en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
es	Cacti está diseñado para ser una solución de gráficos completa basada en el framework de RRDtool. Su objetivo es hacer el trabajo de los administradores de red más fácil, ocupándose de todos los detalles necesarios para crear gráficos significativos.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
es	Ve al %ssitio web de Cacti%s oficial para información, soporte y actualizaciones.

en	Active Developers
es	Desarrolladores de Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
es	Sección de Menu de Consola

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
es	Miembro de grupo

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
es	Para migrar los gráficos Agregados a continuación a un Agregado basado en Plantillas, primero crea una Plantilla de Agregados para la Plantilla de gráficos '%s'.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
es	Para migrar los gráficos Agregados use un plantilla de Agregados, debe existir por lo menos una. Por favor presione 'Regresar' y primero cree su plantilla de Agregados antes de reintentar.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes Gragicos Agregado(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes Gragicos Agregado(s).

en	Delete Aggregate Graph
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Delete Aggregate Graphs
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para combinar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un simple gráfico Agregado.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para combinar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un simple gráfico Agregado.

en	Migrate to Aggregate Graph
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Migrate to Aggregate Graphs
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para combinar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un simple gráfico Agregado.

en	Combine Aggregate Graphs
es	Gráficos Agregados

en	Aggregate Name
es	Nombre de Agregado:

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes Gragicos Agregado(s).

en	Place Aggregate Graph on Report
es	Colocar gráficas en el Reporte

en	Place Aggregate Graphs on Report
es	Colocar gráficas en el Reporte

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
es	Haga clic en 'Continuar' para convertir el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un gráfico normal.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
es	Haga clic en 'Continuar' para convertir el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un gráfico normal.

en	Convert Aggregate Graph
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Convert Aggregate Graphs
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para asociar el/los siguiente(s) gráfico(s) con el gráfico Agregado.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para asociar el/los siguiente(s) gráfico(s) con el gráfico Agregado.

en	Associate Graph with Aggregate
es	Asociar con Agregaciones

en	Associate Graphs with Aggregate
es	Asociar con Agregaciones

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para desasociar el/los siguiente gráfico(s) del Agregado.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para desasociar el/los siguiente gráfico(s) del Agregado.

en	Disassociate Graph with Aggregate
es	Desasociar con Agregados

en	Disassociate Graphs with Aggregate
es	Desasociar con Agregados

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para colocar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) bajo la rama del arbol.

en	Place Aggregate Graph on Tree
es	Colocar gráfico(s) en Arbol

en	Place Aggregate Graphs on Tree
es	Colocar gráfico(s) en Arbol

en	Prefix Replacement Values
es	Patrón de reemplazo

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Delete Aggregate Graph Template
es	Crear Aggregate desde plantilla

en	Delete Aggregate Graph Templates
es	Borrar plantilla(s) de gráfico

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
es	Verificación de borrado

en	2nd Factor Authentication
es	Autenticación Web básica

en	Enter your token
es	Ingresa palabra clave

en	Token

en	Verify
es	Verificar todo

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Confirm password
es	Confirmar nueva contraseña

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
es	El usuario fue autenticado, pero la cuenta de plantilla está deshabilitada. Uso de la cuenta de invitado

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
es	Si crees que este es un error. Por favor contacta a tu Administrador de Cacti.

en	2FA

en	2FA Settings
es	Opciones

en	2FA Enabled
es	Habilitado

en	Whether 2FA is enabled for this user.
es	El nombre de inicio de sesión para este usuario.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
es	Verificar todo

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
es	Por favor, ingrese su nueva contraseña de Cacti.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
es	Contraseña de autenticación

en	Send reset token by email
es	Enviar correo de prueba

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
es	Haga click en 'Continuar' para agregar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
es	Haga click en 'Continuar' para agregar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Add Discovered Device
es	Dispositivos descubiertos

en	Add Discovered Devices
es	Dispositivos descubiertos

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
es	Haga clic en 'Continuar' para borrar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
es	Haga clic en 'Continuar' para borrar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Remove Discovered Device
es	Dispositivos descubiertos

en	Remove Discovered Devices
es	Dispositivos descubiertos

en	Imported Device
es	Exportar dispositivos

en	Removed from Cacti
es	Eliminar del grupo

en	Not In Cacti
es	Acerca de Cacti

en	Invalid Network
es	Red

en	Import Graph Rules from Local File
es	Importar plantilla desde equipo local

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Import Graph Rules from Text
es	Importar plantilla de texto plano

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tienes el archivo XML que contiene datos de plantilla como texto, puedes pegarlo en este recuadro para importarlo.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Graph Rules
es	Reglas de gráficos

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) regla(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) regla(s).

en	Delete Graph Rule
es	Crear regla de gráficos

en	Delete Graph Rules
es	Crear regla de gráficos

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Enable Graph Rule
es	Habilitar regla

en	Enable Graph Rules
es	Reglas de gráficos

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Regla(s).

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Regla(s).

en	Disable Graph Rule
es	Crear regla de gráficos

en	Disable Graph Rules
es	Reglas de gráficos

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) regla(s).

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Export Graph Rule
es	Crear regla de gráficos

en	Export Graph Rules
es	Reglas de gráficos

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Graph Rule
es	Duplicar gráfico(?)

en	Duplicate Graph Rules
es	Duplicar gráfico(?)

en	Rule
es	Nombre de regla

en	SQL Debug Output
es	Tamaño del resultado de depuración

en	Change Network Settings
es	Cambiar ajustes

en	Import Network Discovery Rule from Local File
es	Importar colores desde archivo local

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Import Network Discovery Rule from Text
es	Rango de descubrimiento de redes [nuevo]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tienes el archivo XML que contiene datos de plantilla como texto, puedes pegarlo en este recuadro para importarlo.

en	Import Network Discovery Rule
es	Nuevo rango de descubrimiento de redes

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Delete Network
es	Eliminar Color

en	Delete Networks
es	Redes

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Disable Network
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Disable Networks
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Enable Network
es	Habilitar Reporte

en	Enable Networks
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	Discover Network
es	Ejecutar ahora

en	Discover Networks
es	Ejecutar ahora

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
es	Habilitar Plugin

en	Cancel Network Discovery
es	Cancelar descubrimiento

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	Export Network
es	Red

en	Export Networks
es	Exportar colores

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Network
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Networks
es	Duplicar Sitio

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
es	Cambiar contraseña

en	Change Networks
es	Redes

en	IP Addresses to Ignore
es	Dirección IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Import Networks
es	Importar colores

en	Import SNMP Options from Local File
es	Importar colores desde archivo local

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Import SNMP Options from Text
es	Importar plantilla de texto plano

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tienes el archivo XML que contiene datos de plantilla como texto, puedes pegarlo en este recuadro para importarlo.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import SNMP Options
es	Opciones SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Delete SNMP Option
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Delete SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Duplicate SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Export SNMP Option
es	Opciones SNMP

en	Export SNMP Options
es	Opciones SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
es	Las opciones SNMP de Automation han sido duplicadas.

en	Import Device Rules from Local File
es	Importar plantilla desde equipo local

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Import Device Rules from Text
es	Importar plantilla de texto plano

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tienes el archivo XML que contiene datos de plantilla como texto, puedes pegarlo en este recuadro para importarlo.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Device Rules
es	Importar resultados de vista previa

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Delete Device Rule
es	Eliminar Dispositivo

en	Delete Device Rules
es	Eliminar Dispositivo

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Export Device Rule
es	Exportar dispositivos

en	Export Device Rules
es	Exportar dispositivos

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente Plantilla de gráficos, será desasociada de la Plantilla de dispositivo.

en	Graph Rule Name: '%s'
es	Nombre de Grafico: %s

en	Remove Graph Rule
es	Crear regla de gráficos

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
es	La cantidad de gráficos generados a partir de este dispositivo.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar las siguientes consultas de datos que serán desasociadas de la Plantilla de dispositivos.

en	Tree Rule Name: '%s'
es	Items de regla de árbol

en	Remove Tree Rule
es	Reglas de Arbol

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
es	Opciones de Cacti

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysName de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysName de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysOid de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	Device Creation Defaults
es	Valores por defecto de dispositivo

en	Device Description Pattern
es	Descripción de dispositivos

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
es	Si se activa, cuando se escanea la red de automatización, se enviará un informe a la cuenta de correo de notificación..

en	Device Rules [edit: %s]
es	Dispositivo [editar: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
es	Plantillas de automatización para [Plantilla eliminada]

en	Device Rules [new]
es	Plantillas de dispositivos [nuevo]

en	Associated Graph Rules
es	Items de gráfico asociados

en	Graph Rule Name
es	Nombre de Gráfico

en	No Associated Graph Rules
es	Items de gráfico asociados

en	Add Graph Rule
es	Reglas de gráficos

en	Add Graph Rule to Device Rule
es	Agregar plantilla de gráfico a dispositivo

en	Associated Tree Rules
es	Items de gráfico asociados

en	Tree Rule Name
es	Nombre de regla

en	Exit On Match
es	OID de Sistema

en	No Associated Tree Rules
es	No hay consultas de datos asociadas.

en	Add Tree Rule
es	Reglas de Arbol

en	Add Tree Rule to Device Rule
es	Agregar consulta de datos a plantilla de dispositivo

en	Delete Item from Device Rule
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Import Tree Rules from Local File
es	Importar plantilla desde equipo local

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Import Tree Rules from Text
es	Importar plantilla de texto plano

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
es	Si tienes el archivo XML que contiene datos de plantilla como texto, puedes pegarlo en este recuadro para importarlo.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Tree Rules
es	Importar resultados de vista previa

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Delete Tree Rule
es	Eliminar árbol

en	Delete Tree Rules
es	Eliminar árbol

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Enable Tree Rule
es	Habilitar regla

en	Enable Tree Rules
es	Habilitar regla

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Regla(s).

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Regla(s).

en	Disable Tree Rule
es	Reglas de Arbol

en	Disable Tree Rules
es	Reglas de Arbol

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Export Tree Rule
es	Reglas de Arbol

en	Export Tree Rules
es	Reglas de Arbol

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Tree Rule
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Tree Rules
es	Reglas de Arbol

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
es	ADVERTENCIA: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
es	Aviso: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente CDEF.

en	Delete CDEF
es	Eliminar CDEF

en	Delete CDEFs
es	Eliminar CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate CDEF
es	Duplicar CDEF

en	Duplicate CDEFs
es	Duplicar CDEF

en	CDEF Name: %s
es	Nombre CDEF: '%s'

en	Highlights

en	Full
es	Nombre completo

en	Change Log [%s]
es	ChangeLogLanguage

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color

en	Delete Color
es	Eliminar Color

en	Delete Colors
es	Eliminar Color

en	Sync Aggregates
es	Aggregates

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Delete Color Template
es	Eliminar plantilla de color

en	Delete Color Templates
es	Eliminar plantilla de color

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Duplicate Color Template
es	Duplicar plantilla de color

en	Duplicate Color Templates
es	Duplicar plantilla de color

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color de la Plantilla de color.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color de la Plantilla de color.

en	Synchronize Color Template
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Synchronize Color Templates
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
es	La plantilla de color '%s' tenía% d plantillas agregadas eliminadas y% d agregados no basados en plantillas

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
es	La plantilla de color '%s' no tenía plantillas ni gráficos agregados con esta plantilla de color.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
es	Depuración automática de la fuente de datos que se vuelve a ejecutar después de la reparación.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
es	El estado de la comprobación de depuración del origen de datos.

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
es	Determina si el recopilador de datos o el sitio web tienen acceso de escritura.

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
es	Determina si la fuente de datos está ubicada en la caché del encuestador.

en	Determines if the Data Source is Enabled.
es	Determina si la fuente de datos está activada.

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
es	Determina si el archivo RRD coincide con la plantilla de origen de datos.

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
es	Determina si el archivo RRD ha estado obteniendo buenos datos recientes.

