en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
es	La fuente a usar para los items de unidad de los gráficos. Ingrese ya sesa un archivo de fuente True Type válido o un valor font-config Pango válido.

en	Business Hours Settings
es	Configuraciones de Usuario

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
es	%d semanas

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
es	Número máximo de filas por página

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
es	Recolector de datos habilitado

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
es	Si desea parar el proceso de sondeo por completo, desmarque esta casilla.

en	SNMP Agent Support Enabled
es	Compatibilidad con el agente SNMP activada

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
es	Si se activa esta opción, Cacti rellenará las tablas del agente SNMP con la información del sistema y dispositivo de Cacti. No habilita el agente SNMP en sí.

en	Poller Type
es	Tipo de Sonda

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
es	El tipo de Sonda a usar. Esta configuración hará efecto en el próximo intervarlo de sondeo.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
es	El intervalo de sondeo en uso. Esta configuración afectará cuan seguido los archivos RRD serán revisados y actualizados. NOTA: si cambias este valor, debes volver a llenar el caché de la Sonda. Si falla puede resultar en perdida de datos.

en	Cron/Daemon Interval
es	Intervalo de cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
es	La frecuencia con la que el recolector de datos de Cacti será iniciado. Puedes utilizar ya sea crontab, una tarea programada (para windows) o el servicio cactid systemd para controlar el lanzamiento del recolector de datos Cacti. Para instrucciones sobre como usar el daemon cactid, revisa el archivo README.md en el directorio de servicio.

en	Balance Process Load
es	Balanceo de carga de proceso

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
es	Si elige esta opción, Cacti intentará balancear la carga de cada proceso de Sonda distribuyendo elementos de sondeo por proceso.

en	Debug Output Width
es	Tamaño del resultado de depuración

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
es	Si elige esta opción, Cacti comprobará la salida que exceda la capacidad de Cacti para almacenarla y emitirá una advertencia.

en	Disable increasing OID Check
es	Deshabilitar el control de incremento de OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
es	Controla la deshabilitación del control de incremento de OID mientras se recorre el árbol OID.

en	Remote Agent Timeout
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
es	Cuantos resultados SNMP Bulk walk puede devolver

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
es	¿Cuántos OIDs deben ser devueltos por consulta snmpbulkwalk? Para dispositivos con grandes árboles SNMP, el aumento de este tamaño aumentará el rendimiento de re indexación sobre vínculos WAN.

en	SNMP Get OID Limit
es	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
es	El número máximo predeterminado de SNMP Get OID para emitir por solicitud de snmpget. Para dispositivos, esta configuración se controla a nivel de dispositivo. Solo debe usar esta configuración cuando use la API SNMP de Cacti de forma nativa en sus scripts o complementos.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
es	Información de la Sonda

en	Poller Sync Interval
es	Intervalo de sondeo

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
es	El intervalo de sincronización de sondeo predeterminado que se utilizará al crear un sondeo. Esta configuración afectará la frecuencia con la que se verifican y actualizan los polinizadores remotos.

en	Disable Resource Cache Replication
es	Reconstruir el cache de recursos

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
es	De forma predeterminada, el recopilador de datos principal de Cacti almacenará en caché todo el sitio web y los complementos en una caché de recursos. Luego, periódicamente los recopiladores de datos remotos se actualizarán con las actualizaciones del recopilador de datos principal de Cacti. Esta caché de recursos esencialmente permite que los recopiladores de datos remotos se autoactualicen. Si no desea utilizar esta opción, puede desactivarla con esta configuración.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
es	Estado de la Sonda remota:

en	Invalid Data Logging
es	Registro de datos inválido

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
es	¿Cómo desea que se registren los errores de Spine? Las opciones son: 'detallado' que es similar al registro de cmd.php; 'Resumen' que proporciona el número de errores de salida por dispositivo; y 'none', que no contabiliza errores.

en	Summary
es	Resumen

en	Detailed
es	Detallado

en	Number of PHP Script Servers
es	Número de servidores de Script PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
es	La cantidad de procesos de servidor de script concurrentes a ejecutar por proceso de Spine. Se aceptan valores de 1 a 10. Este parámetro ayudará si está ejecutando muchos hilos y scripts de servidores de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
es	Valor de tiempo de espera de Script y servidores de Script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
es	El tiempo máximo que Cacti esperará que un script se complete. El valor de tiempo de espera en segundos

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
es	Re-escenear dispositivo

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunday
es	Mensualmente el día

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
es	Opciones de fuente de la Leyenda

en	Report Generation Timeout
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de generación de informes de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	%s Minute
es	%s minuto

en	Data Source Statistics Timeout
es	Estadisticas de Data Source

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que la secuencia de comandos de estadísticas de la fuente de datos de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminada.

en	RRDChecker Timeout
es	Tiempo de espera de DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	%s Hour
es	%s Hora

en	Poller Commands Timeout
es	Actualización en segundo plano

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de comandos en segundo plano de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Poller Command Concurrent Processes
es	Procesos concurrentes

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
es	1 proceso

en	%d Processes
es	Procesos %d

en	Maintenance Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación en segundo plano de mantenimiento

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de mantenimiento de Cacti sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Spikekill Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación de fondo de Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	Data Collector Defaults
es	Recolectores de datos

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
es	Esta configuración se mantiene en el nivel del recopilador de datos. Los valores aquí son solo los valores predeterminados que se utilizan al crear por primera vez un recopilador de datos.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
es	Procesos por defecto del Recolector de Datos

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
es	La cantidad de procesos concurrentes a ejecutar por Recolector de Datos. NOTA: comenzando con Cacti 1.2+ este ajuste se mantiene en el Recolector de Datos. Usar un número alto cuando use cmd.php mejorará el rendimiento. Las mejoras de rendimiento con Spine son mejor resueltas con el parámetro de subprocesos. Al usar Spine, recomendamos un número bajo y aumentar el número de subprocesos. Al usar cmd.php, utiliza no mas de x2 el número de CPU cores.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
es	¿Cómo desea que se registren los errores de Spine? Las opciones son: 'detallado' que es similar al registro de cmd.php; 'Resumen' que proporciona el número de errores de salida por dispositivo; y 'none', que no contabiliza errores.

en	Threads per Process
es	Subprocesos por defecto

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
es	Subprocesos permitidos por defecto para cada proceso. NOTA: comenzando en Cacti 1.2+, este ajuste que mantiene en el Recolector de datos, y éste es simplemente el pre ajuste. Usar un número elevado cuando se usa Spine mejorará el rendimiento. Sin embargo, asegúrate que MySQL/MariaDB puede admitir suficientes conexiones según la siguiente ecuación: recolectores de datos * procesos * (subprocesos + scripts de servidores). También debes asegurarte que tengas suficientes conexiones para permitir inicio de sesión de usuarios.

en	Authentication Method
es	Método de autenticación

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
es	<Cacti maneja la autenticación de usuarios, lo que le permite crear usuarios y darles derechos sobre diferentes áreas dentro de Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - La autenticación es manejada por el servidor web. Los usuarios pueden añadirse o crearse automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permite la autenticación contra un servidor LDAP. Los usuarios se crearán automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de la plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. Si el módulo LDAP de PHP no está habilitado, la Autenticación LDAP no aparecerá como una opción seleccionable. <br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permite a los administradores soportar múltiples grupos dispares de diferentes directorios LDAP/AD para acceder a los recursos de Cacti. Al igual que la autenticación LDAP, el módulo PHP LDAP es necesario para utilizar este método.

en	Support Authentication Cookies
es	Soporte de cookies de autenticación

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
es	Si un usuario se autentica y selecciona 'Mantenerme conectado' una cookie de autenticación será creada en la computadora del usuario permitiendo al usuario permanecer conectado. La cookie de autenticación expira después de 90 días sin usarse.

en	Special Users
es	Usuarios especiales

en	Primary Admin
es	Administrador principal

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
es	El nombre de la cuenta administrativa primaria que recibirá automáticamente correos electrónicos cuando el sistema cacti experimente problemas. Para recibir estos correos electrónicos, asegúrese de que su configuración de correo es correcta, y la cuenta administrativa tiene una dirección de correo electrónico definida.

en	No User
es	Sin usuario

en	Guest User
es	Usuario invitado

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
es	El nombre del usuario invitado para ver gráficos; por defecto es 'No Usuario'.

en	User Template
es	Plantilla de usuario

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
es	El nombre de usuario que Cacti usará como Plantilla para nuevos usuarios web básicos y LDAP; es 'invitado' por defecto. Esta cuenta de usuario será deshabilitada para iniciar sesión al ser seleccionada.

en	Account Locking
es	Bloqueo de cuenta

en	Lock Accounts
es	Bloquear cuentas

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
es	Bloquear cuenta después de estos intentos fallidos en 1 hora.

en	1 Attempt
es	1 intento

en	%d Attempts
es	%d intentos

en	Auto Unlock
es	Auto desbloquear

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
es	La cuenta se desbloqueará automáticamente después de tantos minutos. Incluso si la contraseña correcta es ingresada, la cuenta no se desbloqueará hasta que se haya alcanzado este límite de tiempo. Máximo de 1440 minutos (1 día)

en	1 Day
es	1 dia

en	2FA Timeout
es	Tiempo de espera

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
es	Ejecutar comprobación

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
es	Límite

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
es	Autenticación Web básica

en	Basic Auth Login Failure Message
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
es	Al usar la autenticación básica, si hay problemas para asignar el nombre de usuario a una cuenta de Cacti válida, el mensaje incluido aquí se mostrará a los usuarios. Puede incluir tanto texto como HTML.

en	Basic Auth Mapfile
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
es	Al utilizar la autenticación básica, si la cuenta básica necesita ser traducida a una cuenta de inicio de sesión diferente, puede especificar un archivo CSV aquí para asignar la cuenta básica a la cuenta de inicio de sesión deseada.

en	Local Account Complexity Requirements
es	Requisitos de complejidad de contraseñas para cuentas locales

en	Minimum Length
es	Longitud mínima

en	This is minimal length of allowed passwords.
es	Esta es la longitud mínima permitida para contraseñas.

en	Require Mix Case
es	Requiere Mayúsculas y Minúsculas

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan caracteres en mayúsculas y minúsculas.

en	Require Number
es	Requiere números

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan al menos 1 caracter numérico.

en	Require Special Character
es	Requiere caracteres especiales

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan al menos un caracter especial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
es	Forzar complejidad a contraseñas existentes

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
es	Esto requerirá que las contraseñas existentes cumplan los nuevos requisitos de complejidad al iniciar sesión. Si no se cumplen, forzará el cambio de la contraseña.

