collecteurs de données distants de se mettre à niveau eux-mêmes. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, vous pouvez la désactiver à l'aide de ce paramètre.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
fr	État du collecteur de données à distance :

en	Invalid Data Logging
fr	Enregistrement de données invalide

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
fr	Comment voulez-vous que les erreurs de sortie de la colonne vertébrale soient enregistrées ? Les options sont : Détaillé' qui est similaire à l'enregistrement cmd.php;'Résumé' qui fournit le nombre d'erreurs de sortie par périphérique ; et'Aucun', qui ne fournit pas le nombre d'erreurs.

en	Number of PHP Script Servers
fr	Nombre de serveurs de scripts PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
fr	Le nombre de processus de serveur de script simultanés à exécuter par processus de colonne vertébrale. Les réglages entre 1 et 10 sont acceptés. Ce paramètre vous aidera si vous exécutez plusieurs threads et scripts de serveur de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
fr	Valeur du délai d'attente du script et du serveur de script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
fr	Le temps maximum pendant lequel Cacti attendra qu'un script soit terminé. Cette valeur de délai d'attente est exprimée en secondes

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
fr	Réindexer l'équipement

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
fr	Mensuel le jour

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
fr	Réglage de la police de légende

en	Report Generation Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de génération de rapports de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	Data Source Statistics Timeout
fr	Chemin de la source de données

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de statistiques de la source de données de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	RRDChecker Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	Poller Commands Timeout
fr	Délai d'expiration des commandes d'arrière-plan

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de commandes d'arrière-plan de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Poller Command Concurrent Processes
fr	Processus Simultanés

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
fr	1 Processus

en	%d Processes
fr	d Procédés

en	Maintenance Background Generation Timeout
fr	Délai de génération de l'arrière-plan de maintenance

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script de maintenance de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Spikekill Background Generation Timeout
fr	Délai de génération d'arrière-plan Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	Data Collector Defaults
fr	Collecteurs de données

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
fr	Ces paramètres sont conservés au niveau du collecteur de données. Les valeurs ici ne sont que les valeurs par défaut utilisées lors de la première création d'un collecteur de données.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
fr	Processus par défaut du collecteur de données

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
fr	Le nombre par défaut de processus simultanés à exécuter par Data Collector. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données. Pour aller de l'avant, cette valeur n'est qu'un préréglage pour le collecteur de données. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de cmd.php améliorera les performances. Les améliorations de performance de la colonne vertébrale sont mieux résolues avec le paramètre threads. En cas d'utilisation de Spine, nous recommandons un nombre inférieur et des filets à effet de levier à la place. Lorsque vous utilisez cmd.php, n'utilisez pas plus de 2 fois le nombre de cœurs CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
fr	Comment voulez-vous que les erreurs de sortie de la colonne vertébrale soient enregistrées ? Les options sont : Détaillé' qui est similaire à l'enregistrement cmd.php;'Résumé' qui fournit le nombre d'erreurs de sortie par périphérique ; et'Aucun', qui ne fournit pas le nombre d'erreurs.

en	Threads per Process
fr	Threads par défaut par processus

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
fr	Les Threads par défaut autorisés par processus. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2+, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données, et c'est simplement le Preset. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de la colonne vertébrale améliorera la performance. Cependant, assurez-vous d'avoir suffisamment de connexions MySQL/MariaDB pour supporter l'équation suivante : connexions = collecteurs de données * processus * (threads + serveurs de scripts). Vous devez également vous assurer que vous disposez d'un nombre suffisant de connexions de rechange pour les connexions de connexion utilisateur.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
fr	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti gère l'authentification utilisateur, qui vous permet de créer des utilisateurs et de leur donner des droits sur différentes zones dans Cacti.<br><br>br><i>Web Basic Authentication</i> - L'authentification est traitée par le serveur web. Les utilisateurs peuvent être ajoutés ou créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur modèle est défini, sinon les permissions invités définies seront utilisées. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permet l'authentification sur un serveur LDAP. Les utilisateurs seront créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur de modèle est défini, sinon les permissions d'invité définies seront utilisées. Si le module LDAP de PHPs n'est pas activé, l'authentification LDAP n'apparaîtra pas comme une option sélectionnable.<br><br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permet aux administrateurs de supporter plusieurs groupes disparates de différents annuaires LDAP/AD pour accéder aux ressources Cacti. Tout comme pour l'authentification LDAP, le module PHP LDAP est nécessaire pour utiliser cette méthode. </blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
fr	Prise en charge des cookies d'authentification