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
es	Determina si el archivo RRD ha sido escrito correctamente.

en	Summary of issues found for the Data Source.
es	Cualquier problema de resumen que se encuentre para la Fuente de datos.

en	Not Debugging
es	Depurando

en	Not Checked Yet
es	Sin comprobación

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
es	Problemas encontrados! Esperando la actualización del archivo RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
es	No se ha encontrado ninguna inicial! Esperando la actualización del archivo RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
es	¿Se actualizó el archivo RRD?

en	RRDfile Owner
es	Propietario de archivo RRD

en	Is RRDfile writeable by poller?
es	¿Es RRDfile escribible por poller?

en	Does the RRDfile Exist?
es	¿Existe el archivo RRD?

en	Was the RRDfile updated?
es	¿Se actualizó el archivo RRD?

en	Data Source matches the RRDfile?
es	Data Source(s) agregados a archivo RRD: %s

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Refresh Now
es	Refrescar

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Rerun Analysis
es	Análisis de reejecución

en	<not set>
es	No establecido

en	Data Source Repair Recommendations
es	Descripción del Data Source:

en	For attribute '%s', issue found '%s'
es	Para los `%s' atractivos, se encontró un problema `` %s''.

en	Apply Suggested Fixes
es	Volver a aplicar los nombres sugeridos

en	Repair Steps [ %s ]
es	Pasos de reparación [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
es	Pasos de reparación [ Ejecutar Fix desde la línea de comandos ]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
es	Esperando a que se complete la verificación de la fuente de datos

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Delete All Checks
es	Borrar cheque

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente método de entrada de datos

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente método de entrada de datos

en	Delete Data Input Method
es	Eliminar método de entrada de datos

en	Delete Data Input Methods
es	Eliminar método de entrada de datos

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente método de entrada de datos

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente método de entrada de datos

en	Duplicate Data Input Method
es	Eliminar método de entrada de datos

en	Duplicate Data Input Methods
es	Eliminar método de entrada de datos

en	Input Name
es	Nombre de la entrada:

en	Data Input Method [edit: %s]
es	Método de entrada de datos [editar: %s]

en	Data Input Method [new]
es	Métodos de entrada de datos [nuevo]

en	Script Server Query
es	Servidor de Scripts

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID de base de datos interno para esta Plantilla de datos. Util para realizar automatización o depuración.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente consulta de datos.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente consulta de datos.

en	Delete Data Query
es	Eliminar consulta de datos

en	Delete Data Queries
es	Eliminar consulta de datos

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente consulta de datos.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Data Query
es	Eliminar consulta de datos

en	Duplicate Data Queries
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Remove Data Query Graph Template
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Associated Graph/Data Templates [new]
es	Plantillas de gráficos/datos asociados [editar: %s]

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
es	Si esta plantilla de gráfico requiere la fuente de datos de la plantilla de datos a la izquierda, seleccione la columna de salida XML correcta y, a continuación, habilite la asignación, ya sea para comprobar o alternar aquí.

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Association Read Only until XML file located
es	Asociación de solo lectura hasta que se encuentre el archivo XML

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source

en	Delete Data Source Profile
es	Eliminar perfil de Data Source

en	Delete Data Source Profiles
es	Eliminar perfil de Data Source

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source

en	Duplicate Data Source Profile
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Duplicate Data Source Profiles
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Data Source

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Data Source.

en	Delete Data Source
es	Eliminar Data Source

en	Delete Data Sources
es	Eliminar Data Source

en	The following Graph is using this Data Source.
es	El siguiente gráfico esta usando estos data sources:

en	The following Graph is using these Data Sources.
es	El siguiente gráfico esta usando estos data sources:

en	Leave the Graph Untouched
es	No modificar el gráfico.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
es	Eliminar todos los Items de gráficos que referencian a este Data Source.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
es	Eliminar todos los gráficos que referencian a este Data Source.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente Data Source.

en	Disable Data Source
es	Deshabilitar Data Source

en	Disable Data Sources
es	Deshabilitar Data Source

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Data Source.

en	Enable Data Source
es	Habilitar Data Source

en	Enable Data Sources
es	Habilitar Data Source

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Data Source

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Data Source

en	Change Device for Data Source
es	Cambiar perfil de Data Source

en	Change Device for Data Sources
es	Cambiar opciones de dispositivo

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar los nombres sugeridos al siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar los nombres sugeridos al siguiente Data Source.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
es	Volver a aplicar nombre sugerido al Data Source

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
es	Volver a aplicar nombre sugerido al Data Source

en	Edit Graph: '%s'.
es	Editar plantilla de gráfico.

en	Disable Data Source.
es	Deshabilitar Data Source

en	Enable Data Source.
es	Habilitar Data Source

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
es	El nombre dado a esta plantilla de datos. Tenga en cuenta que solo puede cambiar plantillas de gráficos a plantillas de gráficos 100%% compatibles, lo que significa que incluye idénticos Data Sources.

en	Data Sources [ All Devices ]
es	Data Sources [Ningún dispositivo]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
es	Data Sources [Ningún dispositivo]

en	Data Sources [ %s ]
es	Fuentes de Datos [%s]

en	Bad Indexes
es	Indice

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
es	El nombre de esta Data Source. Generalmente generado automáticamente a partir de las definiciones de la Plantilla de datos.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
es	El número de plantillas de gráficos usando esta consulta de datos.

en	Damaged Data Source Name
es	Nombre de Data Source

en	No Aggregates
es	Aggregates

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Delete Data Template
es	Eliminar Plantilla(s) de datos

en	Delete Data Templates
es	Eliminar Plantilla(s) de datos

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Data Template
es	Duplicar Plantilla(s) de datos

en	Duplicate Data Templates
es	Duplicar Plantilla(s) de datos

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Change Profile for Data Template
es	Cambiar Plantilla de gráfico

en	Change Profile for Data Templates
es	Cambiar Plantilla de gráfico

en	New Data Source Profile
es	Nuevo perfil de Data Source

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
es	Este valor está deshabilitado debido a que el valor se deriva del dispositivo o del objeto de consulta de datos especial que realiza un seguimiento de las asociaciones de consulta de datos de datos críticos.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
es	Este valor está deshabilitado debido a que se deriva del dispositivo y es de solo lectura.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
es	Este valor derivará del dispositivo si es dejado vacío.

en	Custom Data Warning Message
es	Datos personalizados [entrada de datos: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
es	ADVERTENCIA: Puede ocurrir pérdida de datos

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
es	Después de desmarcar esta casilla de verificación y luego Guardar la plantilla de datos, cualquier fuente de datos existente basada en esta plantilla de datos perderá sus datos personalizados. Esto puede dar como resultado una recolección de datos y gráficos rotos.

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes GPRINT preestablecidos.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes GPRINT preestablecidos.

en	Delete GPRINT Preset
es	Eliminar GPRINT preestablecido(s)

en	Delete GPRINT Presets
es	Eliminar GPRINT preestablecido(s)

en	GRPINTs
es	GPRINTs

en	Graph Utility View for Graph: %s
es	Vista de Utilidades de gráficos

en	Edit Graph Template
es	Editar plantilla de gráfico.

en	seconds left.
es	%d segundos restantes.

en	Full Sync Graphs
es	Sincronizar gráficos

en	Quick Sync Graphs
es	Sincronizar gráficos

en	Data Template Filter
es	Item de Plantilla de datos

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
es	Este filtro limitará las Fuentes de datos visibles en el menú desplegable Fuente de datos.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
es	¡La sincronización de la plantilla de gráfico '%s' resultó en %s reparaciones!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
es	La sincronización de la plantilla de gráficos '%s' no produjo reparaciones.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Delete Graph Template
es	Borrar plantilla(s) de gráfico

en	Delete Graph Templates
es	Borrar plantilla(s) de gráfico

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Graph Template
es	Duplicar plantilla(s) de gráfico

en	Duplicate Graph Templates
es	Duplicar plantilla(s) de gráfico

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Resize Graph Template
es	Nueva plantilla de gráfico

en	Resize Graph Templates
es	Plantilla de gráficos

en	Template Class
es	Basado en plantillas

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Graph Template [edit: %s]
es	Plantilla de gráfico[editar: %s]

en	Graph Template [new]
es	Plantilla de gráfico[nuevo]

en	Class
es	Clásico

en	The Class of this Graph Template
es	El nombre de esta plantilla de gráficos.

en	The Version of this Graph Template
es	El nombre de esta plantilla de gráficos.

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
es	Cantidad de gráficos usando esta plantilla de gráficos.

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
es	El título de este gráfico. Generalmente generado por las definiciones de la Plantilla de gráficos o reglas de nombres sugeridos. La longitud máxima del título se configura en Opciones->Visualización.

en	The Site Name for this Graph.
es	El nombre de este grupo.

en	Site Location
es	Ubicación

en	The Site Location for this Graph.
es	El nombre de este grupo.

en	The device for this Graph.
es	El nombre de este grupo.

en	No Device -
es	Ningún dispositivo

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
es	Actualmente no hay Plantillas de Agregados definidas para los Antiguos Agregados.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Delete Graph
es	Eliminar gráfico(s)

en	Delete Graphs
es	Eliminar gráfico(s)

en	The following Data Source is used by this Graph.
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	Delete Method
es	Eliminar Color

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
es	Eliminar todos los Data Sources referenciados por estos gráficos que no estan siendo usados en otros lugares.

en	Leave the Data Source untouched.
es	Deja el/los Data Source(s) sin modificar.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
es	Elija una Plantilla de gráficos y haga click en 'Continuar' para cambiar la plantilla de gráficos para el/los siguiente(s) gráficos. Tenga en cuenta que solamente se mostrarán Plantillas de gráficos compatibles. Compatible son aquellos que tienen Data Source idénticos.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
es	Elija una Plantilla de gráficos y haga click en 'Continuar' para cambiar la plantilla de gráficos para el/los siguiente(s) gráficos. Tenga en cuenta que solamente se mostrarán Plantillas de gráficos compatibles. Compatible son aquellos que tienen Data Source idénticos.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Graph
es	Duplicar gráfico(?)

en	Duplicate Graphs
es	Duplicar gráfico(?)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Convert Graph to Template
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Convert Graphs to Templates
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
es	Haga clic en ' continuar ' para agregar los gráficos seleccionados al siguiente Reporte.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
es	Haga clic en ' continuar ' para agregar los gráficos seleccionados al siguiente Reporte.

en	Change Graph to new Device
es	Cambiar gafico(s) de dispositivo asociado(s)

en	Change Graphs to new Device
es	Cambiar gafico(s) de dispositivo asociado(s)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar nombres sugeridos a el/los siguiente(s) gráficos.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar nombres sugeridos a el/los siguiente(s) gráficos.

en	Reapply Suggested Names for Graph
es	Volver a aplicar nombres sugeridos a gráfico(s)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
es	Volver a aplicar nombres sugeridos a gráfico(s)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para aplicar las reglas de autmatización a los siguientes gráficos.

en	Apply Automation Rules to Graph
es	Aplicar reglas de automatización

en	Apply Automation Rules to Graphs
es	Aplicar reglas de automatización

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Place Graph on Report
es	Colocar gráficas en el Reporte

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Place Graph on Tree
es	Colocar gráfico(s) en Arbol

en	Place Graphs on Tree
es	Colocar gráfico(s) en Arbol

en	Edit Data Source: '%s'.
es	Data Sources: %s

en	View Timespans.
es	Fecha y hora

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
es	[ Lista personalizada de gráfico aplicada - Filtro DESDE Lista ]

en	Graph Management [ All Devices ]
es	Gráficos nuevos para [Todos los dispositivos]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
es	Administración de Grupo de Usuarios [modificar: %s]

en	Graph Management [ %s ]
es	Administración de Gráficos

en	Source
es	Sin origen

en	Non Templated
es	Sin plantilla

en	The image format of the Graph.
es	El formato de imagen predeterminado para los gráficos resultantes.

en	Empty Graph
es	Copiar gráfico

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
es	Gráficos nuevos para [%s]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
es	El índice está deshabilitado debido a que la consulta de datos no tiene plantillas gráficas asociadas.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
es	Error en consulta de datos. Esto podría deberse a lo siguiente: Permisos de archivo, o un archivo XML de consulta de datos faltante o con un formato incorrecto.