en	Expire Inactive Accounts
es	Caducar cuentas inactivas

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
es	Cantidad máxima de días antes que las cuentas inactivas sean deshabilitadas. La cuenta Admin está excluida de esta política.

en	Expire Password
es	Caducar contraseña

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
es	Cantidad máxima de días antes que la contraseña caduque.

en	Password History
es	Historial de contraseña

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
es	Recordar esta cantidad de contraseñas anteriores y no permitir la re utilización.

en	1 Change
es	1 cambio

en	%d Changes
es	%d cambios

en	Account Email Notification
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	Send email to new user
es	Opciones de Sendmail

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	URL Linking
es	URL de enlace

en	Server Base URL
es	URL base del servidor

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
es	Esta es la ubicación del servidor que será usada para enlaces a los sitios de Cacti.

en	Emailing Options
es	Opciones de envio de correo

en	Notify Primary Admin of Issues
es	Notificar al Administrador principal si hay problemas

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
es	En los casos en los que el servidor Cacti está experimentando problemas ¿debe el administrador principal ser notificado por correo electrónico? La cuenta de usuario de Cacti del administrador principal se especifica en la pestaña de Autenticación de la página de configuración de Cacti. Por defecto es la cuenta 'admin'.

en	Test Email
es	Correo de prueba

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
es	Esta es una cuenta de correo usada para enviar mensajes de prueba para asegurarse que todo esta funcionando correctamente.

en	Mail Services
es	Servicios de correo

en	Which mail service to use in order to send mail
es	Que servicio de correo usar para enviar correos

en	Ping Mail Server
es	Hacer ping al servidor de correo

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
es	Hacer un ping al servidor de correo antes de enviar el correo de prueba?

en	From Email Address
es	Dirección de correo del remitente

en	This is the Email address that the Email will appear from.
es	Esta es la dirección de correo del remitente que aparecerá en el correo.

en	From Name
es	Nombre del remitente

en	This is the actual name that the Email will appear from.
es	Este es el nombre del remitente que aparecerá en el correo.

en	Word Wrap
es	Ajuste de línea

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
es	Cuantos caracteres serán permitidos antes de que una línea en el correo sea automáticamente ajustada. (0 = Dishabilitado)

en	Sendmail Options
es	Opciones de Sendmail

en	Sendmail Path
es	Ubicación de Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
es	Esta es la ubicación de sendmail en su servidor. (Solamente utilizado si Sendmail es seleccionado como servicio de correo)

en	SMTP Options
es	Opciones de SMTP

en	SMTP Hostname
es	Nombre de equipo SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
es	Este es el nombre de quipo/IP del servidor SMTP al que enviarás el correo. Para failover, separa tus equipos usando punto y coma.

en	SMTP Port
es	Puerto SMTP

en	The port on the SMTP Server to use.
es	El Puerto a usar en el servidor SMTP.

en	SMTP Username
es	Usuario SMTP

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
es	El nombre de usuario para autenticar al enviar via SMTP. (Deje en blanco si no requiere autenticación).

en	SMTP Password
es	Contraseña SMTP

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
es	La contraseña de usuario para autenticar al enviar via SMTP. (Deje en blanco si no requiere autenticación).

en	SMTP Security
es	Seguridad SMTP

en	The encryption method to use for the Email.
es	Método de cifrado a usar para este correo.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
es	Tiempo de espera de SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
es	Ingrese el tiempo de espera SMTP en segundos.

en	Reporting Presets
es	Preajustes de Informes

en	Default Graph Image Format
es	Formato de imagen de gráficos por defecto

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
es	Cuando se crea un reporte nuevo, que tipo de imagen debería ser usada para los gráficos en línea.

en	Maximum E-Mail Size
es	Tamaño máximo de correo

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
es	Tamaño máximo del mensaje de correo incluyendo todos los archivos adjuntos.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
es	Nivel de registro de Sonda para el reporte de Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
es	Que nivel de detalles quieres enviar al archivo de log. ADVERTENCIA: usando cualquier otro estado que no sea NINGUNO o BAJO puede consumir el espacio de disco rápidamente.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
es	Habilitar tweak para Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
es	Habilita la modificación de código para el manejo específico de clientes de correo Lotus Notes.

en	DNS Options
es	Opciones DNS

en	Primary DNS IP Address
es	Dirección IP de DNS primario

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
es	Ingresa la dirección IP del DNS Primario a utilizar para las búsquedas reversas.

en	Secondary DNS IP Address
es	Dirección IP de DNS secundario

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
es	Ingresa la dirección IP del DNS Secundario a utilizar para las busquedas reversas.

en	DNS Timeout
es	Tiempo de espera de DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
es	Ingrese el tiempo de espera DNS en milisegundos. Cacti usa una función basada en PHP para resolver DNS.

en	Internet Proxy Settings
es	Opciones generales

en	Internet Proxy Address
es	Ingresa la dirección del sitio

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	On-demand RRD Update Settings
es	Opciones de actualización de RRD bajo demanda

en	Enable On-demand RRD Updating
es	Habilitar actualización RRD bajo demanda

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
es	Debería Boost permitir la actualización de RRD en Cacti bajo demanda? Si lo deshabilita, este cambio no hará efecto hasta el próximo ciclo de sondeo. Si dispone de Recolectores de datos remotos, es necesario que esta opción este activada.

en	System Level RRD Updater
es	Nivel de sistema de Actualizador RRD

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
es	Antes de que se pueda borrar la actualización bajo demanda de RRD, debe pasar un ciclo de sondeo

en	How Often Should Boost Update All RRDs
es	Cuan frecuente debería Boost actualizar todos los RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
es	Cuando habilitas Boost, tus archivos RRD son solamente actualizado cuando el usuario lo solicita, o cuando transcurre este periodo de tiempo.

en	Number of Boost Processes
es	Número de procesos de Boost

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
es	Número de procesos de Boost simultáneos que se utilizan para procesar todos los RRDS de la tabla Boost.

en	Maximum Records
es	Registros máximos

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
es	Si la tabla de salida de Boost excede este tamaño, en registros, se llevará a cabo una actualización.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
es	Elementos de Data Source máximos por pasada

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
es	Para optimizar el rendimiento, el actualizador de RRD Boost necesita saber cuántos elementos de origen de datos deben recuperarse en un solo paso. Por favor, tenga cuidado de no establecerlo demasiado alto ya que la creación de gráficos durante las actualizaciones principales pueden ser comprometidas. Si experimenta lentitud durante la creación de gráficos o sondeo durante las actualizaciones, disminuya este valor. Valor por defecto es 50000.

en	Maximum Argument Length
es	Longitud máxima del argumento

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
es	Cuando Boost envía comandos de actualización a RRDtool, no debe exceder la longitud máxima del argumento de los Sistemas Operativos. Esto varía por Sistema Operativo y nivel de Kernel. Por ejemplo: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ ilimitado

en	Memory Limit for Boost and Poller
es	Límite de memoria para Boost y la Sonda

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
es	Cantidad máxima de memoria para la Sonda de Cacti y la Sonda de Boost

en	Maximum RRD Update Script Run Time
es	Máximo tiempo de ejecución del script de actualización RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
es	Si la Sonda de Boost excede este tiempo de ejecución, se registrará una advertencia en el log de Cacti,

en	Enable Direct Population of Boost Table
es	Permite la populación directa de la tabla poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
es	Permite la inserción directa de registros a los resultados de Sondeo de boost, con una reducción de tiempo del 25% en cada ciclo de sondeo.

en	Enable Boost Debugging
es	Habilitar Plugin

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	Image Caching
es	Almacenamiento en caché de imagen

en	Enable Image Caching
es	Habilitar almacenamiento en caché de imagen

en	Should image caching be enabled?
es	Debería el almacenamiento en caché de imagen ser habilitado?

en	Location for Image Files
es	Ubicación para los archivos de imágenes

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
es	Especifique la ubicación donde Boost debería colocar los archivos de imágenes. Estos archivos serán automáticamente purgados por la Sonda cuando expiren.

en	Data Sources Statistics
es	Estadísticas de Data Sources

en	Enable Data Source Statistics Collection
es	Habilitar la recolección de estadísticas de Data Source

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
es	Deben recolectarse estadísticas de Data Source para este sistema Cacti?

en	Data Collection Method
es	Recolección de datos

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
es	Borrar estadisticas

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
es	Número de procesos de Boost

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
es	Número de procesos de Boost simultáneos que se utilizan para procesar todos los RRDS de la tabla Boost.

en	Daily Update Frequency
es	Frecuencia de actualización diaria

en	How frequent should Daily Stats be updated?
es	Cuan frecuente se deberían actualizar las estadísticas diarias?

en	Hourly Average Window
es	Ventana promedio por hora

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
es	La cantidad de horas consecutivas que representan la media horaria. Tenga en cuenta que un valor muy alto puede resultar en tablas de memoria muy grandes

en	Maintenance Time
es	Hora de mantenimiento

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
es	A qué hora del día se deberían actualizar los datos semanales, mensuales y anuales? Formato HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
es	Límite de memoria para el recolector de datos de estadísticas de los Data Sources

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
es	Cantidad máxima de memoria para la Sonda de Cacti y la Sonda de estadísticas de Data Source

en	Data Source Retention Settings
es	Configuración de almacenamiento de datos

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
es	Retención de datos

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
es	Limpiador de archivos RRD

en	Enable RRDfile Check
es	Habilitar regla

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
es	Deben recolectarse estadísticas de Data Source para este sistema Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
es	Número de procesos de Boost

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
es	Número de procesos de Boost simultáneos que se utilizan para procesar todos los RRDS de la tabla Boost.

en	Check Frequency
es	Frecuencia

en	How frequent should RRD be checked ?
es	Cuan frecuente se deberían actualizar las estadísticas diarias?

en	Data Storage Settings
es	Configuración de almacenamiento de datos

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
es	Elija si los archivos RRD serán almacenados localmente o si serán manejados por un servidor proxy RRDtool externo.

en	Local
es	local

en	RRDtool Proxy Server
es	Servidor Proxy de RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
es	Rutas de RRD estructurados

en	Enable Structured Paths
es	Rutas de RRD estructurados

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
es	Directorio encontrado

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
es	Dispositivo

en	Device ID/Data Query ID
es	Eliminar consulta de datos

en	Device Hash/Device ID
es	Nombre de dispositivo

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
es	Servidor Proxy

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
es	El nombre de equipo DNS o dirección IP del servidor proxy RRDtool.

