en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'axe des graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Unit Font Size
fr	Taille de police unitaire

en	The size of the font used for Graph Units
fr	Taille de la fonte utilisée pour l'affichage de l'unité sur les graphiques

en	Unit Font Setting
fr	Réglage de la police de caractères de l'unité

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'unité graphique. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Business Hours Settings
fr	Paramètres de l'utilisateur

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
fr	%d semaines

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
fr	Nombre maximum de lignes par page

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
fr	Collecte de données activée

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
fr	Si vous souhaitez arrêter complètement le processus de sondage, décochez cette case.

en	SNMP Agent Support Enabled
fr	Prise en charge des agents SNMP activée

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
fr	Si cette option est cochée, Cacti remplira les tables d'agents SNMP avec les informations sur les périphériques et le système Cacti. Il n'active pas l'agent SNMP lui-même.

en	Poller Type
fr	Type de l'agent de collecte

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
fr	Le type de poller à utiliser. Ce réglage prendra effet à l'intervalle d'interrogation suivant.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
fr	L'intervalle d'interrogation en cours d'utilisation. Ce paramètre affecte la fréquence à laquelle les fichiers RRD sont vérifiés et mis à jour. NOTE : Si vous modifiez cette valeur, vous devez à nouveau remplir le cache du poller. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données. .

en	Cron/Daemon Interval
fr	Intervalle Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
fr	La fréquence à laquelle le collecteur de données Cacti sera démarré. Vous pouvez utiliser soit crontab, une tâche planifiée (pour Windows) ou le service cactid systemd pour contrôler le lancement du collecteur de données Cacti. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du démon cactid, consultez le fichier README.md dans le répertoire de service.

en	Balance Process Load
fr	Charge de processus d'équilibrage

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti tentera d'équilibrer la charge de chaque processus de poller en distribuant également les articles de poller par processus.

en	Debug Output Width
fr	Largeur de sortie de débogage

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti vérifiera si la sortie dépasse la capacité de Cacti à la stocker et émettra un avertissement lorsqu'il la trouve.

en	Disable increasing OID Check
fr	Désactiver la vérification de l'augmentation de l'OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
fr	Contrôles désactivant la vérification de l'augmentation de l'OID pendant que vous marchez dans l'arbre de l'OID.

en	Remote Agent Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
fr	SNMP Bulkwalk Fetch Taille de transport en vrac

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
fr	Combien d'OID doivent être retournés par demande snmpbulkwalk ? Pour les périphériques avec de grands arbres SNMP, l'augmentation de cette taille augmente les performances de réindexation sur un réseau WAN.

en	SNMP Get OID Limit
fr	Obtenir SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
fr	Le nombre maximal par défaut d'OID SNMP Get à émettre par requête snmpget. Pour les appareils, ce paramètre est contrôlé au niveau de l'appareil. Vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsque vous utilisez l'API SNMP de Cacti de manière native dans vos scripts ou plugins.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
fr	Information sur le collecteur de données

en	Poller Sync Interval
fr	Intervalle de synchronisation des pollueurs

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
fr	L'intervalle de synchronisation d'interrogation par défaut à utiliser lors de la création d'un poller. Ce paramètre affectera la fréquence de vérification et de mise à jour des pollueurs distants.

en	Disable Resource Cache Replication
fr	Reconstituer le cache des ressources

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
fr	Par défaut, le collecteur de données Cacti principal mettra en cache l'intégralité du site Web et des plug-ins dans un cache de ressources. Ensuite, périodiquement, les collecteurs de données distants se mettront à jour avec toutes les mises à jour du collecteur de données Cacti principal. Ce cache de ressources permet essentiellement aux collecteurs de données distants de se mettre à niveau eux-mêmes. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, vous pouvez la désactiver à l'aide de ce paramètre.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
fr	État du collecteur de données à distance :

en	Invalid Data Logging
fr	Enregistrement de données invalide

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
fr	Comment voulez-vous que les erreurs de sortie de la colonne vertébrale soient enregistrées ? Les options sont : Détaillé' qui est similaire à l'enregistrement cmd.php;'Résumé' qui fournit le nombre d'erreurs de sortie par périphérique ; et'Aucun', qui ne fournit pas le nombre d'erreurs.

en	Summary
fr	Résumé

en	Detailed
fr	Détaillé

en	Number of PHP Script Servers
fr	Nombre de serveurs de scripts PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
fr	Le nombre de processus de serveur de script simultanés à exécuter par processus de colonne vertébrale. Les réglages entre 1 et 10 sont acceptés. Ce paramètre vous aidera si vous exécutez plusieurs threads et scripts de serveur de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
fr	Valeur du délai d'attente du script et du serveur de script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
fr	Le temps maximum pendant lequel Cacti attendra qu'un script soit terminé. Cette valeur de délai d'attente est exprimée en secondes

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
fr	Réindexer l'équipement

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
fr	Mensuel le jour

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
fr	Réglage de la police de légende

en	Report Generation Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de génération de rapports de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	%s Minute
fr	%s minute

en	Data Source Statistics Timeout
fr	Chemin de la source de données

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de statistiques de la source de données de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	RRDChecker Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	%s Hour
fr	%s heure

en	Poller Commands Timeout
fr	Délai d'expiration des commandes d'arrière-plan

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de commandes d'arrière-plan de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Poller Command Concurrent Processes
fr	Processus Simultanés

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
fr	1 Processus

en	%d Processes
fr	d Procédés

en	Maintenance Background Generation Timeout
fr	Délai de génération de l'arrière-plan de maintenance

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script de maintenance de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Spikekill Background Generation Timeout
fr	Délai de génération d'arrière-plan Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	Data Collector Defaults
fr	Collecteurs de données

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
fr	Ces paramètres sont conservés au niveau du collecteur de données. Les valeurs ici ne sont que les valeurs par défaut utilisées lors de la première création d'un collecteur de données.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
fr	Processus par défaut du collecteur de données

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
fr	Le nombre par défaut de processus simultanés à exécuter par Data Collector. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données. Pour aller de l'avant, cette valeur n'est qu'un préréglage pour le collecteur de données. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de cmd.php améliorera les performances. Les améliorations de performance de la colonne vertébrale sont mieux résolues avec le paramètre threads. En cas d'utilisation de Spine, nous recommandons un nombre inférieur et des filets à effet de levier à la place. Lorsque vous utilisez cmd.php, n'utilisez pas plus de 2 fois le nombre de cœurs CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
fr	Comment voulez-vous que les erreurs de sortie de la colonne vertébrale soient enregistrées ? Les options sont : Détaillé' qui est similaire à l'enregistrement cmd.php;'Résumé' qui fournit le nombre d'erreurs de sortie par périphérique ; et'Aucun', qui ne fournit pas le nombre d'erreurs.

en	Threads per Process
fr	Threads par défaut par processus

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
fr	Les Threads par défaut autorisés par processus. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2+, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données, et c'est simplement le Preset. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de la colonne vertébrale améliorera la performance. Cependant, assurez-vous d'avoir suffisamment de connexions MySQL/MariaDB pour supporter l'équation suivante : connexions = collecteurs de données * processus * (threads + serveurs de scripts). Vous devez également vous assurer que vous disposez d'un nombre suffisant de connexions de rechange pour les connexions de connexion utilisateur.

en	Authentication Method
fr	Méthode d'authentification

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
fr	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti gère l'authentification utilisateur, qui vous permet de créer des utilisateurs et de leur donner des droits sur différentes zones dans Cacti.<br><br>br><i>Web Basic Authentication</i> - L'authentification est traitée par le serveur web. Les utilisateurs peuvent être ajoutés ou créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur modèle est défini, sinon les permissions invités définies seront utilisées. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permet l'authentification sur un serveur LDAP. Les utilisateurs seront créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur de modèle est défini, sinon les permissions d'invité définies seront utilisées. Si le module LDAP de PHPs n'est pas activé, l'authentification LDAP n'apparaîtra pas comme une option sélectionnable.<br><br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permet aux administrateurs de supporter plusieurs groupes disparates de différents annuaires LDAP/AD pour accéder aux ressources Cacti. Tout comme pour l'authentification LDAP, le module PHP LDAP est nécessaire pour utiliser cette méthode. </blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
fr	Prise en charge des cookies d'authentification

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
fr	Si un utilisateur s'authentifie et sélectionne'Conserver ma connexion', un cookie d'authentification sera créé sur l'ordinateur de l'utilisateur pour lui permettre de rester connecté. Le cookie d'authentification expire après 90 jours de non-utilisation.

en	Special Users
fr	Utilisateurs spéciaux

en	Primary Admin
fr	Administration principale

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
fr	Le nom du compte administratif principal qui recevra automatiquement des courriels lorsque le système Cacti rencontre des problèmes. Pour recevoir ces courriels, assurez-vous que vos paramètres de courriel sont corrects et que le compte d'administration possède une adresse de courriel qui est définie.

en	No User
fr	Pas d'utilisateur

en	Guest User
fr	Utilisateur invité

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
fr	Le nom de l'utilisateur invité pour visualiser les graphiques est " Aucun utilisateur " par défaut.

en	User Template
fr	Modèle d'utilisateur

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
fr	Le nom de l'utilisateur que Cacti utilisera comme modèle pour les nouveaux utilisateurs Web Basic et LDAP est'guest' par défaut. Ce compte utilisateur sera désactivé lors de sa sélection.

en	Account Locking
fr	Verrouillage de compte

en	Lock Accounts
fr	Verrouiller les comptes

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
fr	Verrouiller un compte après autant d'échecs en 1 heure.

en	1 Attempt
fr	1 tentative

en	%d Attempts
fr	%d tentatives

en	Auto Unlock
fr	Déverrouillage automatique

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
fr	Un compte sera automatiquement déverrouillé après ce nombre de minutes. Même si le mot de passe correct est entré, le compte ne sera pas déverrouillé tant que cette limite de temps n'aura pas été respectée. Max de 1440 minutes (1 jour)

en	1 Day
fr	Un jour

en	2FA Timeout
fr	Délai

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
fr	Exécuter le contrôle

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
fr	Seuil

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
fr	Méthode d'authentification Web Basic

en	Basic Auth Login Failure Message
fr	Mapfile d'authentification de base

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
fr	Lors de l'utilisation de l'authentification de base, s'il y a des problèmes de mappage du nom d'utilisateur à un compte Cacti valide, le message inclus ici sera affiché aux utilisateurs. Il peut inclure à la fois du texte et du HTML.

en	Basic Auth Mapfile
fr	Mapfile d'authentification de base

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
fr	Lorsque vous utilisez l'authentification de base, si le compte de base doit être traduit en un autre compte de connexion, vous pouvez spécifier un fichier CSV ici pour mapper le compte de base sur le compte de connexion souhaité.

en	Local Account Complexity Requirements
fr	Exigences relatives à la complexité des comptes locaux

en	Minimum Length
fr	Longueur minimale

en	This is minimal length of allowed passwords.
fr	Il s'agit de la longueur minimale des mots de passe autorisés.

en	Require Mix Case
fr	Nécessite une mallette de mélange

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
fr	Pour ce faire, de nouveaux mots de passe devront contenir à la fois des minuscules et des majuscules.

en	Require Number
fr	Numéro requis

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
fr	Les nouveaux mots de passe devront contenir au moins un caractère numérique.

en	Require Special Character
fr	Nécessite un caractère spécial

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
fr	Pour cela, les nouveaux mots de passe doivent contenir au moins un caractère spécial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
fr	Forcer la complexité sur les anciens mots de passe

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
fr	Pour ce faire, tous les anciens mots de passe devront également répondre aux nouvelles exigences de complexité lors de la connexion. Si ce n'est pas le cas, un changement de mot de passe sera forcé.

en	Expire Inactive Accounts
fr	Expirer les comptes inactifs

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
fr	Il s'agit du nombre maximum de jours avant que les comptes inactifs ne soient désactivés. Le compte Admin est exclu de cette politique.

en	Expire Password
fr	Expirer le mot de passe

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
fr	C'est le nombre maximum de jours avant qu'un mot de passe n'expire.

en	Password History
fr	Historique de mot de passe

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
fr	Rappelez-vous ce nombre d'anciens mots de passe et n'autorisez pas leur réutilisation.

en	1 Change
fr	1 Variation

en	%d Changes
fr	Changements %d

en	URL Linking
fr	Liens URL

en	Server Base URL
fr	URL de base du serveur

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
fr	Il s'agit de l'emplacement du serveur qui sera utilisé pour les liens vers le site Cacti.

en	Emailing Options
fr	Options d'envoi par courriel

en	Notify Primary Admin of Issues
fr	Aviser l'administrateur principal des problèmes

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
fr	Dans les cas où le serveur Cacti rencontre des problèmes, l'administrateur primaire doit-il être averti par e-mail ? Le compte utilisateur Cacti de l'administrateur primaire est spécifié sous l'onglet Authentification de la page des paramètres de Cacti. Par défaut, c'est le compte'admin' qui est utilisé.

en	Test Email
fr	Tester l'Email

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
fr	Il s'agit d'un compte de courrier électronique utilisé pour envoyer un message de test afin de s'assurer que tout fonctionne correctement.

en	Mail Services
fr	Services de courrier

en	Which mail service to use in order to send mail
fr	Quel service de courrier utiliser pour envoyer du courrier

en	Ping Mail Server
fr	Serveur de messagerie Ping

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
fr	Effectuer un ping sur le serveur de messagerie avant d'envoyer un e-mail de test ?

en	From Email Address
fr	Adresse Email de l'expéditeur

en	This is the Email address that the Email will appear from.
fr	Il s'agit de l'adresse e-mail à partir de laquelle l'e-mail apparaîtra.

en	From Name
fr	Nom de l'expéditeur

en	This is the actual name that the Email will appear from.
fr	Il s'agit du nom d'où l'email apparaîtra.

en	Word Wrap
fr	Retour à la ligne

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
fr	C'est le nombre de caractères autorisés avant qu'une ligne de l'e-mail ne soit automatiquement entourée d'un mot. (0 = désactivé)

en	Sendmail Options
fr	Options de Sendmail

en	Sendmail Path
fr	Chemin Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
fr	C'est le chemin vers sendmail sur votre serveur. (Utilisé uniquement si Sendmail est sélectionné comme service de messagerie)

en	SMTP Options
fr	Options SMTP

en	SMTP Hostname
fr	Serveur SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
fr	Il s'agit du nom d'hôte/IP du serveur SMTP auquel vous allez envoyer l'e-mail. Pour le basculement, séparez vos hôtes à l'aide d'un point-virgule.

en	SMTP Port
fr	Port SMTP

en	The port on the SMTP Server to use.
fr	Le port du serveur SMTP à utiliser.

en	SMTP Username
fr	Nom d'utilisateur SMTP

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
fr	Le nom d'utilisateur avec lequel s'authentifier lors de l'envoi via SMTP. (Laissez vide si vous n'avez pas besoin d'authentification.)

en	SMTP Password
fr	Mot de passe SMTP

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
fr	Le mot de passe à utiliser pour s'authentifier lors d'un envoi via SMTP. (Laissez vide si vous n'avez pas besoin d'authentification.)

en	SMTP Security
fr	SMTP Sécurité

en	The encryption method to use for the Email.
fr	La méthode de cryptage à utiliser pour le courrier électronique.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
fr	Délai SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente SMTP en secondes.

en	Reporting Presets
fr	Préréglages des rapports

en	Default Graph Image Format
fr	Format d'image du graphique par défaut

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
fr	Lors de la création d'un nouveau rapport, quel type d'image doit être utilisé pour les graphiques en ligne.

en	Maximum E-Mail Size
fr	Taille maximale des courriels

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
fr	La taille maximale du message, y compris toutes les pièces jointes.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
fr	Niveau d'enregistrement des pollueurs pour les rapports Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
fr	Quel niveau de détail voulez-vous envoyer au fichier journal ? AVERTISSEMENT : Le fait de laisser dans un état autre qu'AUCUN ou BAS peut rapidement épuiser votre espace disque.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
fr	Activer l'ajustement de Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
fr	Activer l'ajustement du code pour le traitement spécifique des clients de messagerie Lotus Notes.

en	DNS Options
fr	Options DNS

en	Primary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS primaire

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS primaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	Secondary DNS IP Address
fr	Adresse IP DNS secondaire

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
fr	Entrez l'adresse IP DNS secondaire à utiliser pour les recherches inverses.

en	DNS Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
fr	Veuillez entrer le délai d'attente DNS en millisecondes. Cacti utilise un résolveur DNS basé sur PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
fr	Paramètres de mise à jour RRD à la demande

en	Enable On-demand RRD Updating
fr	Activer la mise à jour RRD à la demande

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
fr	Boost devrait-il permettre la mise à jour à la demande du RRD dans Cacti ? Si vous désactivez cette option, ce changement ne prendra effet qu'après le prochain cycle de vote. Lorsque vous avez des collecteurs de données à distance, ces paramètres doivent être activés.

en	System Level RRD Updater
fr	Mise à jour RRD au niveau du système

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
fr	Avant que la mise à jour à la demande du RRD puisse être effacée, un scrutin doit toujours passer avec succès.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de tous les DRR ?

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
fr	Lorsque vous activez Boost, vos fichiers RRD ne sont mis à jour que lorsqu'ils sont demandés par un utilisateur ou à l'expiration de ce délai.

en	Number of Boost Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Maximum Records
fr	Records maximum

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
fr	Si la table de sortie de boost dépasse cette taille, dans les enregistrements, une mise à jour aura lieu.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
fr	Nombre maximal d'éléments de source de données par passage

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
fr	Pour optimiser les performances, le dispositif de mise à jour RRD doit savoir combien d'éléments de source de données doivent être récupérés en un seul passage. Veillez à ne pas régler trop haut car les performances graphiques peuvent être compromises pendant les mises à jour majeures. Si vous rencontrez de la lenteur dans les graphiques ou les sondages pendant les mises à jour, diminuez ce nombre. La valeur par défaut est 50000.

en	Maximum Argument Length
fr	Longueur maximale de l'argumentation

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
fr	Lorsque boost envoie des commandes de mise à jour à RRDtool, celles-ci ne doivent pas dépasser la longueur maximale des arguments du système d'exploitation. Cela varie selon le système d'exploitation et le niveau du noyau. Par exemple : Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23+++ illimité

en	Memory Limit for Boost and Poller
fr	Limite de mémoire pour le Boost et le Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
fr	La quantité maximale de mémoire pour le Cacti Poller et Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
fr	Durée maximale d'exécution du script de mise à jour RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
fr	Si le serveur de sondage d'appoint exccède ce runtime, un avertissement sera placé dans le journal des cactus,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
fr	Activer la population directe de la table poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
fr	Permet l'insertion directe des enregistrements dans l'augmentation de la sortie du poller avec pour résultat une réduction de 25% du temps à chaque cycle de scrutin.

en	Boost Debug Log
fr	Stimuler le journal de débogage

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
fr	Si ce champ n'est pas vide, Boost enregistrera la sortie RRDupdate du processus d'invitation à émettre.

en	Image Caching
fr	Mise en cache des images

en	Enable Image Caching
fr	Activer la mise en cache d'image

en	Should image caching be enabled?
fr	La mise en cache d'images doit-elle être activée ?

en	Location for Image Files
fr	Emplacement des fichiers image

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
fr	Spécifiez l'emplacement où Boost doit placer vos fichiers image. Ces fichiers seront automatiquement purgés par le poller à leur expiration.

en	Data Sources Statistics
fr	Sources des données Statistiques

en	Enable Data Source Statistics Collection
fr	Activer la collecte de statistiques sur les sources de données

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
fr	Devrait-on recueillir des statistiques sur les sources de données pour ce système Cacti ?

en	Data Collection Method
fr	Collecte des données

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
fr	Réinitialiser les statistiques

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Daily Update Frequency
fr	Fréquence des mises à jour quotidiennes

en	How frequent should Daily Stats be updated?
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de Daily Stats ?

en	Hourly Average Window
fr	Fenêtre horaire moyenne

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
fr	Le nombre d'heures consécutives qui représentent la moyenne horaire. Gardez à l'esprit qu'un réglage trop élevé peut entraîner de très grandes tables de mémoire.

en	Maintenance Time
fr	Temps d'entretien

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
fr	À quelle heure de la journée les données hebdomadaires, mensuelles et annuelles devraient-elles être mises à jour ? Le format est HH:MM[am/pm].