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Place Device on Report
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Data Query Re-indexed.
es	Indice de consulta de datos

en	Device Debugging Disabled for Device.
es	El dispositivo está deshabilitado

en	ERROR: Invalid Device ID.
es	ERROR: Dispositivo[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
es	Reindex del dispositivo completado en% 0.2f segundos. Se actualizaron% d elementos.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
es	No es posible conectarse al servidor

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Delete Devices
es	Eliminar Dispositivo

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Enable Device
es	Habilitar dispositivo(s)

en	Enable Devices
es	Habilitar dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Disable Devices
es	Deshabilitar dispositivo

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Change Devices
es	Cambiar dispositivo

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Clear Statistics for Device
es	Borrar estadísticas de dispositivo(s)

en	Clear Statistics for Devices
es	Borrar estadísticas de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar los siguientes dispositivos con sus Plantillas de dispositivos.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar los siguientes dispositivos con sus Plantillas de dispositivos.

en	Synchronize Device Template
es	Sincronizar con plantilla de dispositivo

en	Synchronize Devices Templates
es	Sincronizar con plantilla de dispositivo

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Place Devices on Report
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Place Device on Tree
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Place Devices on Tree
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Repopulate Poller Cache
es	Reconstruir el cache de Sonda

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Re-Index Device
es	Re-escenear dispositivo

en	Delete Item from Device Template
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Service Check
es	Eliminar comprobación

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
es	La cantidad de procesos concurrentes para sondear este dispositivo. Esto aplica sólo a la Sonda de Spine.

en	The site associated to this Device
es	La ciudad asociada con este Sitio.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
es	Crear

en	The Date that the Device was added to Cacti.
es	Fecha que se inició la depuración.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Delete Device Template
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Delete Device Templates
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Duplicate Device Template
es	Duplicar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Duplicate Device Templates
es	Duplicar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Sync Device Template
es	Sincronizar con plantilla de dispositivo

en	Sync Device Templates
es	Sincronizar con plantilla de dispositivo

en	Remove Graph Template
es	Nueva plantilla de gráfico

en	Remove Data Query
es	Eliminar consulta

en	Device Class
es	Reglas de dispositivos

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	The author of this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	Copyright
es	derecha

en	The copyright of this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	Unassigned

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
es	La última vez que este Recolector de datos se sincronizó con el sitio principal de Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
es	Plantilla de dispositivo actualizada. Recuerde sincronizar las Plantillas para propagar los cambios a los dispositivos asociados.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
es	Guardar con éxito. Ajustes replicados a Colectores Remotos de Datos.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
es	Guardar Fallido. Los valores mínimos deben ser inferiores al valor máximo.

en	Unable to change password. User account not found.
es	No se puede cambiar la contraseña. No se encontró la cuenta de usuario.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de que los Recolectores de datos comiencen a utilizar los campos de entrada de datos nuevos o modificados.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de que los Recolectores de datos comiencen a utilizar los campos de entrada de datos nuevos o modificados.

en	Path variables on this page were only saved locally.
es	Las variables de ruta de esta página solo se guardaron localmente.

en	Stream Data
es	Datos de gráfico

en	Stream Data Query
es	Datos de gráfico

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	AES
es	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
es	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
es	AES-256

en	Stream Device
es	Sincronizar dispositivos

en	TCP Ping Closed
es	Ping TCP

en	Every %d Day
es	Cada %1 día

en	%0.1f Minutes
es	%d Minutos

en	1 Thread
es	%d proceso

en	Cacti Builtin Authentication
es	Autenticación integrada

en	LDAP/AD User Domains
es	Dominios de Usuarios

en	LDAPS
es	LDAP

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
es	Item de Data Source actual: valor mínimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
es	Item de Data Source actual: valor mínimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
es	Item de Data Source actual: valor mínimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
es	Licencia

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
es	Consola

en	Console Page
es	Parte superior de la página de Consola

en	Import Packages
es	Importar Plantillas

en	Create Packages
es	Importar Plantillas

en	Repositories
es	Reintentos

en	Public Keys
es	Publicar

en	SNMP Managers
es	Entradas SNMP

en	User Log
es	Usuario

en	RRDfile Checker
es	Limpiador de archivos RRD

en	Technical Info
es	Soporte Técnico

en	Change Log
es	ChangeLogLanguage

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
es	Aplicar reglas de automatización

en	Cacti Related
es	Reporte de Cacti

en	Database Related
es	Base de datos

en	Facilities Related

en	Generic Device
es	Nivel de Log genérico

en	HPC/Grid Computing
es	Opciones de cuadrícula

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
es	Balanceo de Carga

en	Network Switch
es	Filtros de red

en	Network Router
es	Filtros de red

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
es	Filtros de red

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
es	Base de datos

en	Storage Related

en	Telco Related
es	Seleccionar Plantilla

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
es	No indicado

en	AMQP Stats
es	Estadísticas

en	CPU Stats
es	Estadísticas

en	Disk Stats
es	Estado de dispositivo

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
es	Próximo inicio

en	Webserver Stats
es	Estado de dispositivo

en	Kafka Stats
es	Estadísticas

en	Kernel Stats
es	No indicado

en	Kernel Memory
es	Memoria de Sistema

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
es	No indicado

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
es	No indicado

en	Mosquitto Stats
es	Estado de Boost

en	Network Stats
es	Redes

en	Process Stats
es	Procesos

en	QOS Stats
es	Estadísticas

en	Swap Stats
es	Estadísticas

en	Syslog Stats
es	No indicado

en	System Stats
es	Opciones de Syslog

en	Unspecified
es	Justificado

en	Users/Groups
es	Grupos de Usuarios

en	Spike Handling
es	Configuración de Spike Kill

en	Package Management
es	Administración de log

en	Reports Administration
es	Administración de Log

en	Show Graph Action Icons
es	Mostrar título del gráfico

en	Plugin Administration
es	Administración de Log

en	%d GByte
es	%d GBytes

en	Convert to LINE1/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA3

en	Print All Legend Items
es	Imprimir todos los item de Leyenda

en	Print Totaling Legend Items Only
es	Imprimir items Totales de leyenda solamente

en	Base Graph Order
es	Contiene gráficos

en	Use the First Handler Found
es	Utilice el controlador PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
es	Utilice el controlador PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
es	Utilice el controlador GetText de Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
es	Utilice el controlador GetText de MonoTranslator

en	Paper-plane
es	Plano de papel

en	[Restart]
es	Restringido

en	RRD Check
es	Ejecutar comprobación

en	Cacti Help
es	Inicio de Cacti

en	Package Cacti Template
es	Duplicar Plantilla(s) de datos

en	Package Repositories
es	Archivos del paquete

en	Package Public Keys
es	Archivos del paquete

en	years
es	%d años

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
es	La cantidad de veces que Cacti intentará hacer ping al dispositivo antes de marcarlo como down.

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
es	Especifica la cantidad de OIDs que pueden ser obtenidos en una simple solicitud Get de SNMP.

en	%d OID
es	OID Max

en	%d OID's
es	OIDs Max

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
es	Repeticiones máximas de caminatas por lotes

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
es	Para dispositivos SNMPv2 y SNMPv3, el tamaño máximo de repeticiones de SNMP Bulk Walk. El valor predeterminado es 'Detectar automáticamente al volver a indexar'. Para conmutadores muy grandes, servidores de alto rendimiento, redes Jumbo Frame o para conexiones WAN de alta latencia, aumentar este valor puede aumentar el rendimiento del sondeo. Se empaquetan más datos en un solo paquete SNMP que puede reducir el tiempo de ejecución de la consulta de datos. Sin embargo, algunos dispositivos pueden negarse por completo a responder a paquetes con un tamaño de repetición máximo que se establece demasiado grande. Esto puede ser especialmente cierto para dispositivos de tipo IoT de menor potencia o dispositivos de TI integrados más pequeños. También debe tenerse en cuenta una atención especial a la MTU de la ruta de red general, ya que establecer un valor demasiado alto podría conducir a la fragmentación de paquetes.

en	Auto Detect on Re-Index
es	Auto detectar

en	%d Repetition
es	Opciones de cuadrícula

en	%d Repetitions
es	Opciones de cuadrícula

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
es	Formateador de eje izquierdo (--left-axis-formatter <formatname>)

en	Primary Color
es	Administrador principal

en	The color to use for the canvas item and legend.
es	El color para esta leyenda.

en	Primary Opacity
es	Administrador principal

en	The opacity of the primary color.
es	La opacidad/Canal alfa del color.

en	Gradient Color
es	Color con nombre

en	The gradient color to use for the canvas item.
es	El Data Source a usar para este item de gráfico.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
es	La opacidad/Canal alfa del color.

en	Gradient Height
es	Altura de gráfico

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	The Class of this Graph Template.
es	El nombre de esta plantilla de gráficos.

en	The Version given to this Graph Template.
es	El nombre dado a esta Plantilla de gráficos.

en	Test Data Sources
es	Contiene Data Sources

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
es	Marque esta casilla de verificación si desea probar las fuentes de datos antes de su creación. Con las fuentes de datos de prueba habilitadas, si la fuente de datos no devuelve datos válidos, no se creará el gráfico. Esta configuración es importante si desea tener una plantilla de dispositivo más genérica que pueda incluir más plantillas de gráficos que se puedan aplicar de forma selectiva en función de las características del dispositivo en sí. Nota: Si tiene una secuencia de comandos de ejecución prolongada como fuente de datos, aumentará el tiempo para crear gráficos.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
es	Nombre de equipo FQDN o dirección IP para este dispositivo.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
es	Cambiar opciones SNMP de dispositivos

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
es	El tipo de paquete ping a enviar. <br><i>NOTA: ICMP en Linux/UNIX requiere permisos de root.</i>

en	Created
es	Crear

en	Date/time the device was added

en	The Version given to this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	A suitable Class for the Device Template.
es	Un nombre útil para esta Plantilla.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
es	El autor original de este árbol.

en	Author Email
es	Autor

en	The original author's Email address.
es	El autor original de este árbol.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	Installation Instructions
es	Opciones de instalación:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	Data Source Overrides
es	Perfiles de Data Source

en	Graph/Data Template Overrides
es	Opciones de la plantilla de gráfico

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El formato de imagen predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráfico nuevas.

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	Include Prefix Text
es	Incluir índice

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
es	Incluya el texto del título de GPRINT de los gráficos de origen con los gráficos agregados.

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
es	Correo/Reportes/DNS

en	FPing Binary Path
es	Ubicación del archivo binario de PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Expand log details
es	Expandir dispositivos

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Data Source Tracing
es	Data Sources en uso

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
es	Una única opción para el desarrollador para rastrear la creación de fuentes de datos, principalmente en torno a las comprobaciones de unicidad.

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Log Rotation
es	Retención de log

en	Preferred Language Processor
es	Procesador de idioma preferido

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
es	Cacti incluye soporte para múltiples procesadores de traducción de idiomas alternativos. Se usará de forma predeterminada el soporte incorporado de PHP, pero no todas las variantes de Linux incluyen soporte de idioma incorporado. Si no se selecciona, Cacti elegirá el primero que se encuentre.

en	Client TimeZone Support
es	MySQL - Soporte de Zona horaria

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Show only site specific locations
es	Configura cualquier opción específica de gráficos aquí.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Enable Gradient Support
es	Habilitar Reporte

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
es	Hay dos métodos para determinar los permisos de gráfico de un usuario. El primero, 'Permisivo'. Bajo la opción 'Permisivo', un usuario solo necesita acceso ya sea a los gráficos, dispositivos o Plantillas de gráficos para obtener acceso a los gráficos que aplican a ellos. Bajo 'Restrictivo', el usuario debe tener acceso a los gráficos, los dispositivos y a las Plantillas de gráficos para obtener acceso a los gáficos.

en	Device Based
es	Nombre de dispositivo

en	Local Page Help Only
es	Obtener ayuda

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Data Source Preservation Preset
es	Método de creación de Gráficos/Data Source

en	Graphs Auto Unlock
es	Reglas de coincidencia gráficos

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
es	Cuando está habilitado, Cacti no bloqueará los gráficos. Esto permite una modificación manual más rápida de las fuentes de datos relacionadas con un gráfico.

en	Hide Cacti Dashboard
es	Ocultar el tablero de instrumentos de Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
es	Para uso con el Soporte de Enlaces Externos de Cacti. Usando esta configuración, puede ocultar el Cacti Dashboard, para que pueda mostrar sólo su propia página.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
es	Detalles de cuenta de usuario

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
es	Exito - Token

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
es	Habilitar Plugin

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
es	Archivos del paquete

en	Author Name
es	Autor

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
es	E nombre del usuario que Cacti usará como plantilla para nuevas cuentas de usuarios.

en	Author Email Address
es	Dirección de correo del remitente

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
es	Permitir llamadas eval () de JavaScript no seguras

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
es	Ciertos complementos de Cacti requieren el uso de llamadas eval () de JavaScript inseguras. Si selecciona esta opción, estarán permitidos en Cacti.