en	Proxy Port Number
es	Número de Puerto del Proxy

en	TCP port for encrypted communication.
es	Puerto TCP para comunicación encriptada.

en	RSA Fingerprint

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
es	La huella digital de la clave RSA pública actual que esta siendo usada por el proxy. Esto es requerido para establecer la conexión de confianza.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
es	Servidor Proxy de RRDtool - Backup

en	Load Balancing
es	Balanceo de Carga

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
es	Si tanto el proxy principal como el de backup están disponibles, esta opción permite distribuir todas las solicitudes contra RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
es	El nombre de equipo DNS o IP del servidor proxy RRDtool de respaldo si el proxy se está ejecutando en modo MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
es	Puerto TCP para la comunicación cifrada con el proxy de respaldo.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
es	La huella digital de la clave RSA pública actual que esta siendo usada por el proxy de respaldo. Esto es requerido para establecer la conexión de confianza.

en	Spike Kill Settings
es	Configuración de Spike Kill

en	Removal Method
es	Método de eliminación

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
es	Hay dos métodos de eliminación. El primero, desviación estándar, quitará cualquier muestra que esté X número de desviaciones estándar alejadas del promedio de muestras. El segundo método, varianza, eliminará cualquier muestra que sea X% superior al promedio de varianza. El método de varianza tiene en cuenta un cierto número de 'valores atípicos'. Son muestras excepcionales, como Spike, que deben ser excluidas del cálculo medio de varianza.

en	Standard Deviation
es	Desviación estándar

en	Variance Based w/Outliers Removed
es	Basado en Varianza con valores atípicos eliminados

en	Replacement Method
es	Método de reemplazo

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
es	Hay tres métodos de reemplazo. El primer método sustituye el pico por el promedio del origen de datos en cuestión. El segundo método sustituye el pico por un 'Nan'. El último, sustituye el pico con el último valor bueno conocido que encuentre.

en	Average
es	Promedio

en	NaN's

en	Last Known Good
es	Ultimo bueno conocido

en	Number of Standard Deviations
es	Número de desviaciones estándar

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
es	Cualquier valor que este tantas desviaciones estándar por encima del promedio será excluido. Un buen número dependerá del tipo de datos que se van a utilizar. Recomendamos un número no inferior a 5 desviaciones estándar.

en	%d Standard Deviations
es	%d Desviaciones estándar

en	Variance Percentage
es	Porcentaje de diferencia

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
es	Este valor representa el porcentaje por encima del promedio de muestra ajustado una vez que se han eliminado los valores atípicos de la muestra. Por ejemplo, un porcentaje de varianza de 100%% en un promedio ajustado de 50 eliminaría cualquier muestra por encima de la cantidad de 100 del gráfico.

en	Variance Number of Outliers
es	Número de varianza de valores atípicos

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
es	Este valor representa el número de muestras altas y bajas promedio que se eliminarán del conjunto de muestras antes de calcular el promedio de varianza. Si elige un valor atípico de 5, se eliminarán los 5 promedios más altos y los 5 más bajos.

en	%d High/Low Samples
es	%d Muestras Altas/Bajas

en	Max Kills Per RRA
es	Max Kills por RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
es	Este valor representa el número máximo de picos a remover de los gráficos RRA.

en	%d Spikes
es	%d picos

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
es	Este valor representa el número máximo de picos a remover de los gráficos RRA.

en	1 Thousand
es	%d proceso

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
es	Filtro

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
es	Directorio de backup de archivos RRD

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
es	Si este directorio no está vacío, tus archivos RRD originales serán resguardados a esta ubicación.

en	Batch Spike Kill Settings
es	Opciones de eliminación de picos por lotes

en	Removal Schedule
es	Programa de eliminación

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
es	Deseas eliminar picos de tus gráficos periódicamente? Si es así, selecciona la frecuencia debajo.

en	Once a Day
es	Una vez al día

en	Every Other Day
es	Día por medio

en	Base Time
es	Tiempo base

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
es	El tiempo base para que se produzca la eliminación de picos. Por ejemplo, si utiliza '12:00AM' y elige una vez al día, la eliminación de lotes comenzará aproximadamente a medianoche todos los días.

en	Graph Templates to Spike Kill
es	Plantillas de gráfico a remover spikes

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
es	Cuando realice la eliminación de picos por lotes, sólo se actuará sobre las plantillas seleccionadas a continuación.

en	Backup Retention
es	Retención de datos

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
es	Cuando SpikeKill mata los picos en los gráficos, hace una copia de seguridad del archivo RRD. ¿Cuánto tiempo se deben conservar estos archivos de copia de seguridad?

en	Default View Mode
es	Modo de vista predeterminado

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
es	Qué modo de gráfico quieres que sea mostrado por defecto cuando visitas la página de gráficos por primera vez?

en	TimeZone Support
es	MySQL - Soporte de Zona horaria

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
es	Servidor Cacti v%s - Mantenimiento

en	My Browsers Timezone

en	User Language
es	Idioma del usuario

en	Defines the preferred GUI language.
es	Define el idioma preferido de la GUI.

en	Show Graph Title
es	Mostrar título del gráfico

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
es	Mostrar el título del gráfico en la página para que pueda ser buscado usando el navegador.

en	Hide Disabled
es	Ocultar Deshabilitado

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
es	Ocultar dispositivos y gráficos deshabilitados cuando se visualizan fuera de la vista de Consola.

en	Show Device Aggregates
es	Mostrar detalles de dispositivo

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
es	Si se incluye una fuente de datos de dispositivo en un gráfico agregado, muestre ese gráfico junto con otros gráficos de dispositivo

en	Enable Horizontal Scrolling
es	Habilitar monitoreo

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
es	Habilitar el desplazamiento horizontal de tablas, deshabilitar la visibilidad de la columna receptiva.

en	The date format to use in Cacti.
es	Formato de fecha a usar en Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
es	El separador de fecha a usar en Cacti.

en	Page Refresh
es	Actualizar página

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
es	Cuántos segundos entre actualizaciones de página automáticas.

en	Preview Graphs Per Page
es	Vista previa de gráficos por página

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
es	Cantidad de gráficos a mostrar en una página en modo vista previa.

en	Default Time Range
es	Intervalo de tiempo predeterminado

en	The default RRA to use in rare occasions.
es	El RRA predeterminado a usar en ocaciones raras.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
es	El intervalo de tiempo predeterminado que se muestra cuando se visualizan los gráficos y otros datos específicos de tiempo.

en	Default Timeshift
es	Timeshift por defecto

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
es	El Timeshift predeterminado que se muestra cuando se visualizan gráficos y otros datos específicos de tiempo.

en	Allow Graph to extend to Future
es	Permitir al gráfico ampliar a futuro

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
es	Cuando se muestran gráficos, permite al gráfico ampliar la fecha 'a futuro'

en	First Day of the Week
es	Primer día de la semana

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
es	El primer día de la semana para mostrar gráficos semanales

en	Start of Daily Shift
es	Inicio de jornada diaria

en	Start Time of the Daily Shift.
es	Hora de inicio de la jornada diaria.

en	End of Daily Shift
es	Final d la jornada diaria

en	End Time of the Daily Shift.
es	Hora de finalización de la jornada diurna.

en	Thumbnail Sections
es	Secciones de miniaturas

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
es	Que partes de Cacti muestran miniaturas por defecto.

en	Preview Thumbnail Columns
es	Vista previa de columnas miniatura

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
es	La cantidad de columnas cuando se muestran gráficos miniatura en modo vista previa.

en	1 Column
es	1 Columna

en	%d Columns
es	%d Columnas

en	Tree View Thumbnail Columns
es	Columnas de vista de árbol miniatura

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
es	La cantidad de columnas a usar cuando se muestran Miniaturas de gráficos en modo árbol.

en	Thumbnail Height
es	Altura de miniatura

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
es	La altura de los gráficos miniatura en píxeles.

en	Thumbnail Width
es	Ancho de miniatura

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
es	El ancho de los gráficos miniatura en píxeles.

en	Default Tree
es	Arbol predeterminado

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
es	El árbol de gráficos predeterminado a usar para mostrar gráficos en modo árbol.

en	Graphs Per Page
es	Gráficos por página

en	Expand Devices
es	Expandir dispositivos

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
es	Elija si expandir las Plantillas de gráficos y Consultas de datos usadas por un dispositivo en árbol.

en	Tree History
es	Usar historial

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
es	Si está habilitado, Cacti recordará su historial de árbol entre los inicios de sesión y cuando regrese a la página de Gráficos.

en	Use Custom Fonts
es	Usar fuentes personalizadas

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
es	Elija si desea usar sus propias fuentes personalizadas y tamaños de fuente o utilizar los valores por defecto del sistema.

en	Title Font File
es	Archivo de la fuente del título

en	The font file to use for Graph Titles
es	El archivo de la fuente a usar para títulos de gáficos

en	Legend Font File
es	Archivo de fuente de la Leyenda

en	The font file to be used for Graph Legend items
es	El archivo de fuente a ser usado para los items de la Leyenda del gráfico

en	Axis Font File
es	Archivo de fuente del eje

en	The font file to be used for Graph Axis items
es	El archivo de fuente a ser usado para los items de Eje del gráfico

en	Unit Font File
es	Archivo de fuente de unidad

en	The font file to be used for Graph Unit items
es	El archivo de fuente a ser usado por los items de unidad del gráfico

en	Realtime View Mode
es	Modo de vista en tiempo real

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
es	¿Cómo desea ver los gráficos en tiempo real?

en	Inline
es	En línea

en	New Window
es	Nueva ventana

en	System Setting
es	Opciones de Syslog

en	1 Week
es	1 Semana

en	Auto Log Out Time
es	Cierre de sesión automático

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
es	Para los usuarios con acceso a la consola únicamente, cuánto tiempo este usuario puede permanecer conectado antes de que se desconecte automáticamente. Tenga en cuenta que si no ha estado activo en más de una hora, es posible que deba actualizar su navegador. También tenga en cuenta que esta configuración no tiene ningún efecto cuando las cookies de autenticación están habilitadas.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
es	Ahora estás conectado a Cacti. Puedes seguir con estos pasos básicos para empezar.