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
fr	Si un utilisateur s'authentifie et sélectionne'Conserver ma connexion', un cookie d'authentification sera créé sur l'ordinateur de l'utilisateur pour lui permettre de rester connecté. Le cookie d'authentification expire après 90 jours de non-utilisation.

en	Special Users
fr	Utilisateurs spéciaux

en	Primary Admin
fr	Administration principale

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
fr	Le nom du compte administratif principal qui recevra automatiquement des courriels lorsque le système Cacti rencontre des problèmes. Pour recevoir ces courriels, assurez-vous que vos paramètres de courriel sont corrects et que le compte d'administration possède une adresse de courriel qui est définie.

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
fr	Le nom de l'utilisateur invité pour visualiser les graphiques est " Aucun utilisateur " par défaut.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
fr	Le nom de l'utilisateur que Cacti utilisera comme modèle pour les nouveaux utilisateurs Web Basic et LDAP est'guest' par défaut. Ce compte utilisateur sera désactivé lors de sa sélection.

en	Account Locking
fr	Verrouillage de compte

en	Lock Accounts
fr	Verrouiller les comptes

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
fr	Verrouiller un compte après autant d'échecs en 1 heure.

en	Auto Unlock
fr	Déverrouillage automatique

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
fr	Un compte sera automatiquement déverrouillé après ce nombre de minutes. Même si le mot de passe correct est entré, le compte ne sera pas déverrouillé tant que cette limite de temps n'aura pas été respectée. Max de 1440 minutes (1 jour)

en	2FA Timeout
fr	Délai

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
fr	Exécuter le contrôle

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
fr	Seuil

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
fr	Méthode d'authentification Web Basic

en	Basic Auth Login Failure Message
fr	Mapfile d'authentification de base

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
fr	Lors de l'utilisation de l'authentification de base, s'il y a des problèmes de mappage du nom d'utilisateur à un compte Cacti valide, le message inclus ici sera affiché aux utilisateurs. Il peut inclure à la fois du texte et du HTML.

en	Basic Auth Mapfile
fr	Mapfile d'authentification de base

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
fr	Lorsque vous utilisez l'authentification de base, si le compte de base doit être traduit en un autre compte de connexion, vous pouvez spécifier un fichier CSV ici pour mapper le compte de base sur le compte de connexion souhaité.

en	Local Account Complexity Requirements
fr	Exigences relatives à la complexité des comptes locaux

en	This is minimal length of allowed passwords.
fr	Il s'agit de la longueur minimale des mots de passe autorisés.

en	Require Mix Case
fr	Nécessite une mallette de mélange

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
fr	Pour ce faire, de nouveaux mots de passe devront contenir à la fois des minuscules et des majuscules.

en	Require Number
fr	Numéro requis

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
fr	Les nouveaux mots de passe devront contenir au moins un caractère numérique.

en	Require Special Character
fr	Nécessite un caractère spécial

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
fr	Pour cela, les nouveaux mots de passe doivent contenir au moins un caractère spécial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
fr	Forcer la complexité sur les anciens mots de passe

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
fr	Pour ce faire, tous les anciens mots de passe devront également répondre aux nouvelles exigences de complexité lors de la connexion. Si ce n'est pas le cas, un changement de mot de passe sera forcé.

en	Expire Inactive Accounts
fr	Expirer les comptes inactifs

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
fr	Il s'agit du nombre maximum de jours avant que les comptes inactifs ne soient désactivés. Le compte Admin est exclu de cette politique.

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
fr	C'est le nombre maximum de jours avant qu'un mot de passe n'expire.

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
fr	Rappelez-vous ce nombre d'anciens mots de passe et n'autorisez pas leur réutilisation.

en	1 Change
fr	1 Variation

en	%d Changes
fr	Changements %d

en	URL Linking
fr	Liens URL

en	Server Base URL
fr	URL de base du serveur

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
fr	Il s'agit de l'emplacement du serveur qui sera utilisé pour les liens vers le site Cacti.

en	Emailing Options
fr	Options d'envoi par courriel

en	Notify Primary Admin of Issues
fr	Aviser l'administrateur principal des problèmes

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
fr	Dans les cas où le serveur Cacti rencontre des problèmes, l'administrateur primaire doit-il être averti par e-mail ? Le compte utilisateur Cacti de l'administrateur primaire est spécifié sous l'onglet Authentification de la page des paramètres de Cacti. Par défaut, c'est le compte'admin' qui est utilisé.