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
es	Los nombres de dominio delimitados por espacios que tendrán permitido ser accedidos desde el exterior del servidor web. Esto es importante para los usuarios que escojan usar un CDN o un sitio de alojamiento. Las fuentes pueden incluir comodines por ejemplo: *.midominio.com o un protocolo, por ejemplo: https://*.ejemplo.com. Estas fuentes alternativas incluyen los tipos de imágenes, CSS y JavaScript unicamente.

en	Remote Agent
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
es	Puerto SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	Logging Level
es	Inicio de sesión

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
es	Cuando se desactiva, Cacti Automation no creará ningún gráfico de forma activa. Esto es útil cuando se ajusta la configuración del dispositivo para evitar crear nuevos gráficos cada vez que se guarda un objeto. La invocación manual de reglas de automatización seguirá siendo posible.

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
es	Cuando se desactiva, Cacti Automation no creará ningún elemento de árbol de forma activa. Esto es útil cuando se ajusta la configuración del dispositivo o del gráfico para evitar crear nuevas entradas de árbol cada vez que se guarda un objeto. La invocación manual de reglas seguirá siendo posible.

en	Graph Template Defaults
es	Basados en plantilla de gráfico

en	Graph Template Test Data Source
es	Gráfico, Data Source

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
es	Marque esta casilla de verificación si desea probar las fuentes de datos antes de su creación para las plantillas de gráficos nuevas y recién importadas. Con las fuentes de datos de prueba habilitadas, si la fuente de datos no devuelve datos válidos, no se creará el gráfico. Esta configuración es importante si desea tener una plantilla de dispositivo más genérica que pueda incluir más plantillas de gráficos que se puedan aplicar de forma selectiva en función de las características del dispositivo en sí. Nota: Si tiene una secuencia de comandos de ejecución prolongada como fuente de datos, aumentará el tiempo para crear gráficos.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	%s Thread
es	%d proceso

en	%s Threads
es	%d procesos simultáneos

en	Default Interface Speed
es	Interfaz Dest

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
es	Si Cacti no puede determinar la velocidad de la interfaz debido a que ifSpeed o siHighSpeed no está configurado o es cero, ¿qué valor máximo desea en los RRDfiles resultantes?

en	100 Mbps Ethernet
es	Ethernet de 100 Mbps

en	1 Gbps Ethernet
es	Ethernet a 1 Gbps

en	10 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 10 Gbps

en	25 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 25 Gbps

en	40 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 40 Gbps

en	56 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 56 Gbps

en	100 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 100 Gbps

en	Privacy Passphrase (v3)
es	Contraseña de privacidad (V3).

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Autocomplete Delay
es	Autocompletar filas

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
es	Longitud mínima

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
es	El ancho mínimo del árbol para contraer.

en	Maximum Tree Width
es	Longitud máxima del Título

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
es	El ancho máximo del árbol al que expandirse, después de lo cual, las ramas del árbol se desplazarán en la página.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
es	Quitar nombres de dominio

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
es	Al ver los menús desplegables del filtro de nombre de dispositivo, al marcar esta opción se eliminará el nombre de host al dominio.

en	Minimum Refresh Interval
es	Intervalo de refresco

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
es	Este es el tiempo mínimo admitido entre las actualizaciones de Graph. Este valor también se usa para establecer ciertos atributos de RRDfile. Si tiene un dispositivo que almacena datos en caché y no proporciona actualizaciones en tiempo real, es posible que deba aumentar el intervalo mínimo de actualización predeterminado para evitar la creación de gráficos con espacios.

en	RRDtool Graph Options
es	Opciones de Grafico

en	Custom Watermark
es	Datos personalizados

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
es	Para ser utilizado al formatear | date_time | en un gráfico

en	Disable RRDtool Watermark
es	Marca de agua de gráficos RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
es	Siempre que su versión de RRDtool lo admita, puede deshabilitar el anuncio de RRDtool en sus Gráficos marcando esta opción.

en	Business Hours Settings
es	Configuraciones de Usuario

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
es	%d semanas

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
es	Número máximo de filas por página

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
es	El tipo de Sonda a usar. Esta configuración hará efecto en el próximo intervarlo de sondeo.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
es	El intervalo de sondeo en uso. Esta configuración afectará cuan seguido los archivos RRD serán revisados y actualizados. NOTA: si cambias este valor, debes volver a llenar el caché de la Sonda. Si falla puede resultar en perdida de datos.

en	Cron/Daemon Interval
es	Intervalo de cron

en	SNMP Get OID Limit
es	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
es	El número máximo predeterminado de SNMP Get OID para emitir por solicitud de snmpget. Para dispositivos, esta configuración se controla a nivel de dispositivo. Solo debe usar esta configuración cuando use la API SNMP de Cacti de forma nativa en sus scripts o complementos.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
es	Información de la Sonda

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
es	El intervalo de sincronización de sondeo predeterminado que se utilizará al crear un sondeo. Esta configuración afectará la frecuencia con la que se verifican y actualizan los polinizadores remotos.

en	Disable Resource Cache Replication
es	Reconstruir el cache de recursos

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
es	De forma predeterminada, el recopilador de datos principal de Cacti almacenará en caché todo el sitio web y los complementos en una caché de recursos. Luego, periódicamente los recopiladores de datos remotos se actualizarán con las actualizaciones del recopilador de datos principal de Cacti. Esta caché de recursos esencialmente permite que los recopiladores de datos remotos se autoactualicen. Si no desea utilizar esta opción, puede desactivarla con esta configuración.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
es	Estado de la Sonda remota:

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
es	¿Cómo desea que se registren los errores de Spine? Las opciones son: 'detallado' que es similar al registro de cmd.php; 'Resumen' que proporciona el número de errores de salida por dispositivo; y 'none', que no contabiliza errores.

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
es	La cantidad de procesos de servidor de script concurrentes a ejecutar por proceso de Spine. Se aceptan valores de 1 a 10. Este parámetro ayudará si está ejecutando muchos hilos y scripts de servidores de script.

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
es	El tiempo máximo que Cacti esperará que un script se complete. El valor de tiempo de espera en segundos

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
es	Re-escenear dispositivo

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunday
es	Mensualmente el día

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
es	Opciones de fuente de la Leyenda

en	Report Generation Timeout
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de generación de informes de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Data Source Statistics Timeout
es	Estadisticas de Data Source

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que la secuencia de comandos de estadísticas de la fuente de datos de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminada.

en	RRDChecker Timeout
es	Tiempo de espera de DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	Poller Commands Timeout
es	Actualización en segundo plano

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de comandos en segundo plano de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Poller Command Concurrent Processes
es	Procesos concurrentes

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	Maintenance Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación en segundo plano de mantenimiento

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de mantenimiento de Cacti sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Spikekill Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación de fondo de Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	Data Collector Defaults
es	Recolectores de datos

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
es	Esta configuración se mantiene en el nivel del recopilador de datos. Los valores aquí son solo los valores predeterminados que se utilizan al crear por primera vez un recopilador de datos.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
es	Procesos por defecto del Recolector de Datos

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
es	¿Cómo desea que se registren los errores de Spine? Las opciones son: 'detallado' que es similar al registro de cmd.php; 'Resumen' que proporciona el número de errores de salida por dispositivo; y 'none', que no contabiliza errores.

en	Threads per Process
es	Subprocesos por defecto

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
es	<Cacti maneja la autenticación de usuarios, lo que le permite crear usuarios y darles derechos sobre diferentes áreas dentro de Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - La autenticación es manejada por el servidor web. Los usuarios pueden añadirse o crearse automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permite la autenticación contra un servidor LDAP. Los usuarios se crearán automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de la plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. Si el módulo LDAP de PHP no está habilitado, la Autenticación LDAP no aparecerá como una opción seleccionable. <br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permite a los administradores soportar múltiples grupos dispares de diferentes directorios LDAP/AD para acceder a los recursos de Cacti. Al igual que la autenticación LDAP, el módulo PHP LDAP es necesario para utilizar este método.

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
es	Si un usuario se autentica y selecciona 'Mantenerme conectado' una cookie de autenticación será creada en la computadora del usuario permitiendo al usuario permanecer conectado. La cookie de autenticación expira después de 90 días sin usarse.

en	2FA Timeout
es	Tiempo de espera

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
es	Ejecutar comprobación

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
es	Límite

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
es	Autenticación Web básica

en	Basic Auth Login Failure Message
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
es	Al usar la autenticación básica, si hay problemas para asignar el nombre de usuario a una cuenta de Cacti válida, el mensaje incluido aquí se mostrará a los usuarios. Puede incluir tanto texto como HTML.

en	Basic Auth Mapfile
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
es	Al utilizar la autenticación básica, si la cuenta básica necesita ser traducida a una cuenta de inicio de sesión diferente, puede especificar un archivo CSV aquí para asignar la cuenta básica a la cuenta de inicio de sesión deseada.

en	Account Email Notification
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	Send email to new user
es	Opciones de Sendmail

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
es	Esta es la ubicación del servidor que será usada para enlaces a los sitios de Cacti.

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
es	Tamaño máximo del mensaje de correo incluyendo todos los archivos adjuntos.

en	Internet Proxy Settings
es	Opciones generales

en	Internet Proxy Address
es	Ingresa la dirección del sitio

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
es	Debería Boost permitir la actualización de RRD en Cacti bajo demanda? Si lo deshabilita, este cambio no hará efecto hasta el próximo ciclo de sondeo. Si dispone de Recolectores de datos remotos, es necesario que esta opción este activada.