en	Create devices for network
es	Crear dispositivos de red

en	Create graphs for your new devices
es	Crear gráficos para tus nuevos dispositivos

en	View your new graphs
es	Ver tus nuevos gráficos

en	Offline
es	Fuera de línea

en	Online
es	En línea

en	Recovery
es	Recuperación

en	Remote Data Collector Status:
es	Estado de la Sonda remota:

en	Number of Offline Records:
es	Numero de registros fuera de línea:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
es	NOTA:Estas conectado a la Sonda remota. Cuando esté 'en línea', podrás ver y controlar el sitio web principal de Cacti tanto como si estuvieses conectado a este. También, es importante notar que la Sonda remota requiere hacer uso de Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' funcionalidad, y siempre recomendamos usar Spine. Cuando la Sonda remota está 'fuera de línea', el sitio web de la Sonda remota va a contener mucha menos información. Sin embargo, se registrarán todas las actualizaciones hasta que la base de datos principal de Cacti y el servidor Web esten disponibles. Después, volcará su tabla de Boost a la base de datos principal de Cacti para su actualización.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
es	Nota: Ninguno de los plugins de Core Cacti, hasta la fecha, han sido re-diseñados para trabajar con Recolectores de datos remotos. Por lo tanto, plugins como MacTrack, y HMIB, que requieren acceso directo a los dispositivos no funcionarán con los recolectores de datos remotos en este momento. Sin embargo, plugins como thold funcionarán siempre y cuando el recolector de datos remoto se encuentre en el modo 'online'.

en	Path for %s
es	Ubicación para %s

en	New Poller
es	Nueva Sonda

en	Cacti Install Help
es	Activo/Instalado

en	Cacti Server v%s - Maintenance
es	Servidor Cacti v%s - Mantenimiento

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
es	Asistente de instalación - Servidor Cacti v%s

en	Refresh current page
es	Intervalo de refresco

en	Initializing
es	Inicializando

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
es	Por favor, espere mientras se inicializa la instalación de Cacti, versión %s. Debe tener JavaScript habilitado para que esto funcione.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
es	FATAL: No podemos continuar con esta instalación. Para instalar Cacti, PHP debe estar en la versión 5.4 o posterior.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
es	Vea el manual de PHP: Notación de objetos JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
es	La versión de RRDtool que está instalada.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
es	Vea el manual de PHP: Desactivar funciones .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
es	Las funciones shell_exec() y/o exec() están actualmente bloqueadas.

en	Display Graphs from this Aggregate
es	Mostrar gráficos para este Agregado

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
es	Los gráficos elegidos para el gráfico Agregado a continuación representan gráficos desde múltiples Plantillas de gráficos. Agregados no soporta la creación de gráficos Agregados desde múltiples Plantillas de gráficos.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
es	Los gráficos elegidos para el gráfico Agregado no usan una Plantilla de gráficos. Agregado no soporta crear gráficos Agregados desde gráficos sin Plantillas.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
es	Debes seleccionar al menos un gráfico para agregar al Reporte.

en	Graph Item
es	Elemento de Gráfico

en	CF Type
es	Tipo de CF

en	GPrint
es	Eliminar GPRINT preestablecido(s)

en	Item Color
es	Color de Item

en	Color Template
es	Plantilla de Color

en	Skip
es	Saltar

en	Aggregate Items are not modifiable
es	Items Agregados no son modificables

en	Aggregate Items are not editable
es	Items Agregados no son editables

en	Type
es	Tipo

en	No Matching Devices
es	Ningún dispositivo coincidente

en	Objects
es	Objetos

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
es	Una fuente de color azul indica que la regla sera aplicada a los objetos en cuestión. Otros objetos no serán sujetos a la regla.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
es	Objetos coincidentes [ %s ]

en	Device Status
es	Estado de dispositivo

en	There are no Objects that match this rule.
es	No hay objetos que coincidan con esta regla.

en	Error in data query
es	Error en la consulta de datos

en	Matching Items
es	Items coincidentes

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Resulting Branch
es	Rama resultante

en	No Items Found
es	Ningún item encontrado

en	Show Matching Device SQL Query
es	Ningún dispositivo coincidente

en	Field
es	Campo

en	Pattern
es	Patrón

en	No Device Selection Criteria
es	Ningún criterio de selección de dispositivos

en	Show Matching Objects SQL Query
es	Objetos coincidentes

en	No Graph Creation Criteria
es	Ningún criterio de creación de gráfico

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
es	Propagar cambio

en	Search Pattern
es	Patrón de búsqueda

en	Replace Pattern
es	Patrón de reemplazo

en	No Tree Creation Criteria
es	Ningún criterio de creación de Arbol

en	Device Match Rule
es	Regla de coincidencia dispositivos

en	Create Graph Rule
es	Crear regla de gráficos

en	Graph Match Rule
es	Reglas de coincidencia gráficos

en	Create Tree Rule (Device)
es	Crear regla de árbol (dispositivo)

en	Create Tree Rule (Graph)
es	Crear regla de árbol (gráfico)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
es	Item de regla [editar item de regla para %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
es	Item de regla [nuevo item de regla para %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
es	Agregado por automatización de Cacti

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
es	ERROR: Los rangos de IP en forma de rango1-rango2 ya no son compatibles.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
es	Ningún archivo seleccionado

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
es	Importar

en	Updated
es	Actualizar

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
es	Actualizar

en	Automation Network SNMP Option %s!
es	Automatización de opciones SNMP

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
es	Automatización de opciones SNMP

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
es	Plantilla desconocida

en	Automation Network Rule '%s' %s!
es	Automatización de escaneo de Red por defecto

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
es	Politica de Plantillas

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
es	ERROR: ID del dispositivo está en blanco

en	ERROR: Device[
es	ERROR: Dispositivo[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
es	Error: no se pudo conectar al recollector remoto.

en	Device is Disabled
es	El dispositivo está deshabilitado

en	Device Availability Check Bypassed
es	Verificación de disponibilidad de dispositivo omitido

en	SNMP Information
es	Información SNMP

en	SNMP not in use
es	No usa SNMP

en	SNMP error
es	Error SNMP

en	Session
es	Sesión

en	No session
es	Sesión

en	Host
es	Equipo

en	System:
es	Sistema:

en	Uptime:
es	Tiempo de Funcionamiento:

en	Hostname:
es	Nombre de equipo:

en	Location:
es	Ubicación:

en	Contact:
es	Contacto:

en	Ping Results
es	Resultados de ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
es	Ningún método de comprobación disponibilidad seleccionado

en	New Branch
es	Nueva Rama

en	Web Basic
es	Web básico

en	Device:(Hide Disabled)
es	El dispositivo está deshabilitado

en	Graph:(%s%s)
es	Gráfico:

en	Device:(%s%s)
es	Dispositivo(s)

en	Template:(%s%s)
es	Plantillas

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
es	Plantilla de dispositivo:

en	Device+Template:(%s%s)
es	Plantilla de dispositivo:

en	Restricted By:
es	Restringido

en	Granted By:
es	Acceso concedido

en	Granted
es	Aceptado

en	Restricted
es	Restringido

en	Branch:
es	Rama:

en	Device:
es	Dispositivo:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Access Denied! Login Failed.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
es	Se ha configurado autenticación web básica, pero no se ha recibido ningún usuario desde el servidor web. Asegúrate de que la autenticación este habilitada en el servidor web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
es	%s autenticado por el servidor web, pero la plantilla y los usuarios invitados no han sido definidos en Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
es	Error de búsqueda LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
es	Error LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
es	¡Acceso denegado! Sin contraseña proporcionada por el usuario.

en	LDAP Search Error: %s
es	Error de búsqueda LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	Reset password
es	Nueva contraseña

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
es	Su administrador de Cacti ha forzado contraseñas complejas para los inicios de sesión y su contraseña actual de Cacti no coincide con los nuevos requisitos. Por lo tanto, debe cambiar su contraseña ahora.

en	Password must be at least %d characters!
es	La contraseña debe ser al menos %d caracteres!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
es	Tu contraseña debe contener al menos un carácter numérico!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
es	Tu contraseña debe contener una combinación de minúsculas y mayúsculas!

en	Your password must contain at least 1 special character!
es	Tu contraseña debe contener al menos un carácter especial!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
es	Log de cacti vaciado

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
es	La autenticación no se configuró anteriormente. Se intentó configurar la autenticación local, pero no se encontró ninguna cuenta administrativa.

en	Unknown error
es	Sec desconocido

en	ERROR: Unable to find user
es	No es posible encontrar los usuarios DN

en	2FA failed to be disabled
es	Aplicar filtro a la tabla

en	2FA is now disabled
es	La ubicación no permite escritura

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
es	Verificación de borrado

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
es	%s Bytes

en	%s KBytes
es	%s Bytes

en	%s Bytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
es	NOTA: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
es	Haga click en 'Continuar' para purgar el archivo de log de Cacti. <br><br><br>Nota: Si el logging está configurado para Cacti y Syslog, la información del log permanecerá en Syslog.

en	Purge Log
es	Purgar Log

en	Log Filters
es	Filtros de log

en	- Admin Filter active
es	- Admin Filtro activo

en	- Admin Unfiltered
es	- Admin sin filtrar

en	- Admin view
es	- Vista de Admin

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
es	Log [Líneas totales: %d %s - Filtro activo]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
es	Log [Líneas Totales: %d %s - Sin filtrar]

en	Entries
es	Entradas

en	File
es	Archivo

en	Head Lines
es	%d Líneas

en	Tail Lines
es	Líneas de log

en	Expand Log
es	Expandir dispositivos

en	Expand
es	Expandir dispositivos

en	System Default
es	Establecer como predeterminado

en	Raw Log
es	Ver log

en	Stats
es	Estadísticas

en	Warnings++
es	Advertencias

en	Errors++
es	Errores

en	Debug
es	Depuraración

en	SQL Calls
es	Consultas SQL

en	AutoM8
es	Auto

en	Non Stats
es	No indicado

en	Boost
es	Aumentar

en	Device Up/Down
es	Dispositivos usando

en	Recaches
es	coincidencias

en	Security Issues
es	Seguridad

en	Threshold
es	Límite

en	Display
es	Mostrar

en	Newest First
es	Nuevo primero

en	Oldest First
es	Antiguo primero

en	Matches
es	coincidencias

en	Does Not Match
es	Las contraseñas no coinciden

en	Automation Execution for Data Query complete
es	Ejecución de Automatización de Consultas de Datos completada

en	Plugin Hooks complete
es	Ganchos de Plugin completados

en	Running Data Query [%s].
es	Ejecutando Consulta de Datos [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
es	Tipo encontrado = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
es	Tipo desconocido = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
es	ADVERTENCIA: La asociación de campos de clasificación ha cambiado. Puede haber problemas de re asignación!

en	Update Data Query Sort Cache complete
es	Actualización de orden del caché de consulta de datos completado

en	Found %s Local Data ID's to Verify
es	Se encontraron%s ID de datos locales para verificar

