en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
fr	Lors de l'utilisation de plusieurs collecteurs de données dans Cacti, Cacti tentera de maintenir l'état des fichiers clés sur tous les collecteurs de données. Cela inclut tous les fichiers de base, non liés à l'installation de sites Web et de plugins. Lorsque vous forcez la reconstruction d'un cache de ressources, Cacti efface le cache de ressources local, puis le reconstruit au prochain démarrage programmé du poller. Cela déclenchera tous les collecteurs de données à distance à revérifier la cohérence de leur site Web et de leurs fichiers de plugins.

en	Boost Utilities
fr	Stimuler les services publics

en	View Boost Status
fr	Afficher l'état d'avancement

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
fr	Ce menu vous permet d'afficher divers paramètres et statistiques de boost associés à la configuration Boost en cours d'exécution.

en	Data Source Statistics Utilities
fr	Chemin de la source de données

en	Purge Data Source Statistics
fr	Chemin de la source de données

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
fr	Cette sélection de menu purgera toutes les statistiques de source de données existantes de la base de données. Si les statistiques de la source de données sont activées, les statistiques des sources de données recommenceront la collecte au prochain passage du collecteur de données.

en	SNMP Agent Utilities
fr	Utilitaires SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
fr	Ceci montre tous les objets manipulés par le SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
fr	Reconstruire le cache de SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
fr	Le cache SNMP sera effacé et régénéré si vous sélectionnez cette option. Notez qu'il faut un autre poller run pour restaurer complètement le cache SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
fr	Ce menu vous permet de visualiser les derniers événements traités par SNMPAgent en relation avec les récepteurs de notification enregistrés.

en	Cacti System Utilities
fr	Utilitaires du système Cacti

en	Refresh Interval
fr	Intervalle d'actualisation

en	Overrun Warning
fr	Avertissement de dépassement

en	Timed Out

en	Other
fr	Autre

en	Cannot open directory
fr	Impossible d'ouvrir le répertoire

en	Directory Does NOT Exist!!
fr	L'annuaire n'existe pas !

en	Current Boost Status
fr	Situation actuelle de l'impulsion

en	Boost On-demand Updating:
fr	Boostez la mise à jour à la demande :

en	Running Processes:
fr	Processus Simultanés

en	Total Poller Items:
fr	Eléments du cache du pollueur

en	Total Data Sources:
fr	Total de toutes les sources de données

en	Remaining Data Sources:
fr	Débogage de la source de données

en	TBD

en	Queued Boost Records:
fr	En attente de Boost Records :

en	Approximate in Process:
fr	Approximatif en cours :

en	Total Boost Records:
fr	Total Boost Records :

en	Boost Storage Statistics
fr	Statistiques de stockage Boost

en	Database Engine:
fr	Moteur de base de données :

en	Current Boost Table(s) Size:
fr	Taille de la (des) table(s) d'amplification actuelle(s) :

en	Avg Bytes/Record:
fr	Moyenne octets/enregistrement :

en	%d Bytes
fr	octets %d

en	Max Record Length:
fr	Longueur maximale du disque :

en	Max Allowed Boost Table Size:
fr	Taille maximale autorisée de la table d'amplification :

en	Estimated Maximum Records:
fr	Estimation des dossiers maximums :

en	Previous Runtime Statistics
fr	Statistiques d'exécution

en	Last Start Time:
fr	Dernière heure de début :

en	Last End Time:
fr	Dernière heure de début :

en	Never Run
fr	Jamais exécuté

en	Last Run Duration:
fr	Durée de la dernière exécution :

en	%d minutes

en	%d seconds
fr	%d secondes

en	%0.2f percent of update frequency)
fr	0,2f pour cent de la fréquence de mise à jour)

en	RRD Updates:
fr	Mises à jour du RRD :

en	MBytes
fr	Mooctets

en	Peak Poller Memory:
fr	Mémoire Peak Poller :

en	Max Poller Memory Allowed:
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Detailed Runtime Statistics
fr	Statistiques d'exécution

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
fr	Horloges d'exécution détaillées :

en	Process: %d
fr	1 Processus

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
fr	Configuration de la durée d'exécution

en	Update Frequency:
fr	Fréquence de mise à jour :

en	Concurrent Processes:
fr	Processus Simultanés

en	Next Start Time:
fr	Heure de début suivante :

en	Maximum Records:
fr	Maximum Records :

en	Records
fr	Enregistrements

en	Maximum Allowed Runtime:
fr	Durée d'exécution maximale autorisée :

en	Image Caching Status:
fr	État de la mise en cache de l'image :

en	Cache Directory:
fr	Répertoire du cache

en	Cached Files:
fr	Fichiers mis en cache :

en	Cached Files Size:
fr	Taille des fichiers mis en cache :

en	SNMP Agent Cache
fr	Cache SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
fr	Données de colonne

en	Scalar
fr	Scalaire

en	SNMP Agent Notification Log
fr	SNMPAgent Notification Log (journal des notifications de SNMPAgent)

en	Receiver
fr	Destinataire

en	Log Entries
fr	Entrées de journal

en	Severity Level: %s
fr	Niveau de gravité : %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le VDEF suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	Delete VDEF
fr	Supprimer VDEF

en	Delete VDEFs
fr	Supprimer VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate VDEF
fr	Dupliquer VDEF

en	Duplicate VDEFs
fr	Dupliquer VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les VDEF suivantes.

en	VDEF Name: %s
fr	Nom VDEF : %s

en	Remove VDEF Item
fr	Supprimer l'élément VDEF

en	VDEF Preview
fr	Aperçu VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
fr	VDEF Items[éditer : %s][éditer : %s]

en	VDEF Items [new]
fr	VDEF Items[nouveau] (en anglais)

en	VDEF Item Type
fr	VDEF Type d'article

en	Choose what type of VDEF item this is.
fr	Choisissez de quel type d'élément VDEF il s'agit.

en	VDEF Item Value
fr	VDEF Valeur de l'élément VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
fr	Saisissez une valeur pour cet élément VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
fr	VDEFs[modifier : %s]

en	VDEFs [new]
fr	VDEFs[new] (nouveau)

en	Delete VDEF Item
fr	Supprimer un élément VDEF

en	VDEF Name
fr	Nom VDEF

en	The name of this VDEF.
fr	Le nom de ce VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
fr	Les VDEF en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique ou un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this VDEF.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce VDEF.

en	No VDEFs
fr	Pas de VDEF