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
fr	Il s'agit d'un compte de courrier électronique utilisé pour envoyer un message de test afin de s'assurer que tout fonctionne correctement.

en	Which mail service to use in order to send mail
fr	Quel service de courrier utiliser pour envoyer du courrier

en	Ping Mail Server
fr	Serveur de messagerie Ping

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
fr	Effectuer un ping sur le serveur de messagerie avant d'envoyer un e-mail de test ?

en	This is the Email address that the Email will appear from.
fr	Il s'agit de l'adresse e-mail à partir de laquelle l'e-mail apparaîtra.

en	This is the actual name that the Email will appear from.
fr	Il s'agit du nom d'où l'email apparaîtra.

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
fr	C'est le nombre de caractères autorisés avant qu'une ligne de l'e-mail ne soit automatiquement entourée d'un mot. (0 = désactivé)

en	Sendmail Options
fr	Options de Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
fr	C'est le chemin vers sendmail sur votre serveur. (Utilisé uniquement si Sendmail est sélectionné comme service de messagerie)

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
fr	Il s'agit du nom d'hôte/IP du serveur SMTP auquel vous allez envoyer l'e-mail. Pour le basculement, séparez vos hôtes à l'aide d'un point-virgule.

en	The port on the SMTP Server to use.
fr	Le port du serveur SMTP à utiliser.

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
fr	Le nom d'utilisateur avec lequel s'authentifier lors de l'envoi via SMTP. (Laissez vide si vous n'avez pas besoin d'authentification.)

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
fr	Le mot de passe à utiliser pour s'authentifier lors d'un envoi via SMTP. (Laissez vide si vous n'avez pas besoin d'authentification.)

en	The encryption method to use for the Email.
fr	La méthode de cryptage à utiliser pour le courrier électronique.

en	SMTP Timeout
fr	Délai SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente SMTP en secondes.

en	Reporting Presets
fr	Préréglages des rapports

en	Default Graph Image Format
fr	Format d'image du graphique par défaut

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
fr	Lors de la création d'un nouveau rapport, quel type d'image doit être utilisé pour les graphiques en ligne.

en	Maximum E-Mail Size
fr	Taille maximale des courriels

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
fr	La taille maximale du message, y compris toutes les pièces jointes.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
fr	Niveau d'enregistrement des pollueurs pour les rapports Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
fr	Quel niveau de détail voulez-vous envoyer au fichier journal ? AVERTISSEMENT : Le fait de laisser dans un état autre qu'AUCUN ou BAS peut rapidement épuiser votre espace disque.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
fr	Activer l'ajustement de Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
fr	Activer l'ajustement du code pour le traitement spécifique des clients de messagerie Lotus Notes.

en	DNS Options
fr	Options DNS

en	Primary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS primaire

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS primaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	Secondary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS secondaire

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS secondaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	DNS Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente DNS en millisecondes. Cacti utilise un résolveur DNS basé sur PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
fr	Paramètres de mise à jour RRD à la demande

en	Enable On-demand RRD Updating
fr	Activer la mise à jour RRD à la demande

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
fr	Boost devrait-il permettre la mise à jour à la demande du RRD dans Cacti ? Si vous désactivez cette option, ce changement ne prendra effet qu'après le prochain cycle de vote. Lorsque vous avez des collecteurs de données à distance, ces paramètres doivent être activés.

en	System Level RRD Updater
fr	Mise à jour RRD au niveau du système

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
fr	Avant que la mise à jour à la demande du RRD puisse être effacée, un scrutin doit toujours passer avec succès.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de tous les DRR ?