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
es	Cambio de índices detectado! Actual: %s, Anterior: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
es	Eliminación de índices detectada! Índices anteriores: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
es	Eliminación de índices detectada! Índices anteriores: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
es	Asociación de índices con datos locales completada

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
es	Encontrado Modificado%sy%s Huérfano ID de datos locales para reasignar.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
es	Re asignando gráficos a sus nuevos índices

en	Done updating Data Source Title Cache
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Done updating Graph Title Cache
es	Terminé de actualizar la caché de títulos de gráficos

en	Index Association with Local Data complete
es	Asociación de índices con datos locales completada

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
es	Actualización de re indexación del cache completada. Había

en	Update Poller Cache for Query complete
es	Actualización de caché de Sonda desde la consulta completada

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
es	No se detectó ningún cambio de índice, se omitió la re indexación y rellenado del caché de la Sonda

en	Automation Executing for Data Query complete
es	Ejecución de Automatización de Consultas de Datos completada

en	Plugin hooks complete
es	Ganchos de Plugin completados

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
es	Verificación de la modificación del campo de clasificación. No se han detectado cambios.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
es	Campo de clasificación nuevo detectado: '%s' Campo de clasificación antiguo '%s

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
es	ERROR: Nuevo campo de clasificación no adecuado. El campo Sort no cambiará.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
es	Validación del nuevo campo de ordenación. Campo de clasificación se actualice.

en	Could not find data query XML file at '%s'
es	No se pudo encontrar el archivo XML de consulta de datos en '%s'

en	Found data query XML file at '%s'
es	Archivo XML de consulta de datos encontrado en '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
es	Error al analizar archivo XML dentro de una matriz.

en	XML file parsed ok.
es	Análisis de archivo XML ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
es	Campo inválido <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
es	Debe contener campos <dirección>entrada</dirección> o <dirección>entrada-salida</dirección> solamente

en	Data Query returned no indexes.
es	ERROR: Consulta de Datos no devolvió índices.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
es	<arg_num_indexes> faltan en el archivo XML, 'Recuento de Cambio de índices' no admitido

en	Executing script for num of indexes '%s'
es	Ejecutando script para números de índices ' %s '

en	Found number of indexes: %s
es	Número de índices encontrados: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
es	<arg_num_indexes> faltan en el archivo XML, 'Recuento de Cambio de índices' no admitido

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
es	<arg_num_indexes> faltan en el archivo XML, 'Recuento de cambio de índices' emulado contando entradas arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
es	ERROR: Consulta de Datos no devolvió índices.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
es	Ejecutando script para lista de índices '%s', Conteo de índices: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
es	Haga clic para mostrar la salida de consulta de datos para 'index'

en	Found index: %s
es	Índice encontrado: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
es	Haga clic para mostrar la salida de consulta de datos para el campo '%s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
es	El campo Sort no devolvió ningún dato. No se puede continuar con el Re-Index.

en	Executing script query '%s'
es	Ejecutando script de consulta '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
es	Item encontrado [%s='%s'] índice: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
es	Host_id: %s no válido

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
es	Todos los Sitios seleccionados

en	Failed to load SNMP session.
es	No se pudo cargar la sesión SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
es	Tamaño de caminata masivo probado %d con una respuesta de %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
es	El tamaño de caminata masiva seleccionado fue %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
es	Ahorro de tamaño de caminata a granel en el dispositivo.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
es	El tamaño de caminata masiva se fija en %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
es	Ejecutando SNMP Get para NUM de índices @ ' %s ' conteo de índices: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
es	<oid_num_indexes> faltantes en el archivo XML, 'recuento de índices cambió', emulado contando entradas oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
es	Ejecutando SNMP Walk para la lista de índices @ '%s' cuenta de índice: %s

en	No SNMP data returned
es	No se devolvió ningún dato SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
es	Índice encontrado en OID: '%s' valor: '%s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
es	Filtrando lista de índices @ '%s' Conteo de índices: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
es	Índice filtrado encontrado en OID: '%s' valor: '%s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
es	Filtrando lista de índices @ '%s' Conteo de índices: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
es	Índice filtrado encontrado en OID: '%s' valor: '%s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
es	Solucionando campo 'método' equivocado para '%s' ya que 'rewrite_index' u 'oid_index' está definido

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
es	Insertando datos de índice para el campo '%s' [valor = '%s']

en	Located input field '%s' [get]
es	Campo de entrada localizado '%s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
es	Regla de reescritura OID encontrada: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
es	oid_rewrite en el OID: '%s' nuevo OID: '%s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
es	Ejecutando SNMP get para datos @ '%s' [valor='%s']

en	Field '%s' %s
es	Campo '%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
es	Ejecutando SNMP get para %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
es	El campo Sort devuelve no los datos. No se puede continuar con el Re-Index para OID[%s].

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
es	Resultados encontrados para datos @ '%s' [valor='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
es	Ajustando resultado para datos @ '%s' [[clave='%s', valor='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
es	Resultado omitido para los datos @ '%s' [clave = '%s'] (valor: %s)

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
es	Obtenidor esultado SNMP get para los datos @ '%s' [value = '%s'] (índice: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
es	Ejecutando SNMP get para datos @ '%s' [valor='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
es	Campo de entrada localizado '%s' [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
es	Ejecutando SNMP Walk para datos @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
es	Elemento encontrado [%s='%s'] índice: %s [de %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
es	OCTET STRING encontrado '%s' valor decodificado: '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
es	Elemento encontrado [%s = '%s'] índice: %s [de análisis REGEXP OID]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
es	Elemento encontrado [%s = '%s'] índice: %s [de análisis REGEXP de valor OID]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
es	oid_rewrite en el OID: '%s' nuevo OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
es	Actualización de orden del caché de consulta de datos completado

en	Re-Indexing Data Query complete
es	Re indexación de Consultas de Datos completada

en	Unknown Index
es	Índice desconocido

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
es	Debe seleccionar una columna de salida XML para Fuente de datos '%s' y activar la casilla de verificación a su derecha

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
es	Su plantilla de gráfico no tiene plantillas de datos en uso. Por favor, corrija su plantilla de gráficos

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
es	No se pudo determinar la longitud de campo de la contraseña, no se puede continuar ya que podría corromper la contraseña

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
es	No se pudo alterar la longitud del campo de la contraseña, no se puede continuar ya que podría corromper la contraseña

en	Data Source ID %s does not exist
es	El Data Source no existe

en	Debug not completed after 5 pollings
es	Depuración no completada después de 5 Sondeos

en	Failed fields:
es	Campos fallidos:

en	Data Source is not set as Active
es	El Data Source activo no está configurado como Activo

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
es	El directorio RRD no es modificable por la Sonda. Propietario RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
es	Archivo RRD no es modificable por la Sonda. Propietario RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
es	Archivo RRD no coincide con el perfil de datos

en	RRDfile not updated after polling
es	Archivo RRD no actualizado después del sondeo

en	Data Source returned Bad Results for
es	Data Source devolvió malos resultados para

en	Data Source was not polled
es	El Data Source no fue sondeado

en	No issues found
es	No se han encontrado problemas

en	RRDfile not created yet
es	Archivo RRD no actualizado después del sondeo

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
es	Los ajustes se guardan en Colector de datos %d Fallido.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
es	Los ajustes se guardan en Colector de datos %d Fallido.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error

en	Information
es	Información de PHP

en	Message Not Found.
es	Mensaje no encontrado.

en	Error %s is not readable
es	Error %s no es legible

en	Logged in a Guest
es	Conectado como

en	Logged in as
es	Conectado como

en	Login as Regular User
es	Ingresar como un Usuario regular

en	guest
es	invitado

en	User Community
es	Comunidad de Usuarios

en	Documentation
es	Documentación

en	Logged in as %s
es	Conectado como %s

en	Edit Profile
es	Editar Perfil

en	Logout
es	Salir

en	Leaf
es	Hoja

en	Non Query Based
es	No basado en consulta

en	Link %s
es	Vínculo %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
es	Error de remitente: dirección del <b>destinatario</b> no especificada!!<br>Si usa el vínculo <i>Correo de prueba</i>, configure la opción <b>correo de alerta</b>.

en	Authentication failed: %s
es	Falló autenticación: %s

en	HELO failed: %s
es	Falló HELO: %s

en	Connect failed: %s
es	Falló conexión: %s

en	SMTP error:
es	Error SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
es	Este es un mensaje de prueba generado por Cacti. Este mensaje fue enviado para probar la configuración de tus opciones de correo.

en	Your email settings are currently set as follows
es	Tus opciones de email están actualmente configuradas así

en	Checking Configuration...<br>
es	Revisando configuración...<br>

en	PHP's Mailer Class

en	Method: SMTP
es	Método: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
es	No mostrado por motivos de seguridad

en	Security
es	Seguridad

en	Ping Results:
es	Resultados de ping:

en	Bypassed
es	Omitido

en	Creating Message Text...
es	Creando mensaje de texto...

en	Sending Message...
es	Enviando mensaje...

en	Cacti Test Message
es	Mensaje de prueba de Cacti

en	Success!
es	Exito!

en	Message Not Sent due to ping failure.
es	Mensaje no enviado debido al fallo de ping.