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
fr	Limite de mémoire pour le collecteur de données statistiques sur les sources de données

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
fr	La quantité maximale de mémoire pour le Poller Cacti et le Poller Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
fr	Paramètres de stockage des données

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
fr	Conservation des données

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
fr	Nettoyeur de fichiers RRD

en	Enable RRDfile Check
fr	Activer la règle

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
fr	Devrait-on recueillir des statistiques sur les sources de données pour ce système Cacti ?

en	Number of RRDfile Check Processes
fr	Nombre de processus d'impulsion

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
fr	Le nombre de processus de boost simultanés à utiliser pour traiter tous les RRD du tableau de boost.

en	Check Frequency
fr	Fréquence

en	How frequent should RRD be checked ?
fr	Quelle devrait être la fréquence de mise à jour de Daily Stats ?

en	Data Storage Settings
fr	Paramètres de stockage des données

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
fr	Choisissez si les RRD seront stockés localement ou gérés par un serveur proxy RRDtool externe.

en	Local

en	RRDtool Proxy Server
fr	Serveur proxy RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
fr	Sentiers RRD structurés

en	Enable Structured Paths
fr	Sentiers RRD structurés

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
fr	Annuaire trouvé

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
fr	Équipement

en	Device ID/Data Query ID
fr	Supprimer une requête de données

en	Device Hash/Device ID
fr	Nom de l'équipement

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
fr	Serveur proxy

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
fr	Le nom d'hôte DNS ou l'adresse IP du serveur proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
fr	Numéro de port du proxy

en	TCP port for encrypted communication.
fr	Port TCP pour la communication cryptée.

en	RSA Fingerprint
fr	Empreinte digitale RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
fr	L'empreinte digitale de la clé RSA publique actuelle utilisée par le proxy. Ceci est nécessaire pour établir une connexion de confiance.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
fr	Serveur proxy RRDtool - Sauvegarde

en	Load Balancing
fr	Équilibrage des charges

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
fr	Si le proxy principal et le proxy de sauvegarde sont tous deux recevables, cette option permet de répartir toutes les requêtes contre RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
fr	Le nom d'hôte DNS ou l'adresse IP du serveur proxy de sauvegarde RRDtool si le proxy fonctionne en mode MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
fr	Port TCP pour une communication cryptée avec le proxy de sauvegarde.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
fr	L'empreinte digitale de la clé RSA publique actuelle utilisée par le proxy de sauvegarde. Ceci est nécessaire pour établir une connexion de confiance.

en	Spike Kill Settings
fr	Réglages Spike Kill

en	Removal Method
fr	Méthode d'enlèvement

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
fr	Il existe deux méthodes d'enlèvement. Le premier, l'écart-type, permet d'éloigner de la moyenne des échantillons tout échantillon dont le nombre d'écart-types est X. La deuxième méthode, Variance, permet d'éliminer tout échantillon qui est X % plus élevé que la moyenne de la variance. La méthode de la variance tient compte d'un certain nombre de " valeurs aberrantes ". Ce sont des échantillons exceptionnels, comme la pointe, qui doivent être exclus du calcul de la moyenne de la variance.

en	Standard Deviation

en	Variance Based w/Outliers Removed
fr	Basé sur les écarts avec les valeurs aberrantes supprimées

en	Replacement Method
fr	Méthode de remplacement

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
fr	Il existe trois méthodes de remplacement. La première méthode remplace le pic par la moyenne de la source de données en question. La deuxième méthode remplace la pointe par un'NaN'. Le dernier remplace le crampon par la dernière bonne valeur connue trouvée.

en	Average
fr	Moyen

en	NaN's

en	Last Known Good
fr	Dernier bien connu

en	Number of Standard Deviations
fr	Nombre d'écarts-types

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
fr	Toute valeur supérieure à la moyenne d'autant d'écarts-types sera exclue. Un bon nombre dépendra du type de données à utiliser. Nous recommandons un chiffre qui ne doit pas être inférieur à 5 écarts-types.

en	%d Standard Deviations
fr	Écarts-types (%d)

en	Variance Percentage
fr	Écart Pourcentage

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
fr	Cette valeur représente le pourcentage supérieur à la moyenne ajustée de l'échantillon une fois que les valeurs aberrantes ont été retirées de l'échantillon. Par exemple, un pourcentage de variance de 100 % sur une moyenne ajustée de 50 % éliminerait tout échantillon supérieur à la quantité de 100 du graphique.

en	Variance Number of Outliers
fr	Écart Nombre de valeurs aberrantes

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
fr	Cette valeur représente le nombre d'échantillons moyens élevé et faible qui seront retirés de l'ensemble d'échantillons avant le calcul de la moyenne de variance. Si vous choisissez une valeur aberrante de 5, les moyennes des 5 valeurs supérieures et inférieures sont supprimées.

en	%d High/Low Samples
fr	d Échantillons haut/bas

en	Max Kills Per RRA
fr	Max tue par RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
fr	Cette valeur représente le nombre maximum de pointes à supprimer d'un graphique RRA.

en	%d Spikes
fr	d Pointes %d

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
fr	Cette valeur représente le nombre maximum de pointes à supprimer d'un graphique RRA.

en	1 Thousand
fr	%d Thread(s)

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
fr	Filtre

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
fr	Répertoire de sauvegarde des fichiers RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
fr	Si ce répertoire n'est pas vide, vos fichiers RRD originaux seront sauvegardés à cet emplacement.

en	Batch Spike Kill Settings
fr	Réglages de mise à mort par lots des pointes

en	Removal Schedule
fr	Calendrier de déménagement

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
fr	Souhaitez-vous supprimer périodiquement les pics de vos graphiques ? Si oui, sélectionnez la fréquence ci-dessous.

en	Once a Day
fr	Une fois par jour

en	Every Other Day
fr	Tous les autres jours

en	Base Time
fr	Heure de base

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
fr	Le temps de base pour l'enlèvement de la pointe à se produire. Par exemple, si vous utilisez'12:00am' et que vous choisissez'une fois par jour', la suppression du lot commencera à environ minuit tous les jours.

en	Graph Templates to Spike Kill
fr	Modèles de graphiques pour tuer les pics

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
fr	Lors de la suppression des pics par lots, seuls les modèles sélectionnés ci-dessous seront pris en compte.

en	Backup Retention
fr	Conservation des données

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
fr	Lorsque SpikeKill élimine les pics dans les graphiques, il effectue une sauvegarde du fichier RRD. Combien de temps ces fichiers de sauvegarde doivent-ils être conservés?

en	Default View Mode
fr	Mode de vue par défaut

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
fr	Quel mode graphique voulez-vous afficher par défaut lorsque vous visitez la page Graphiques pour la première fois ?

en	TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
fr	Cacti Server v%s - Maintenance

en	My Browsers Timezone

en	User Language
fr	Langue de l'utilisateur

en	Defines the preferred GUI language.
fr	Définit la langue préférée de l'interface graphique.

en	Show Graph Title
fr	Afficher le titre du graphique

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
fr	Affichez le titre du graphique sur la page afin qu'il puisse être recherché à l'aide du navigateur.

en	Hide Disabled
fr	Masquer désactivé

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
fr	Masque les périphériques et les graphiques désactivés lors de l'affichage en dehors de l'onglet Console.

en	Show Device Aggregates
fr	Granulats

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
fr	Si une source de données de périphérique est incluse dans un graphique agrégé, affichez ce graphique avec d'autres graphiques de périphérique

en	Enable Horizontal Scrolling
fr	Activer le défilement horizontal

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
fr	Activer le défilement horizontal des tableaux, désactivant la visibilité des colonnes réactives.

en	The date format to use in Cacti.
fr	Le format de date à utiliser dans Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
fr	Le séparateur de date à utiliser dans Cacti.

en	Page Refresh
fr	Raffraichissement de la page

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
fr	Nombre de secondes entre deux rafraichissements automatiques de page.

en	Preview Graphs Per Page
fr	Aperçu des graphiques par page

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
fr	Le nombre de graphiques à afficher sur une page en prévisualisation.

en	Default Time Range
fr	Plage de temps par défaut

en	The default RRA to use in rare occasions.
fr	Le RRA par défaut à utiliser en de rares occasions.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
fr	La durée par défaut affichée lors de l'affichage des graphiques et autres données temporelles spécifiques.

en	Default Timeshift
fr	TimeShift par défaut

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
fr	Le Timeshift par défaut affiché lors de l'affichage des graphiques et autres données spécifiques au temps.

en	Allow Graph to extend to Future
fr	Permettre l'extension du graphique à l'avenir

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
fr	Lors de l'affichage des graphiques, permettre aux dates des graphiques de s'étendre " à l'avenir ".

en	First Day of the Week
fr	Premier jour de la semaine

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
fr	Le premier jour de la semaine pour les écrans graphiques hebdomadaires

en	Start of Daily Shift
fr	Début du quart de travail quotidien

en	Start Time of the Daily Shift.
fr	Heure de début du quart de travail quotidien.

en	End of Daily Shift
fr	Fin du quart de travail quotidien

en	End Time of the Daily Shift.
fr	Heure de fin du quart de travail quotidien.

en	Thumbnail Sections
fr	Sections de vignettes

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
fr	Quelles parties de Cacti affichent les vignettes par défaut.

en	Preview Thumbnail Columns
fr	Aperçu des colonnes de vignettes

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
fr	Le nombre de colonnes à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode Aperçu.

en	1 Column
fr	1 colonne

en	%d Columns
fr	%d colonnes

en	Tree View Thumbnail Columns
fr	Colonnes des vignettes de l'arborescence

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
fr	Le nombre de colonnes à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode Arborescence.

en	Thumbnail Height
fr	Hauteur de la vignette

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
fr	La hauteur des graphiques en vignettes en pixels.

en	Thumbnail Width
fr	Largeur de la vignette

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
fr	La largeur des graphiques en vignettes en pixels.

en	Default Tree
fr	Arbre par défaut

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
fr	L'arborescence par défaut à utiliser lors de l'affichage des graphiques en mode arborescence.

en	Graphs Per Page
fr	Graphiques par page

en	Expand Devices
fr	Agrandir: périphériques

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
fr	Choisissez s'il faut développer les modèles de graphiques et les requêtes de données utilisés par un dispositif dans l'arborescence.

en	Tree History
fr	Historique des mots de passe

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
fr	Si activé, Cacti se souviendra de votre historique d'arbre entre les connexions et lorsque vous reviendrez à la page Graphiques.

en	Use Custom Fonts
fr	Utiliser des polices personnalisées

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
fr	Choisissez d'utiliser vos propres polices et tailles de police personnalisées ou d'utiliser les valeurs par défaut du système.

en	Title Font File
fr	Fichier de fonte du titre

en	The font file to use for Graph Titles
fr	Le fichier de police à utiliser pour les titres de graphiques

en	Legend Font File
fr	Fichier de fonte de la légende

en	The font file to be used for Graph Legend items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de la légende graphique

en	Axis Font File
fr	Fichier de police Axis

en	The font file to be used for Graph Axis items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de l'axe graphique

en	Unit Font File
fr	Fichier de police de l'unité

en	The font file to be used for Graph Unit items
fr	Le fichier de police à utiliser pour les éléments de l'unité graphique

en	Realtime View Mode
fr	Mode d'affichage en temps réel

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
fr	Comment voulez-vous voir les graphiques en temps réel ?

en	Inline
fr	En ligne

en	New Window
fr	Nouvelle fenêtre

en	System Setting
fr	Paramètre système

en	1 Week
fr	1 Semaine

en	Auto Log Out Time
fr	Déconnexion automatique

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
fr	Pour les utilisateurs disposant d'un accès à la console uniquement, combien de temps cet utilisateur peut rester connecté avant d'être automatiquement déconnecté. Notez que si vous n'avez pas été actif depuis plus d'une heure, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur. Notez également que ce paramètre n'a aucun effet lorsque les cookies d'authentification sont activés.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
fr	Vous êtes maintenant connecté à Cacti. Vous pouvez suivre ces étapes de base pour commencer.

en	Create devices for network
fr	Créer des équipements pour le réseau

en	Create graphs for your new devices
fr	Créer des graphiques pour vos nouveaux équipements

en	View your new graphs
fr	Voir vos nouveaux graphiques

en	Offline
fr	Hors ligne

en	Online
fr	En ligne

en	Recovery
fr	Récupération

en	Remote Data Collector Status:
fr	État du collecteur de données à distance :

en	Number of Offline Records:
fr	Nombre d'enregistrements hors ligne :

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
fr	NOTE: Vous êtes connecté à un collecteur de données à distance. Lorsque 'en ligne', vous pourrez visualiser et contrôler une grande partie du site Web principal Cacti comme si vous y étiez connecté. De plus, il est important de noter que les collecteurs de données à distance doivent utiliser les services d'amélioration des performances Cacti 'On Demand Updating', et nous recommandons toujours d'utiliser Spine. Lorsque le collecteur de données à distance est 'offline', le site Web du collecteur de données à distance contient beaucoup moins d'informations. Cependant, il mettra en cache toutes les mises à jour jusqu'à ce que la base de données Cacti principale et le serveur Web soient accessibles. Ensuite, la sortie de la table Boost sera transférée dans la base de données Cacti principale pour être mise à jour.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
fr	NOTE: Aucun des plugins Core Cacti, à ce jour, n'a été redessiné pour fonctionner avec les collecteurs de données à distance. Par conséquent, les plugins tels que MacTrack et HMIB, qui nécessitent un accès direct aux périphériques, ne fonctionneront pas avec les collecteurs de données à distance pour le moment. Cependant, les plugins tels que Thold fonctionneront tant que le collecteur de données à distance est en mode 'online'.

en	Path for %s
fr	Chemin pour %s

en	New Poller
fr	Nouveau Poller

en	Cacti Install Help
fr	Actif/installé

en	Cacti Server v%s - Maintenance

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
fr	Cacti Server v%s - Assistant d'installation

en	Refresh current page
fr	Actualiser la page actuelle

en	Initializing
fr	Initialisation

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
fr	Veuillez patienter pendant que le système d'installation de Cacti Version %s s'initialise. JavaScript doit être activé pour que cela fonctionne.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
fr	FATAL : Nous ne pouvons pas continuer cette installation. Pour installer Cacti, PHP doit être en version 5.4 ou ultérieure.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
fr	Voir le manuel PHP : JavaScript Object Notation.

en	The php-json module must also be installed.
fr	La version de RRDtool que vous avez installée.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
fr	Voir le manuel PHP : Désactiver les fonctions .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
fr	Les fonctions shell_exec() et/ou exec() sont actuellement bloquées.

en	Display Graphs from this Aggregate
fr	Afficher les graphiques de cet agrégat

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
fr	Les graphiques choisis pour le graphique agrégé ci-dessous représentent des graphiques provenant de plusieurs modèles de graphiques. L'agrégat ne prend pas en charge la création de graphiques agrégés à partir de plusieurs modèles de graphiques.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
fr	Les graphiques choisis pour le graphique agrégé n'utilisent pas de modèles de graphiques. L'agrégat ne prend pas en charge la création de graphiques agrégés à partir de graphiques n'ayant pas de modèle.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
fr	Vous devez sélectionner au moins un graphique à ajouter à un rapport.

en	Graph Item
fr	Élément du graphique

en	CF Type
fr	Type de CF

en	GPrint
fr	Préfixe pour les totaux GPRINT

en	Item Color
fr	Couleur de l’objet

en	Color Template
fr	Modèle de couleur

en	Skip
fr	Ignorer

en	Aggregate Items are not modifiable
fr	Les éléments globaux ne sont pas modifiables.

en	Aggregate Items are not editable
fr	Les éléments d'agrégat ne sont pas modifiables

en	Type

en	No Matching Devices
fr	Aucun appareil adapté

en	Objects
fr	Objets

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
fr	Une couleur de police bleue indique que la règle sera appliquée aux objets en question. Les autres objets ne seront pas soumis à la règle.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
fr	Objets correspondants [ %s ]

en	Device Status
fr	Statut de l’appareil

en	There are no Objects that match this rule.
fr	Aucun objet ne correspond à cette règle.

en	Error in data query
fr	Erreur dans la requête des données.

en	Matching Items
fr	Articles correspondants

en	Resulting Branch
fr	Direction résultante

en	No Items Found
fr	Aucun article trouvé

en	Show Matching Device SQL Query
fr	Aucun appareil adapté

en	Field
fr	Champ

en	Pattern
fr	Motif

en	No Device Selection Criteria
fr	Aucun critère de sélection des dispositifs

en	Show Matching Objects SQL Query
fr	Objets correspondants

en	No Graph Creation Criteria
fr	Aucun critère de création de graphique

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
fr	Propager le changement

en	Search Pattern
fr	Élément recherché

en	Replace Pattern
fr	Remplacer le motif

en	No Tree Creation Criteria
fr	Aucun critère de création d'arbres

en	Device Match Rule
fr	Règle d'appariement des dispositifs

en	Create Graph Rule
fr	Créer règle graphique

en	Graph Match Rule
fr	Règle de correspondance des graphiques

en	Create Tree Rule (Device)
fr	Créer une règle arborescente (dispositif)

en	Create Tree Rule (Graph)
fr	Création d'une règle d'arborescence (graphique)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[modifier le poste de règle pour %s : %s][Modifier le poste de règle pour %s : %s

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
fr	Poste de règle[nouveau poste de règle pour % : %s].

en	Added by Cacti Automation
fr	Ajouté par Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
fr	ERREUR : les plages d'adresses IP au format range1-range2 ne sont plus prises en charge.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
fr	Aucun fichier sélectionné

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
fr	Importer

en	Updated
fr	Mettre à jour

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
fr	Mettre à jour

en	Automation Network SNMP Option %s!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
fr	Options SNMP d'automatisation

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
fr	Inconnu Gabarit

en	Automation Network Rule '%s' %s!
fr	Réseau d'automatisation par défaut

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
fr	Modèle de politique

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
fr	ERREUR : L'ID de l'appareil est vierge

en	ERROR: Device[
fr	ERREUR : Périphérique[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
fr	ERREUR : Échec de la connexion au collecteur à distance.

en	Device is Disabled
fr	L'appareil est désactivé

en	Device Availability Check Bypassed
fr	Contrôle de disponibilité de l'appareil contourné

en	SNMP Information
fr	Information SNMP

en	SNMP not in use
fr	SNMP non utilisé

en	SNMP error
fr	Erreur SNMP

en	Session

en	No session
fr	Session

en	Host
fr	Hôte

en	System:
fr	Système:

en	Uptime:
fr	Temps d&apos;activation & #160;:

en	Hostname:
fr	Nom de machine :

en	Location:
fr	Lieu :

en	Contact:
fr	Contact :

en	Ping Results
fr	Résultats du ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
fr	Pas de contrôle de disponibilité Ping ou SNMP en cours d'utilisation

en	New Branch
fr	Nouvelle branche

en	Web Basic
fr	Web de base

en	Device:(Hide Disabled)
fr	L'appareil est désactivé

en	Graph:(%s%s)
fr	Graphique

en	Device:(%s%s)
fr	Machine :

en	Template:(%s%s)
fr	Modèles

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Device+Template:(%s%s)
fr	Modèle de dispositif :

en	Restricted By:
fr	Limité

en	Granted By:
fr	Accordé par :

en	Granted
fr	Autorisé

en	Restricted
fr	Limité

en	Branch:
fr	Branche :

en	Device:
fr	Machine :

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Access Denied! Login Failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
fr	L'Authentification Web de base a été configurée, mais aucun nom d'utilisateur n'a été transmis au serveur Web. Veuillez vous assurer que l'authentification est activée sur le serveur Web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
fr	Les %s authentifiés par le serveur Web, mais les utilisateurs de modèles et les utilisateurs invités ne sont pas définis dans Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
fr	Erreur LDAP : %s

en	Access Denied! No password provided by user.
fr	Accès refusé! Aucun mot de passe fourni par l'utilisateur.

en	LDAP Search Error: %s
fr	Erreur de recherche LDAP : %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
fr	Votre administrateur Cacti a forcé des mots de passe complexes pour les connexions et votre mot de passe Cacti actuel ne correspond pas aux nouvelles exigences. Par conséquent, vous devez changer votre mot de passe maintenant.

en	Password must be at least %d characters!
fr	Le mot de passe doit contenir au moins %d caractères !