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
es	Si la Sonda de Boost excede este tiempo de ejecución, se registrará una advertencia en el log de Cacti,

en	Enable Direct Population of Boost Table
es	Permite la populación directa de la tabla poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
es	Permite la inserción directa de registros a los resultados de Sondeo de boost, con una reducción de tiempo del 25% en cada ciclo de sondeo.

en	Enable Boost Debugging
es	Habilitar Plugin

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Data Collection Method
es	Recolección de datos

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
es	Borrar estadisticas

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
es	Número de procesos de Boost

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
es	Número de procesos de Boost simultáneos que se utilizan para procesar todos los RRDS de la tabla Boost.

en	Data Source Retention Settings
es	Configuración de almacenamiento de datos

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
es	Limpiador de archivos RRD

en	Enable RRDfile Check
es	Habilitar regla

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
es	Deben recolectarse estadísticas de Data Source para este sistema Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
es	Número de procesos de Boost

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
es	Número de procesos de Boost simultáneos que se utilizan para procesar todos los RRDS de la tabla Boost.

en	Check Frequency
es	Frecuencia

en	How frequent should RRD be checked ?
es	Cuan frecuente se deberían actualizar las estadísticas diarias?

en	Structure RRDfile Paths
es	Rutas de RRD estructurados

en	Enable Structured Paths
es	Rutas de RRD estructurados

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
es	Directorio encontrado

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
es	Dispositivo

en	Device ID/Data Query ID
es	Eliminar consulta de datos

en	Device Hash/Device ID
es	Nombre de dispositivo

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
es	Este valor representa el número máximo de picos a remover de los gráficos RRA.

en	1 Thousand
es	%d proceso

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
es	Filtro

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	Backup Retention
es	Retención de datos

en	TimeZone Support
es	MySQL - Soporte de Zona horaria

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
es	Servidor Cacti v%s - Mantenimiento

en	My Browsers Timezone

en	Show Device Aggregates
es	Mostrar detalles de dispositivo

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
es	Si se incluye una fuente de datos de dispositivo en un gráfico agregado, muestre ese gráfico junto con otros gráficos de dispositivo

en	Enable Horizontal Scrolling
es	Habilitar monitoreo

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
es	Habilitar el desplazamiento horizontal de tablas, deshabilitar la visibilidad de la columna receptiva.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
es	El intervalo de tiempo predeterminado que se muestra cuando se visualizan los gráficos y otros datos específicos de tiempo.

en	Default Timeshift
es	Timeshift por defecto

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
es	El Timeshift predeterminado que se muestra cuando se visualizan gráficos y otros datos específicos de tiempo.

en	Tree History
es	Usar historial

en	System Setting
es	Opciones de Syslog

en	Auto Log Out Time
es	Cierre de sesión automático

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
es	Para los usuarios con acceso a la consola únicamente, cuánto tiempo este usuario puede permanecer conectado antes de que se desconecte automáticamente. Tenga en cuenta que si no ha estado activo en más de una hora, es posible que deba actualizar su navegador. También tenga en cuenta que esta configuración no tiene ningún efecto cuando las cookies de autenticación están habilitadas.

en	Cacti Install Help
es	Activo/Instalado

en	Refresh current page
es	Intervalo de refresco

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
es	Por favor, espere mientras se inicializa la instalación de Cacti, versión %s. Debe tener JavaScript habilitado para que esto funcione.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
es	FATAL: No podemos continuar con esta instalación. Para instalar Cacti, PHP debe estar en la versión 5.4 o posterior.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
es	Vea el manual de PHP: Notación de objetos JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
es	La versión de RRDtool que está instalada.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
es	Vea el manual de PHP: Desactivar funciones .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
es	Las funciones shell_exec() y/o exec() están actualmente bloqueadas.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
es	Debes seleccionar al menos un gráfico para agregar al Reporte.

en	GPrint
es	Eliminar GPRINT preestablecido(s)

en	Aggregate Items are not modifiable
es	Items Agregados no son modificables

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
es	Objetos coincidentes [ %s ]

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Show Matching Device SQL Query
es	Ningún dispositivo coincidente

en	Show Matching Objects SQL Query
es	Objetos coincidentes

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
es	ERROR: Los rangos de IP en forma de rango1-rango2 ya no son compatibles.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
es	Ningún archivo seleccionado

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
es	Importar

en	Updated
es	Actualizar

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
es	Automatización de opciones SNMP

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
es	Automatización de opciones SNMP

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
es	Plantilla desconocida

en	Automation Network Rule '%s' %s!
es	Automatización de escaneo de Red por defecto

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
es	Politica de Plantillas

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	No session
es	Sesión

en	Device:(Hide Disabled)
es	El dispositivo está deshabilitado

en	Graph:(%s%s)
es	Gráfico:

en	Device:(%s%s)
es	Dispositivo(s)

en	Template:(%s%s)
es	Plantillas

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
es	Plantilla de dispositivo:

en	Device+Template:(%s%s)
es	Plantilla de dispositivo:

en	Restricted By:
es	Restringido

en	Granted By:
es	Acceso concedido

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Access Denied! Login Failed.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
es	Error de búsqueda LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
es	Error LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
es	¡Acceso denegado! Sin contraseña proporcionada por el usuario.

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Reset password
es	Nueva contraseña

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
es	Log de cacti vaciado

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
es	La autenticación no se configuró anteriormente. Se intentó configurar la autenticación local, pero no se encontró ninguna cuenta administrativa.

en	Unknown error
es	Sec desconocido

en	ERROR: Unable to find user
es	No es posible encontrar los usuarios DN

en	2FA failed to be disabled
es	Aplicar filtro a la tabla

en	2FA is now disabled
es	La ubicación no permite escritura

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
es	Verificación de borrado

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
es	%s Bytes

en	%s KBytes
es	%s Bytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
es	NOTA: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.

en	Head Lines
es	%d Líneas

en	Expand Log
es	Expandir dispositivos

en	Expand
es	Expandir dispositivos

en	System Default
es	Establecer como predeterminado

en	Raw Log
es	Ver log

en	Warnings++
es	Advertencias

en	Errors++
es	Errores

en	AutoM8
es	Auto

en	Non Stats
es	No indicado

en	Device Up/Down
es	Dispositivos usando

en	Recaches
es	coincidencias

en	Security Issues
es	Seguridad

en	Matches
es	coincidencias

en	Does Not Match
es	Las contraseñas no coinciden

en	Found %s Local Data ID's to Verify
es	Se encontraron%s ID de datos locales para verificar

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
es	Eliminación de índices detectada! Índices anteriores: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
es	Asociación de índices con datos locales completada

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
es	Encontrado Modificado%sy%s Huérfano ID de datos locales para reasignar.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
es	Re asignando gráficos a sus nuevos índices

en	Done updating Data Source Title Cache
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Done updating Graph Title Cache
es	Terminé de actualizar la caché de títulos de gráficos

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
es	Actualización de re indexación del cache completada. Había

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
es	Verificación de la modificación del campo de clasificación. No se han detectado cambios.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
es	Campo de clasificación nuevo detectado: '%s' Campo de clasificación antiguo '%s

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
es	ERROR: Nuevo campo de clasificación no adecuado. El campo Sort no cambiará.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
es	Validación del nuevo campo de ordenación. Campo de clasificación se actualice.

en	Data Query returned no indexes.
es	ERROR: Consulta de Datos no devolvió índices.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
es	<arg_num_indexes> faltan en el archivo XML, 'Recuento de Cambio de índices' no admitido

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
es	El campo Sort no devolvió ningún dato. No se puede continuar con el Re-Index.

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
es	Todos los Sitios seleccionados

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
es	Tamaño de caminata masivo probado %d con una respuesta de %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
es	El tamaño de caminata masiva seleccionado fue %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
es	Ahorro de tamaño de caminata a granel en el dispositivo.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
es	El tamaño de caminata masiva se fija en %d.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
es	Filtrando lista de índices @ '%s' Conteo de índices: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
es	Índice filtrado encontrado en OID: '%s' valor: '%s'

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
es	El campo Sort devuelve no los datos. No se puede continuar con el Re-Index para OID[%s].

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
es	oid_rewrite en el OID: '%s' nuevo OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
es	Actualización de orden del caché de consulta de datos completado

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
es	Debe seleccionar una columna de salida XML para Fuente de datos '%s' y activar la casilla de verificación a su derecha

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
es	Su plantilla de gráfico no tiene plantillas de datos en uso. Por favor, corrija su plantilla de gráficos

en	Data Source ID %s does not exist
es	El Data Source no existe

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
es	El directorio RRD no es modificable por la Sonda. Propietario RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
es	Archivo RRD no es modificable por la Sonda. Propietario RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
es	Archivo RRD no coincide con el perfil de datos

en	RRDfile not updated after polling
es	Archivo RRD no actualizado después del sondeo

en	RRDfile not created yet
es	Archivo RRD no actualizado después del sondeo

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
es	Los ajustes se guardan en Colector de datos %d Fallido.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
es	Los ajustes se guardan en Colector de datos %d Fallido.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
es	Información de PHP

en	Message Not Found.
es	Mensaje no encontrado.

en	Logged in a Guest
es	Conectado como

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
es	Error de remitente: dirección del <b>destinatario</b> no especificada!!<br>Si usa el vínculo <i>Correo de prueba</i>, configure la opción <b>correo de alerta</b>.

en	Since Install
es	Instalar

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
es	Dispositivo(s)

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
es	Sincronizar dispositivos

en	Damaged Graph
es	%d Grafico

en	Remote Server
es	Eliminar StdDev

en	Get Page Help
es	Obtener ayuda

en	Current Page: %s
es	Valor actual

en	Seq#

en	Consolidation
es	Función de consolidación

en	Legend
es	Opciones de leyenda

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	Metric
es	Restringido

en	Select a Single Template
es	Seleccionar Plantilla

en	Sort Column
es	1 Columna

en	Sort Order
es	Orden de clasificación

en	Ascending
es	Ordenar árboles ascendentes

en	Descending
es	Ordenar árboles descendentes

en	CF
es	CDEF

en	Maximum
es	Registros máximos

en	Measure

en	25th Percentile
es	Porcentaje %d

en	50th Percentile (Median)
es	Porcentaje %d

en	75th Percentile
es	Porcentaje %d

en	90th Percentile
es	Porcentaje %d

en	95th Percentile
es	Porcentaje %d

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
es	Habilitar la recolección de estadísticas de Data Source

en	Absolute Max Value

en	Absolute Maximum

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
es	Rotar el Log de Cacti

en	Panels

en	Help in Developing
es	Ayuda en el desarrollo

en	Donation & Sponsoring
es	Donación y patrocinio

en	RRDProxy

en	Help in Translating
es	Ayuda en la traducción

en	Dark Color Mode
es	Modo desarrollador

en	Ignore System Color
es	Color de Item

en	Light Color Mode
es	Modo de lista

en	Select to Search
es	Seleccionar archivo

en	Standard Mode
es	Habilitar escaneo

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
es	Permita o limite que las columnas de la tabla se extiendan más allá de los límites de las ventanas actuales.

en	Connection Successful
es	Conexión local exitosa

en	Use System Color
es	Color de Item

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
es	Versión %s %s

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Delete Report
es	Eliminar Color

en	Delete Reports
es	Eliminar usuario(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para apropiarte de el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para apropiarte de el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Take Report Ownership
es	Tomar posesión

en	Take Reports Ownership
es	Tomar posesión

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Report
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Reports
es	Duplicar Sitio

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Enable Reports
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Disable Report
es	Habilitar Reporte

en	Disable Reports
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
es	Haga click en 'Continuar' para enviar el/los siguiente(s) Reporte(s) ahora.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
es	Haga click en 'Continuar' para enviar el/los siguiente(s) Reporte(s) ahora.

en	Send Report Now
es	Enviar Reporte

en	Send Reports Now
es	Enviar Reporte

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
es	Seleccione una rama de árbol para usar con gráficos y dispositivos. Los dispositivos serán considerados como Sucursales.

en	Should all Branch Graphs be rendered?
es	Se deben representar todos gráficos de las ramas hijas?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
es	Selecciona un dispositivo para especificar un gráfico

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
es	Selecciona una Plantilla de dispositivo para usar.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
es	Seleccione un dispositivo que se utilizará para filtrar o seleccionar gráficos en el caso de un tipo de dispositivo.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
es	Seleccione una plantilla de gráfico para el dispositivo que se utilizará para filtrar o seleccionar gráficos en el caso de un tipo de dispositivo.