en	Since Install
es	Instalar

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
es	Cacti ha deshabilitado plugin %s debido al siguiente error: %s! Para más detalles, consulte el registro de Cacti.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
es	Dispositivo(s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
es	Versión %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
es	Sincronizar dispositivos

en	Aggregated Device
es	Dispositivo agregado

en	Not Applicable
es	No aplica

en	Damaged Graph
es	%d Grafico

en	Remote Server
es	Eliminar StdDev

en	Get Page Help
es	Obtener ayuda

en	Templates Selected
es	Plantillas seleccionadas

en	Enter keyword
es	Ingresa palabra clave

en	Data Query:
es	Consulta de datos:

en	CSV Export of Graph Data
es	Exportar datos de Grafico a CSV

en	Time Graph View
es	Gráficos basados en intervalos de tiempo

en	Edit Device
es	Editar dispositivo

en	Kill Spikes in Graphs
es	Eliminar spikes del gráfico

en	Previous
es	Anterior

en	%d to %d of %s [ %s ]
es	%d a %d de %s [ %s ]

en	Next
es	Siguiente

en	All %d %s
es	Todos %d %s

en	Current Page: %s
es	Valor actual

en	No %s Found
es	No se encontraron %s

en	Seq#

en	Consolidation
es	Función de consolidación

en	Legend
es	Opciones de leyenda

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	No Source
es	Sin origen

en	Choose an action
es	Elija una acción

en	Execute Action
es	Ejecutar acción

en	Logs

en	Metric
es	Restringido

en	Select a Single Template
es	Seleccionar Plantilla

en	Sort Column
es	1 Columna

en	Sort Order
es	Orden de clasificación

en	Ascending
es	Ordenar árboles ascendentes

en	Descending
es	Ordenar árboles descendentes

en	CF
es	CDEF

en	Maximum
es	Registros máximos

en	Measure

en	25th Percentile
es	Porcentaje %d

en	50th Percentile (Median)
es	Porcentaje %d

en	75th Percentile
es	Porcentaje %d

en	90th Percentile
es	Porcentaje %d

en	95th Percentile
es	Porcentaje %d

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
es	Habilitar la recolección de estadísticas de Data Source

en	Standard Deviations
es	Desviaciones estandar

en	Variance Outliers
es	Varianza de valores atípicos

en	Kills Per RRA
es	Kills por RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
es	Eliminar StdDev

en	Remove Variance
es	Eliminar diferencia

en	Gap Fill Range
es	Simular Fill in Range

en	Float Range
es	Rango de flotación

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
es	Simular StdDev

en	Dry Run Variance
es	Simular Variance

en	Dry Run Gap Fill Range
es	Simular Fill in Range

en	Dry Run Float Range
es	Simular Fill in Range

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
es	Listas

en	Client
es	Cliente

en	Contribute to the Cacti Project
es	Rotar el Log de Cacti

en	Panels

en	Help in Developing
es	Ayuda en el desarrollo

en	Donation & Sponsoring
es	Donación y patrocinio

en	Cacti Home
es	Inicio de Cacti

en	Keyboard
es	Teclado

en	Miscellaneous
es	Varios

en	Cacti Project Page
es	Página del proyecto de Cacti

en	RRDProxy

en	Shortcuts
es	Atajos

en	Spine
es	Columna

en	Help in Translating
es	Ayuda en la traducción

en	Clear Current Filter
es	Borrar filtro actual

en	Clipboard
es	Portapapeles

en	Failed to find data to copy!
es	Error al encontrar datos para copiar!

en	Clipboard ID
es	ID del portapapeles

en	Copy operation is unavailable at this time
es	La operación de copia no está disponible en este momento

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
es	Lo sentimos, no se pudo actualizar el portapapeles en este momento

en	Clipboard has been updated
es	El portapapeles se ha actualizado

en	Compact Mode
es	Modo Compacto

en	Dark Color Mode
es	Modo desarrollador

en	Error:
es	ERROR:

en	Sorry, we could not process your last action.
es	Lo siento, no pudimos procesar su última acción.

en	Reason:
es	Razón:

en	Action failed
es	Acción fallida

en	The response to the last action was unexpected.
es	La respuesta a la última acción fue inesperada.

en	Help
es	Ayuda

en	Ignore System Color
es	Color de Item

en	Cacti

en	Light Color Mode
es	Modo de lista

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
es	Tenga en cuenta que no podemos procesar todas sus acciones. Los detalles están abajo.

en	Some Actions failed
es	Algunas acciones fracasaron

en	No file selected
es	Ningún archivo seleccionado

en	Passphrases match
es	Las contraseñas coinciden

en	Passphrase matches but too short
es	La frase de contraseña coincide pero es muy corta

en	Passphrases do not match
es	Las contraseñas no coinciden

en	Passphrase too short and not matching
es	Frase de contraseña muy corta y no coinciden

en	Passphrase length meets 8 character minimum
es	Longitud de frase cumple el mínimo de 8 caracteres

en	Passphrase too short
es	Frase de contraseña demasiado corta

en	Password Validation Passes
es	Validación de contraseña satisfactoria

en	Click again to take this Graph out of Realtime
es	Haga click de nuevo para dejar de ver este gráfico en tiempo real

en	Click to view just this Graph in Realtime
es	Haga click para ver este gráfico en tiempo real

en	Report a bug
es	Reportar una falla

en	Enter a search term
es	Término de búsqueda

en	Enter a regular expression
es	Ingrese una expresión regular

en	Select to Search
es	Seleccionar archivo

en	Pause
es	Pausa

en	The Operation was successful. Details are below.
es	La operación fue exitosa. Los detalles están abajo.

en	Operation successful
es	Operación exitosa

en	Click to Show/Hide Filter
es	Click para mostrar/ocultar filtro

en	SpikeKill Results
es	Resultados de eliminación de picos

en	Standard Mode
es	Habilitar escaneo

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
es	Permita o limite que las columnas de la tabla se extiendan más allá de los límites de las ventanas actuales.

en	Connection Failed
es	Conexión fallida

en	Connection Successful
es	Conexión local exitosa

en	Use System Color
es	Color de Item

en	Utility View
es	Vista de Utilidades

en	3rd Mouse Button
es	3er botón del mouse

en	Auto

en	Begin with
es	Comienza con

en	Close
es	Cerrar

en	Copy graph
es	Copiar gráfico

en	Copy graph link
es	Copiar vínculo de gráfico

en	End with
es	Termina con

en	Zoom Mode
es	Modo de zoom

en	Open in new tab
es	Abrir en nueva pestaña

en	Always Off
es	Siempre Desactivado

en	Always On
es	Siempre Activado

en	Quick
es	Rápido

en	Save graph
es	Guardar gráfico

en	Timestamps
es	Marcas de tiempo

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
es	Acercar

en	Zoom Out
es	Alejar

en	Zoom Out Factor
es	Factor de alejamiento

en	Zoom Out Positioning
es	Zoom de posicionamiento

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
es	Versión %s %s

en	Apply filter to table
es	Aplicar filtro a la tabla

en	Reset filter to default values
es	Restablecer filtro a los valores predeterminados

en	File Found
es	Archivo encontrado

en	Path is a Directory and not a File
es	La ubicación es un directorio y NO un archivo

en	File is Not Found
es	Archivo no encontrado

en	Enter a valid file path
es	Ingresa una ubicación de archivo válida

en	Directory Found
es	Directorio encontrado

en	Path is a File and not a Directory
es	La ubicación es un archivo y NO un directorio

en	Directory is Not found
es	Directorio no encontrado

en	Enter a valid directory path
es	Ingrese una ubicación de directorio valida

en	Cacti Color (%s)
es	Color de Cacti (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
es	VERIFICACION DE FUENTE NO FUE POSIBLE

en	Proceed with action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
es	ADVERTENCIA datos de formulario no guardados

en	Unsaved Changes Detected
es	Cambios no guardados detectados

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
es	Tiene cambios no guardados en este formulario. Si presione 'Continuar ' estos cambios se descartarán. Pulse 'Cancelar ' para continuar editando el formulario.

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
es	Los Data Sources de Consultas de datos deben ser creados via %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
es	Guardar los gráficos actuales, columnas, miniaturas, pre ajustes, y preferencias de hora en su perfil

en	Columns
es	Columnas

en	%d Column
es	%d Columna

en	Custom
es	Personalizado

en	From
es	Desde

en	Start Date Selector
es	Selector de fecha de inicio

en	To
es	Hasta

en	End Date Selector
es	Selector de fecha de finalización

en	Shift Time Backward
es	Ajustar intervalo hacia atras

en	Define Shifting Interval
es	Definir el intervalo de tiempo

en	Shift Time Forward
es	Ajustar intervalo hacia adelante

en	Refresh selected time span
es	Refrescar el espacio de tiempo seleccionado

en	Return to the default time span
es	Regresar al espacio de tiempo por defecto

en	Window
es	Ventana

en	Interval
es	Intervalo

en	Stop
es	Parar

en	Create Graph from %s
es	Crear gráficos desde %s

en	Create %s Graphs from %s
es	Crear gráficos %s a partir de %s

en	Graph [Template: %s]
es	Gráfico [Plantilla: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
es	Items de gráfico [Plantilla: %s]

en	Data Source [Template: %s]
es	Data Source [Plantilla: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
es	Datos personalizados [Plantilla: %s]

en	New Report
es	Nuevo Reporte

en	Give this Report a descriptive Name
es	Dar a este Reporte un nombre descriptivo

en	Enable Report
es	Habilitar Reporte

en	Check this box to enable this Report.
es	Marca esta casilla para habilitar este Reporte.

en	Output Formatting
es	Dando formato al resultado

en	Use Custom Format HTML
es	Usar Formato HTML personalizado

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
es	Marca esta casilla si quieres usar html personalizado y CSS para el reporte.

en	Format File to Use
es	Formato de archivo a usar

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
es	Elige el formateador HTML personalizado y el archivo CSS a usar. Este archivo contiene ambos HTML y CSS para formatear tu informe. Si contiene más que simple CSS, necesitas colocar un tag especial <REPORT> dentro del archivo. Este tag formato será reemplazado por el contenido del informe. Estos archivos están ubicados en el directorio 'formats'.

en	Default Text Font Size
es	Tamaño de fuente de texto por defecto

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
es	Define el tamaño de fuente por defecto para todo el texto en el reporte incluyendo el título del Reporte.

en	Default Object Alignment
es	Alineación de objectos por defecto

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
es	Define la alineación por defecto para textos y gráficos.

en	Graph Linked
es	Gráfico vinculado

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
es	Estos gráficos deben estar vinculados de vuelta al sitio de Cacti?

en	Graph Settings
es	Opciones de gráfico

en	Graph Columns
es	Columnas de gráfico

en	The number of Graph columns.
es	El número de columnas de gráfico.

en	The Graph width in pixels.
es	El ancho del gráfico en píxeles.

en	The Graph height in pixels.
es	La altura del gráfico en píxeles.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
es	Estos gráficos deben representarse como miniaturas?

en	Email Frequency
es	Frecuencia de correo

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
es	Próxima fecha y hora para enviar correo de Reporte

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
es	Hora de inicio para [primer|siguiente] correo que tendrá lugar. Todos los tiempos futuros de envío se basarán en esta hora de inicio. Un buen ejemplo sería 2:00AM. El tiempo debe ser en el futuro. Si se utiliza un tiempo fraccionado, digamos 2:00AM, se supone que es en el futuro.

en	Report Interval
es	Intervalo de Reporte

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
es	Define frecuencia de reporte relacionado al tiempo de correo arriba dado.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
es	ej: 'Semana(s)' representa un invervalo de reporte semanal.

en	Interval Frequency
es	Intervalo de frecuencia

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
es	Basándose en el período de intervalo del Reporte arriba, define la frecuencia dentro de ese intervalo.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
es	ej: si el intervalo de Reporte es 'Mes(es)', entonces '2' indica cada '2 Meses' desde el próximo envío de correo. Por último, si utiliza el intervalo de Reporte en Mes(es), el 'Día de la semana' y el 'Día del Mes' son ambos calculados basándose en la hora de correo que especifica más arriba.