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère numérique !

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
fr	Votre mot de passe doit contenir un mélange de minuscules et de majuscules !

en	Your password must contain at least 1 special character!
fr	Votre mot de passe doit contenir au moins 1 caractère spécial !

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
fr	Cacti Log Cleared

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
fr	L'authentification n'était pas définie auparavant. Tentative de définition de l'authentification locale, mais aucun compte administrateur n'a été trouvé.

en	Unknown error
fr	Nombre de sec. DS est Inconnu

en	ERROR: Unable to find user
fr	Impossible de trouver des utilisateurs DN

en	2FA failed to be disabled
fr	Appliquer le filtre à la table

en	2FA is now disabled
fr	Le chemin n'est pas inscriptible

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
fr	Vérification de la suppression

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
fr	d Mo octets %d

en	%s KBytes
fr	GBytes %s

en	%s Bytes
fr	GBytes %s

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
fr	NOTE WEBUI : Le journal Cacti a été effacé de l'interface de gestion Web.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le fichier des logs.<br><br><br><br>Note : si l'enregistrement des logs a été mis en place sur Cacti et Syslog, les informations des logs dans Syslog ne sont pas altérées.

en	Purge Log

en	Log Filters
fr	Filtres des logs

en	- Admin Filter active
fr	- Admin Filtre actif

en	- Admin Unfiltered
fr	- Admin Non filtré

en	- Admin view
fr	- Vue Admin

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
fr	Log [Nombre total de lignes : %d %s - Filtre actif]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
fr	Log [Nombre total de lignes : %d %s - Non filtré]

en	Entries
fr	Entrées

en	File
fr	Fichier

en	Head Lines
fr	%d lignes

en	Tail Lines
fr	Limiter le nombre de lignes à

en	Stats
fr	Statistiques

en	Warnings++
fr	Avertissement

en	Errors++
fr	Erreurs

en	Debug
fr	Débogage

en	SQL Calls
fr	Appels SQL

en	AutoM8
fr	Auto

en	Non Stats
fr	Non indiqué

en	Boost
fr	Renforcé

en	Device Up/Down
fr	Equipement utilisés

en	Recaches
fr	corresponds

en	Threshold
fr	Seuil

en	Display
fr	Afficher

en	Newest First
fr	Plus récents en premier

en	Oldest First
fr	Anciens d'abord

en	Matches
fr	corresponds

en	Does Not Match
fr	Les mots de passe ne correspondent pas

en	Automation Execution for Data Query complete
fr	Automation Execution for Data Query complète

en	Plugin Hooks complete
fr	Crochets plugins complets

en	Running Data Query [%s].
fr	Exécution de la requête de données[%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
fr	Type trouvé ='%s'[%s].

en	Unknown Type = '%s'.
fr	Type inconnu ='%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
fr	AVERTISSEMENT : L'association Sort Field a changé. Des problèmes de re-cartographie peuvent survenir !

en	Update Data Query Sort Cache complete
fr	Mise à jour du Data Query Sort Cache complet

en	Found %s Local Data ID's to Verify
fr	ID de données locales%s trouvé à vérifier

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
fr	Changement d'index détecté ! Indexactuel : %s, PrécédentIndice : %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
fr	Suppression d'index détectée ! PrécédentIndice : %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
fr	Identifiants de données locaux orphelins%s et%s trouvés à reconfigurer.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
fr	Remapping Graphs to their new Indexes

en	Done updating Data Source Title Cache
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Done updating Graph Title Cache
fr	Mise à jour du cache de titre de graphique terminée

en	Index Association with Local Data complete
fr	Index Association avec les données locales complète

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
fr	Mise à jour du Re-Index Cache terminée. Il y avait

en	Update Poller Cache for Query complete
fr	Mise à jour du Poller Cache pour la requête terminée

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
fr	Aucun changement d'index détecté, saut du ré-indice et re-population de l'antémémoire du pollueur.

en	Automation Executing for Data Query complete
fr	Exécution de l'automatisation pour l'interrogation des données complète

en	Plugin hooks complete
fr	Crochets plugins complets

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
fr	Vérification de la modification de la zone de tri. Aucun changement détecté.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
fr	Nouveau champ de tri détecté:'%s' Ancien champ de tri'%s'.

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
fr	ERREUR : Nouveau champ de tri ne convient pas. Le champ de tri ne changera pas.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
fr	Nouveau champ de tri validé. La zone de tri doit être mise à jour.

en	Could not find data query XML file at '%s'
fr	Impossible de trouver le fichier XML d'interrogation des données à'%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
fr	Fichier XML de requête de données trouvé à'%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
fr	Erreur d'analyse d'un fichier XML dans un tableau.

en	XML file parsed ok.
fr	Analyse du fichier XML correcte.

en	Invalid field &lt;index_order&gt;%s&lt;/index_order&gt;
fr	Champ non valide &lt;index_order&gt;%s&lt;/index_order&gt ;

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
fr	Doit contenir des champs d'entrée ou de sortie d'entrée et de sortie de direction uniquement.

en	Data Query returned no indexes.
fr	ERREUR : Data Query n'a retourné aucun index.

en	&lt;arg_num_indexes&gt; exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' non supporté

en	Executing script for num of indexes '%s'
fr	Exécuter le script pour le nombre d'index'%s'.

en	Found number of indexes: %s
fr	Nombre d'indices trouvés : %s

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' non supporté

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
fr	&lt;arg_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' émulé en comptant les entrées arg_indexes

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
fr	ERREUR : Data Query n'a retourné aucun index.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
fr	Script d'exécution de la liste des index'%s', Index Count : %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
fr	Cliquez pour afficher la sortie de Data Query pour'index'.

en	Found index: %s
fr	Index trouvé : %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
fr	Cliquez pour afficher la sortie de la requête de données pour le champ'%s'.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
fr	La zone de tri ne renvoie aucune donnée. Impossible de continuer Re-Index.

en	Executing script query '%s'
fr	Exécution d'une requête de script'%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
fr	Total : %f, Delta : %f, %s

en	Invalid host_id: %s
fr	Host_id invalide : %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
fr	Taille de marche en vrac automatique sélectionnée.

en	Failed to load SNMP session.
fr	Échec du chargement de la session SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
fr	Testé Bulk Walk Size %d avec une réponse de %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
fr	La taille de marche en vrac sélectionnée était %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
fr	Enregistrement de la taille de marche en vrac sur l'appareil.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
fr	La taille de marche en masse est fixée à %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Exécuter SNMP get pour le nombre d'index @'%s' Index Count : %s

en	&lt;oid_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
fr	&lt;oid_num_indexes&gt ; manquant dans le fichier XML,'Index Count Changed' émulé en comptant les entrées oid_indexes

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Exécution de la marche SNMP pour la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	No SNMP data returned
fr	Aucune donnée SNMP retournée

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
fr	Filtrage de la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice filtré trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
fr	Filtrage de la liste des index @'%s' Index Count : %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
fr	Indice filtré trouvé à l'OID:'%s' valeur:'%s' valeur:'%s

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
fr	Correction d'un champ'method' incorrect pour'%s' puisque'rewrite_index' ou'oid_suffix' est défini.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
fr	Insertion des données d'index pour le champ'%s'[value='%s']].

en	Located input field '%s' [get]
fr	Champ de saisie localisé'%s'[get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
fr	Règle de réécriture OID trouvée:'s/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
fr	oid_rewrite at OID:'%s' new OID:'%s' new OID:'%s

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
fr	Exécution d'un get SNMP pour les données @'%s'[value='%s'].

en	Field '%s' %s
fr	Champ'%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
fr	Exécuter SNMP get for %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
fr	La zone de tri renvoyée n'est pas une donnée. Impossible de continuer Re-Index pour OID[%].

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
fr	Résultat trouvé pour les données @'%s'[value='%s']].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
fr	Réglage du résultat pour les données @'%s'[key='%s', value='%s']].

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
fr	Résultat sauté pour les données @'%s'[key='%s', value='%s']].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
fr	Got SNMP get result for data @'%s'[value='%s'] (index : %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
fr	Exécution d'un get SNMP pour les données @'%s'[value='$value']].

en	Located input field '%s' [walk]
fr	Champ de saisie localisé'%s'[walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
fr	Exécution de la marche SNMP pour les données @'%s'.

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[de %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
fr	Chaîne OCTET trouvée Valeur décodée'%s':'%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[de regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
fr	Index[%s='%s'] trouvé : %s[à partir de l'analyse de la valeur de regexp oid].

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
fr	oid_rewrite at OID:'%s' new OID:'%s' new OID:'%s

en	Update graph data query cache complete
fr	Mise à jour du Data Query Sort Cache complet

en	Re-Indexing Data Query complete
fr	Requête de ré-indexage des données terminée

en	Unknown Index
fr	Index inconnu

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
fr	Vous devez sélectionner une colonne de sortie XML pour Data Source'%s' et cocher la case à sa droite.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
fr	Votre modèle graphique n'a pas de modèles de données en cours d'utilisation. Veuillez corriger votre modèle de graphique

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
fr	N'a pas réussi à déterminer la longueur du champ du mot de passe, ne peut pas continuer comme peut corrompre le mot de passe

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
fr	N'a pas réussi à modifier la longueur du champ du mot de passe, ne peut pas continuer comme peut corrompre le mot de passe

en	Data Source ID %s does not exist
fr	Source des données n'existe pas

en	Debug not completed after 5 pollings
fr	Le débogage n'est pas terminé après 5 interrogations

en	Failed fields:
fr	Champs erronés :

en	Data Source is not set as Active
fr	La source de données n'est pas définie comme active.

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
fr	RRD Folder n'est pas accessible en écriture par Poller. Propriétaire de RRD :

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
fr	Le fichier RRD n'est pas inscriptible par Poller. Propriétaire de RRD :

en	RRDfile does not match Data Source
fr	Le fichier RRD ne correspond pas au profil de données

en	RRDfile not updated after polling
fr	Fichier RRD non mis à jour après l'interrogation

en	Data Source returned Bad Results for
fr	La source de données a retourné de mauvais résultats pour

en	Data Source was not polled
fr	La source des données n'a pas été consultée

en	No issues found
fr	Aucun problème trouvé

en	RRDfile not created yet
fr	Fichier RRD non mis à jour après l'interrogation

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
fr	Les réglages sont sauvegardés dans Data Collector %d Failed.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
fr	Les réglages sont sauvegardés dans Data Collector %d Failed.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
fr	Erreur

en	Information
fr	Information PHP

en	Message Not Found.
fr	Message introuvable.

en	Error %s is not readable
fr	Erreur %s n'est pas lisible

en	Logged in a Guest
fr	Authentifié comme

en	Logged in as
fr	Authentifié comme

en	Login as Regular User
fr	Connexion en tant qu'utilisateur régulier

en	guest
fr	invité

en	User Community
fr	Communauté d'utilisateurs

en	Documentation

en	Logged in as %s
fr	Connecté en tant que %s

en	Edit Profile
fr	Modifier le profil

en	Logout
fr	Se déconnecter

en	Leaf
fr	Feuille

en	Non Query Based
fr	Non basé sur des requêtes

en	Link %s
fr	Lien %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
fr	Erreur d'expéditeur : Si vous utilisez le lien <i>Test Mail</i>, réglez le paramètre <b>Alerter e-mail</b>.

en	Authentication failed: %s
fr	L'authentification a échoué pour %s

en	HELO failed: %s
fr	HELO échoué : %s

en	Connect failed: %s
fr	Echec de la connexion : %s

en	SMTP error:
fr	Erreur SMTP :

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
fr	Ceci est un message de test généré par Cacti. Ce message a été envoyé pour tester la configuration de vos paramètres de messagerie.

en	Your email settings are currently set as follows
fr	Vos paramètres de messagerie sont actuellement définis comme suit

en	Method
fr	Méthode

en	Checking Configuration...<br>
fr	Vérification de la configuration...<br>.

en	PHP's Mailer Class
fr	La classe Mailer de PHP

en	Method: SMTP
fr	Méthode : SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
fr	Non indiqué pour des raisons de sécurité

en	Security
fr	Sécurité

en	Ping Results:
fr	Résultats du ping :

en	Bypassed
fr	Bypass

en	Creating Message Text...
fr	Création du texte du message.....

en	Sending Message...
fr	Envoyer message...

en	Cacti Test Message
fr	Message de test Cacti

en	Success!
fr	Succès !

en	Message Not Sent due to ping failure.
fr	Message non envoyé en raison d'un échec de ping.

en	Since Install
fr	Installer

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
fr	Cacti a désactivé le plugin %s à cause de l'erreur suivante : %s ! Voir le fichier journal Cacti pour plus de détails.

en	- Dev %s
fr	Dispositif(s)

en	- Beta %s
fr	- Bêta %s

en	Version %s %s
fr	Version %s %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
fr	Synchroniser les équipements

en	Aggregated Device
fr	Dispositif agrégé

en	Not Applicable
fr	Non Applicable

en	Damaged Graph
fr	Source des données, graphique

en	Remote Server
fr	Supprimer StdDev

en	Get Page Help
fr	Aide

en	Templates Selected
fr	Modèle(s) sélectionné(s)

en	Enter keyword
fr	Entrez un mot clé

en	Data Query:
fr	Iterrogation avancée :

en	CSV Export of Graph Data
fr	Exportation CSV des données graphiques

en	Time Graph View
fr	Affichage du graphique temporel

en	Edit Device
fr	Modifier un appareil

en	Kill Spikes in Graphs
fr	Tuer les pointes dans les graphiques

en	Previous
fr	Précédent

en	%d to %d of %s [ %s ]
fr	de %d à %d sur %s [ %s ]

en	Next
fr	Suivant

en	All %d %s
fr	Tous les %d %s

en	Current Page: %s
fr	Valeur actuelle

en	No %s Found
fr	Pas de %s trouvé(e)(s)

en	#

en	Alpha %
fr	alpha

en	No Source
fr	Pas de source

en	Choose an action
fr	Choisissez une action

en	Execute Action
fr	Exécuter l'action

en	Logs

en	Standard Deviations
fr	Écart type

en	Variance Outliers
fr	Écart Valeurs aberrantes

en	Kills Per RRA
fr	Tue par RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
fr	Supprimer StdDev

en	Remove Variance
fr	Supprimer l'écart

en	Gap Fill Range
fr	Plage de remplissage de l'espace

en	Float Range
fr	Portée du flotteur

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
fr	Marche à sec StdDev

en	Dry Run Variance
fr	Écart de marche à vide

en	Dry Run Gap Fill Range
fr	Plage de remplissage de l'entrefer en marche à sec

en	Dry Run Float Range
fr	Plage de fonctionnement à sec du flotteur

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
fr	Graphiques

en	Client

en	Contribute to the Cacti Project
fr	Faire pivoter le Cacti Log

en	Dashboards
fr	Tableaux de bord

en	Help in Developing
fr	Aide au développement

en	Donation & Sponsoring
fr	Don & Parrainage

en	Cacti Home
fr	Accueil Cacti

en	Keyboard
fr	Clavier

en	Miscellaneous
fr	Divers

en	Cacti Project Page
fr	Page du projet Cacti

en	RRDProxy
fr	Proxy RRD

en	Shortcuts
fr	Raccourcis

en	Spine
fr	Colonne vertébrale

en	Help in Translating
fr	Aide à la traduction

en	Clear Current Filter
fr	Effacer le filtre actuel

en	Clipboard
fr	Presse-papiers

en	Failed to find data to copy!
fr	Impossible de trouver les données à copier !

en	Clipboard ID
fr	ID Presse-papiers

en	Copy operation is unavailable at this time
fr	L'opération de copie n'est pas disponible pour le moment.

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
fr	Désolé, votre presse-papiers n'a pas pu être mis à jour pour le moment.

en	Clipboard has been updated
fr	Le presse-papier a été mis à jour

en	Compact Mode
fr	Mode compact

en	Dark Color Mode
fr	Mode de prévisualisation

en	Error:
fr	Erreur :

en	Sorry, we could not process your last action.
fr	Désolé, nous n'avons pas pu traiter votre dernière action.

en	Reason:
fr	Motif :

en	Action failed
fr	Échec

en	The response to the last action was unexpected.
fr	La réponse à la dernière action était inattendue.

en	Help
fr	Aide

en	Ignore System Color
fr	Couleur de l’objet

en	Cacti
fr	Cactus

en	Light Color Mode
fr	Mode liste

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
fr	Notez que nous n'avons pas pu traiter toutes vos actions. Les détails sont ci-dessous.

en	Some Actions failed
fr	Certaines actions ont échoué

en	No file selected
fr	Aucun fichier sélectionné

en	Passphrases match
fr	Les mots de passes correspondent

en	Passphrase matches but too short
fr	Les mots de passes correspondent mais sont trop courts

en	Passphrases do not match
fr	Les mots de passes ne correspondent pas

en	Passphrase too short and not matching
fr	Les mots de passes sont trop courts et ne correspondant pas

en	Passphrase length meets 8 character minimum
fr	La longueur du mot de passe doit être au minimum de 8 caractères

en	Passphrase too short
fr	Mot de passe trop court

en	Password Validation Passes
fr	Passe de validation de mot de passe

en	Click again to take this Graph out of Realtime
fr	Cliquez à nouveau pour sortir ce graphique de Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
fr	Cliquez pour voir ce graphique en temps réel

en	Report a bug
fr	Signaler un bug

en	Enter a search term
fr	Entrez un terme de recherche

en	Enter a regular expression
fr	Saisissez une expression régulière

en	Select to Search
fr	Sélectionner un fichier

en	Pause

en	The Operation was successful. Details are below.
fr	L'opération a réussi. Les détails sont ci-dessous.

en	Operation successful
fr	Opération réussie

en	Click to Show/Hide Filter
fr	Cliquez pour afficher/masquer le filtre

en	SpikeKill Results
fr	Résultats de SpikeKill

en	Standard Mode
fr	Mode Standard

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
fr	Autorisez ou limitez l'extension des colonnes du tableau au-delà des limites actuelles de la fenêtre.

en	Connection Failed
fr	Echec de la connexion

en	Connection Successful
fr	Connexion réussie

en	Use System Color
fr	Couleur de l’objet

en	3rd Mouse Button
fr	3ème Bouton de la souris

en	Auto

en	Begin with
fr	Commencez par

en	Close
fr	Fermer

en	Copy graph
fr	Copier le graphique

en	Copy graph link
fr	Copier le lien du graphique

en	End with
fr	Date de fin

en	Zoom Mode
fr	Mode Zoom

en	Open in new tab
fr	Ouvrir dans un nouvel onglet

en	Always Off
fr	Toujours Off

en	Always On
fr	Toujours On

en	Quick
fr	Rapide

en	Save graph
fr	Enregistrer le graphique

en	Timestamps
fr	Horodatage

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
fr	Zoom avant

en	Zoom Out
fr	Zoom arrière

en	Zoom Out Factor
fr	Facteur de zoom arrière

en	Zoom Out Positioning
fr	Zoom arrière Positionnement

en	Version %s | %s
fr	Version %s %s %s

en	Apply filter to table
fr	Appliquer le filtre à la table

en	Reset filter to default values
fr	Remettre le filtre aux valeurs par défaut

en	File Found
fr	Fichier trouvé

en	Path is a Directory and not a File
fr	Le chemin est un répertoire et non un fichier

en	File is Not Found
fr	Fichier introuvable

en	Enter a valid file path
fr	Entrez un chemin d'accès valide

en	Directory Found
fr	Annuaire trouvé

en	Path is a File and not a Directory
fr	Le chemin est un fichier et non un répertoire

en	Directory is Not found
fr	L'annuaire n'est pas trouvé

en	Enter a valid directory path
fr	Entrez un chemin d'accès de répertoire valide

en	Cacti Color (%s)
fr	Couleur Cacti (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
fr	PAS DE VÉRIFICATION DE POLICE POSSIBLE