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
fr	Lorsque vous activez Boost, vos fichiers RRD ne sont mis à jour que lorsqu'ils sont demandés par un utilisateur ou à l'expiration de ce délai.

en	Number of Boost Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Maximum Records
fr	Records maximum

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
fr	Si la table de sortie de boost dépasse cette taille, dans les enregistrements, une mise à jour aura lieu.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
fr	Nombre maximal d'éléments de source de données par passage

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
fr	Pour optimiser les performances, le dispositif de mise à jour RRD doit savoir combien d'éléments de source de données doivent être récupérés en un seul passage. Veillez à ne pas régler trop haut car les performances graphiques peuvent être compromises pendant les mises à jour majeures. Si vous rencontrez de la lenteur dans les graphiques ou les sondages pendant les mises à jour, diminuez ce nombre. La valeur par défaut est 50000.

en	Maximum Argument Length
fr	Longueur maximale de l'argumentation

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
fr	Lorsque boost envoie des commandes de mise à jour à RRDtool, celles-ci ne doivent pas dépasser la longueur maximale des arguments du système d'exploitation. Cela varie selon le système d'exploitation et le niveau du noyau. Par exemple : Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23+++ illimité

en	Memory Limit for Boost and Poller
fr	Limite de mémoire pour le Boost et le Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
fr	La quantité maximale de mémoire pour le Cacti Poller et Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
fr	Durée maximale d'exécution du script de mise à jour RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
fr	Si le serveur de sondage d'appoint exccède ce runtime, un avertissement sera placé dans le journal des cactus,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
fr	Activer la population directe de la table poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
fr	Permet l'insertion directe des enregistrements dans l'augmentation de la sortie du poller avec pour résultat une réduction de 25% du temps à chaque cycle de scrutin.

en	Boost Debug Log
fr	Stimuler le journal de débogage

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
fr	Si ce champ n'est pas vide, Boost enregistrera la sortie RRDupdate du processus d'invitation à émettre.

en	Enable Image Caching
fr	Activer la mise en cache d'image

en	Should image caching be enabled?
fr	La mise en cache d'images doit-elle être activée ?

en	Location for Image Files
fr	Emplacement des fichiers image

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
fr	Spécifiez l'emplacement où Boost doit placer vos fichiers image. Ces fichiers seront automatiquement purgés par le poller à leur expiration.

en	Data Sources Statistics
fr	Sources des données Statistiques

en	Enable Data Source Statistics Collection
fr	Activer la collecte de statistiques sur les sources de données

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
fr	Devrait-on recueillir des statistiques sur les sources de données pour ce système Cacti ?

en	Data Collection Method
fr	Collecte des données

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
fr	Réinitialiser les statistiques

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Daily Update Frequency
fr	Fréquence des mises à jour quotidiennes

en	How frequent should Daily Stats be updated?
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de Daily Stats ?

en	Hourly Average Window
fr	Fenêtre horaire moyenne

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
fr	Le nombre d'heures consécutives qui représentent la moyenne horaire. Gardez à l'esprit qu'un réglage trop élevé peut entraîner de très grandes tables de mémoire.

en	Maintenance Time
fr	Temps d'entretien

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
fr	À quelle heure de la journée les données hebdomadaires, mensuelles et annuelles devraient-elles être mises à jour ? Le format est HH:MM[am/pm].

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
fr	Limite de mémoire pour le collecteur de données statistiques sur les sources de données

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
fr	La quantité maximale de mémoire pour le Poller Cacti et le Poller Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
fr	Paramètres de stockage des données

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
fr	Nettoyeur de fichiers RRD

en	Enable RRDfile Check
fr	Activer la règle

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
fr	Devrait-on recueillir des statistiques sur les sources de données pour ce système Cacti ?

en	Number of RRDfile Check Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Check Frequency
fr	Fréquence

en	How frequent should RRD be checked ?
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de Daily Stats ?

en	Data Storage Settings
fr	Paramètres de stockage des données

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
fr	Choisissez si les RRD seront stockés localement ou gérés par un serveur proxy RRDtool externe.

en	RRDtool Proxy Server
fr	Serveur proxy RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
fr	Sentiers RRD structurés

en	Enable Structured Paths
fr	Sentiers RRD structurés

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
fr	Annuaire trouvé

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
fr	Équipement

en	Device ID/Data Query ID
fr	Supprimer une requête de données

en	Device Hash/Device ID
fr	Nom de l'équipement

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
fr	Le nom d'hôte DNS ou l'adresse IP du serveur proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
fr	Numéro de port du proxy

en	TCP port for encrypted communication.
fr	Port TCP pour la communication cryptée.

en	RSA Fingerprint
fr	Empreinte digitale RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
fr	L'empreinte digitale de la clé RSA publique actuelle utilisée par le proxy. Ceci est nécessaire pour établir une connexion de confiance.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
fr	Serveur proxy RRDtool - Sauvegarde