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
es	Una expresión regular compatible con Perl (REGEXP) usado para seleccionar los gráficos a incluir desde el arbol.

en	Details %s
es	Detalles

en	Report Items %s
es	No Items de Reporte

en	Scheduled Events %s
es	Eventos agendados

en	Report Preview %s
es	Vista previa de Reporte

en	Graph: %s
es	Cambiar gafico(s) de dispositivo asociado(s)

en	Using CSS
es	Usando CSS

en	Device: %s
es	Dispositivo(s)

en	, Graph Template: All Templates
es	Agregar plantilla de gráfico a plantilla de dispositivo

en	, Graph Template: %s
es	Gráfico [Plantilla: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
es	, Usando RegEx: "%s"

en	Tree: %s
es	Arbol:

en	, Device: %s
es	Dispositivo(s)

en	, Branch: %s
es	Rama:

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
es	El términio de búsqueda "%s" no es válido. El error es %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	Down (Thold)
es	Descargar

en	New Graph Template: %s
es	Gráfico [Plantilla: %s]

en	New Data Query: %s
es	Consulta de datos [%s]

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
es	Error al aplicar el rango de automatización especificado

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
es	Esta versión de Cacti (%s) no parece tener un código de versión válido, póngase en contacto con el equipo de desarrollo de Cacti para asegurarse de que está correcta. Si usted está viendo este error en una versión, por favor envíe un informe inmediatamente a GitHub

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
es	Si esto es una actualización, asegúrate de leer el archivo de información de Actualización.

en	PHP - Recommendations (%s)
es	Recomendaciones - PHP

en	PHP Recommendations (
es	Recomendaciones de PHP

en	PHP Binary
es	Ubicación del archivo binario de PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
es	La ubicación binaria de PHP no es válida y debe actualizarse.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
es	Actualice el valor de path_php_binary en la tabla de configuración.

en	Restart Required
es	Requerido

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
es	Parece que se está haciendo downgrade a una versión anterior. Los cambios de base de datos hechos para la versión más reciente no se revertirán y podría causar problemas.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
es	Si SELinux está habilitado en el servidor, puede deshabilitarlo temporal o permanentemente y, a continuación, agregar los permisos necesarios mediante las herramientas de línea de comandos de SELinux.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
es	Aquí se muestra un ejemplo de como establecer permisos de directorio, aunque es posible que tenga que ajustarlo acorde a su Sistema Operativo, cuentas de usuarios y permisos deseados

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
es	Una vez que la instalación haya completado la ruta CSRF, debe configurarse como de solo lectura.

en	Input Validation Whitelist Protection
es	Protección de lista blanca de validación de entrada

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
es	Los métodos de entrada de datos de Cacti que llaman a un script pueden explotarse de manera que una persona que no sea un administrador puede dañar cualquiera de los archivos que pertenecen a la cuenta del sondeo y, en los casos en que alguien ejecuta el sondeo de Cacti como root, puede comprometer el sistema operativo y permitir que los atacantes explote su infraestructura.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
es	Por lo tanto, hace varias versiones, Cacti se mejoró para proporcionar capacidades de lista blanca en estos tipos de métodos de entrada de datos. Aunque esto protege Cacti de manera más completa, aumenta la cantidad de trabajo requerido por el administrador de Cacti para importar y administrar Plantillas y Paquetes.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
es	La forma en que funciona la lista blanca es que cuando importa por primera vez un método de entrada de datos, o vuelve a importar un método de entrada de datos, y el script o los elementos cambian de alguna manera, el método de entrada de datos y todas las fuentes de datos correspondientes se desactivará inmediatamente hasta que el administrador valide que el método de entrada de datos es válido.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
es	Para identificar los métodos de entrada de datos en este estado, hemos proporcionado un script de validación en el directorio CLI de Cacti que se puede ejecutar con las siguientes opciones:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
es	Esta opción de secuencia de comandos buscará cualquier método de entrada de datos que esté actualmente prohibido y proporcionará detalles sobre el motivo.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
es	Esta opción de secuencia de comandos elimina la prohibición de los métodos de entrada de datos que están actualmente prohibidos

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
es	Esta opción de secuencia de comandos volverá a habilitar cualquier fuente de datos deshabilitada.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
es	Se recomienda encarecidamente que actualice su config.php para habilitar esta función descomentando la variable $ input_whitelist y luego ejecutando las tres opciones de script CLI anteriores después de que se haya completado la instalación basada en web.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
es	Marque la casilla de verificación a continuación para reconocer que ha leído y comprendido este problema de seguridad

en	I have read this statement
es	He leído esta declaración

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
es	Selecciona el tipo de plantilla que deseas exportar desde Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
es	No es recomendable actualizar las plantillas en las que ya ha realizado modificaciones. La actualización de las plantillas NO eliminará las modificaciones de las plantillas de gráficos y datos y puede provocar un comportamiento inesperado. Sin embargo, si no ha realizado cambios en ningún gráfico, consulta de datos o plantilla de datos, la reimportación del paquete no debería tener ningún efecto. En ese caso, tendría que 'Sincronizar gráficos' desde las Plantillas después de la actualización.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
es	Plantillas de dispositivos permiten monitorear y graficar una amplia variedad de datos dentro de Cacti. Luego de seleccionar la Plantilla de datos deseada, presione 'Finalizar' y se completará la instalación. Tenga paciencia en este paso, ya que la importación de Plantillas de dispositivos puede llevar unos minutos.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
es	En la sección [mysqld], encuentra los parámetros 'character-set-server' y 'collation-server' y defínalas de la siguiente manera:

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
es	Tiene más tablas de las que su configuración de PHP nos permitirá mostrar / convertir. Modifique la configuración de max_input_vars en php.ini a un valor superior a%s

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
es	Las siguientes tablas deben ser convertidas a UTF8 e InnoDB. Por favor, seleccione las tablas que desea convertir durante el proceso de instalación.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
es	Todas las tablas parecen ser compatibles con UTF8

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
es	DEBE CAMBIAR LA BASE DE DATOS MANUALMENTE PARA REVERTIR CUALQUIER CAMBIO DE ACTUALIZACION QUE SE HAYA REALIZADO.EL INSTALADOR NO PUEDE REALIZAR ESTO POR USTED AUTOMATICAMENTE

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
es	Downgrade debería sólo realizarse cuando es absolutamente necesario y al hacerlo podría romper la instalación

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
es	Aceptar acuerdo de licencia GPL

en	Install Type
es	Tipo de instalación

en	New Install
es	Instalar

en	Default Theme
es	Arbol predeterminado

en	Install Language
es	Idioma del usuario

en	Default Poller Interval
es	Intervalo de sondeo seleccionado

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
es	Permisos de Dispositivos

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
es	Tipo de Item a ser agregado.

en	Table Upgrades
es	Actualizar

en	No Tables to be Upgraded
es	Tipo de Item a ser agregado.

en	Device/Graph Automation
es	Plantilla de automatización de Dispositivos

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
es	Propagación habilitada

en	Automation Mode
es	Automatización

en	Automation Is Disabled
es	Automatización

en	IP Address Range
es	Dirección IP

en	Using a Custom SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Using the Default SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Device Package
es	Nombre de dispositivo

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
es	Archivos del paquete

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
es	Tablas

en	Spawning background process: %s %s
es	Proceso de generación en segundo plano:%s%s

en	Starting %s Process for v%s
es	Iniciando el proceso%s para v%s

en	Finished %s Process for v%s
es	Proceso%s finalizado para v%s

en	Found %s templates to install
es	Se encontraron%s plantillas para instalar

en	About to import Package #%s '%s'.
es	A punto de importar el paquete #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
es	La importación del paquete #%s '%s' en el perfil '%s' se realizó correctamente

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
es	Error al importar el paquete #%s '%s' en el perfil '%s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
es	Plantillas de automatización para [Plantilla eliminada]

en	No templates were selected for import
es	No se seleccionaron plantillas para importar

en	Updating remote configuration file
es	Esperando configuración

en	Setting default data source profile to %s (%s)
es	El perfil de Data Source predeterminado para esta Plantilla de datos.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
es	Error al aplicar el perfil especificado %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
es	Actualizando la red de automatización (%s), modo "%s" => "%s", subred "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
es	No se pudo encontrar la red de automatización, no se realizaron cambios

en	Adding extra snmp settings for automation
es	Agregar configuraciones adicionales de SNMP para la automatización

en	Selecting Automation Option Set %s
es	Borrar Plantilla(s) de Automatización

en	Updating Automation Option Set %s
es	Automatización de opciones SNMP

en	Successfully updated Automation Option Set %s
es	Conjunto de opciones de automatización actualizado con éxito%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
es	Ejecutar automatización en dispositivo(s)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
es	Error al aplicar el rango de automatización especificado

en	Failed to find any automation option set
es	Error al encontrar datos para copiar!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
es	Dispositivo no asignado a dispositivo en Cacti

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
es	Dispositivo %s añadido a Cacti

en	Output: %s.
es	Campos de salida

en	Creating Graphs for Default Device
es	Crear gráficos para este dispositivo

en	Adding Device to Default Tree
es	Valores por defecto de dispositivo

en	No templated graphs for Default Device were found
es	No se encontraron gráficos con plantilla para el dispositivo predeterminado

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
es	ADVERTENCIA: Plantilla de dispositivo para su sistema operativo no encontrada. Deberá importar plantillas de dispositivo o paquetes de Cacti para monitorear su servidor Cacti.

en	Running first-time data query for local host
es	Ejecución de una consulta de datos por primera vez para el host local

en	Repopulating poller cache
es	Reconstruir el cache de Sonda

en	Repopulating SNMP Agent cache
es	Reconstruir cache de Agente SNMP

en	Generating RSA Key Pair
es	Generando par de claves RSA

en	Found %s tables to convert
es	Se encontraron%s tablas para convertir

en	Converting Table #%s '%s'
es	Conversión de tabla #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
es	No se encontraron tablas ni se seleccionaron para la conversión.

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
es	NOTA: Usando un archivo temporal para la caché de la base de datos:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
es	Actualización de v%s (DB%s) a v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
es	ADVERTENCIA: No se pudo encontrar la función de actualización para v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
es	Instalación cancelada debido a que no se ha aceptado el EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
es	El fondo ya se inició en%s, se omitió este intento en%s

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
es	Excepción ocurrida durante la instalación: #

en	No - %s
es	Campo '%s' %s

en	%s - N/A
es	Campo '%s' %s

en	%s - No
es	Campo '%s' %s

en	Setting PHP Option %s = %s
es	Configuración de la opción PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
es	Error al configurar la opción PHP%s, es%s (debería ser%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
es	Recolector(es) de datos no encontrados al intentar sincronizarción

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, imposible especificar la versión

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no se puede establecer la opción de referencias

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no es posible iniciar la comunicación TLS

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no se puede enlazar, resultado de LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
es	No es posible conectarse al servidor

en	Connection Timeout to Server (%s)
es	Tiempo de conexión agotado

en	Insufficient Access to Server (%s)
es	Acceso insuficiente

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
es	El Grupo DN no pudo ser encontrado para comparar

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
es	No es posible crear el objecto de la conexión LDAP

en	Invalid Password provided. Login failed.
es	Contraseña proporcionada no válida. Error de inicio de sesion.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
es	Error inesperado %s (error LDAP: %s)

en	IPv6 support seems to be missing!

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
es	Ping TCP satisfactorio (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
es	Ping TCP: socket_connect(), motivo: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
es	Ping TCP: socket_select() fallo, motivo: %s

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
es	se requiere %s versión %s o superior para %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
es	Se requiere %s para %s, y no está instalado.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
es	Log de Cacti purgado con éxito

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
es	La Sonda de Cacti no se ha ejecutado aún.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
es	Dispositivo %s añadido a Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
es	No se encontró el gráfico que intentaba agregar al Reporte

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
es	El dispositivo '%s' no se agregó al informe porque ya existe en el informe.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
es	Problemas al enviar el informe '%s' Problema con el correo electrónico El error del subsistema es '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
es	Conexión remota exitosa

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
es	Comando RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
es	El tamaño de step RRD requerido es '%s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
es	XFF para cacti RRA id '%s' deberia ser '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
es	Número de filas para Cacti RRA id '%s' deberia ser '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
es	RRA '%s' ausentes en archivo RRD

en	Errors Found
es	No se encontraron %s

en	Optional Tuning Recommendations
es	Descripción del Data Source:

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
es	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) eliminados de archivo RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
es	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) agregando a archivo RRD

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
es	Crear Aggregate desde plantilla