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
fr	Avertissement Données de formulaire non sauvegardées

en	Unsaved Changes Detected
fr	Changements non sauvegardés détectés

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
fr	Vous avez des modifications non sauvegardées dans ce formulaire. Si vous appuyez sur 'Continuer' ces changements seront perdus. Appuyez sur 'Annuler' pour continuer l'édition du formulaire.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
fr	Data Query Les sources de données doivent être créées à l'aide de %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
fr	Enregistrer les préférences des graphiques, des colonnes, des miniatures, des préréglages et de l'intervalle de temps courants dans votre profil

en	Columns
fr	Colonnes

en	%d Column
fr	%d colonne

en	Custom
fr	Personnalisé

en	From
fr	De

en	Start Date Selector
fr	Sélecteur de date de début

en	To
fr	À

en	End Date Selector
fr	Sélecteur de date de fin

en	Shift Time Backward
fr	Reculer dans le temps

en	Define Shifting Interval
fr	Définir l'intervalle de temps

en	Shift Time Forward
fr	Avancer dans le temps

en	Refresh selected time span
fr	Rafraîchir l'intervalle de temps sélectionné

en	Return to the default time span
fr	Remettre à l'intervalle de temps par défaut

en	Window
fr	Fenêtre

en	Interval
fr	Intervalle

en	Stop
fr	Arrêter

en	Create Graph from %s
fr	Créer un graphique à partir de %s

en	Create %s Graphs from %s
fr	Créer des graphiques %s à partir de %s

en	Graph [Template: %s]
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	Graph Items [Template: %s]
fr	Éléments du graphique[Modèle : %s]

en	Data Source [Template: %s]
fr	Source des données [Modèle : %s]

en	Custom Data [Template: %s]
fr	Données personnalisées[Modèle : %s]].

en	New Report
fr	Nouveau rapport

en	Give this Report a descriptive Name
fr	Donnez un nom descriptif à ce rapport

en	Enable Report
fr	Activer le rapport

en	Check this box to enable this Report.
fr	Cochez cette case pour activer ce rapport.

en	Output Formatting
fr	Formatage de sortie

en	Use Custom Format HTML
fr	Utiliser le format HTML personnalisé

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
fr	Cochez cette case si vous voulez utiliser du html et du CSS personnalisés pour le rapport.

en	Format File to Use
fr	Format de fichier à utiliser

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
fr	Choisissez l'habillage html personnalisé et le fichier CSS à utiliser. Ce fichier contient à la fois du html et du CSS pour envelopper votre rapport. S'il contient plus que du CSS, vous devez placer une balise spéciale <REPORT> à l'intérieur du fichier. Cette balise de format sera remplacée par le contenu du rapport. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire 'formats'.

en	Default Text Font Size
fr	Taille de police de caractères par défaut

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
fr	Définit la taille de police par défaut pour tout le texte du rapport, y compris le titre du rapport.

en	Default Object Alignment
fr	Alignement d'objet par défaut

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
fr	Définit l'alignement par défaut du texte et des graphiques.

en	Graph Linked
fr	Graphique lié

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
fr	Les graphiques devraient-ils être liés au site sur Cacti ?

en	Graph Settings
fr	Paramètres du graphique

en	Graph Columns
fr	Colonnes du graphique

en	The number of Graph columns.
fr	Le nombre de colonnes du graphique.

en	Graph Width
fr	Largeur du graphique

en	The Graph width in pixels.
fr	La largeur du graphique en pixels.

en	Graph Height
fr	Hauteur du Graphique

en	The Graph height in pixels.
fr	La hauteur du graphique en pixels.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
fr	Les graphiques doivent-ils être affichés sous forme de vignettes ?

en	Email Frequency
fr	Fréquence des emails

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
fr	Horodatage suivant pour l'envoi du rapport par email

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
fr	Heure de début de l'envoi de l'email [premier | suivant]. Toutes les futures heures d'envoi d'emails seront basées sur cette heure de début. Un bon exemple serait 02h00. L'heure doit être dans le futur. Si une fraction de temps est utilisée, disons 02h00, elle est supposée être dans le futur.

en	Report Interval
fr	Intervalle du rapport

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
fr	Définit une fréquence de rapport relative à l'heure d'envoi donnée ci-dessus.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
fr	Par exemple, " Semaine(s) " représente un intervalle de rapport hebdomadaire.

en	Interval Frequency
fr	Fréquence de l'intervalle

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
fr	Sur la base de la durée de l'intervalle de rapport ci-dessus, définit la fréquence au sein de cet intervalle.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
fr	Par exemple, si l'intervalle du rapport est 'Mois', alors '2' indique 'Tous les 2 Mois à partir de l'heure de début'. Enfin, si vous utilisez les intervalles des rapports mensuels, le " jour de la semaine " et le " jour du mois " sont tous deux calculés en fonction de l'heure de début que vous avez indiquée ci-dessus.

en	Email Sender/Receiver Details
fr	Détails de l'expéditeur / destinataire de l'email

en	Subject
fr	Sujet

en	Cacti Report
fr	Rapport Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
fr	Cette valeur sera utilisée comme objet par défaut de l'email. Le nom du rapport sera utilisé s'il n'est pas renseigné.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
fr	Ce nom sera utilisé comme expéditeur par défaut

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
fr	Cette adresse sera utilisée comme adresse email de l'expéditeur

en	To Email Address(es)
fr	Adresse(s) email de destination

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
fr	Veuillez séparer les adresses multiples par une virgule (,)

en	BCC Address(es)
fr	Adresse(s) en copie cachée

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
fr	Copie cachée. Veuillez séparer les adresses multiples par une virgule (,)

en	Image attach type
fr	Type d'image attachée

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
fr	Sélectionnez l'un des types suivants pour les images en pièces jointes

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
fr	Date/Heure déplacée à la même heure Demain

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Delete Report
fr	Effacer la couleur

en	Delete Reports
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour vous approprier le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour vous approprier le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Take Report Ownership
fr	Prendre possession

en	Take Reports Ownership
fr	Prendre possession

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Report
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Reports
fr	Dupliquer Site

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Enable Reports
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver les rapports suivants.

en	Disable Report
fr	Activer le rapport

en	Disable Reports
fr	Activer le rapport

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour envoyer maintenant le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour envoyer maintenant le(s) rapport(s) suivant(s).

en	Send Report Now
fr	Envoyer le signalement

en	Send Reports Now
fr	Envoyer le signalement

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
fr	Impossible d'envoyer le rapport '%s'. Veuillez indiquer les adresses email de destination

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. Veuillez indiquer l'objet de l'e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. S'il vous plaît définir un e-mail à partir du nom

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
fr	Impossible d'envoyer le rapport'%s'. S'il vous plaît définir un e-mail à partir de l'adresse

en	Item Type to be added.
fr	Type d'élément à ajouter.

en	Graph Tree
fr	Arbre

en	Select a Tree to use.
fr	Sélectionnez un arbre à utiliser.

en	Graph Tree Branch
fr	Branche de l'arbre

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
fr	Sélectionnez une branche d'arborescence à utiliser pour les graphiques et les appareils. Les appareils seront considérés comme des branches.

en	Cascade to Branches
fr	Lecture des branches enfants

en	Should all Branch Graphs be rendered?
fr	Tous les graphiques des branches enfants doivent-ils être affichés ?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
fr	Sélectionnez un équipement pour spécifier un graphique

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
fr	Sélectionnez un modèle d'équipement à utiliser.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
fr	Sélectionnez un appareil à utiliser pour filtrer ou sélectionnez Graphiques dans le cas d'un type d'appareil.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
fr	Sélectionnez un modèle de graphique pour le périphérique à utiliser pour filtrer ou sélectionnez des graphiques dans le cas d'un type de périphérique.

en	Graph Name Regular Expression
fr	Expression régulière du nom du graphique

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
fr	Une expression régulière compatible Perl (REGEXP) utilisée pour sélectionner les graphiques à inclure dans l'arbre.

en	The Graph to use for this report item.
fr	Le graphique à utiliser pour cet élément de rapport.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
fr	L'heure de fin du graphique sera réglée sur l'heure d'envoi planifiée du rapport. Donc, si vous souhaitez que l'heure de fin sur les différents graphiques soit minuit, assurez-vous d'envoyer le rapport à minuit. L'heure de début du graphique sera l'heure de fin moins la durée du graphique.

en	Alignment
fr	Alignement

en	Alignment of the Item
fr	Alignement de l'élément

en	Fixed Text
fr	Texte fixe

en	Enter descriptive Text
fr	Entrer le texte descriptif

en	Font Size
fr	Taille de la police

en	Font Size of the Item
fr	Taille de la police de l'élément

en	Report Item [edit Report: %s]
fr	Élément du rapport [éditer le rapport : %s]

en	Report Item [new Report: %s]
fr	Point du rapport[nouveau rapport : %s].

en	Events
fr	Événements

en	Send Report
fr	Envoyer le signalement

en	[new]
fr	[nouveau]

en	Details %s
fr	Détails %s

en	Report Items %s
fr	Aucun rapport

en	Scheduled Events %s
fr	Actions programmées %s

en	Report Preview %s
fr	Aperçu du rapport %s

en	Item Details
fr	Détails de l’article

en	Graph: %s
fr	Réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s)

en	Using CSS
fr	Utiliser CSS

en	Device: %s
fr	Dispositif(s)

en	, Graph Template: All Templates
fr	Ajouter un modèle de graphique au modèle d'équipement

en	, Graph Template: %s
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	, Using RegEx: "%s"
fr	, Utilisation de RegEx : "%s"

en	Tree: %s
fr	Arbre :

en	, Device: %s
fr	Dispositif(s)

en	, Branch: %s
fr	Branche :

en	(All Branches)
fr	(Toutes les branches)

en	(Current Branch)
fr	(Branche actuelle)

en	No Report Items
fr	Aucun rapport

en	Administrator Level
fr	Niveau Administrateur

en	Reports [%s]
fr	Rapports [%s]

en	User Level
fr	Privilèges utilisateur

en	Reports
fr	Rapports

en	Owner
fr	Propriétaire

en	Frequency
fr	Fréquence

en	Last Run
fr	Dernière exécution

en	Next Run
fr	Prochaine exécution

en	Report Title
fr	Rapport mis à jour

en	Report Disabled - No Owner
fr	Rapport désactivé - Aucun propriétaire

en	Every
fr	Chaque

en	Multiple

en	Invalid
fr	Invalide

en	No Reports Found
fr	Aucun rapport trouvé

en	Graph Template:
fr	Modèle de graphique :

en	Template Based
fr	Basé sur un modèle de graphique

en	Tree:
fr	Arbre :

en	Site:
fr	Site :

en	Leaf:
fr	Feuille :

en	Applied
fr	Postulé

en	Filter
fr	Filtre

en	Graph Filters
fr	Filtres des graphiques

en	Set/Refresh Filter
fr	Définir/Rafraîchir les filtres

en	(Non Graph Template)
fr	(Modèle non graphique)

en	Selected
fr	Sélectionné

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
fr	Le terme de recherche "%s" n'est pas valable. L'erreur est %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
fr	Il y a eu une erreur interne !

en	Backtrack limit was exhausted!
fr	La limite du backtrack était épuisée !

en	Recursion limit was exhausted!
fr	La limite de récursivité était épuisée !

en	Bad UTF-8 error!
fr	Mauvaise erreur UTF-8 !

en	Bad UTF-8 offset error!
fr	Mauvaise erreur de décalage UTF-8 !

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
fr	Erreur de validation pour les variables %s avec une valeur de %s. Voir la trace du retour ci-dessous pour plus de détails.

en	Validation Error
fr	Erreur de validation

en	written
fr	écrit

en	could not open
fr	n'a pas pu ouvrir

en	not exists
fr	不存在

en	not writable
fr	Pas accessible en écriture

en	New Graph Template: %s
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	New Data Query: %s
fr	Requête de données [%s]

en	Unknown Field
fr	Type de champ inconnu

en	Import Preview Results
fr	Importer les résultats de l'aperçu

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
fr	Cacti effectuerait les changements suivants si le Paquet était importé :

en	Cacti has imported the following items for the Package:
fr	Cacti a importé les éléments suivants pour le Paquet :

en	Package Files
fr	Fichiers de paquets

en	[preview]
fr	[aperçu]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
fr	Cacti effectuerait les modifications suivantes si le modèle était importé :

en	Cacti has imported the following items for the Template:
fr	Cacti a importé les éléments suivants pour le modèle :

en	[success]
fr	[succès]

en	[fail]
fr	[echec]

en	[preview]
fr	[aperçu]

en	[updated]
fr	[mis(e) à jour]

en	[unchanged]
fr	Inchangé

en	Found Dependency:
fr	Dépendances trouvées :

en	Unmet Dependency:
fr	Dépendances non satisfaites :

en	Path was not writable
fr	Le chemin n'était pas inscriptible

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
fr	Échec de la définition de %sRRDTool version : %s

en	Invalid Theme Specified
fr	Thème non valide Thème spécifié

en	Resource is not writable
fr	La ressource n'est pas inscriptible

en	File not found
fr	Fichier non trouvé

en	PHP did not return expected result
fr	PHP n'a pas retourné le résultat escompté

en	Unexpected path parameter
fr	Paramètre de chemin inattendu

en	Failed to apply specified profile %s != %s
fr	N'a pas appliqué le profil spécifié %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
fr	N'a pas réussi à appliquer le mode spécifié : %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
fr	Échec de l'application de la dérogation d'automatisation spécifiée : %s

en	Failed to apply specified cron interval
fr	N'a pas réussi à appliquer l'intervalle cron spécifié

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
fr	Échec de l'application de la plage d'automatisation spécifiée

en	No matching snmp option exists
fr	Aucune option snmp correspondante n'existe

en	No matching template exists
fr	Il n'existe pas de modèle d'appariement

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
fr	L'installateur n'a pas pu procéder en raison d'une erreur inattendue.

en	Please report this to the Cacti Group.
fr	Veuillez le signaler au Groupe Cacti.

en	Unknown Reason: %s
fr	Raison inconnue : %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
fr	Vous essayez d'installer Cacti %s sur une base de données 0.6.x. Malheureusement, cela ne peut pas être fait.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
fr	Pour pouvoir continuer, vous devez MUST créer une nouvelle base de données, importer "cacti.sql" dans celle-ci :

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
fr	Vous MUST puis mettez à jour "include/config.php" pour pointer vers la nouvelle base.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
fr	REMARQUE : Vos données existantes ne seront pas modifiées, et ni elles ni aucun historique ne seront disponibles pour la nouvelle installation.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
fr	Vous avez créé une nouvelle base de données, mais vous n'avez pas encore importé le fichier'cacti.sql'. Sur la ligne de commande, exécutez ce qui suit pour continuer :

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
fr	Cette erreur peut également être générée si l'utilisateur de la base de données Cacti n'a pas les permissions correctes sur la base de données Cacti. Veuillez vous assurer que l'utilisateur de la base de données Cacti peut SÉLECTIONNER, INSCRIRE, SUPPRIMER, SUPPRIMER, MISE À JOUR, CRÉER, ALTER, DROP, INDEX dans la base de données Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
fr	Vous MUSTimportez également les informations MySQL TimeZone dans MySQL et accordez à l'utilisateur Cacti un accès SELECT à la table mysql.time_zone_name.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
fr	Sous Linux/UNIX, exécutez ce qui suit en tant que'root' dans un shell :

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
fr	Sous Windows, vous devez suivre les instructions ici Tableau de description des fuseaux horaires. Une fois cette opération terminée, vous pouvez lancer la commande suivante pour permettre à l'utilisateur Cacti d'accéder aux tables :

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
fr	Exécutez ensuite ce qui suit dans MySQL en tant qu'administrateur :

en	Test Connection
fr	Test de connection

en	Begin
fr	Début

en	Upgrade
fr	Mise à jour

en	Downgrade
fr	Déclasser

en	Cacti Version
fr	Version Cacti

en	License Agreement
fr	Contrat de licence

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
fr	Cette version de Cacti (%s) ne semble pas avoir de code de version valide, veuillez contacter l'équipe de développement Cacti pour vous assurer que cela est corrigé. Si vous voyez cette erreur dans une version, s'il vous plaît soulever un rapport immédiatement sur GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
fr	Merci de prendre le temps de télécharger et d'installer Cacti, la solution graphique complète pour votre réseau. Avant que vous puissiez commencer à faire des graphiques cool, il ya quelques éléments de données que Cacti a besoin de savoir.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
fr	Assurez-vous d'avoir lu et suivi les étapes nécessaires à l'installation de Cacti avant de continuer. Les informations d'installation peuvent être trouvées pour les systèmes d'exploitation basés sur Unix et Win32.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
fr	Ce processus vous guidera à travers les étapes de mise à niveau à partir de la version'%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
fr	De plus, s'il s'agit d'une mise à niveau, assurez-vous de lire le fichier Upgradeinformation.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
fr	Il n'est PAS recommandé de déclasser car la structure de la base de données peut être incohérente.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
fr	Cacti est sous licence GNU General Public License, vous devez en accepter les dispositions avant de continuer :

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
fr	Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

en	Accept GPL License Agreement
fr	Accepter le contrat de licence GPL

en	Select default theme:
fr	Sélectionnez le thème par défaut :

en	Pre-installation Checks
fr	Contrôles avant l'installation

en	Location checks
fr	Vérification de l'emplacement

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
fr	Veuillez mettre à jour config.php avec l'emplacement URI relatif correct de Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
fr	Votre configuration Cacti a le chemin correct relatif (url_path) dans config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
fr	PHP - Recommandations

en	PHP Recommendations (
fr	Recommandations PHP

en	Current
fr	Actuel

en	Recommended
fr	Recommandé

en	PHP Binary
fr	Chemin de l'exécutable PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
fr	L'emplacement binaire PHP n'est pas valide et doit être mis à jour.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
fr	Mettez à jour la valeur path_php_binary dans le tableau des paramètres.

en	Passed
fr	Réussi

en	Warning
fr	Avertissement

en	Restart Required
fr	Requis

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
fr	PHP - Support des modules (Requis)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
fr	Cacti nécessite l'installation de plusieurs modules PHP pour fonctionner correctement. Si l'un d'entre eux n'est pas installé, vous ne pourrez pas continuer l'installation jusqu'à ce qu'il soit corrigé. En outre, pour des performances optimales du système, Cacti doit être exécuté avec certaines variables système MySQL définies. Veuillez suivre les recommandations MySQL à votre discrétion. Cherchez toujours la documentation MySQL si vous avez des questions.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
fr	Les extensions PHP suivantes sont obligatoires et DOIVENT être installées avant de continuer l'installation de Cacti.

en	Required PHP Modules
fr	Modules PHP requis

en	Installed
fr	Installé

en	Required
fr	Requis

en	PHP - Module Support (Optional)
fr	PHP - Support des modules (optionnel)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
fr	Les extensions PHP suivantes sont recommandées et doivent être installées avant de poursuivre l'installation de Cacti. NOTE : Si vous prévoyez de supporter SNMPv3 avec IPv6, vous ne devriez pas installer le module php-snmp pour le moment.

en	Optional Modules
fr	Modules optionnels

en	Optional
fr	Optionnel

en	MySQL - TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
fr	Votre base de données MySQL TimeZone n'est pas remplie. Veuillez remplir cette base de données avant de continuer.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
fr	Votre compte de connexion à la base de données Cacti n'a pas accès à la base de données MySQL TimeZone. Veuillez fournir le compte de base de données Cacti "sélectionner" l'accès à la table "time_zone_name" dans la base de données "mysql", et remplir les informations TimeZone de MySQL avant de continuer.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
fr	Votre compte de base de données Cacti a accès à la base de données MySQL TimeZone et cette base de données contient des informations globales TimeZone.

en	MySQL - Settings
fr	MySQL - Paramètres

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
fr	Ces paramètres de réglage des performances MySQL aideront votre système Cacti à mieux fonctionner sans problèmes pendant plus longtemps.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
fr	Paramètres de variables système MySQL recommandés

en	Installation Type
fr	Type d’installation

en	Upgrade from %s to %s
fr	Mise à niveau de %s à %s à %s.