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
fr	Si le proxy principal et le proxy de sauvegarde sont tous deux recevables, cette option permet de répartir toutes les requêtes contre RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
fr	Le nom d'hôte DNS ou l'adresse IP du serveur proxy de sauvegarde RRDtool si le proxy fonctionne en mode MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
fr	Port TCP pour une communication cryptée avec le proxy de sauvegarde.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
fr	L'empreinte digitale de la clé RSA publique actuelle utilisée par le proxy de sauvegarde. Ceci est nécessaire pour établir une connexion de confiance.

en	Spike Kill Settings
fr	Réglages Spike Kill

en	Removal Method
fr	Méthode d'enlèvement

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
fr	Il existe deux méthodes d'enlèvement. Le premier, l'écart-type, permet d'éloigner de la moyenne des échantillons tout échantillon dont le nombre d'écart-types est X. La deuxième méthode, Variance, permet d'éliminer tout échantillon qui est X % plus élevé que la moyenne de la variance. La méthode de la variance tient compte d'un certain nombre de " valeurs aberrantes ". Ce sont des échantillons exceptionnels, comme la pointe, qui doivent être exclus du calcul de la moyenne de la variance.

en	Variance Based w/Outliers Removed
fr	Basé sur les écarts avec les valeurs aberrantes supprimées

en	Replacement Method
fr	Méthode de remplacement

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
fr	Il existe trois méthodes de remplacement. La première méthode remplace le pic par la moyenne de la source de données en question. La deuxième méthode remplace la pointe par un'NaN'. Le dernier remplace le crampon par la dernière bonne valeur connue trouvée.

en	NaN's

en	Last Known Good
fr	Dernier bien connu

en	Number of Standard Deviations
fr	Nombre d'écarts-types

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
fr	Toute valeur supérieure à la moyenne d'autant d'écarts-types sera exclue. Un bon nombre dépendra du type de données à utiliser. Nous recommandons un chiffre qui ne doit pas être inférieur à 5 écarts-types.

en	%d Standard Deviations
fr	Écarts-types (%d)

en	Variance Percentage
fr	Écart Pourcentage

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
fr	Cette valeur représente le pourcentage supérieur à la moyenne ajustée de l'échantillon une fois que les valeurs aberrantes ont été retirées de l'échantillon. Par exemple, un pourcentage de variance de 100 % sur une moyenne ajustée de 50 % éliminerait tout échantillon supérieur à la quantité de 100 du graphique.

en	Variance Number of Outliers
fr	Écart Nombre de valeurs aberrantes

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
fr	Cette valeur représente le nombre d'échantillons moyens élevé et faible qui seront retirés de l'ensemble d'échantillons avant le calcul de la moyenne de variance. Si vous choisissez une valeur aberrante de 5, les moyennes des 5 valeurs supérieures et inférieures sont supprimées.

en	%d High/Low Samples
fr	d Échantillons haut/bas

en	Max Kills Per RRA
fr	Max tue par RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
fr	Cette valeur représente le nombre maximum de pointes à supprimer d'un graphique RRA.

en	%d Spikes
fr	d Pointes %d

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
fr	Cette valeur représente le nombre maximum de pointes à supprimer d'un graphique RRA.

en	1 Thousand
fr	%d Thread(s)

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
fr	Filtre

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
fr	Répertoire de sauvegarde des fichiers RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
fr	Si ce répertoire n'est pas vide, vos fichiers RRD originaux seront sauvegardés à cet emplacement.

en	Batch Spike Kill Settings
fr	Réglages de mise à mort par lots des pointes

en	Removal Schedule
fr	Calendrier de déménagement

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
fr	Souhaitez-vous supprimer périodiquement les pics de vos graphiques ? Si oui, sélectionnez la fréquence ci-dessous.

en	Base Time
fr	Heure de base

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
fr	Le temps de base pour l'enlèvement de la pointe à se produire. Par exemple, si vous utilisez'12:00am' et que vous choisissez'une fois par jour', la suppression du lot commencera à environ minuit tous les jours.

en	Graph Templates to Spike Kill
fr	Modèles de graphiques pour tuer les pics

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
fr	Lors de la suppression des pics par lots, seuls les modèles sélectionnés ci-dessous seront pris en compte.

en	Backup Retention
fr	Conservation des données

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
fr	Lorsque SpikeKill élimine les pics dans les graphiques, il effectue une sauvegarde du fichier RRD. Combien de temps ces fichiers de sauvegarde doivent-ils être conservés?