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
es	Intentar crear un gráfico a partir de una plantilla de gráfico eliminada

en	Graph Not created for %s due to bad data
es	Creación de gráfico

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
es	Se recomienda que habilites InnoDB en cualquier %s versión superior a 5.1.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
es	Si está utilizando Cacti Performance Booster y eligiendo un motor de almacenamiento en memoria, tiene que tener cuidado de vaciar el buffer de Boost antes que su sistema se quede sin espacio en la tabla de memoria. Esto es hecho de dos maneras, primero reduciendo el tamaño de la columna de salida al tamaño correcto. Esta columna está en las tablas poller_output y poller_output_boost. Lo segundo que puede hacer es proporcionar más memoria a las tablas de memoria. Hemos elegido arbitrariamente un valor recomendado del 10% de la memoria del sistema, pero si está usando discos SSD, o tiene un sistema más pequeño, puede ignorar esta recomendación o elegir un motor de almacenamiento diferente. Puede ver el consumo esperado de las tablas de Boost en Consola -> Utilidades de Sistema -> Ver estado de Boost.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
es	Cuando se utiliza el archivo_de_innodb_por_tabla, es importante establecer el formato_de_archivo_de_innodb en Barracuda. Esta configuración permitirá índices más largos, importantes para ciertas tablas de Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
es	Si sus tablas tienen índices muy grandes, debe operar con Barracuda innodb_file_format y innodb_large_prefix igual a 1. Si no lo hace, es posible que los complementos no puedan crear tablas correctamente.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
es	InnoDB contendrá tantas tablas e índices en la memoria del sistema como sea posible. Para eso, debería incrementar el valor de innodb_buffer_pool lo suficiente como para contener las tablas e índices en memoria. Comprobando el tamaño del directorio /var/lib/mysql/cacti ayudará a determinar este valor. Recomendamos 25% del total de memoria de su sistema, pero los requerimientos pueden variar dependiendo del tamaño del sistema.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
es	Esta configuración debe permanecer ENCENDIDA a menos que sus instancias de Cacti se estén ejecutando en ZFS o FusionI / O, que tienen registros internos para adaptarse a fallas abruptas del sistema. Sin embargo, si tiene muy buena energía, y sus sistemas rara vez fallan y tiene copias de seguridad, desactivar esta configuración puede generar un aumento de casi un 50% en el rendimiento de la base de datos.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
es	El máximo rendimiento de E/S se produce cuando se utiliza el método O_DIRECT para enjuagar las páginas.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de lectura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de escritura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
es	%s dividirá innodb_buffer_pool en regiones de memoria para mejorar el rendimiento. El valor máximo es 64. Cuando innodb_buffer_pool es inferior a 1GB, debería usar el tamaño del pool dividido por 128MB. Siga usando esta ecuación basándose en un máximo de 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
es	%s dividirá innodb_buffer_pool en regiones de memoria para mejorar el rendimiento. El valor máximo es 64. Cuando innodb_buffer_pool es inferior a 1GB, debería usar el tamaño del pool dividido por 128MB. Siga usando esta ecuación basándose en un máximo de 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. Si tiene discos duros físicos, use 200 * el número de unidades activas en el arreglo. Si se utiliza NVMe o PCIe Flash, se pueden utilizar números mucho más grandes de hasta 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. Si tiene discos duros físicos, use 2000 * el número de discos activos en el arreglo. Si se utiliza NVMe o PCIe Flash, se pueden utilizar números mucho más grandes de hasta 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. De lo contrario, no configure esta opción.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
es	Al usar MariaDB 10.2.4 y superior, esta configuración debe estar desactivada si las escrituras atómicas están habilitadas. Por lo tanto, habilite las escrituras atómicas en lugar del búfer de escritura doble, ya que aumentará el rendimiento.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
es	Al usar MariaDB 10.2.4 y superior, puede usar escrituras atómicas sobre el búfer de escritura doble para aumentar el rendimiento.

en	PHP %s is the minimum version
es	PHP %s es la versión mínima

en	A minimum of %s memory limit
es	Mínimo límite de memoria %s

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
es	Una zona horaria válida que coincida con MySQL y el sistema

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Delete External Link
es	Vínculo externo

en	Delete External Links
es	Vínculos externos

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Disable External Link
es	Vínculo externo

en	Disable External Links
es	Vínculos externos

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Enable External Link
es	Vínculo externo

en	Enable External Links
es	Vínculos externos

en	a Session Timeout
es	Tiempo de espera

en	an Account Suspension
es	Opciones de cuenta

en	a change in state of the Remote Data Collector
es	El estado de esta Sonda.

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
es	Has sido desconectado de Cacti por inactividad.

en	Cookies have been cleared
es	Todas tus sesiones de inicio de sesión han sido borradas.

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente receptor de notificaciones

en	Delete Notification Receiver
es	%s Receptores de notificaciones

en	Delete Notification Receivers
es	%s Receptores de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Disable Notification Receiver
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Disable Notification Receivers
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Enable Notification Receiver
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Enable Notification Receivers
es	%s Receptores de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Disable Forwarding Object
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Disable Forwarding Objects
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Enable Forwarding Object
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Enable Forwarding Objects
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
es	Plantillas de Datos

en	What would you like to Package?
es	Que te gustaría exportar?

en	%s Device Package
es	Nombre de dispositivo

en	%s Graph Template Package
es	Nombre de plantilla de gráficos

en	%s Data Query Package
es	Nombre de consulta de datos

en	Available Templates
es	Plantillas disponibles [%s]

en	%s to Export
es	Exportar

en	Choose the exact items to export in the Package.
es	Elija la plantilla a exportar a XML.

en	Package Information
es	Información de PHP

en	The Package Description.
es	Descripción de dispositivos

en	The license type for this package.
es	El nombre de inicio de sesión para este usuario.

en	The version number to publish for this Package.
es	Método de cifrado a usar para este correo.

en	The Classification of the Package.
es	El color tal cual mostrado en la pantalla.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
es	Información de Sonda

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
es	Archivos del paquete

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Resource Files
es	Directorio resource no permite escritura

en	Script Files
es	Scripts

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
es	Log de Cacti purgado con éxito

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
es	Archivos del paquete

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
es	Elija como se ordenarán los elementos de este árbol.

en	Template Items to be Imported
es	Item de Plantilla de Colores [editar item de Reporte: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
es	Elija como se ordenarán los elementos de este árbol.

en	Import Package
es	Importar Plantillas

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
es	Archivos del paquete

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
es	Error en la consulta de datos

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
es	Archivos del paquete

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
es	Archivos del paquete

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
es	Renombrar

en	Differences

en	Unchanged
es	[no cargado]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
es	Archivos del paquete

en	Template Type
es	Nombre de Plantilla

en	Changes/Diffferences
es	Cambiar dispositivo

en	Orphans
es	Huérfanos

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
es	Archivos del paquete

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
es	Archivos del paquete

en	Automatically Trust Signer
es	Agregar a Cacti automáticamente

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
es	Patrón de reemplazo

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
es	Archivos del paquete

en	Package Location
es	Ubicación

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
es	Selecciona el tipo de plantilla que deseas exportar desde Cacti.

en	Package Import
es	Importar

en	Local Package Import
es	Archivos del paquete

en	Package Import Preferences
es	Importar

en	Repository Based Package Import
es	Importar

en	Not Set
es	No seleccionado

en	No Packages Found
es	Páginas no encontradas

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes VDEF's.

en	Delete Public Key
es	Eliminar Dispositivo

en	Home Page
es	Página de inicio

en	Support EMail Address
es	Dirección de correo del remitente

en	Key Type
es	Tipo de campo

en	No Package Public Keys Found
es	Páginas no encontradas

en	GitHub Based

en	File Based
es	Nombre del campo

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
es	Eliminar Color

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Disable Package Repository
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Enabled Package Repository
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
es	Haga click en 'Continuar' para hacer el siguiente Dominio de usuarios predeterminado.

en	Make Selected Repository Default
es	Hacer el Dominio seleccionado por defecto

en	Package Repository [edit: %s]
es	Dispositivo [editar: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
es	Ingrese un nombre significativo para este método de entrada de datos.

en	Repository Type
es	Tipo de reordenado

en	Choose what Package Repository type this is.
es	Elige el tipo de item CDEF que es.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
es	Rama:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
es	Si esta casilla esta activada, los usuarios podrán iniciar sesión usando este dominio.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
es	Si esta casilla esta activada, los usuarios podrán iniciar sesión usando este dominio.

en	No Package Repositories Found
es	No se encontraron consultas de datos

en	Loaded Plugins
es	Plugins

en	Available Plugins
es	Deshabilitar Plugin

en	Check Configuration
es	Configuración

en	Install Prompt Confirmation
es	Configuración de tiempo de ejecución

en	Remove Plugin Data
es	Eliminar consulta

en	Archive Restore
es	Directorio de archivo

en	Archive Delete
es	Archivar todo

en	Install from Downloaded Plugins
es	Instalar Plugin

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	Remote Disable
es	Ocultar Deshabilitado

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Disabled Invalid Directory
es	Directorio de backup de archivos RRD

en	Disabled No INFO File
es	Deshabilitar dispositivo

en	Disabled Directory Missing
es	El directorio de plugin no existe!

en	Loaded, Not Installed
es	No instalado

en	Installed/Active
es	Instalado

en	Installed/Inactive
es	Instalado

en	Installed or Active
es	Data Source activo

en	Installable
es	Instalado

en	Disabled by Error
es	Habilitar Reporte

en	Archived
es	Archivar

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
es	¿está seguro de que desea desinstalar?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
es	Esta seguro de que queres borrar la regla '%s'?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
es	Esta seguro de que queres borrar la regla '%s'?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
es	No instalado

en	Installed and Active
es	Instalado

en	Installed and Inactive
es	Instalando servidor de Cacti v%s

en	Plugin Errors
es	Error de plugin

en	Available for Install
es	Gráficos disponibles

en	Tag Type
es	Tipo de Total

en	Non Develop
es	Ningún dispositivo

en	Develop

en	Newer Than Installed
es	No instalado

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
es	Restrictivo

en	Delete Archive
es	Eliminar Sitio

en	Remove Data
es	Eliminar consulta

en	Plugin Reame File
es	Nombre de Plugin

en	Plugin ChangeLog File
es	Administración de Plugin

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
es	Las acciones disponibles incluyen 'Instalar', 'Activar', 'Desactivar', 'Activar', 'Desinstalar'.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	Installed Version
es	Instalado

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
es	Versión de este Plugin.

en	Archive Date
es	Archivar

en	The date that this Plugin was Archived.
es	Fecha que se inició la depuración.

en	Installed/Upgraded
es	Instalación/Actualización

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	Cacti Releases
es	Reporte de Cacti

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	Last Published
es	Publicado

en	The date the release was published or develop was last pushed.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	Plugin Requires
es	Requiere

en	Not Compatible, '%s'
es	No compatible, %s

en	New Version
es	Versión SNMP

en	Cacti Upgrade Required
es	Log de cacti vaciado

en	Compatible
es	No compatible

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
es	No compatible, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
es	No compatible, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
es	Confirmar downgrade

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
es	Versión de Cacti

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
es	No compatible, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
es	No compatible, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
es	No indicado

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
es	No compatible, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Unable to Install Plugin! %s
es	No se puede desinstalar. Este plugin es requerido por: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
es	Plugin no puede ser instalado.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
es	No se puede desinstalar. Este plugin es requerido por: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
es	Revisando configuración...<br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Enable Plugin Locally
es	Habilitar Plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
es	ADVERTENCIA: ¡%s no está sincronizado con el intervalo de sondeo! El intervalo de sondeo es '%d' segundos, con un máximo de un '%d' segundos, pero %d segundos han pasado desde el último sondeo!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
es	ADVERTENCIA: hay '%d' detectado como una sobre ejecución de un ciclo de sondeo, por favor investigue.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
es	ADVERTENCIA: la tabla de salida de la Sonda no está vacía. Problemas: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
es	ERROR: la ubicación de spine: %s no es válida. La Sonda no puede continuar!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
es	Tiempo de ejecución máximo de %d segundos excedidos. Abortando.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
es	ADVERTENCIA: El ciclo de sondeo de cactus excedió el intervalo de sondeo por

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
es	NOTA: Se ha agregado un segundo recolector de datos Cacti. Por lo tanto, habilita el impulso automáticamente!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
es	ADVERTENCIA: Base de datos principal de Cacti fuera de línea o en recuperación

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
es	ADVERTENCIA: Se detectó desbordamiento de impulso de poller, posible bloqueo de Boost Poller

en	Use Cacti Log Level
es	Nivel de Log genérico

en	Custom Log Level
es	Nivel de Log genérico

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
es	El tipo de Sonda a usar. Esta configuración hará efecto en el próximo intervarlo de sondeo.

en	Remote Database Retries
es	Usuario de la base de datos remota

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
es	El nombre de usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database SSL Information
es	SSL base de datos remota

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
es	Si la base de datos remota usa SSL para conectar, activa esta casilla debajo.