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
fr	En cas de problème, il est fortement recommandé de vider le cache de votre navigateur, de fermer puis de rouvrir votre navigateur (pas seulement l'onglet Cacti activé) et de réessayer, avant de soulever un problème avec The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
fr	En de rares occasions, nous avons reçu des rapports d'utilisateurs qui ont rencontré des problèmes mineurs dus à des changements dans le code. Ces problèmes sont causés par le fait que le navigateur conserve le code de pré-mise à jour et bien que nous ayons pris des mesures pour minimiser les risques, ils peuvent toujours se produire. Si vous avez besoin d'instructions pour vider le cache de votre navigateur, https://www.refreshyourcache.com/ est un bon point de départ.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
fr	Si après avoir effacé votre cache et redémarré votre navigateur, vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous en faire part et nous tenterons d'en identifier la cause.

en	Downgrade from %s to %s
fr	Descendre de %s à %s à %s.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
fr	Vous semblez être en train de rétrograder vers une version précédente. Les modifications apportées à la base de données pour la version la plus récente ne seront pas annulées et pourront causer des problèmes.

en	Please select the type of installation
fr	Veuillez sélectionner le type d'installation

en	Installation options:
fr	Les options d'installation:

en	Choose this for the Primary site.
fr	Sélectionnez cette option pour le site principal.

en	New Primary Server
fr	Nouveau serveur primaire

en	New Remote Poller
fr	Nouveau Remote Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
fr	Les pollueurs distants sont utilisés pour accéder aux réseaux qui ne sont pas facilement accessibles au site principal.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
fr	Les informations suivantes ont été déterminées à partir du fichier de configuration de Cacti. Si ce n'est pas le cas, éditez "include/config.php" avant de continuer.

en	Local Database Connection Information
fr	Informations de connexion à la base de données locale

en	Database: <b>%s</b>
fr	Base de données : <b>%s</b> <b

en	Database User: %s
fr	Utilisateur de la base de données : %s Utilisateur de la base de données

en	Database Hostname: <b>%s</b>
fr	Nom d'hôte de la base de données : <b>%s</b> <b

en	Port: <b>%s</b>
fr	Port : <b>%s</b> <b

en	Server Operating System Type: <b>%s</b>
fr	Type de système d'exploitation serveur : <b>%s</b> <b

en	Central Database Connection Information
fr	Informations de connexion à la base de données centrale

en	Configuration Readonly!
fr	Configuration Readonly !

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
fr	Votre fichier config.php doit être inscriptible par le serveur web pendant l'installation afin de configurer le Remote poller. Une fois l'installation terminée, vous devez définir ce fichier en lecture seule pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité.

en	Configuration of Poller
fr	Configuration de Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
fr	Les informations de votre Remote Cacti Poller n'ont pas été incluses dans votre fichier config.php. Veuillez revoir le fichier config.php.dist, et définir les variables : $database_default, $database_username, etc. Ces variables doivent être définies et renvoyées vers votre serveur de base de données Cacti primaire. Corrigez ceci et réessayez.

en	Remote Poller Variables
fr	Variables du pollueur distant

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
fr	Les variables qui doivent être définies dans le fichier config.php sont les suivantes :

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
fr	Le programme d'installation assigne automatiquement un $poller_id et l'ajoute au fichier config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
fr	Une fois que toutes les variables sont définies dans le fichier config.php, vous devez également accorder l'accès $rdatabase_username au serveur principal de la base de données Cacti. Suivez la même procédure que pour toute autre installation Cacti. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton'Tester la connexion'. Si le test est réussi, vous pourrez procéder à l'installation et la terminer.

en	Additional Steps After Installation
fr	Étapes supplémentaires après l'installation

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
fr	Il est essentiel que le serveur central Cacti puisse communiquer via MySQL avec chaque serveur de base de données Cacti distant. Une fois l'installation terminée, vous devez modifier le collecteur de données à distance et vous assurer que les paramètres sont corrects. Vous pouvez vérifier à l'aide de la fonction'Tester la connexion' lorsque vous éditez le collecteur de données à distance.

en	Critical Binary Locations and Versions
fr	Emplacements et versions binaires critiques

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
fr	Assurez-vous que toutes ces valeurs sont correctes avant de continuer.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
fr	Un ou plusieurs chemins semblent incorrects, incapables d'aller de l'avant

en	Directory Permission Checks
fr	Vérification des permissions dans les annuaires

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
fr	Veuillez vous assurer que les permissions du répertoire ci-dessous sont correctes avant de continuer. Pendant l'installation, ces répertoires doivent appartenir à l'utilisateur du serveur Web. Ces modifications d'autorisation sont nécessaires pour permettre à l'installateur d'installer les paquets de modèles de périphériques qui incluent les fichiers XML et les fichiers script qui seront placés dans ces répertoires. Si vous choisissez de ne pas installer les paquets, il existe un script cli'install_package.php' qui peut être utilisé depuis la ligne de commande une fois l'installation terminée.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
fr	Une fois l'installation terminée, vous pouvez faire lire certains de ces répertoires uniquement pour augmenter la sécurité.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
fr	Ces répertoires devront rester lisibles en écriture après l'installation afin que le processus de synchronisation à distance Cacti puisse les mettre à jour au fur et à mesure que le site Web principal Cacti change.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
fr	Si vous installez des paquets, une fois que les paquets sont installés, vous devriez changer le répertoire des scripts en lecture seule car cela présente une certaine exposition au site web.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
fr	Pour les pollueurs distants, il est essentiel que les chemins que vous mettrez à jour fréquemment, y compris les plugins, les scripts et les chemins des ressources aient un accès en lecture/écriture car le collecteur de données devra mettre à jour ces chemins depuis le contenu du serveur Web principal.

en	Required Writable at Install Time Only
fr	Écriture obligatoire au moment de l'installation uniquement

en	Not Writable
fr	Pas accessible en écriture

en	Required Writable after Install Complete
fr	Requis Inscriptible après l'installation Terminé

en	Potential permission issues
fr	Problèmes potentiels d'autorisation

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
fr	Veuillez vous assurer que votre serveur web a un accès en lecture/écriture aux dossiers de cactus qui montrent les erreurs ci-dessous.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
fr	Si SELinux est activé sur votre serveur, vous pouvez soit le désactiver de façon permanente, soit le désactiver temporairement, puis ajouter les permissions appropriées en utilisant les outils en ligne de commande de SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
fr	L'utilisateur'%s' doit avoir l'autorisation MODIFY pour activer la lecture/écriture.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
fr	Vous trouverez ici un exemple de définition des droits d'accès aux dossiers, mais vous devrez peut-être l'ajuster en fonction de votre système d'exploitation, de vos comptes d'utilisateur et des droits souhaités.

en	EXAMPLE:
fr	UN EXEMPLE :

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
fr	Une fois l'installation terminée, le chemin CSRF doit être défini en lecture seule.

en	All folders are writable
fr	Tous les dossiers sont inscriptibles

en	Input Validation Whitelist Protection
fr	Protection de la liste blanche de validation d'entrée

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
fr	Les méthodes Cacti Data Input qui appellent un script peuvent être exploitées de manière à ce qu'un non-administrateur puisse endommager l'un ou l'autre des fichiers appartenant au compte poller, et dans les cas où quelqu'un exécute le poller Cacti en tant que root, peut compromettre le système d'exploitation permettant aux attaquants de exploitez votre infrastructure.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
fr	Par conséquent, il y a plusieurs versions, Cacti a été amélioré pour fournir des fonctionnalités de liste blanche sur ces types de méthodes d'entrée de données. Bien que cela sécurise Cacti plus soigneusement, cela augmente la quantité de travail requise par l'administrateur de Cacti pour importer et gérer les modèles et les packages.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
fr	La façon dont fonctionne la liste blanche est que lorsque vous importez pour la première fois une méthode d'entrée de données, ou que vous réimportez une méthode d'entrée de données, et que le script et / ou les aguments changent de quelque manière que ce soit, la méthode d'entrée de données et toutes les sources de données correspondantes être immédiatement désactivé jusqu'à ce que l'administrateur valide la validité de la méthode de saisie des données.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
fr	Pour identifier les méthodes d'entrée de données dans cet état, nous avons fourni un script de validation dans le répertoire CLI de Cacti qui peut être exécuté avec les options suivantes:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
fr	Cette option de script recherchera toutes les méthodes d'entrée de données actuellement interdites et fournira des détails sur les raisons.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
fr	Cette option de script annule les méthodes d'entrée de données actuellement interdites.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
fr	Cette option de script réactivera toutes les sources de données désactivées.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
fr	Il est fortement recommandé de mettre à jour votre config.php pour activer cette fonctionnalité en décommentant la variable $ input_whitelist , puis en exécutant les trois options de script CLI ci-dessus une fois l'installation Web terminée.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
fr	Cochez la case ci-dessous pour confirmer que vous avez lu et compris ce problème de sécurité

en	I have read this statement
fr	J'ai lu cette déclaration

en	Default Profile
fr	Profil défaut

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
fr	Veuillez sélectionner le profil de source de données par défaut à utiliser pour les sources d'interrogation. Il s'agit du temps maximum entre deux scanners d'informations, donc plus l'intervalle d'interrogation est court, plus la charge de travail est importante sur l'hôte du serveur Cacti. Sélectionnez également l'intervalle Cron prévu ou configuré que vous souhaitez utiliser pour la collecte de données.

en	Cron Interval
fr	Intervalle Cron

en	Default Automation Network
fr	Réseau d'automatisation par défaut

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
fr	Cacti peut scanner automatiquement le réseau une fois l'installation terminée. Ceci utilisera la plage de réseau ci-dessous pour déterminer la plage d'adresses IP qui peuvent être scannées. Un ensemble prédéfini d'options est défini pour l'analyse, notamment l'utilisation des communautés " publiques " et " privées ".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
fr	Si vos appareils nécessitent un ensemble différent d'options à utiliser en premier, vous pouvez les définir ci-dessous et elles seront utilisées avant les valeurs par défaut.

en	All options may be adjusted post installation
fr	Toutes les options peuvent être ajustées après l'installation

en	Default Options
fr	Options par Défaut

en	Scan Mode
fr	Mode Balayage

en	Network Range
fr	Plage réseau

en	Additional Defaults
fr	Autres valeurs par défaut

en	Additional SNMP Options
fr	Options SNMP supplémentaires

en	Error Locating Profiles
fr	Profils de localisation d'erreurs

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
fr	L'installation ne peut pas continuer car aucun profil n'a pu être trouvé.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
fr	Cela peut se produire si vous avez une base de données vierge et que vous n'avez pas encore importé le fichier cacti.sql.

en	Template Setup
fr	Configuration du gabarit

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
fr	Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez exporter depuis Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
fr	Il est déconseillé de mettre à jour les modèles auxquels vous avez déjà apporté des modifications. La mise à niveau des modèles ne supprimera PAS les modifications apportées aux modèles de graphiques et de données et peut entraîner un comportement inattendu. Toutefois, si vous n'avez apporté aucune modification à un graphique, une requête de données ou un modèle de données, la réimportation du package ne devrait avoir aucun effet. Dans ce cas, vous devrez "Synchroniser les graphiques" à partir des modèles après la mise à jour.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
fr	Veuillez sélectionner les modèles de dispositifs que vous souhaitez utiliser après l'installation. Si votre système d'exploitation est Windows, vous devez vous assurer que vous sélectionnez le modèle'Windows Device'. Si votre système d'exploitation est Linux/UNIX, assurez-vous de sélectionner le modèle de périphérique'Local Linux Machine'.

en	Author
fr	Auteur

en	Homepage
fr	Page d'accueil

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
fr	Les modèles de périphériques vous permettent de surveiller et de représenter graphiquement un vaste assortiment de données dans Cacti. Une fois que vous avez sélectionné les modèles de périphériques souhaités, appuyez sur " Terminer " et l'installation sera terminée. Veuillez patienter à cette étape, car l'importation des modèles de dispositifs peut prendre quelques minutes.

en	Server Collation
fr	Collationnement du serveur

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
fr	Votre collation serveur semble être conforme à la norme UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
fr	Votre collation de serveur ne semble PAS être entièrement compatible UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
fr	Dans la section[mysqld], localisez les entrées nommées'character‑set‑server' et'collation‑server' et réglez-les comme suit :

en	Database Collation
fr	Collement de base de données

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
fr	La collation par défaut de votre base de données semble être conforme à UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
fr	La collation par défaut de votre base de données ne semble PAS être entièrement compatible UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
fr	Toutes les tables créées par les plugins peuvent avoir des problèmes liés aux tables Cacti Core si la collation ne correspond pas. Veuillez vous assurer que votre base de données est modifiée en'utf8mb4_unicode_ci' en exécutant ce qui suit :

en	Table Setup
fr	Installation de la table

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
fr	Vous avez plus de tables que votre configuration PHP ne nous permettra d'afficher / convertir. Veuillez modifier le paramètre max_input_vars dans php.ini à une valeur supérieure à%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
fr	La conversion des tables peut prendre un certain temps, surtout sur les grandes tables. La conversion de ces tables se fera en arrière-plan mais n'empêchera pas l'installateur de terminer. Cela peut ralentir certains serveurs s'il n'y a pas assez de ressources pour que MySQL puisse gérer la conversion.

en	Tables
fr	Tableaux

en	Collation

en	Engine
fr	Moteur

en	Row Format
fr	Format de ligne

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
fr	Une ou plusieurs tables sont trop grandes pour être converties pendant l'installation. Vous devriez utiliser le script cli/convert_tables.php pour effectuer la conversion, puis actualiser cette page. Par exemple :

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
fr	Les tableaux suivants doivent être convertis en UTF8 et InnoDB. Veuillez sélectionner les tables que vous souhaitez convertir pendant le processus d'installation.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
fr	Toutes vos tables semblent être compatibles UTF8

en	Confirm Upgrade
fr	Confirmer la mise à niveau

en	Confirm Downgrade
fr	Confirmer la rétrogradation

en	Confirm Installation
fr	Confirmer l'installation

en	Install
fr	Installer

en	DOWNGRADE DETECTED
fr	DÉCLASSEMENT DÉTECTÉ

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
fr	VOUS DEVEZ MANUELLEMENT MODIFIER LA BASE DE DONNÉES CACTI pour annuler tout changement de mise à jour qui a été effectué. L'INSTALLATEUR N'A PAS DE MÉTHODE POUR FAIRE CETTE AUTOMATIQUE POUR VOUS

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
fr	Le déclassement ne doit être effectué qu'en cas d'absolue nécessité, ce qui risque de briser votre installation.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
fr	Votre serveur Cacti est presque prêt. Veuillez vérifier que vous êtes d'accord pour continuer.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
fr	Appuyez sur'%s' puis cliquez sur'%s' pour terminer le processus d'installation après avoir sélectionné vos modèles de périphériques.

en	Installing Cacti Server v%s
fr	Installation de Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
fr	Votre serveur Cacti est en train d'installer

en	Spawning background process: %s %s
fr	Processus de création en arrière-plan:%s%s

en	Complete
fr	Terminé

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
fr	Votre serveur Cacti v%s a été installé/mis à jour. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le logiciel.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
fr	Votre serveur Cacti v%s a été installé/mis à jour avec des erreurs.

en	Get Help
fr	Aide

en	Report Issue
fr	Problème de rapport

en	Get Started
fr	Commencer

en	Starting %s Process for v%s
fr	Démarrage du processus%s pour v%s

en	Finished %s Process for v%s
fr	Processus%s terminé pour v%s

en	Found %s templates to install
fr	Trouvé%s modèles à installer

en	About to import Package #%s '%s'.
fr	Sur le point d'importer le package #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
fr	L'importation du package n °%s '%s' sous le profil '%s' a réussi

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
fr	L'importation du package n °%s '%s' sous le profil '%s' a échoué

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
fr	Modèles d'automatisation pour[Modèles supprimés].

en	No templates were selected for import
fr	Aucun modèle n'a été sélectionné pour l'importation

en	Updating remote configuration file
fr	En attente de configuration

en	Setting default data source profile to %s (%s)
fr	Profil de source de données par défaut pour ce modèle de données.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
fr	N'a pas appliqué le profil spécifié %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
fr	Mise à jour du réseau d'automatisation (%s), mode "%s" => "%s", sous-réseau "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
fr	Impossible de trouver le réseau d'automatisation, aucune modification n'a été apportée

en	Adding extra snmp settings for automation
fr	Ajout de paramètres snmp supplémentaires pour l'automatisation

en	Selecting Automation Option Set %s
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'automatisation

en	Updating Automation Option Set %s
fr	Automatisation Options SNMP

en	Successfully updated Automation Option Set %s
fr	Ensemble d'options d'automatisation%s mis à jour avec succès

en	Resequencing Automation Option Set %s
fr	Exécuter l'automatisation sur le(s) périphérique(s)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
fr	Échec de l'application de la plage d'automatisation spécifiée

en	Failed to find any automation option set
fr	Impossible de trouver les données à copier !

en	Device Template for First Cacti Device is %s
fr	Modèles de périphériques[Modifier : %s]

en	Creating Graphs for Default Device
fr	Créer des graphiques pour cet appareil

en	Adding Device to Default Tree
fr	Valeurs par défaut de l'appareil

en	No templated graphs for Default Device were found
fr	Aucun modèle de graphique pour le périphérique par défaut n'a été trouvé

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
fr	AVERTISSEMENT: modèle de périphérique pour votre système d'exploitation introuvable. Vous devrez importer des modèles de périphériques ou des packages Cacti pour surveiller votre serveur Cacti.

en	Running first-time data query for local host
fr	Première requête de données pour l'hôte local

en	Repopulating poller cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	Repopulating SNMP Agent cache
fr	Reconstruire le cache de SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
fr	Génération d'une paire de clés RSA

en	Found %s tables to convert
fr	Trouvé%s tables à convertir

en	Converting Table #%s '%s'
fr	Conversion de la table #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
fr	Aucune table trouvée ou sélectionnée pour la conversion

en	Switched from %s to %s
fr	Passage de %s à %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
fr	REMARQUE: utilisation d'un fichier temporaire pour le cache de la base de données:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
fr	Mise à niveau de v%s (DB%s) vers v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
fr	AVERTISSEMENT: impossible de trouver la fonction de mise à niveau pour v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
fr	Installation abandonnée en raison de l'absence d'acceptation du CLUF

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
fr	L'arrière-plan a déjà commencé à%s, cette tentative à%s a été ignorée

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
fr	Une exception s'est produite lors de l'installation : #

en	Installation was started at %s, completed at %s
fr	L'installation a commencé à %s, terminée à %s

en	Both
fr	Les deux

en	No - %s
fr	%s Jours

en	%s - N/A
fr	%s Jours

en	Web

en	%s - No
fr	%s Jours

en	Cli
fr	CLI

en	Setting PHP Option %s = %s
fr	Définition de l'option PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
fr	Échec de la définition de l'option PHP%s, est%s (devrait être%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
fr	Collecteur(s) de données introuvable(s) lors de la tentative de synchronisation

en	Authentication Success
fr	Authentification réussie

en	Authentication Failure
fr	Échec de l'identification

en	PHP LDAP not enabled
fr	PHP LDAP non activé

en	No username defined
fr	Aucun nom d'utilisateur défini

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible de définir la version

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible de définir l'option d'aiguillage

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, impossibilité de démarrer les communications TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
fr	Erreur de protocole, échec général (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
fr	Erreur de protocole, Impossible à lier, résultat LDAP : %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
fr	Impossible de se connecter au serveur

en	Connection Timeout to Server (%s)
fr	Délai de connection dépassé

en	Insufficient Access to Server (%s)
fr	Accès console

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
fr	Il n'a pas été possible d'établir une comparaison entre les DN de groupe

en	More than one matching user found
fr	Plus d'un utilisateur correspondant trouvé

en	Unable to find user from DN
fr	Impossible de trouver un utilisateur à partir de DN

en	Unable to find users DN
fr	Impossible de trouver des utilisateurs DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
fr	Impossible de créer un objet de connexion LDAP

en	Specific DN and Password required
fr	Nom d'utilisateur et mot de passe spécifiques requis

en	Invalid Password provided. Login failed.
fr	Mot de passe invalide fourni. Échec de la connexion.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
fr	Erreur inattendue %s (Ldap Error : %s)

en	ICMP Ping timed out
fr	ICMP Ping timeed out

en	ICMP Ping Success (%s ms)

en	ICMP ping Timed out

en	Destination address not specified
fr	Adresse de destination non spécifiée

en	default
fr	défaut

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
fr	Erreur ping UDP : %s

en	UDP Ping Success (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
fr	TCP ping : socket_connect(), raison : %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
fr	TCP ping : socket_select() a échoué, raison : %s

en	TCP Ping Success (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
fr	Ping non effectué en raison du réglage.

en	%s Version %s or above is required for %s.
fr	Version %s Une version %s ou supérieure est requise pour les %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
fr	%s est nécessaire pour %s, et il n'est pas installé.

en	Plugin cannot be installed.
fr	Le plugin ne peut pas être installé.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins
fr	Extensions

en	Requires: Cacti >= %s
fr	Nécessite : Cacti >= %s

en	Legacy Plugin
fr	Plugin Legacy

en	Not Stated
fr	Non indiqué

en	Device '%s' successfully added to Report.
fr	Ajouté à Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
fr	Le graphique n'a pas été trouvé essayant d'ajouter au rapport

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
fr	L'appareil '%s' n'a pas été ajouté au rapport car il existe déjà dans le rapport.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
fr	Problèmes d'envoi du rapport '%s' Problème avec le sous-système de messagerie L'erreur est '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
fr	Le rapport '%s' a bien été envoyé

en	(No Graph Template)
fr	Modèle de graphique :

en	(Non Query Based)
fr	(Non basé sur des requêtes)

en	Add to Report
fr	Ajouter au rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
fr	Choisissez le rapport auquel associer ces graphiques. Les valeurs par défaut pour l'alignement seront utilisées pour chaque graphique de la liste ci-dessous.

en	Report:
fr	Rapport :

en	Graph Timespan:
fr	Durée du graphique

en	Graph Alignment:
fr	Alignement du graphique :

en	Created Report Graph Item '%s'
fr	Élément du graphique du rapport créé'%s''.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
fr	Échec de l'ajout d'un élément du graphique du rapport'%s' Existe déjà

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
fr	Élément du graphique du rapport sauté'%s' Existe déjà

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
fr	La taille de pas RRD requise est'%s'.