en	Email Sender/Receiver Details
es	Detalles de remitente/destinatario del correo

en	Subject
es	Asunto

en	Cacti Report
es	Reporte de Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
es	Este valor será usado como Asunto de correo predeterminado. El nombre del reporte será usado si se deja en blanco.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
es	Este nombre sera usado como enviador de E-mail por defecto

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
es	Esta dirección sera usada como la dirección de remitente del correo

en	To Email Address(es)
es	Direccion(es) de destinario(s)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
es	Por favor separar multiples direcciones con coma (,)

en	BCC Address(es)
es	Direccion(es) BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
es	Copia de carbon oculta. Por favor separar multiples direcciones con coma (,)

en	Image attach type
es	Tipo de imagen adjunta

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
es	Seleccionado uno de los siguientes tipos para los adjuntos de imágenes

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
es	Fecha/Hora movida a la misma hora mañana

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Delete Report
es	Eliminar Color

en	Delete Reports
es	Eliminar usuario(s)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para apropiarte de el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para apropiarte de el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Take Report Ownership
es	Tomar posesión

en	Take Reports Ownership
es	Tomar posesión

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Report
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Reports
es	Duplicar Sitio

en	Name Format:
es	Nombre de Formato:

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Enable Reports
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Disable Report
es	Habilitar Reporte

en	Disable Reports
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
es	Haga click en 'Continuar' para enviar el/los siguiente(s) Reporte(s) ahora.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
es	Haga click en 'Continuar' para enviar el/los siguiente(s) Reporte(s) ahora.

en	Send Report Now
es	Enviar Reporte

en	Send Reports Now
es	Enviar Reporte

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
es	Imposible enviar el Reporte '%s'. Por favor especifica los correos de destinatarios

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
es	Imposible enviar el Reporte '%s'. Por favor especifica un Asunto de correo

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
es	Imposible enviar el Reporte '%s'. Por favor especifica un nombre de remitente de correo

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
es	Imposible enviar el Reporte '%s'. Por favor especifica un remitente de correo

en	Item Type to be added.
es	Tipo de Item a ser agregado.

en	Graph Tree
es	Arbol de gráfico

en	Select a Tree to use.
es	Selecciona un Arbol para usar.

en	Graph Tree Branch
es	Rama del Arbol de gráfico

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
es	Seleccione una rama de árbol para usar con gráficos y dispositivos. Los dispositivos serán considerados como Sucursales.

en	Cascade to Branches
es	Cascada de ramas

en	Should all Branch Graphs be rendered?
es	Se deben representar todos gráficos de las ramas hijas?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
es	Selecciona un dispositivo para especificar un gráfico

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
es	Selecciona una Plantilla de dispositivo para usar.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
es	Seleccione un dispositivo que se utilizará para filtrar o seleccionar gráficos en el caso de un tipo de dispositivo.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
es	Seleccione una plantilla de gráfico para el dispositivo que se utilizará para filtrar o seleccionar gráficos en el caso de un tipo de dispositivo.

en	Graph Name Regular Expression
es	Expresión regular para nombre de gráfico

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
es	Una expresión regular compatible con Perl (REGEXP) usado para seleccionar los gráficos a incluir desde el arbol.

en	The Graph to use for this report item.
es	El gráfico a usar para este item de reporte.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
es	La hora a la que se envíe el correo con el reporte será la hora final del gráfico. Por lo tanto, si desea que el tiempo de finalización de los gráficos sea a las 00:00, asegúrese de configurar el envío del correo con el reporte para la medianoche. La hora de inicio del gráfico se calculará restando el intervalo de tiempo a la hora final del gráfico.

en	Alignment
es	Alineación

en	Alignment of the Item
es	Alineación del item

en	Fixed Text
es	Texto fijado

en	Enter descriptive Text
es	Ingresa un texto descriptivo

en	Font Size
es	Tamaño de Fuente

en	Font Size of the Item
es	Tamaño de Fuente del item

en	Report Item [edit Report: %s]
es	Item de Reporte [editar Reporte: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
es	Item de Reporte [nuevo Reporte: %s]

en	Events
es	Eventos

en	Send Report
es	Enviar Reporte

en	[new]
es	[nuevo]

en	Details %s
es	Detalles

en	Report Items %s
es	No Items de Reporte

en	Scheduled Events %s
es	Eventos agendados

en	Report Preview %s
es	Vista previa de Reporte

en	Item Details
es	Detalles de Item

en	Graph: %s
es	Cambiar gafico(s) de dispositivo asociado(s)

en	Using CSS
es	Usando CSS

en	Device: %s
es	Dispositivo(s)

en	, Graph Template: All Templates
es	Agregar plantilla de gráfico a plantilla de dispositivo

en	, Graph Template: %s
es	Gráfico [Plantilla: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
es	, Usando RegEx: "%s"

en	Tree: %s
es	Arbol:

en	, Device: %s
es	Dispositivo(s)

en	, Branch: %s
es	Rama:

en	(All Branches)
es	(Todas las ramas)

en	(Current Branch)
es	(Rama actual)

en	No Report Items
es	No Items de Reporte

en	Administrator Level
es	Nivel de Administrador

en	Reports [%s]
es	Reportes [%s]

en	User Level
es	Nivel de Usuario

en	Reports
es	Reportes

en	Owner
es	Autor

en	Frequency
es	Frecuencia

en	Last Run
es	Ultima ejecución

en	Next Run
es	Próxima ejecución

en	Report Title
es	Título del Reporte

en	Report Disabled - No Owner
es	Reporte deshabilitado - Sin propietario

en	Every
es	Cada

en	Multiple
es	Múltiple

en	Invalid
es	Inválido

en	No Reports Found
es	Ningún Reporte encontrado

en	Graph Template:
es	Plantilla de gráfico:

en	Template Based
es	Basado en plantillas

en	Tree:
es	Arbol:

en	Site:
es	Sitio:

en	Leaf:
es	Hoja:

en	Device Template:
es	Plantilla de dispositivo:

en	Applied
es	Aplicado

en	Filter
es	Filtro

en	Graph Filters
es	Filtros de gráfico

en	Set/Refresh Filter
es	Especificar/Refrescar filtro

en	(Non Graph Template)
es	(Ninguna Plantilla de Gráfico)

en	Selected
es	Seleccionado

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
es	El términio de búsqueda "%s" no es válido. El error es %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
es	Hubo un error interno!

en	Backtrack limit was exhausted!
es	Límite de recursión agotado!

en	Recursion limit was exhausted!
es	Límite de recursión fue agotado!

en	Bad UTF-8 error!
es	Error mal UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
es	Error mal offset UTF-8!

en	Down (Thold)
es	Descargar

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
es	Error de validación para la variable %s con un valor de %s. Vea el reporte de abajo para más detalles.

en	Validation Error
es	Error de validación

en	written
es	escrito

en	could not open
es	no se ha podido abrir

en	not exists
es	no existen

en	not writable
es	no escribible

en	New Graph Template: %s
es	Gráfico [Plantilla: %s]

en	New Data Query: %s
es	Consulta de datos [%s]

en	Unknown Field
es	Campo desconocido

en	Import Preview Results
es	Importar resultados de vista previa

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
es	Cacti haría los siguientes cambios si el paquete fue importado:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
es	Cacti ha importado los siguientes items del paquete:

en	Package Files
es	Archivos del paquete

en	[preview]
es	[vista previa]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
es	Cacti haría los siguientes cambios si la Plantilla fue importada:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
es	Cacti ha importado los siguientes items para la Plantilla:

en	[success]
es	[exitoso]

en	[fail]
es	[fallo]

en	[preview]
es	[previo]

en	[updated]
es	[actualizado]

en	[unchanged]
es	[no cargado]

en	Found Dependency:
es	Dependencia encontrada:

en	Unmet Dependency:
es	Dependencia no cumplida:

en	Path was not writable
es	La ubicación no permitió escritura

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
es	Error al establecer la versión de %sRRDTool especificada: %s

en	Invalid Theme Specified
es	Tema especificado inválido

en	Resource is not writable
es	Directorio resource no permite escritura

en	File not found
es	Archivo no encontrado

en	PHP did not return expected result
es	PHP no devolvió el resultado esperado

en	Unexpected path parameter
es	Parámetro de ruta de archivo inesperado

en	Failed to apply specified profile %s != %s
es	Error al aplicar el perfil especificado %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
es	Error al aplicar el modo especificado: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
es	Error al aplicar la anulación de automatización especificada: %s

en	Failed to apply specified cron interval
es	Error al aplicar el intervalo cron especificado

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
es	Error al aplicar el rango de automatización especificado

en	No matching snmp option exists
es	No existe ninguna opción SNMP que coincida

en	No matching template exists
es	No se encontraron coincidencias

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
es	El instalador no pudo proceder debido a un error inesperado.

en	Please report this to the Cacti Group.
es	Por favor, informar esto al Grupo Cacti.

en	Unknown Reason: %s
es	Razón desconocida: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
es	Está intentando instalar Cacti %s en una base de datos 0.6.x. Desafortunadamente, esto no se puede realizar.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
es	Para poder continuar, debe crear una nueva base de datos, importar "cacti. sql" en ella:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
es	Debe luego actualizar "include/config.php" para apuntar a la nueva base de datos.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
es	NOTA: sus datos existentes no serán modificados, ni tampoco estarán disponibles en la nueva instalación