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
fr	Quel mode graphique voulez-vous afficher par défaut lorsque vous visitez la page Graphiques pour la première fois ?

en	TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
fr	Cacti Server v%s - Maintenance

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
fr	Définit la langue préférée de l'interface graphique.

en	Show Graph Title
fr	Afficher le titre du graphique

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
fr	Affichez le titre du graphique sur la page afin qu'il puisse être recherché à l'aide du navigateur.

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
fr	Masque les périphériques et les graphiques désactivés lors de l'affichage en dehors de l'onglet Console.

en	Show Device Aggregates
fr	Granulats

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
fr	Si une source de données de périphérique est incluse dans un graphique agrégé, affichez ce graphique avec d'autres graphiques de périphérique

en	Enable Horizontal Scrolling
fr	Activer le défilement horizontal

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
fr	Activer le défilement horizontal des tableaux, désactivant la visibilité des colonnes réactives.

en	The date format to use in Cacti.
fr	Le format de date à utiliser dans Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
fr	Le séparateur de date à utiliser dans Cacti.

en	Preview Graphs Per Page
fr	Aperçu des graphiques par page

en	Default Time Range
fr	Plage de temps par défaut

en	The default RRA to use in rare occasions.
fr	Le RRA par défaut à utiliser en de rares occasions.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
fr	La durée par défaut affichée lors de l'affichage des graphiques et autres données temporelles spécifiques.

en	Default Timeshift
fr	TimeShift par défaut

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
fr	Le Timeshift par défaut affiché lors de l'affichage des graphiques et autres données spécifiques au temps.

en	Allow Graph to extend to Future
fr	Permettre l'extension du graphique à l'avenir

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
fr	Lors de l'affichage des graphiques, permettre aux dates des graphiques de s'étendre " à l'avenir ".

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
fr	Le premier jour de la semaine pour les écrans graphiques hebdomadaires

en	Start of Daily Shift
fr	Début du quart de travail quotidien

en	Start Time of the Daily Shift.
fr	Heure de début du quart de travail quotidien.

en	End of Daily Shift
fr	Fin du quart de travail quotidien

en	End Time of the Daily Shift.
fr	Heure de fin du quart de travail quotidien.

en	Thumbnail Sections
fr	Sections de vignettes

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
fr	Quelles parties de Cacti affichent les vignettes par défaut.

en	Preview Thumbnail Columns
fr	Aperçu des colonnes de vignettes

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
fr	Le nombre de colonnes à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode Aperçu.

en	Tree View Thumbnail Columns
fr	Colonnes des vignettes de l'arborescence

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
fr	Le nombre de colonnes à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode Arborescence.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
fr	La hauteur des graphiques en vignettes en pixels.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
fr	La largeur des graphiques en vignettes en pixels.

en	Default Tree
fr	Arbre par défaut

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
fr	L'arborescence par défaut à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode arborescence.

en	Graphs Per Page
fr	Graphiques par page

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
fr	Choisissez s'il faut développer les modèles de graphiques et les requêtes de données utilisés par un dispositif dans l'arborescence.

en	Tree History
fr	Historique des mots de passe

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
fr	Si activé, Cacti se souviendra de votre historique d'arbre entre les connexions et lorsque vous reviendrez à la page Graphiques.

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
fr	Choisissez d'utiliser vos propres polices et tailles de police personnalisées ou d'utiliser les valeurs par défaut du système.

en	The font file to use for Graph Titles
fr	Le fichier de police à utiliser pour les titres de graphiques

en	The font file to be used for Graph Legend items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de la légende graphique

en	Axis Font File
fr	Fichier de police Axis

en	The font file to be used for Graph Axis items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de l'axe graphique

en	Unit Font File
fr	Fichier de police de l'unité

en	The font file to be used for Graph Unit items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de l'unité graphique

en	Realtime View Mode
fr	Mode d'affichage en temps réel

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
fr	Comment voulez-vous voir les graphiques en temps réel ?

en	Auto Log Out Time
fr	Déconnexion automatique

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
fr	Pour les utilisateurs disposant d'un accès à la console uniquement, combien de temps cet utilisateur peut rester connecté avant d'être automatiquement déconnecté. Notez que si vous n'avez pas été actif depuis plus d'une heure, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur. Notez également que ce paramètre n'a aucun effet lorsque les cookies d'authentification sont activés.