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
es	El archivo que contiene la autoridad de certificación SSL que se utilizará para conectarse a la base de datos remota. Este es un parámetro opcional que puede ser requerido por el proveedor de la base de datos si ha iniciado SSL usando la opción --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
es	SSL base de datos remota

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
es	El archivo que contiene la autoridad de certificación SSL que se utilizará para conectarse a la base de datos remota. Este es un parámetro opcional que puede ser requerido por el proveedor de la base de datos si ha iniciado SSL usando la opción --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
es	Ya usó este nombre de host '%s'. Ingrese un nombre de host no duplicado.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
es	Ya ha utilizado este nombre de host de base de datos '%s'. Introduzca un nombre de host de base de datos que no esté duplicado.

en	Data Collector Statistics cleared.
es	Estadisticas de Data Source

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Delete Data Collector
es	Eliminar Sonda

en	Delete Data Collectors
es	Eliminar Sonda

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Sonda.

en	Disable Data Collector
es	Deshabilitar Sonda

en	Disable Data Collectors
es	Deshabilitar Sonda

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Enable Data Collector
es	Habilitar Sonda

en	Enable Data Collectors
es	Habilitar Sonda

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar la Sonda remota para operar sin conexión.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar la Sonda remota para operar sin conexión.

en	Resync Data Collector
es	Nueva Sonda

en	Resync Data Collectors
es	Recolectores de datos

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	RRD check
es	Ejecutar comprobación

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	Host Description
es	Descripción

en	Local Data ID
es	Datos válidos

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	Age
es	Ago

en	%d hours
es	%d horas

en	%d day

en	%d days
es	días

en	Messages

en	Purge
es	Purgar

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
es	NOTA: La configuración de ruta en esta pestaña solo se guarda localmente.

en	Cacti Settings (%s)%s
es	Opciones de Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Disable Site
es	Deshabilitar dispositivo

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
es	Marca esta casilla para deshabilitar todos los chequeos para este equipo.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
es	¡No se encontró el sitio de la plantilla! No se puede duplicar.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Delete Site
es	Eliminar Sitio

en	Delete Sites
es	Eliminar Sitio

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Site
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Sites
es	Duplicar Sitio

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Enable Site
es	Habilitar regla

en	Enable Sites
es	Sitios disponibles

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Disable Sites
es	Sitios disponibles

en	Monitoring State
es	Monitoreado

en	The state of this Site.
es	El nombre de este Sitio.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
es	FATAL: método de eliminación de picos '%s' es inválido

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
es	FATAL: eliminación de pico no permitida

en	Database Tables
es	Base de datos

en	Database Status
es	Base de datos

en	Database Permissions
es	Permisos de Usuario

en	Database Queries
es	Consultas de datos

en	Background Processes
es	Procesos %d

en	Poller Stats
es	Sondas

en	Include Poller
es	Incluir índice

en	Info Length
es	Longitud de índice

en	%d Chars
es	%d cambios

en	Queries
es	Consultas de datos

en	Refresh Values
es	Definir/Refrescar Filtros

en	Reset Refresh
es	Actualizar página

en	Process ID
es	Nombre de proceso

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
es	Nombre de consulta

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
es	Límite de ejecución

en	The Runtime of the current query in seconds.
es	Ingrese el tiempo de espera SMTP en segundos.

en	Query Length
es	Longitud de índice

en	The total string length of the Query.
es	El código postal o código zip para este sitio.

en	Query State
es	Nombre de consulta

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
es	Detalles del resumen

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
es	No se encontraron consultas de datos

en	Cacti Poller
es	Inicio de Cacti

en	Cacti Process
es	1 proceso

en	RTM Process
es	1 proceso

en	Automation Process
es	Aproximado en proceso:

en	HMIB Process
es	1 proceso

en	MikroTik Process
es	1 proceso

en	WebSeer Process
es	1 proceso

en	Service Check Process
es	Eliminar comprobación

en	MacTrack Process
es	1 proceso

en	Task Type
es	Tipo

en	Poller:
es	Sonda

en	Collector
es	Recolectores de datos

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
es	Nombre de Usuario

en	The name of the Task.
es	El nombre de esta regla.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
es	Actualizar perfil

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
es	La etiqueta para el eje de la derecha.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
es	Ultima hora de inicio:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
es	Ultima actualización

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
es	1 año

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	Worst 20 Polling Time Devices
es	Tiempo de Sondeo

en	Avg Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	Actual Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	No host found
es	No se encontraron %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Permission Name
es	Permisos

en	Procs:
es	Nombre de proceso

en	Threads:
es	Procesos simultáneos

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
es	Actual: %s, mínimo requerido: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
es	Actual: %s, mínimo requerido: %s

en	Minimum Connections:
es	Bytes mínimos:

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
es	Supone 100 conexiones de repuesto para usuarios de páginas web y otras conexiones diversas.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
es	El mínimo requerido puede variar mucho si hay una gran actividad de visualización de gráficos por parte del usuario.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
es	Cada pestaña del navegador puede utilizar hasta 10 conexiones según el navegador.

en	%s GB
es	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
es	Memoria máxima de Sonda permitida:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
es	Memoria máxima de Sonda permitida:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
es	Instalado. Nota: Si planea usar SNMPv3, debe eliminar php-snmp y usar el conjunto de herramientas Net-SNMP.

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
es	Exportar Plantillas

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
es	Nombre del campo

en	Not Readable
es	No permite escritura

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
es	Incluir dependencias

en	Damaged
es	%d Grafico

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Un-Lock
es	Bloqueado

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Delete Tree
es	Eliminar árbol

en	Delete Trees
es	Eliminar árbol

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Publish Tree
es	Publicar arbol

en	Publish Trees
es	Publicar arbol

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Un-Publish Tree
es	Quitar publicación de árbol

en	Un-Publish Trees
es	Quitar publicación de árbol

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Un-Lock Tree
es	Quitar publicación de árbol

en	Un-Lock Trees
es	Quitar publicación de árbol

en	You are not allowed to delete the current login account
es	No estás autorizado para cambiar la contraseña.

en	You are not allowed to disable the current login account
es	No estás autorizado para cambiar la contraseña.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Delete User
es	Eliminar usuario(s)

en	Delete Users
es	Eliminar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Template Username
es	Nombre de usuario de la plantilla:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Enable User
es	Habilitar usuario(s)

en	Enable Users
es	Habilitar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabillitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Disable User
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Disable Users
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
es	Haga click en 'Continuar' para sobreescribir las opciones de usuario con la Plantilla de opciones y permisos de usuario seleccionada. Los nombres completos, contraseñas, dominios y estado del usuario serán mantenidos.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
es	Haga click en 'Continuar' para sobreescribir las opciones de usuario con la Plantilla de opciones y permisos de usuario seleccionada. Los nombres completos, contraseñas, dominios y estado del usuario serán mantenidos.

en	Replace User Settings for User
es	Restablecer opciones de usuario

en	Replace User Settings for Users
es	Restablecer opciones de usuario

en	Template User
es	Usuario de la plantilla:

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
es	Nota:Nota: La política de gráficos del sistema es'restrictiva', lo que significa que el usuario debe tener acceso al gráfico o al dispositivo y a la plantilla de gráficos para acceder al gráfico.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
es	Nota:Nota: La política de gráficos del sistema es'restrictiva', lo que significa que el usuario debe tener acceso al gráfico o al dispositivo y a la plantilla de gráficos para acceder al gráfico.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
es	Nota: La política de gráficos de sistema es 'Permisiva' lo que significa que debes tener acceso al menos a un gráfico, dispositivo, o Plantilla de gráficos para acceder al gráfico

en	Legacy Permissions
es	Revisar permisos

en	Group
es	Grupos

en	< 1 Week Ago
es	1 Semana

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
es	%d Meses

en	> 4 Months Ago
es	%d Meses

en	LDAP/AD
es	LDAP

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Delete User Domain
es	Borrar dominio de usuario

en	Delete User Domains
es	Borrar dominio de usuario

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Disable User Domain
es	Deshabilitar dominio de usuario

en	Disable User Domains
es	Deshabilitar dominio de usuario

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Enable User Domain
es	Habilitar Dominio de usuario

en	Enable User Domains
es	Habilitar Dominio de usuario

en	Server(s)
es	Servidores

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
es	Una lista delimitada por espacios de nombres de host DNS o direcciones IP de servidores LDAP válidos. Cacti intentará utilizar los servidores LDAP de izquierda a derecha para autenticar a un usuario.

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
es	Haga click en 'Continuar' para borrar el siguiente Grupo de Usuario

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Delete User Group
es	Eliminar Grupo de Usuario

en	Delete User Groups
es	Eliminar Grupo de Usuario

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Copy User Group
es	Copiar grupo de usuarios

en	Copy User Groups
es	Copiar grupo de usuarios

en	Group Prefix
es	Prefijo orig:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Enable User Group
es	Habilitar Grupo de Usuario

en	Enable User Groups
es	Habilitar Grupo de Usuario

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabillitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabillitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Disable User Group
es	Deshabilitar Grupo de Usuario

en	Disable User Groups
es	Deshabilitar Grupo de Usuario

en	User Log Purged.
es	Idioma del usuario

en	Success - Password
es	Exito - contraseña

en	Success - Password Change
es	Exito - contraseña

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
es	Haga click en 'Continuar' para purgar el archivo de log de Cacti. <br><br><br>Nota: Si el logging está configurado para Cacti y Syslog, la información del log permanecerá en Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
es	Estadisticas de Data Source

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
es	Si selecciona esta opción, se volverá a generar la caché de la Sonda. Utilice esta opción sólo en el caso de una caída de la base de datos, si está experimentando problemas después del incidente y ya ha ejecutado las herramientas de reparación de bases de datos. Alternativamente, si tiene problemas con un dispositivo específico, simplemente vuelva a guardar ese dispositivo para reconstruir su caché de sondeos. También hay una interfaz de línea de comandos equivalente a este comando que se recomienda para sistemas grandes. Nota: en sistemas grandes, este comando puede tardar de varios minutos a horas en completarse y por lo tanto no debe ejecutarse desde la IU de Cacti. Simplemente puede ejecutar 'php-q cli/rebuild_poller_cache.php--Help' en la línea de comandos para obtener más información.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Data Source Statistics Utilities
es	Estadisticas de Data Source

en	Purge Data Source Statistics
es	Estadisticas de Data Source

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
es	Esta selección de menú purgará todas las estadísticas de origen de datos existentes de la base de datos. Si las estadísticas de fuentes de datos están habilitadas, las estadísticas de fuentes de datos comenzarán a recopilarse nuevamente en la siguiente pasada del recopilador de datos.

en	SNMP Agent Utilities
es	Utilidades de Agente SNMP

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
es	Esto muestra todos los objetos siendo manejados por el Agente SNMP.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
es	Reconstruir cache de Agente SNMP

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
es	Esta opción de menú le permite ver los últimos eventos que el Agente SNMP ha manejado en relación con los receptores de notificación registrados.

en	Total Poller Items:
es	Items del cache de la Sonda

en	Remaining Data Sources:
es	Depurando Data Source

en	Queued Boost Records:
es	Registros pendientes de Boost:

en	Approximate in Process:
es	Aproximado en proceso:

en	Previous Runtime Statistics
es	Estadísticas de tiempo de ejecución

en	Last End Time:
es	Ultima hora de inicio:

en	Detailed Runtime Statistics
es	Estadísticas de tiempo de ejecución

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
es	Temporizadores de tiempo de ejecución detallados:

en	Process: %d
es	Nombre de proceso

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Concurrent Processes:
es	Procesos concurrentes

en	SNMP Agent Cache
es	Ver cache de agente SNMP

en	SNMP Agent Notification Log
es	Ver log de notificaciones del agente SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes VDEF's.

en	Delete VDEF
es	Eliminar VDEF

en	Delete VDEFs
es	Eliminar VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate VDEF
es	Duplicar VDEF

en	Duplicate VDEFs
es	Duplicar VDEF

en	VDEF Name: %s
es	Nombre VDEF: %s