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
fr	Type pour la source de données " % " devrait être " % ".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
fr	Pouls pour la source de données'%s' devrait être'%s'.

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
fr	RRD minimum pour la source de données'%s' devrait être'%s'.

en	DS '%s' missing in Cacti definition
fr	DS'%s' manquants dans la définition de Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
fr	Cacti RRA'%s' a les mêmes CF/staps (%s, %s) que'%s'.

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
fr	Le fichier RRA'%s' a les mêmes CF/steps (%s, %s) que'%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
fr	XFF pour cacti RRA id'%s' devrait être'%s'.

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
fr	Le nombre de lignes pour Cacti RRA id'%s' doit être'%s'.

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
fr	RRA'%' manquants dans RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
fr	RRA'%s' manquants dans la définition de Cacti

en	RRD File Information
fr	Informations sur le fichier RRD

en	Data Source Items
fr	Éléments de source de données

en	Minimal Heartbeat
fr	Battement de cœur minimal

en	Min

en	Max

en	Last DS
fr	Dernier DS

en	Unknown Sec
fr	Nombre de sec. DS est Inconnu

en	Round Robin Archive
fr	Archives Round Robin

en	Cur Row
fr	Ligne en cours

en	PDP per Row
fr	PDP par ligne

en	CDP Prep Value (0)
fr	Valeur de préparation CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
fr	CDP Inconnu Points de données (0)

en	Errors Found
fr	Pas de %s trouvé(e)(s)

en	Optional Tuning Recommendations
fr	Champs de la source de données

en	rename %s to %s
fr	renommer %s en %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
fr	Erreur lors de l'analyse du XML de rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
fr	ERREUR lors de l'écriture d'un fichier XML : %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
fr	ERREUR : Fichier RRD % non inscriptible

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
fr	Erreur lors de l'analyse du XML de RRDtool dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
fr	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) retiré du fichier RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
fr	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) ajoutant au fichier RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
fr	Le site Web n'a pas accès en écriture à %s, peut ne pas être en mesure de créer/mettre à jour les RRD.

en	(Custom)
fr	(Personnalisé)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
fr	N'a pas réussi à ouvrir le fichier de données, il se peut que le poller n'ait pas encore été lancé.

en	RRA Folder
fr	Dossier RRA

en	Root
fr	Racine

en	Unknown RRDtool Error
fr	Inconnu Erreur RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
fr	Créer un agrégat à partir d'un modèle

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
fr	Tentative de création d'un graphique à partir d'un modèle de graphique supprimé

en	Created: %s
fr	Créé : %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
fr	ERREUR : La validation de la liste blanche a échoué. Méthode de saisie des données de contrôle

en	Graph Not created for %s due to bad data
fr	Création de graphiques

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
fr	MySQL 5.6+ et MariaDB 10.0+ sont d'excellentes versions, et sont de très bonnes versions à choisir. Assurez-vous d'utiliser la toute dernière version qui corrige un problème de réseautage de bas niveau de longue date qui causait de nombreux problèmes de colonne vertébrale avec fiabilité.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
fr	Il est recommandé d'activer InnoDB dans toute version de %s supérieure à 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
fr	Lorsque vous utilisez Cacti avec des langues autres que l'anglais, il est important d'utiliser le type de collation utf8mb4_unicode_ci car certains caractères prennent plus d'un octet.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
fr	Lorsque vous utilisez Cacti avec des langues autres que l'anglais, il est important d'utiliser le jeu de caractères utf8mb4 car certains caractères prennent plus d'un octet.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
fr	Il est recommandé d'activer InnoDB dans toute version de %s supérieure à 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
fr	Selon le nombre de connexions et l'utilisation du collecteur de données sur la colonne vertébrale, les % nécessiteront de nombreuses connexions. Le calcul pour la colonne vertébrale est : total_connections = total_processus * (total_threads + script_servers + 1), alors vous devez laisser de la place pour les connexions utilisateurs, qui changeront en fonction du nombre de comptes de connexion simultanés.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
fr	Garder le cache de la table plus grand signifie moins d'opérations d'ouverture/fermeture de fichiers lorsque vous utilisez innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
fr	Avec les capacités d'interrogation à distance, de grandes quantités de données seront synchronisées entre le serveur principal et les enquêteurs distants. Par conséquent, maintenez cette valeur à 16M ou plus.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
fr	Si vous utilisez le Performance Booster Cacti et choisissez un moteur de stockage de mémoire, vous devez faire attention à rincer votre tampon Performance Booster avant que le système ne manque d'espace mémoire sur la table. Ceci se fait de deux façons, en réduisant d'abord la taille de votre colonne de sortie à la bonne taille. Cette colonne se trouve dans les tables poller_output et poller_output_boost. La deuxième chose que vous pouvez faire est d'allouer plus de mémoire aux tables de mémoire. Nous avons arbitrairement choisi une valeur recommandée de 10% de la mémoire système, mais si vous utilisez des disques SSD, ou si vous avez un système plus petit, vous pouvez ignorer cette recommandation ou choisir un moteur de stockage différent. Vous pouvez voir la consommation attendue des tables de Performance Booster sous Console -> Utilitaires système -> Afficher l'état du Boost.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
fr	Lors de l'exécution de sous-requêtes, ayant une taille de table temporaire plus grande, gardez ces tables temporaires en mémoire.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
fr	Lors de l'utilisation de l'InnoDB, il est important de garder vos espaces de table séparés. Cela simplifie la gestion des tables pour les utilisateurs de %s de longue date. Si vous exécutez avec cette option actuellement désactivée, vous pouvez migrer vers le stockage par fichier en activant la fonction, puis en exécutant une instruction de modification sur toutes les tables InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
fr	Lorsque vous utilisez innodb_file_per_table, il est important de définir le format innodb_file_format à Barracuda. Ce paramètre permet d'allonger les index importants pour certaines tables Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
fr	Si vos tables ont des index très volumineux, vous devez utiliser le Barracuda innodb_file_format et le innodb_large_prefix égal à 1. Si vous ne le faites pas, des plugins ne peuvent pas créer correctement des tables.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
fr	InnoDB contiendra autant de tables et d'index que possible dans la mémoire système. Par conséquent, vous devriez rendre le pool_tampon innodb_buffer_pool assez grand pour contenir autant de tables et d'index en mémoire. Vérifier la taille du répertoire /var/lib/mysql/cacti aidera à déterminer cette valeur. Nous recommandons 25% de la mémoire totale de votre système, mais vos besoins varient en fonction de la taille de votre système.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
fr	Ces paramètres doivent rester activés à moins que vos instances Cacti ne s'exécutent sur ZFS ou FusionI / O qui ont tous deux une journalisation interne pour s'adapter aux pannes brusques du système. Cependant, si vous avez une très bonne alimentation et que vos systèmes tombent rarement en panne et que vous avez des sauvegardes, la désactivation de ce paramètre peut vous permettre d'augmenter de près de 50% les performances de la base de données.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
fr	C'est là que les métadonnées sont stockées. Si vous aviez beaucoup de tables, il serait utile d'augmenter ce nombre.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
fr	Les requêtes frauduleuses ne doivent pas empêcher la base de données d'être hors ligne. Tuez ces requêtes avant qu'elles ne tuent votre système.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
fr	Les performances d'E/S maximales se produisent lorsque vous utilisez la méthode O_DIRECT pour rincer les pages.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
fr	Mettre cette valeur à 2 signifie que vous viderez toutes les transactions toutes les secondes plutôt qu'à la livraison. Ceci permet à %s d'écrire moins souvent.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
fr	A partir de %s %s, vous pouvez contrôler la fréquence à laquelle %s affleure les transactions sur le disque. La valeur par défaut est de 1 seconde, mais dans les systèmes à entrées/sorties élevées, le réglage à une valeur supérieure à 1 peut permettre aux entrées/sorties disque d'être plus séquentielles.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads de lecture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads d'écriture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
fr	Les %s diviseront le pool de mémoire innodb_buffer_pool en régions de mémoire pour améliorer les performances. La valeur maximale est 64. Lorsque votre pool_tampon_innodb est inférieur à 1 Go, vous devez utiliser la taille du pool divisée par 128 Mo. Continuer à utiliser cette équation jusqu'à un maximum de 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
fr	Les %s diviseront le pool de mémoire innodb_buffer_pool en régions de mémoire pour améliorer les performances. La valeur maximale est 64. Lorsque votre pool_tampon_innodb est inférieur à 1 Go, vous devez utiliser la taille du pool divisée par 128 Mo. Continuer à utiliser cette équation jusqu'à un maximum de 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Si vous avez des disques durs physiques, utilisez 200 * le nombre de disques actifs dans le tableau. Si vous utilisez NVMe ou PCIe Flash, vous pouvez utiliser des nombres beaucoup plus grands allant jusqu'à 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Si vous avez des disques durs physiques, utilisez 2000 * le nombre de disques actifs dans le tableau. Si vous utilisez NVMe ou PCIe Flash, vous pouvez utiliser des nombres beaucoup plus grands, jusqu'à 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
fr	Si vous avez des disques SSD, utilisez cette suggestion. Sinon, ne réglez pas ce paramètre.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads de lecture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
fr	Avec un stockage moderne de type SSD, le fait d'avoir plusieurs threads d'écriture io est avantageux pour les applications ayant des caractéristiques io élevées.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
fr	Lors de l'utilisation de MariaDB 10.2.4 et versions ultérieures, ce paramètre doit être désactivé si les écritures atomiques sont activées. Par conséquent, veuillez activer les écritures atomiques au lieu du double tampon d'écriture car cela augmentera les performances.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
fr	Lorsque vous utilisez MariaDB 10.2.4 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser des écritures atomiques sur le tampon à double écriture pour augmenter les performances.

en	%s Tuning
fr	Réglage de l'accord en %s

en	Note: Many changes below require a database restart
fr	Note : De nombreux changements ci-dessous nécessitent un redémarrage de la base de données

en	Variable

en	Current Value
fr	Valeur actuelle

en	Recommended Value
fr	Valeur recommandée

en	Comments
fr	Commentaires

en	PHP %s is the minimum version
fr	PHP %s est la version minimale

en	A minimum of %s memory limit
fr	Un minimum de %s de limite de mémoire en Mo

en	A minimum of %s m execution time
fr	Un minimum de %s m m temps d'exécution

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
fr	Un fuseau horaire valide qui correspond à MySQL et au système

en	A useful name for this VDEF.
fr	Un nom utile pour ce VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Delete External Link
fr	Lien externe

en	Delete External Links
fr	Liens externes

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Disable External Link
fr	Lien externe

en	Disable External Links
fr	Liens externes

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Enable External Link
fr	Lien externe

en	Enable External Links
fr	Liens externes

en	Links
fr	Liens

en	Apply Filter
fr	Appliquer le Filtre

en	Reset filters
fr	Réinitialiser

en	Top Tab
fr	Onglet du haut

en	Bottom Console
fr	Console inférieure

en	Top Console
fr	Console supérieure

en	Page

en	Style

en	Edit Page
fr	Modifier la page

en	View Page
fr	Voir page

en	Sort for Ordering
fr	Trier pour commander

en	No Pages Found
fr	Aucune page trouvée

en	Console Menu
fr	Menu de la console

en	Bottom of Console Page
fr	Bas de la page de la console

en	Top of Console Page
fr	Haut de la page Console

en	Where should this page appear?
fr	Où cette page doit-elle apparaître ?

en	Console Menu Section
fr	Section Menu de la console

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
fr	Sous quel en-tête de console cet élément doit-il apparaître ? (Tous les menus Liens externes apparaissent entre Configuration et Utilitaires)

en	New Console Section
fr	Nouvelle section Console

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
fr	Si vous n'aimez aucun des choix ci-dessus, tapez un nouveau titre ici.

en	Tab/Menu Name
fr	Onglet / Nom du menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
fr	Le texte qui apparaîtra dans l'onglet ou le menu.

en	Content File/URL
fr	Fichier de contenu/URL

en	Web URL Below
fr	URL Web ci-dessous

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
fr	Le fichier qui contient le contenu de cette page. Ce fichier doit se trouver dans le répertoire Cacti'include/content/'.

en	Web URL Location
fr	Emplacement de l'URL Web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
fr	L'URL valide à utiliser pour ce lien externe. Doit inclure le type, par exemple http://www.cacti.net. Notez que de nombreux sites Web ne permettent pas de les intégrer dans un iframe à partir d'un site étranger, et donc les liens externes peuvent ne pas fonctionner.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
fr	Si cette case est cochée, la page sera immédiatement disponible pour l'utilisateur administrateur.

en	Automatic Page Refresh
fr	Rafraîchissement automatique de la page

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous que cette page soit rafraîchie automatiquement ?

en	External Links [edit: %s]
fr	Liens externes[modifier : %s]

en	External Links [new]
fr	Liens externes[nouveau]

en	a Session Timeout
fr	Délai

en	an Account Suspension
fr	Options du compte d'utilisateur

en	a change in state of the Remote Data Collector
fr	Le statut de ce collecteur de données.

en	Automatic Logout
fr	Déconnexion automatique

en	Logout of Cacti
fr	Déconnexion de Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
fr	Vous avez été déconnecté de Cacti en raison d'une interruption de session.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
fr	Veuillez fermer votre navigateur ou %sLogin Again%s

en	Cookies have been cleared
fr	Toutes vos sessions de connexion ont été effacées.

en	Notifications

en	SNMP Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis SNMP

en	Receivers
fr	Nom des receveurs

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
fr	Aucun récepteur de notification SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
fr	Récepteur de notification SNMP[Modifier : %s][Modifier : %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
fr	SNMP Notification Receiver[nouveau] (Récepteur de notification SNMP)

en	MIB

en	OID
fr	Obligation à prime d'émission

en	Kind
fr	Genre

en	Max-Access
fr	Max-Accès

en	Monitored
fr	Surveillée

en	No SNMP Notifications
fr	Aucune notification SNMP

en	Severity
fr	Sévérité

en	Purge Notification Log
fr	Purge Notification Log (Journal des notifications de purge)

en	Time
fr	Heure

en	Notification

en	Varbinds

en	Severity Level
fr	Niveau de Gravité

en	No SNMP Notification Log Entries
fr	Pas d'entrée de journal de notification SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le récepteur de notification suivant

en	Delete Notification Receiver
fr	Récepteurs d'avis

en	Delete Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le récepteur de notification suivant

en	Disable Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Disable Notification Receivers
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le récepteur de notification suivant

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le récepteur de notification suivant

en	Enable Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Enable Notification Receivers
fr	Récepteurs d'avis

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Disable Forwarding Object
fr	Désactiver les objets de notification

en	Disable Forwarding Objects
fr	Désactiver les objets de notification

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le transfert des objets de notification suivants vers ce récepteur de notification.

en	Enable Forwarding Object
fr	Désactiver les objets de notification

en	Enable Forwarding Objects
fr	Désactiver les objets de notification

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
fr	Les logs de Cacti ont été supprimés avec succès

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
fr	Erreur dans la requête des données.

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
fr	Fichiers de paquets

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
fr	Fichiers de paquets

en	Email
fr	E-mail

en	Device class
fr	Règles des équipements

en	Copyright
fr	droite

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
fr	Fichiers de paquets

en	Filename
fr	Renommer

en	Differences

en	Unchanged
fr	Inchangé

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
fr	Titre du modèle

en	Changes/Diffferences
fr	Changer d'équipement

en	Orphans
fr	Orphelins

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
fr	Fichiers de paquets

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
fr	Ajouter automatiquement à Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
fr	Importer

en	Uninstall
fr	Désinstaller

en	Not Compatible
fr	Pas compatible

en	Not Installed
fr	Non installé

en	Awaiting Configuration
fr	En attente de configuration

en	Awaiting Upgrade
fr	En attente de mise à niveau

en	Plugin Management
fr	Gestion du plugin

en	Plugin Error
fr	Erreur de plugin

en	Active/Installed
fr	Actif/installé

en	Configuration Issues
fr	Problèmes de configuration

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
fr	Les actions disponibles incluent'Installer','Activer','Désactiver','Activer','Activer','Désinstaller'.

en	Plugin Name
fr	Nom de l’extension

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
fr	Le nom de ce plugin. Le nom est contrôlé par le répertoire dans lequel il se trouve.

en	Plugin Description
fr	Description du Plugin

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
fr	Une description que l'auteur des Plugins a donnée au Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
fr	L'état de ce Plugin.

en	The author of this Plugin.
fr	L'auteur de ce Plugin.

en	Requires
fr	Requis

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
fr	Ce Plugin nécessite que les Plugins suivants soient installés en premier.

en	The version of this Plugin.
fr	La version de ce Plugin.

en	Load Order
fr	Chargement de la commande

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
fr	L'ordre de chargement du Plugin. Vous pouvez modifier l'ordre de chargement en le triant d'abord, puis en déplaçant un Plugin vers le haut ou vers le bas.

en	No Plugins Found
fr	Aucun plugin trouvé

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
fr	La désinstallation de ce Plugin supprimera toutes les données et paramètres du Plugin. Si vous voulez vraiment désinstaller le plugin, cliquez sur'Désinstaller' ci-dessous. Sinon, cliquez sur " Annuler ".

en	Are you sure you want to Uninstall?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller ?

en	Not Compatible, %s
fr	Non compatible, %s

en	Order Before Previous Plugin
fr	Commander avant le plugin précédent

en	Order After Next Plugin
fr	Commander après le prochain plugin

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
fr	Impossible d'installer le plugin. Les Plugins suivants doivent d'abord être installés : %s

en	Install Plugin
fr	Installer le Plugin

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
fr	Impossible à désinstaller. Ce plugin est requis par : %s

en	Uninstall Plugin
fr	Désinstaller l’extension

en	Disable Plugin
fr	Désactiver le Plugin

en	Enable Plugin
fr	Activer l'extension

en	Plugin directory is missing!
fr	Le répertoire des plugins est manquant !