en	Remote Data Collector Status:
fr	État du collecteur de données à distance :

en	Number of Offline Records:
fr	Nombre d'enregistrements hors ligne :

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
fr	NOTE: Vous êtes connecté à un collecteur de données à distance. Lorsque 'en ligne', vous pourrez visualiser et contrôler une grande partie du site Web principal Cacti comme si vous y étiez connecté. De plus, il est important de noter que les collecteurs de données à distance doivent utiliser les services d'amélioration des performances Cacti 'On Demand Updating', et nous recommandons toujours d'utiliser Spine. Lorsque le collecteur de données à distance est 'offline', le site Web du collecteur de données à distance contient beaucoup moins d'informations. Cependant, il mettra en cache toutes les mises à jour jusqu'à ce que la base de données Cacti principale et le serveur Web soient accessibles. Ensuite, la sortie de la table Boost sera transférée dans la base de données Cacti principale pour être mise à jour.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
fr	NOTE: Aucun des plugins Core Cacti, à ce jour, n'a été redessiné pour fonctionner avec les collecteurs de données à distance. Par conséquent, les plugins tels que MacTrack et HMIB, qui nécessitent un accès direct aux périphériques, ne fonctionneront pas avec les collecteurs de données à distance pour le moment. Cependant, les plugins tels que Thold fonctionneront tant que le collecteur de données à distance est en mode 'online'.

en	Path for %s
fr	Chemin pour %s

en	New Poller
fr	Nouveau Poller

en	Cacti Install Help
fr	Actif/installé

en	Cacti Server v%s - Maintenance

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
fr	Cacti Server v%s - Assistant d'installation

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
fr	Veuillez patienter pendant que le système d'installation de Cacti Version %s s'initialise. JavaScript doit être activé pour que cela fonctionne.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
fr	FATAL : Nous ne pouvons pas continuer cette installation. Pour installer Cacti, PHP doit être en version 5.4 ou ultérieure.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
fr	Voir le manuel PHP : JavaScript Object Notation.

en	The php-json module must also be installed.
fr	La version de RRDtool que vous avez installée.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
fr	Voir le manuel PHP : Désactiver les fonctions .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
fr	Les fonctions shell_exec() et/ou exec() sont actuellement bloquées.

en	Display Graphs from this Aggregate
fr	Afficher les graphiques de cet agrégat

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
fr	Vous devez sélectionner au moins un graphique à ajouter à un rapport.

en	GPrint
fr	Préfixe pour les totaux GPRINT

en	Aggregate Items are not modifiable
fr	Les éléments globaux ne sont pas modifiables.

en	No Matching Devices
fr	Aucun appareil adapté

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
fr	Une couleur de police bleue indique que la règle sera appliquée aux objets en question. Les autres objets ne seront pas soumis à la règle.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
fr	Objets correspondants [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
fr	Aucun objet ne correspond à cette règle.

en	Error in data query
fr	Erreur dans la requête des données.

en	Resulting Branch
fr	Direction résultante

en	Show Matching Device SQL Query
fr	Aucun appareil adapté

en	No Device Selection Criteria
fr	Aucun critère de sélection des dispositifs

en	Show Matching Objects SQL Query
fr	Objets correspondants

en	No Graph Creation Criteria
fr	Aucun critère de création de graphique

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
fr	Propager le changement

en	No Tree Creation Criteria
fr	Aucun critère de création d'arbres

en	Device Match Rule
fr	Règle d'appariement des dispositifs

en	Create Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Graph Match Rule
fr	Règle de correspondance des graphiques

en	Create Tree Rule (Device)
fr	Créer une règle arborescente (dispositif)

en	Create Tree Rule (Graph)
fr	Création d'une règle d'arborescence (graphique)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[modifier le poste de règle pour %s : %s][Modifier le poste de règle pour %s : %s

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[nouveau poste de règle pour % : %s].

en	Added by Cacti Automation
fr	Ajouté par Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
fr	ERREUR : les plages d'adresses IP au format range1-range2 ne sont plus prises en charge.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
fr	Aucun fichier sélectionné

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
fr	Importer

en	Updated
fr	Mettre à jour

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
fr	Inconnu Gabarit

en	Automation Network Rule '%s' %s!
fr	Réseau d'automatisation par défaut

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
fr	Modèle de politique

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
fr	ERREUR : L'ID de l'appareil est vierge

en	ERROR: Device[
fr	ERREUR : Périphérique[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
fr	ERREUR : Échec de la connexion au collecteur à distance.