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
fr	Le plugin n'est pas compatible (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
fr	Les répertoires de plugins ne peuvent pas inclure d'espaces

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
fr	Le répertoire des plugins n'est pas correct. Devrait être'%s' mais est'%s'.

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
fr	Le répertoire du plugin'%s' manque setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
fr	Il manque un fichier INFO au plugin

en	Plugin is integrated into Cacti core
fr	Plugin intégré dans le noyau Cacti

en	Plugin is not compatible
fr	Le plugin n'est pas compatible

en	Enable Plugin Locally
fr	Activer l'extension

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
fr	ATTENTION : %s n'est pas synchronisé avec l'intervalle de sondage ! L'Intervalle de Poller est'%d' secondes, avec un maximum de'%d' secondes, mais %d secondes se sont écoulées depuis le dernier sondage !

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
fr	AVERTISSEMENT : Il y a'%d' détecté comme dépassement d'un cycle de vote, veuillez enquêter.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
fr	AVERTISSEMENT : La table de sortie des pollueurs n'est pas vide. Problèmes : %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
fr	ERREUR : Le chemin de la colonne vertébrale : %s est invalide. Poller ne peut pas continuer !

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
fr	Temps de fonctionnement maximum de %d secondes dépassé. Je sors d'ici.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
fr	AVERTISSEMENT : le cycle d'interrogation des cactus a dépassé l'intervalle d'interrogation de

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
fr	Utilitaires du système Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
fr	REMARQUE: Un deuxième collecteur de données Cacti a été ajouté. Par conséquent, activer le boost automatiquement!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
fr	AVERTISSEMENT : Base de données principale Cacti hors ligne ou en récupération

en	Cacti Primary Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
fr	Cacti Automation Report nécessite un client de messagerie en html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
fr	AVERTISSEMENT : Dépassement du Poller Boost détecté, crash possible du Poller Poller

en	Full Sync
fr	Synchronisation complète

en	New/Idle
fr	Nouveau/Idle

en	Use Cacti Log Level
fr	Niveau Log générique

en	Data Collector Information
fr	Information sur le collecteur de données

en	The primary name for this Data Collector.
fr	Le nom principal de ce collecteur de données.

en	New Data Collector
fr	Nouveau collecteur de données

en	Data Collector Hostname
fr	Nom d'hôte du collecteur de données

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
fr	Le nom d'hôte du collecteur de données. Il peut être nécessaire d'avoir un nom de domaine pleinement qualifié pour que les collecteurs distants puissent le contacter pour des activités telles que la réindexation, la création de graphiques en temps réel, etc.

en	Custom Log Level
fr	Niveau Log générique

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
fr	Fuseau horaire

en	The TimeZone for the Data Collector.
fr	Le fuseau horaire pour le collecteur de données.

en	Notes for this Data Collectors Database.
fr	Notes pour cette base de données sur les collecteurs de données.

en	Collection Settings
fr	Paramètres de Collection

en	Processes
fr	Processus

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
fr	Le nombre de processus à créer pour le collecteur.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
fr	Le nombre de threads pour Spine à utiliser par processus de collecte de données.

en	Sync Interval
fr	Intervalle de synchronisation

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
fr	L'intervalle de synchronisation de l'interrogation en cours d'utilisation. Ce paramètre affectera la fréquence à laquelle ce collecteur est vérifié et mis à jour.

en	Remote Database Connection
fr	Connexion à distance à la base de données

en	The hostname for the remote database server.
fr	Le nom d'hôte du serveur de base de données distant.

en	Remote Database Name
fr	Nom de la base de données distante

en	The name of the remote database.
fr	Le nom de la base de données distante.

en	Remote Database User
fr	Utilisateur de base de données à distance

en	The user name to use to connect to the remote database.
fr	Le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database Password
fr	Mot de passe de la base de données à distance

en	The user password to use to connect to the remote database.
fr	Le mot de passe utilisateur à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database Port
fr	Port de la base de données distante

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
fr	Le port TCP à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database Retries
fr	Utilisateur de base de données à distance

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
fr	Le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL
fr	Base de données à distance SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
fr	Si la base de données distante utilise SSL pour se connecter, cochez la case ci-dessous.

en	Remote Database SSL Key
fr	Clé SSL de base de données à distance

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
fr	Le fichier contenant la clé SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL Certificate
fr	Certificat SSL pour base de données à distance

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
fr	Le fichier contenant le certificat SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante.

en	Remote Database SSL Authority
fr	Autorité SSL de la base de données à distance

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
fr	Le fichier contenant l'autorité de certification SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante. Il s'agit d'un paramètre facultatif qui peut être requis par le fournisseur de base de données s'il a démarré SSL à l'aide de l'option --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
fr	Autorité SSL de la base de données à distance

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
fr	Le fichier contenant l'autorité de certification SSL à utiliser pour se connecter à la base de données distante. Il s'agit d'un paramètre facultatif qui peut être requis par le fournisseur de base de données s'il a démarré SSL à l'aide de l'option --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
fr	Vous avez déjà utilisé ce nom d'hôte '%s'. Veuillez saisir un nom d'hôte non dupliqué.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
fr	Vous avez déjà utilisé ce nom d'hôte de base de données '%s'. Veuillez saisir un nom d'hôte de base de données non dupliqué.

en	Data Collector Statistics cleared.
fr	Chemin de la source de données

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Delete Data Collector
fr	Supprimer le collecteur de données

en	Delete Data Collectors
fr	Supprimer le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le collecteur de données suivant.

en	Disable Data Collector
fr	Désactiver le collecteur de données

en	Disable Data Collectors
fr	Désactiver le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Enable Data Collector
fr	Activer le collecteur de données

en	Enable Data Collectors
fr	Activer le collecteur de données

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le collecteur de données à distance pour un fonctionnement hors ligne.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le collecteur de données à distance pour un fonctionnement hors ligne.

en	Resync Data Collector
fr	Nouveau collecteur de données

en	Resync Data Collectors
fr	Collecteurs de données

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le Collecteur de données suivant.

en	Site [edit: %s]
fr	Site [éditer : %s]

en	Site [new]
fr	Site [nouveau]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
fr	Les collecteurs de données à distance doivent pouvoir communiquer avec le collecteur de données principal, et vice versa. Utilisez ce bouton pour vérifier que le collecteur de données principal peut communiquer avec ce collecteur de données distant.

en	Test Database Connection
fr	Tester la connexion à la base de données

en	Collectors
fr	Collecteurs

en	Pollers
fr	Agents collecteurs

en	Collector Name
fr	Nom du collecteur

en	The Name of this Data Collector.
fr	Le nom de ce collecteur de données.

en	The unique id associated with this Data Collector.
fr	L'identifiant unique associé à ce collecteur de données.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
fr	Nom d'hôte où le collecteur de données est exécuté.

en	The Status of this Data Collector.
fr	Le statut de ce collecteur de données.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
fr	Le nombre de processus et threads de collecte pour ce collecteur de données.

en	Polling Time
fr	Temps de collecte

en	The last data collection time for this Data Collector.
fr	Le dernier temps de collecte des données pour ce collecteur de données.

en	Avg/Max
fr	Moy/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
fr	Le temps moyen et le temps maximum du collecteur pour ce collecteur de données.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
fr	Le nombre d'équipements associés à ce collecteur de données.

en	SNMP Gets
fr	Gets SNMP

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
fr	Le nombre de gets SNMP associé à ce collecteur.

en	Scripts

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
fr	Le nombre d'appels de script associés à ce collecteur de données.

en	Servers
fr	Serveurs

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
fr	Le nombre d'appels de serveur de script associés à ce collecteur de données.

en	Last Finished
fr	Dernière fois terminé

en	The last time this Data Collector completed.
fr	La dernière fois que ce collecteur de données a terminé son travail.

en	Last Update
fr	Dernière mise à jour

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
fr	La dernière fois que ce collecteur s'est enregistré sur le site principal de Cacti.

en	Last Sync
fr	Dernière synchro

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
fr	La dernière fois que ce collecteur a été entièrement synchronisé avec le site principal de Cacti.

en	No Data Collectors Found
fr	Aucun collecteur de données trouvé

en	RRD check
fr	Exécuter le contrôle

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	Host Description
fr	Description

en	Local Data ID
fr	Données Valides

en	Message

en	Deleted
fr	Supprimé

en	No RRDcheck Problems Found
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	Age
fr	Août

en	%d hours
fr	%d heures

en	%d day

en	%d days
fr	jours

en	Messages

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Effacer

en	Purge
fr	Supprimer

en	Delete
fr	Supprimer

en	Archive

en	RRD Files
fr	Fichiers RRD

en	RRD File Name
fr	Nom du fichier RRD

en	DS Name
fr	DS Nom

en	DS ID

en	Template ID

en	Last Modified
fr	Dernière modification

en	Size [KB]
fr	Taille[KB]

en	No unused RRD Files
fr	Pas de fichiers RRD inutilisés

en	Total Size [MB]:
fr	Taille totale[MB] :

en	Last Scan:
fr	Dernier scan :

en	Time Since Update
fr	Temps écoulé depuis la mise à jour

en	RRDfiles
fr	Fichiers RRD

en	Rescan
fr	Scanner à nouveau

en	Delete All
fr	Tout supprimer

en	Delete All Unknown RRDfiles
fr	Supprimer tous les fichiers RRD inconnus

en	Archive All
fr	Archive Tout

en	Archive All Unknown RRDfiles
fr	Archiver tous les fichiers RRD inconnus

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
fr	REMARQUE: les paramètres de chemin de cet onglet ne sont enregistrés que localement!

en	Cacti Settings (%s)%s
fr	Réglages Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
fr	L'Intervalle de Poller doit être inférieur à l'Intervalle Cron

en	Select Plugin(s)
fr	Sélectionnez Plugin(s)

en	Plugins Selected
fr	Plugins sélectionnés

en	Select File(s)
fr	Sélectionner les fichiers

en	Files Selected
fr	Fichiers sélectionnés

en	Select Template(s)
fr	Sélectionner le(s) modèle(s)

en	All Templates Selected
fr	Tous les modèles sélectionnés

en	Send a Test Email
fr	Envoyer un e-mail de test à cette adresse

en	Test Email Results
fr	Résultats du test par courriel

en	Site Information
fr	Informations du site

en	The primary name for the Site.
fr	Le nom principal du site.

en	New Site
fr	Nouveau site

en	Disable Site
fr	Désactiver l'équipement

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
fr	Cochez cette case pour désactiver toutes les vérifications pour cet hôte.

en	Address Information
fr	Informations sur l'adresse

en	Address1
fr	Adresse 1

en	The primary address for the Site.
fr	L'adresse principale du site.

en	Enter the Site Address
fr	Entrez l'adresse du site

en	Address2
fr	Adresse 2

en	Additional address information for the Site.
fr	Complément d'informations sur l'adresse de le site.

en	Additional Site Address information
fr	Informations complémentaires sur l'adresse du site

en	City
fr	Ville

en	The city or locality for the Site.
fr	La ville ou la localité du Site.

en	Enter the City or Locality
fr	Entrez la ville ou la localité

en	State
fr	État

en	The state for the Site.
fr	L'état du site.

en	Enter the state
fr	Entrez le département

en	Postal/Zip Code
fr	Code postal

en	The postal or zip code for the Site.
fr	Le code postal ou zip du site.

en	Enter the postal code
fr	Entrez le code postal

en	Country
fr	Pays

en	The country for the Site.
fr	Le pays du site.

en	Enter the country
fr	Entrez le pays

en	The TimeZone for the Site.
fr	Le fuseau horaire du site.

en	Geolocation Information
fr	Information sur la géolocalisation

en	Latitude

en	The Latitude for this Site.
fr	La latitude de ce site.

en	example 38.889488
fr	exemple 38.88949488

en	Longitude

en	The Longitude for this Site.
fr	La longitude de ce site.

en	example -77.0374678
fr	exemple -77.037464678

en	Zoom

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
fr	Le Zoom de carte par défaut pour ce site. Les valeurs peuvent être comprises entre 0 et 23. Notez que certaines régions de la planète ont un Zoom maximum de 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
fr	Informations complémentaires

en	Additional area use for random notes related to this Site.
fr	Espace supplémentaire pour saisir des informations sur ce site.

en	Enter some useful information about the Site.
fr	Entrez quelques informations utiles sur le site.

en	Alternate Name
fr	Nom alternatif

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
fr	Utilisé dans les cas où un site possède un autre nom utilisé pour le décrire

en	If the Site is known by another name enter it here.
fr	Si le site est connu sous un autre nom, indiquez-le ici.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
fr	Le site de modèles est introuvable! Impossible de dupliquer.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Delete Site
fr	Supprimer le site

en	Delete Sites
fr	Supprimer le site

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Duplicate Site
fr	Dupliquer Site

en	Duplicate Sites
fr	Dupliquer Site

en	Site Name:
fr	Nom du site :

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Enable Site
fr	Activer la règle

en	Enable Sites
fr	Sites disponibles

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les pages suivantes.

en	Disable Sites
fr	Sites disponibles

en	Site Name
fr	Nom du site

en	The name of this Site.
fr	Le nom de ce site.

en	The unique id associated with this Site.
fr	L'identifiant unique associé à ce site.

en	Monitoring State
fr	Surveillée

en	The state of this Site.
fr	Le nom de ce site.

en	The number of Devices associated with this Site.
fr	Le nombre d'équipements associés à ce site.

en	The City associated with this Site.
fr	La ville associée à ce site.

en	The State associated with this Site.
fr	L'État associé à ce site.

en	The Country associated with this Site.
fr	Le pays associé à ce site.

en	No Sites Found
fr	Aucun site trouvé

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
fr	FATAL : Méthode Spike Kill'%s' est invalide

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
fr	FATAL : La mise à mort par piqûre n'est pas autorisée

en	Database
fr	Base de données

en	Database Settings
fr	Réglages de la base de données

en	Database Status
fr	Etat de la base de données

en	Database Permissions
fr	Autorisations utilisateur

en	PHP Info
fr	Info PHP

en	ChangeLog
fr	Changelog

en	Technical Support [%s]
fr	Support Technique[%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
fr	NET-SNMP Non installé ou ses chemins ne sont pas définis. Veuillez l'installer si vous souhaitez surveiller les périphériques compatibles SNMP.

en	Configuration Settings
fr	Paramètres de configuration

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
fr	ERREUR : La version installée de RRDtool ne dépasse pas la version configurée.<br>Veuillez consulter les %s et sélectionner la version correcte de RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
fr	ERREUR : RRDtool 1.2.x+ ne prend pas en charge le format d'images GIF, mais le ou les graphiques et/ou modèles %d" ont le format GIF défini comme format d'image.

en	General Information
fr	Informations générales

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version

en	Configured
fr	Configuré

en	Found
fr	Trouvé

en	Total: %s
fr	Total : %s

en	Poller Information
fr	Renseignements sur le pollueur

en	Different version of Cacti and Spine!
fr	Une version différente de Cacti et Spine !

en	Action[%s]

en	No items to poll
fr	Pas d'articles à voter

en	Name:
fr	Nom :

en	Procs:
fr	1 Processus

en	Threads:
fr	Threads

en	Concurrent Processes
fr	Processus Simultanés

en	Max Threads

en	PHP Servers
fr	Serveurs PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
fr	Actuel : %s, Min requis : %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
fr	Actuel : %s, Min requis : %s

en	Minimum Connections:
fr	Test de connection

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
fr	Suppose 100 connexions de rechange pour les utilisateurs de pages Web et d'autres connexions diverses.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
fr	Le minimum requis peut varier considérablement s'il y a une forte activité de visualisation du graphique par l'utilisateur.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
fr	Chaque onglet de navigateur peut utiliser jusqu'à 10 connexions selon le navigateur.

en	Script Timeout
fr	Délai d'attente du script

en	Max OID

en	Last Run Statistics
fr	Statistiques de la dernière exécution

en	System Memory
fr	Mémoire système

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
fr	Mémoire Poller maximale autorisée :

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
fr	Information PHP

en	PHP Version
fr	Version PHP

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
fr	La version 5.5.0+ de PHP est recommandée en raison de la forte prise en charge du hachage de mots de passe.

en	PHP OS
fr	OS PHP

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
fr	Installée. Remarque: Si vous prévoyez d'utiliser SNMPv3, vous devez supprimer php-snmp et utiliser l'ensemble d'outils Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
fr	Vous avez réglé la limite de mémoire sur'illimité'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
fr	Il est fortement suggéré de modifier votre php.ini memory_limit à %s ou plus.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
fr	Cette valeur de mémoire suggérée est calculée en fonction du nombre de sources de données présentes et ne doit être utilisée qu'à titre indicatif, les valeurs réelles peuvent varier d'un système à l'autre en fonction des besoins.

en	Variable Name
fr	Nom de variable

en	Permission Name
fr	Permissions

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
fr	Informations de table MySQL - Tailles en Ko

en	Avg Row Length
fr	Longueur moyenne des rangées

en	Data Length
fr	Longueur des données

en	Index Length
fr	Longueur d’Index

en	Comment
fr	Commentaire

en	Unable to retrieve table status
fr	Impossible de récupérer l'état de la table

en	Worst 20 polling time hosts
fr	Temps de collecte

en	Avg Polling Time
fr	Temps de collecte

en	Actual polling time
fr	Temps de collecte

en	No host found
fr	Pas de %s trouvé(e)(s)

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
fr	Informations sur le module PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
fr	AVERTISSEMENT : Erreurs d'exportation rencontrées. Rafraîchir la fenêtre du navigateur pour plus de détails !

en	What would you like to export?
fr	Que voulez vous exporter ?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
fr	Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez exporter depuis Cacti.

en	Device Template to Export
fr	Modèle d'équipement à exporter

en	Choose the Template to export to XML.
fr	Choisissez le modèle à exporter vers XML.

en	Include Dependencies
fr	Inclure les dépendances

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
fr	Certains modèles s'appuient sur d'autres éléments de Cacti pour fonctionner correctement. Il est fortement recommandé de cocher cette case afin d'éviter l'échec de l'importation.

en	Output Format
fr	Format de sortie

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
fr	Choisissez le format de sortie pour le fichier XML.

en	Output to the Browser (within Cacti)
fr	Sortie vers le navigateur (via Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
fr	Sortie vers le navigateur (XML brut)

en	Save File Locally
fr	Sauvegarder le fichier localement

en	Available Templates [%s]
fr	Modèles disponibles[%s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
fr	Exporter les modèles

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
fr	Nom du champ

en	Not Readable
fr	Pas accessible en écriture

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
fr	Inclure les dépendances

en	Damaged
fr	Source des données, graphique

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
fr	Importer un modèle

en	ERROR
fr	ERREUR

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
fr	Impossible d'accéder au dossier temporaire, la fonctionnalité d'importation est désactivée.

en	Publish
fr	Publier

en	Un-Publish
fr	Annuler la publication

en	Un-Lock
fr	Verrouillé

en	inherit
fr	hériter

en	manual
fr	manuel

en	alpha

en	natural
fr	naturelle

en	numeric
fr	numérique

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Delete Tree
fr	Supprimer l'arbre

en	Delete Trees
fr	Supprimer l'arbre

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Publish Tree
fr	Publier l'arbre

en	Publish Trees
fr	Publier l'arbre

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Un-Publish Tree
fr	Arbre non publié

en	Un-Publish Trees
fr	Arbre non publié

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la publication de l'arbre suivant.

en	Un-Lock Tree
fr	Arbre non publié

en	Un-Lock Trees
fr	Arbre non publié

en	Trees [edit: %s]
fr	Arbre [modifier : %s]

en	Trees [new]
fr	Arbre [nouveau]

en	Edit Tree
fr	Modifier l'arbre

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
fr	Pour modifier cet arbre, vous devez d'abord le verrouiller en appuyant sur le bouton 'Modifier l'arbre'.

en	Add Root Branch
fr	Ajouter une branche à la racine

en	Finish Editing Tree
fr	Terminer l'édition de l'arbre

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
fr	Cet arbre a été verrouillé pour l'édition le %1$s par %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
fr	Pour modifier l'arbre, vous devez d'abord le déverrouiller, puis le verrouiller vous-même

en	Tree Items
fr	Arborescence

en	Available Sites
fr	Sites disponibles

en	Available Devices
fr	Equipements disponibles

en	Available Graphs
fr	Graphiques disponibles

en	New Node
fr	Nouvelle branche

en	Rename
fr	Renommer

en	Branch Sorting
fr	Tri des branches

en	Inherit
fr	Hérité

en	Alphabetic
fr	Alphabétique

en	Natural
fr	Naturel

en	Cut
fr	Couper

en	Paste
fr	Coller

en	Add Tree
fr	Ajouter un arbre

en	Sort Trees Ascending
fr	Trier les arbres par ordre croissant

en	Sort Trees Descending
fr	Trier les arbres par ordre décroissant

en	Tree Name
fr	Nom de l'arbre

en	The name by which this Tree will be referred to as.
fr	Le nom avec lequel cet arbre sera appelé.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
fr	L'identifiant de la base de données interne pour cet arbre. Utile lors pour de l'automatisation ou du débogage.

en	Published
fr	Publié

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
fr	Les arbres non publiés ne peuvent pas être visualisés à partir de l'onglet Graphiques

en	A Tree must be locked in order to be edited.
fr	Un arbre doit être verrouillé pour pouvoir être édité.

en	The original author of this Tree.
fr	L'auteur original de cet arbre.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
fr	Pour changer l'ordre des arbres, triez d'abord par cette colonne, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas une fois qu'elles apparaissent.

en	Last Edited
fr	Dernière modification

en	The date that this Tree was last edited.
fr	Date de la dernière modification de cet arbre.

en	Edited By
fr	Modifié par

en	The last user to have modified this Tree.
fr	Le dernier utilisateur à avoir modifié cet arbre.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
fr	Le nombre total de branches de site dans cet arbre.

en	Branches

en	The total number of Branches in this Tree.
fr	Le nombre total de branches dans cet arbre.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
fr	Le nombre total d'équipements individuels dans cet arbre.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
fr	Le nombre total de graphiques individuels dans cet arbre.

en	No Trees Found
fr	Aucun arbre trouvé

en	Batch Copy
fr	Copie par lot

en	You are not allowed to delete the current login account
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	You are not allowed to disable the current login account
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'arbre suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les pages suivantes.

en	Delete User
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Delete Users
fr	Supprimer l'(es) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour publier l'arbre suivant.

en	Copy User
fr	Copie Utilisateur

en	Template Username:
fr	Nom d'utilisateur du modèle :

en	Username:
fr	Identifiant :

en	Full Name:
fr	Nom complet:

en	Realm:
fr	Royaume :

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les pages suivantes.

en	Enable User
fr	Activer le(s) utilisateur(s)

en	Enable Users
fr	Activer le(s) utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les pages suivantes.

en	Disable User
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Disable Users
fr	Désactiver utilisateur(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour écraser les paramètres d'utilisateur(s) avec les paramètres et permissions d'utilisateur du modèle sélectionné. Le nom complet, le mot de passe, la zone et le statut Activer des utilisateurs d'origine seront conservés, tous les autres champs seront écrasés par l'utilisateur du modèle d'utilisateur.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour écraser les paramètres d'utilisateur(s) avec les paramètres et permissions d'utilisateur du modèle sélectionné. Le nom complet, le mot de passe, la zone et le statut Activer des utilisateurs d'origine seront conservés, tous les autres champs seront écrasés par l'utilisateur du modèle d'utilisateur.

en	Replace User Settings for User
fr	Réinitialiser les paramètres utilisateur(s)

en	Replace User Settings for Users
fr	Réinitialiser les paramètres utilisateur(s)

en	Template User:
fr	Utilisateur de modèle :

en	Deny
fr	Refuser

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Permissive' ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès à au moins un graphique, dispositif ou modèle graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Restrictive', ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès au graphique ou au modèle de dispositif et de graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Restrictive', ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès au graphique ou au modèle de dispositif et de graphique pour accéder au graphique.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
fr	<Note:</b> La politique graphique du système est'Permissive' ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir accès à au moins un graphique, dispositif ou modèle graphique pour accéder au graphique.

en	Default Graph Policy
fr	Politique graphique par défaut

en	Default Graph Policy for this User
fr	Politique graphique par défaut pour cet utilisateur

en	Effective Policy
fr	Politique efficace

en	No Matching Graphs Found
fr	Aucun graphique correspondant trouvé

en	Revoke Access
fr	Révoquer l'accès

en	Grant Access
fr	Accorder l'accès

en	Groups
fr	Groupes

en	Member
fr	Membre

en	Policies (Graph/Device/Template)
fr	Politiques (Graphique/Dispositif/Modèle)

en	Non Member
fr	Non-membre

en	ALLOW
fr	AUTORISER

en	DENY
fr	REFUSER

en	No Matching User Groups Found
fr	Aucun groupe d'utilisateurs correspondant trouvé

en	Assign Membership
fr	Attribuer l'adhésion

en	Remove Membership
fr	Retirer l'adhésion

en	Default Device Policy
fr	Politique par défaut des périphériques

en	Default Device Policy for this User
fr	Politique par défaut pour cet utilisateur

en	Access Granted
fr	Accès accordé

en	Access Restricted
fr	Accès restreint

en	No Matching Devices Found
fr	Aucun dispositif correspondant n'a été trouvé

en	Default Graph Template Policy
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques

en	Default Graph Template Policy for this User
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques pour cet utilisateur

en	Total Graphs
fr	Total des graphiques

en	No Matching Graph Templates Found
fr	Aucun modèle de graphique correspondant trouvé

en	Default Tree Policy
fr	Politique d'arborescence par défaut

en	Default Tree Policy for this User
fr	Politique d'arborescence par défaut pour cet utilisateur

en	No Matching Trees Found
fr	Aucun arbre correspondant trouvé

en	User Permissions
fr	Autorisations utilisateur

en	External Link Permissions
fr	Autorisations de liens externes

en	Plugin Permissions
fr	Autorisations de plugin

en	Legacy Permissions
fr	Permissions du graphique

en	User Settings %s
fr	Réglages utilisateur %s

en	Permissions

en	Group Membership
fr	Adhésion au groupe

en	Graph Perms
fr	Permanence des graphiques

en	Device Perms
fr	Périodes d'utilisation de l'appareil

en	Template Perms

en	Tree Perms
fr	Pérme d'arbre

en	User Management %s
fr	Gestion des utilisateurs %s

en	User Management
fr	Gestion utilisateurs

en	Basic
fr	Basique

en	LDAP/AD
fr	LDAP

en	Domain
fr	Domaine

en	User ID
fr	ID de l’utilisateur

en	Graph Policy
fr	Politique en matière de graphiques

en	Device Policy
fr	Politique sur les périphériques

en	Template Policy
fr	Modèle de politique

en	Last Login
fr	Dernière connection

en	Unavailable
fr	Indisponible

en	No Users Found
fr	Aucun utilisateur trouvé

en	Graph Permissions %s
fr	Graphique Autorisations %s

en	Show All
fr	Afficher tout

en	Group Membership %s
fr	Membres du groupe %s

en	Devices Permission %s
fr	Appareils Permission %s

en	Only Show Exceptions
fr	Afficher uniquement les exceptions

en	Template Permission %s

en	Tree Permission %s
fr	Permission d'arbre %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le domaine utilisateur suivant.

en	Delete User Domain
fr	Supprimer un domaine utilisateur

en	Delete User Domains
fr	Supprimer un domaine utilisateur

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le domaine utilisateur suivant.

en	Disable User Domain
fr	Désactiver le domaine utilisateur

en	Disable User Domains
fr	Désactiver le domaine utilisateur

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le domaine utilisateur suivant.

en	Enable User Domain
fr	Domaine utilisateur activé

en	Enable User Domains
fr	Domaine utilisateur activé

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour que le domaine utilisateur suivant devienne le domaine par défaut.

en	Make Selected Domain Default
fr	Définir le domaine sélectionné par défaut

en	User Domain [edit: %s]
fr	Domaine utilisateur[modifier : %s][Modifier : %s

en	User Domain [new]
fr	Domaine de l'utilisateur [nouveau]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
fr	Entrez un nom significatif pour ce domaine. Ce sera le nom qui apparaîtra dans la zone de connexion lors de la connexion.

en	Domains Type
fr	Domaines Type

en	Choose what type of domain this is.
fr	Choisissez de quel type de domaine il s'agit.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
fr	Le nom de l'utilisateur que Cacti utilisera comme modèle pour les nouveaux comptes utilisateurs.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
fr	Si cette case est cochée, les utilisateurs pourront se connecter en utilisant ce domaine.

en	Server(s)
fr	Serveurs

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
fr	Une liste délimitée par des espaces de noms d'hôtes DNS ou d'adresses IP pour les serveurs LDAP valides. Cacti tentera d'utiliser les serveurs LDAP de gauche à droite pour authentifier un utilisateur.

en	Port Standard
fr	Port standard

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
fr	Port TCP/UDP pour les communications non SSL.

en	Port SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
fr	Port TCP/UDP pour les communications SSL.

en	Protocol Version
fr	Version du protocole

en	Protocol Version that the server supports.
fr	Version du protocole supporté par le serveur.

en	Encryption
fr	Chiffrement

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
fr	Chiffrement supporté par le serveur. TLS n'est disponible qu'en protocole de version 3.

en	Referrals
fr	Parrainages

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
fr	Activer ou désactiver les références LDAP. Si elle est désactivée, elle peut augmenter la vitesse des recherches.

en	Mode

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
fr	Mode dans lequel les cactus tenteront de s'authentifier sur le serveur LDAP. <blockquote><i>No Searching</i> - Aucune recherche par nom distinctif (DN) n'a lieu, il suffit de tenter de se lier au format DN (Distinguished Name) fourni.<br><br><br><i>Recherche anonyme </i> - Tentatives de recherche de nom d'utilisateur dans l'annuaire LDAP par liaison anonyme pour localiser les utilisateurs Distinguished Name (DN).<br><br>br><i>Specific Searching</i> - Recherche de nom d'utilisateur par liaison par nom spécifique (DN) et mot de passe spécifique pour liaison afin de localiser les utilisateurs Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
fr	Requérir l'appartenance à un groupe

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
fr	Exiger que l'utilisateur soit membre du groupe pour s'authentifier. Les paramètres de groupe doivent être définis pour que cela fonctionne, l'activation sans paramètres de groupe appropriés entraînera l'échec de l'authentification.

en	LDAP Group Settings
fr	Paramètres de groupe LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
fr	Distinguished Name (DN) du Groupe

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
fr	Nom distinctif du groupe dont l'utilisateur doit être membre.

en	Group Member Attribute
fr	Attribut d'Appartenance de Groupe

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
fr	Type de membre du groupe

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
fr	Définit si les utilisateurs utilisent le nom distinctif complet ou seulement le nom d'utilisateur dans l'attribut de membre du groupe défini.

en	LDAP Specific Search Settings
fr	Paramètres de recherche spécifiques LDAP

en	Search Base
fr	Rechercher Base

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
fr	Base de recherche pour rechercher dans l'annuaire LDAP, telle que "dc=win2kdomain,dc=local" ou "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search Filter
fr	Filtre de recherche

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
fr	Filtre de recherche à utiliser pour localiser l'utilisateur dans le répertoire LDAP, par exemple pour Windows : <i>"(&amp ;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> ou pour OpenLDAP : <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" est remplacé par le nom d'utilisateur fourni à l'invite de connexion.

en	Search Distinguished Name (DN)
fr	Recherche par nom distinctif (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
fr	Nom distinctif pour un lien de recherche spécifique à l'annuaire LDAP.

en	Search Password
fr	Mot de passe de recherche

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
fr	Mot de passe pour la liaison de recherche spécifique à l'annuaire LDAP.

en	LDAP CN Settings
fr	Paramètres CN LDAP

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
fr	Champ qui remplacera le nom complet lors de la création d'un nouvel utilisateur, extrait de LDAP. (sur les fenêtres : nom d'affichage)

en	eMail
fr	e-mail

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
fr	Champ qui remplacera l'email provenant de LDAP. (sur windows : mail)

en	Domain Properties
fr	Propriétés du domaine

en	Domains
fr	Domaines

en	Domain Name
fr	Nom de domaine

en	Domain Type
fr	Type de domaine

en	Effective User
fr	Utilisateur efficace

en	CN FullName
fr	CN Nom et prénom

en	CN eMail
fr	Courriel du CN

en	None Selected
fr	Aucun élément sélectionné

en	No User Domains Found
fr	Aucun domaine utilisateur trouvé

en	Defer to the Users Setting
fr	S'en remettre au réglage Utilisateurs

en	Show the Page that the User pointed their browser to
fr	Afficher la page sur laquelle l'utilisateur a pointé son navigateur

en	Show the Console
fr	Afficher la console

en	Show the default Graph Screen
fr	Montrer l'écran des graphiques par défaut.

en	Restrict Access
fr	Restreindre l'accés

en	Group Name
fr	Nom du groupe

en	The name of this Group.
fr	Le nom de ce groupe.

en	Group Description
fr	Description du groupe

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
fr	Un nom plus descriptif pour ce groupe, qui peut inclure des espaces ou des caractères spéciaux.

en	General Group Options
fr	Options générales de groupe

en	Set any user account-specific options here.
fr	Configurer les options spécifiques aux comptes d'utilisateur ici.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
fr	Autoriser les utilisateurs de ce groupe à conserver les paramètres utilisateur personnalisés

en	Tree Rights
fr	Droits sur les arbres

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à l'Arbre ?

en	Graph List Rights
fr	Droits sur les listes de graphiques

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à la liste des graphiques ?

en	Graph Preview Rights
fr	Droits de prévisualisation des graphiques

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
fr	Les utilisateurs de ce groupe devraient-ils avoir accès à l'aperçu graphique ?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
fr	Que faire lorsqu'un utilisateur de ce groupe d'utilisateurs se connecte.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le groupe d'utilisateurs suivant

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Delete User Group
fr	Supprimer le groupe d'utilisateurs

en	Delete User Groups
fr	Supprimer le groupe d'utilisateurs

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Copy User Group
fr	Copier groupe d'utilisateurs

en	Copy User Groups
fr	Copier groupe d'utilisateurs

en	Group Prefix:
fr	Préfixe du groupe :

en	New Group
fr	Nouveau groupe

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Enable User Group
fr	Activer le groupe d'utilisateurs

en	Enable User Groups
fr	Activer le groupe d'utilisateurs

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le groupe d'utilisateurs suivant.

en	Disable User Group
fr	Désactiver le groupe d'utilisateurs

en	Disable User Groups
fr	Désactiver le groupe d'utilisateurs

en	Login Name
fr	Nom d'utilisateur

en	Membership
fr	Adhésion

en	Group Member
fr	Membro do Grupo

en	No Matching Group Members Found
fr	Aucun membre du groupe de jumelage trouvé

en	Add to Group
fr	Ajouter au groupe

en	Remove from Group
fr	Retirer du groupe

en	Default Graph Policy for this User Group
fr	Politique graphique par défaut pour ce groupe d'utilisateurs

en	Default Graph Template Policy for this User Group
fr	Politique par défaut des modèles de graphiques pour ce groupe d'utilisateurs

en	Default Tree Policy for this User Group
fr	Politique d'arborescence par défaut pour ce groupe d'utilisateurs

en	Members
fr	Membres

en	User Group Management [edit: %s]
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs[éditer : %s]

en	User Group Management [new]
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs[nouveau]

en	User Group Management
fr	Gestion des groupes d'utilisateurs

en	No User Groups Found
fr	Aucun groupe d'utilisateurs trouvé

en	Show Members
fr	Afficher les membres

en	Clear
fr	Effacer

en	User Log Purged.
fr	Langue de l'utilisateur

en	User Login History
fr	Historique de connexion de l'utilisateur

en	Deleted/Invalid
fr	Supprimé/Invalide

en	Result
fr	Résultat

en	Success - Password
fr	Succès - Pswd

en	Success - Token
fr	Succès - Token

en	Success - Password Change
fr	Succès - Pswd

en	Attempts
fr	Tentatives

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Effacer

en	Purge
fr	Effacer

en	User Logins
fr	Ouverture de session d'utilisateur

en	IP Address
fr	Adresse IP

en	(User Removed)
fr	(Utilisateur supprimé)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le fichier des logs.<br><br><br><br>Note : si l'enregistrement des logs a été mis en place sur Cacti et Syslog, les informations des logs dans Syslog ne sont pas altérées.

en	Data Source Statistics Purged.
fr	Chemin de la source de données

en	Display Order
fr	Ordre d'affichage

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
fr	Journal[Nombre total de lignes : %d - Éléments non appariés masqués][Nombre total de lignes : %d - Éléments non appariés masqués

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
fr	Journal[Nombre total de lignes : %d - Tous les éléments affichés].

en	Clear Cacti Log
fr	Effacer le journal Cacti

en	Cacti Log Cleared

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
fr	Erreur : Impossible d'effacer le journal, pas de permissions d'écriture.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
fr	Erreur : Impossible d'effacer le journal, le fichier n'existe pas.

en	Data Query Cache Items
fr	Éléments du cache de requête de données

en	Query Name
fr	Nom de la requête

en	Allow the search term to include the index column
fr	Permettre au terme de recherche d'inclure la colonne d'index

en	Include Index
fr	Inclure l'index

en	Field Value
fr	Valeur Champ

en	Index

en	Poller Cache Items
fr	Eléments du cache du pollueur

en	Script

en	SNMP Version:
fr	Version de SNMP

en	Community:
fr	Quartier :

en	OID:
fr	Obligation à prime d'émission

en	User:
fr	Utilisateur:

en	Script:
fr	Votre discours :

en	Script Server:
fr	Serveur de script

en	RRD:
fr	RRD :

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
fr	Page de support technique Cacti. Utilisé par les développeurs et les personnes de soutien technique pour aider à résoudre les problèmes dans Cacti. Comprend des vérifications pour les problèmes de configuration courants.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
fr	Le journal Cacti enregistre les statistiques, les erreurs et autres messages en fonction des paramètres du système. Cette information peut être utilisée pour identifier les problèmes avec le scrutateur et l'application.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
fr	Permet aux administrateurs de parcourir le journal des utilisateurs. Les administrateurs peuvent également filtrer et exporter le journal.

en	Poller Cache Administration
fr	Administration du cache de l'agent de collecte

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
fr	Il s'agit des données qui sont transmises au scrutateur à chaque fois qu'il fonctionne. Ces données sont ensuite à leur tour exécutées/interprétées et les résultats sont introduits dans les fichiers RRD pour la représentation graphique ou dans la base de données pour affichage.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
fr	Le Data Query Cache stocke les informations recueillies à partir des types d'entrée de Data Query. Les valeurs de ces champs peuvent être utilisées dans la zone de texte des graphiques pour légendes, étiquettes verticales et GPRINTS ainsi que dans les CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
fr	Le Poller Cache sera à nouveau généré si vous sélectionnez cette option. N'utilisez cette option qu'en cas de panne de la base de données si vous rencontrez des problèmes après la panne et que vous avez déjà exécuté les outils de réparation de la base de données. Alternativement, si vous rencontrez des problèmes avec un périphérique spécifique, il vous suffit de sauvegarder à nouveau ce périphérique pour reconstruire son Poller Cache. Il existe également une interface de ligne de commande équivalente à cette commande qui est recommandée pour les grands systèmes. NOTE : Sur les grands systèmes, cette commande peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures et ne doit donc pas être exécutée depuis l'interface utilisateur Cacti. Vous pouvez simplement lancer'php -q cli/rebuild_poller_poller_cache.php --help' à la ligne de commande pour plus d'informations.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
fr	Reconstituer le cache des ressources