en	Device is Disabled
fr	L'appareil est désactivé

en	Device Availability Check Bypassed
fr	Contrôle de disponibilité de l'appareil contourné

en	SNMP not in use
fr	SNMP non utilisé

en	SNMP error
fr	Erreur SNMP

en	No session
fr	Session

en	Ping Results
fr	Résultats du ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
fr	Pas de contrôle de disponibilité Ping ou SNMP en cours d'utilisation

en	Web Basic
fr	Web de base

en	Device:(Hide Disabled)
fr	L'appareil est désactivé

en	Graph:(%s%s)
fr	Graphique

en	Device:(%s%s)
fr	Machine :

en	Template:(%s%s)
fr	Modèles

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Restricted By:
fr	Limité

en	Granted By:
fr	Accordé par :

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Access Denied! Login Failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
fr	L'Authentification Web de base a été configurée, mais aucun nom d'utilisateur n'a été transmis au serveur Web. Veuillez vous assurer que l'authentification est activée sur le serveur Web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
fr	Les %s authentifiés par le serveur Web, mais les utilisateurs de modèles et les utilisateurs invités ne sont pas définis dans Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
fr	Erreur LDAP : %s

en	Access Denied! No password provided by user.
fr	Accès refusé! Aucun mot de passe fourni par l'utilisateur.

en	LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
fr	Votre administrateur Cacti a forcé des mots de passe complexes pour les connexions et votre mot de passe Cacti actuel ne correspond pas aux nouvelles exigences. Par conséquent, vous devez changer votre mot de passe maintenant.

en	Password must be at least %d characters!
fr	Le mot de passe doit contenir au moins %d caractères !

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère numérique !

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
fr	Votre mot de passe doit contenir un mélange de minuscules et de majuscules !

en	Your password must contain at least 1 special character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère spécial !

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
fr	Cacti Log Cleared

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
fr	L'authentification n'était pas définie auparavant. Tentative de définition de l'authentification locale, mais aucun compte administrateur n'a été trouvé.

en	Unknown error
fr	Nombre de sec. DS est Inconnu

en	ERROR: Unable to find user
fr	Impossible de trouver des utilisateurs DN

en	2FA failed to be disabled
fr	Appliquer le filtre à la table

en	2FA is now disabled
fr	Le chemin n'est pas inscriptible

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
fr	Vérification de la suppression

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
fr	d Mo octets %d

en	%s KBytes
fr	GBytes %s

en	%s Bytes
fr	GBytes %s

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
fr	NOTE WEBUI : Le journal Cacti a été effacé de l'interface de gestion Web.

en	Purge Log

en	- Admin Filter active
fr	- Admin Filtre actif

en	- Admin Unfiltered
fr	- Admin Non filtré

en	- Admin view
fr	- Vue Admin

en	Head Lines
fr	%d lignes

en	Warnings++
fr	Avertissement

en	Errors++
fr	Erreurs

en	AutoM8
fr	Auto

en	Non Stats
fr	Non indiqué

en	Device Up/Down
fr	Equipement utilisés

en	Recaches
fr	corresponds

en	Matches
fr	corresponds

en	Does Not Match
fr	Les mots de passe ne correspondent pas

en	Automation Execution for Data Query complete
fr	Automation Execution for Data Query complète

en	Plugin Hooks complete
fr	Crochets plugins complets

en	Running Data Query [%s].
fr	Exécution de la requête de données[%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
fr	Type trouvé ='%s'[%s].

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
fr	AVERTISSEMENT : L'association Sort Field a changé. Des problèmes de re-cartographie peuvent survenir !

en	Update Data Query Sort Cache complete
fr	Mise à jour du Data Query Sort Cache complet

en	Found %s Local Data ID's to Verify
fr	ID de données locales%s trouvé à vérifier

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
fr	Changement d'index détecté ! Indexactuel : %s, PrécédentIndice : %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
fr	Identifiants de données locaux orphelins%s et%s trouvés à reconfigurer.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
fr	Remapping Graphs to their new Indexes

en	Done updating Data Source Title Cache
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Done updating Graph Title Cache
fr	Mise à jour du cache de titre de graphique terminée

en	Index Association with Local Data complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
fr	Mise à jour du Re-Index Cache terminée. Il y avait

en	Update Poller Cache for Query complete
fr	Mise à jour du Poller Cache pour la requête terminée