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
es	Ha creado una nueva base de datos, pero aún no ha importado el archivo 'Cacti. SQL'. En la línea de comandos, ejecute lo siguiente para continuar:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
es	Este error podría también aparecer si el usuario de base de datos de Cacti no tiene los permisos indicados en la base de datos de Cacti. Por favor, verifica que el usuario de base de datos de Cacti tiene la habilidad de SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX en la base de datos de Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
es	Debes también importar la información de Zona Horaria de MySQL y conceder al usuario de Cacti permisos de SELECT a la tabla mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
es	En Linux/Unix, ejecute lo siguiente como ' root ' en un shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
es	En Windows, debes seguir las instrucciones aqui descripción de la tabla Time zone. Una vez eso este completo, puedes ejecutar el siguiente comando para otorgar al usuario de Cacti acceso a las tablas:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
es	A continuación, ejecute lo siguiente en MySQL como administrador:

en	Test Connection
es	Probar la conexión

en	Begin
es	Comenzar

en	Upgrade
es	Actualizar

en	Downgrade

en	Cacti Version
es	Versión de Cacti

en	License Agreement
es	Acuerdo de licencia

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
es	Esta versión de Cacti (%s) no parece tener un código de versión válido, póngase en contacto con el equipo de desarrollo de Cacti para asegurarse de que está correcta. Si usted está viendo este error en una versión, por favor envíe un informe inmediatamente a GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
es	Gracias por tomarte el tiempo en descargar e instalar Cacti, la más completa solución de gráficos para tu red. Antes de que puedas empezar a crear buenos gráficos, hay algunos datos de Cacti que necesitas saber.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
es	Asegúrate de que has leido y seguido los pasos requeridos necesarios para instalar Cacti antes de continuar. Puedes encontrar información sobre la instalación para Sistemas Operativos basados en Unix y Win32.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
es	Este proceso le guiará a través de los pasos para actualizar desde la versión '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
es	Si esto es una actualización, asegúrate de leer el archivo de información de Actualización.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
es	No se recomienda hacer downgrade ya que la estructura de la base de datos puede ser inconsistente

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
es	Cacti está licenciado bajo la Licencia Pública General GNU, debes aceptar sus condiciones antes de continuar:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
es	Este programa es distribuido con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTIA; sin siquiera la garantía implícita de COMERCIALIZACION o APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Ver la Licencia Pública General GNU para más detalles.

en	Accept GPL License Agreement
es	Aceptar acuerdo de licencia GPL

en	Select default theme:
es	Seleccione el tema predeterminado:

en	Pre-installation Checks
es	Controles de pre instalación

en	Location checks
es	Comprobaciones de localización de archivos

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
es	Por favor actualice config.php con la ubicación de URI relativa correcta de Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
es	Configuración de ubicación relativa (url_path) de Cacti en config.php es correcta.

en	PHP - Recommendations (%s)
es	Recomendaciones - PHP

en	PHP Recommendations (
es	Recomendaciones de PHP

en	Current
es	Actual

en	Recommended
es	Recomendado

en	PHP Binary
es	Ubicación del archivo binario de PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
es	La ubicación binaria de PHP no es válida y debe actualizarse.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
es	Actualice el valor de path_php_binary en la tabla de configuración.

en	Passed
es	Comprobado

en	Warning
es	Advertencia

en	Restart Required
es	Requerido

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
es	PHP - Soporte de módulos (requerido)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
es	Cacti requiere varios módulos PHP instalados para funcionar correctamente. Si cualquiera de estos no está instalado, no podrá continuar con la instalación hasta que sea corregido. Además, para mejor rendimiento del sistema, Cacti debería ejecutarse con ciertas variables de MySQL establecidas. Siga las recomendaciones sobre MySQL a criterio. Busque siempre en la documentación de MySQL si tiene dudas.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
es	Las siguientes extensiones de PHP son obligatorias, y DEBEN estar instaladas antes de continuar con la instalación de Cacti.

en	Required PHP Modules
es	Módulos PHP requeridos

en	Installed
es	Instalado

en	Required
es	Requerido

en	PHP - Module Support (Optional)
es	PHP - Soporte de módulos (Opcional)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
es	Los siguientes módulos de PHP son recomendados, y deberían ser instalados antes de continuar con la instalación de Cacti. NOTA: si está planeando soportar SNMPv3 sobre IPv6, no debería instalar el módulo php-snmp en este momento.

en	Optional Modules
es	Módulos opcionales

en	Optional
es	Opcional

en	MySQL - TimeZone Support
es	MySQL - Soporte de Zona horaria

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
es	Tu base de datos TimeZone de MySQL no esta instalada. Por favor, instala esta base de datos antes de continuar.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
es	Tu cuenta de inicio de sesión de base de datos Cacti no tiene acceso a la base de datos MySQL TimeZone. Proporciona a la cuenta de base de datos Cacti permisos de "select" en la tabla "time_zone_name" en la base de datos "mysql", y rellena la información de Zona horaria de MySQL antes de proceder.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
es	El usuario de base de datos Cacti tiene acceso a la base de datos TimeZone de MySQL y la base de datos está contiene la información global de TimeZone.

en	MySQL - Settings
es	MySQL - Configuración

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
es	Estos ajustes de mejora de rendimiento MySQL ayudarán a su sistema Cacti a rendir mejor sin problemas por más tiempo.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
es	Opciones de variables de sistema de MySQL recomendadas

en	Installation Type
es	Tipo de instalación

en	Upgrade from %s to %s
es	Actualizar de %s a %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
es	En caso de problemas, es muy recomendable que borres tu caché de navegador, cerrarlo y luego reabrir tu navegador (no sólo la pestaña de Cacti) y reintentarlo, antes de reportar un incidente a los desarrolladores de Cacti

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
es	En raras ocasiones, hemos tenido informes de usuarios que experimentan algunos problemas menores debido a cambios en el código. Estos problemas son causados por el navegador que retiene el código de pre actualización y mientras que hemos tomado medidas para minimizar las posibilidades de esto, todavía puede ocurrir. Si necesita instrucciones sobre cómo borrar la caché de su navegador, https://www.refreshyourcache.com/ es un buen punto de partida.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
es	Si después de borrar su caché y reiniciar su navegador, todavía experimenta problemas, por favor reporte el problema con Cacti para intentar identificar la causa.

en	Downgrade from %s to %s
es	Downgrade de %s a %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
es	Parece que se está haciendo downgrade a una versión anterior. Los cambios de base de datos hechos para la versión más reciente no se revertirán y podría causar problemas.

en	Please select the type of installation
es	Por favor seleccione el tipo de instalación

en	Installation options:
es	Opciones de instalación:

en	Choose this for the Primary site.
es	Elija este para el sitio principal de Cacti.

en	New Primary Server
es	Nuevo servidor primario

en	New Remote Poller
es	Nueva Sonda remota

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
es	Las sondas remotas son usadas para acceder redes que no son de fácil acceso desde el servidor central de Cacti.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
es	La siguiente información ha sido determinada desde el archivo de configuración de Cacti. Si no es correcta, edite "include/config.php" antes de continuar.

en	Local Database Connection Information
es	Información de conexión de base de datos local

en	Database: %s
es	Base de datos: %s

en	Database User: %s
es	Usuario de base de datos: %s

en	Database Hostname: %s
es	Nombre de equipo de la base de datos: %s

en	Port: %s
es	Puerto: %s

en	Server Operating System Type: %s
es	Tipo de Sistema Operativo del servidor: %s

en	Central Database Connection Information
es	Información de conexión de base de datos principal

en	Configuration Readonly!
es	Configuración en solo lectura!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
es	Tu archivo config.php debe ser escribible por el servidor web durante la instalación para configurar la Sonda remota. Una vez la instalación este completa, debes configurar este archivo como Solo lectura, para prevenir posibles problemas de seguridad.

en	Configuration of Poller
es	Configuración de la Sonda

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
es	La información de su Sonda de Cacti remota no ha sido incluida en su archivo config.php. Revise config.php.dist, y configure las variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. Estas variables deben ser configuradas y apuntar a su servidor de base de datos de Cacti Primario. Corrija esto y vuelva a intentarlo.

en	Remote Poller Variables
es	Variables de Sonda remota

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
es	Las variables que deben ser configuradas en el archivo config.php incluyen las siguientes:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
es	El instalador asigna automáticamente un $poller _id y lo agrega al archivo config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
es	Una vez hayas configurado las variables en el archivo config.php, debes también conceder acceso a $rdatabase_username a la base de datos de Cacti. Sigue el mismo procedimiento que harías con cualquier otra instalación de Cacti. Luego puedes presionar el botón 'Probar conexión'. Si la prueba es satisfactoria podrás proceder y completar la instalación.

en	Additional Steps After Installation
es	Pasos adicionales después de la instalación

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
es	Es imprescindible que el servidor central de Cacti pueda comunicarse a través de MySQL con cada servidor de base de datos remoto. Una vez finalizada la instalación, debe editar el Recolector de datos remotos y asegurarse de que la configuración sea correcta. Puede verificarlo usando 'Probar conexión' cuando esté editando el Recolector de datos remoto.

en	Critical Binary Locations and Versions
es	Versiones y ubicaciones de binarios críticas

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
es	Asegúrese que todos estos parámetros son correctos antes de continuar.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
es	Uno o más ubicaciones parecen ser incorrectas, no se puede continuar

en	Directory Permission Checks
es	Revisión de permisos de directorios

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
es	Asegúrese que los permisos de directorio a continuación son correctos antes de proceder. Durante la instalación, el usuario del servidor web necesita ser el propietario de estos directorios. Estos cambios de permisos son requeridos para permitir al instalador instalar los paquetes de Plantillas de datos que incluyen scripts y archivos XML que serán ubicados en estos directorios. Si elige no instalar los paquetes, hay un script de línea de comando 'install_package.php' que puede ser usado después que se complete la instalación.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
es	Después de completar la instalación, puedes hacer alguno de estos directorios de solo escritura para mejorar la seguridad.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
es	Estos directorios tendrán que permanecer como lectura/escritura después de la instalación para que el proceso de sincronización remota de Cacti pueda actualizarlos a medida que el sitio web principal de Cacti cambie

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
es	Si está instalando paquetes, una vez que estén instalados, debería cambiar el directorio scripts devuelta a solo lectura ya que presenta cierta exposición del sitio web.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
es	Para Sondas remotas, es crítico que las ubicaciones que estarás actualizando frecuentemente, incluyendo los plugins, scripts, y recursos tengan acceso de lectura/escritura ya que el recolector de datos tendrá que actualizar estas rutas desde el contenido del servidor web principal.

en	Required Writable at Install Time Only
es	Solo requiere acceso de escritura al momento de la instalación

en	Not Writable
es	No permite escritura

en	Required Writable after Install Complete
es	Requiere acceso de escritura después de completar la instalación

en	Potential permission issues
es	Posibles problemas de permisos

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
es	Asegúrate que tu servidor web tenga acceso de lectura y escritura a los directorios que muestran errores debajo.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
es	Si SELinux está habilitado en el servidor, puede deshabilitarlo temporal o permanentemente y, a continuación, agregar los permisos necesarios mediante las herramientas de línea de comandos de SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
es	El usuario %s debería tener permisos para habilitar escritura/escritura.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
es	Aquí se muestra un ejemplo de como establecer permisos de directorio, aunque es posible que tenga que ajustarlo acorde a su Sistema Operativo, cuentas de usuarios y permisos deseados

en	EXAMPLE:
es	EJEMPLO:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
es	Una vez que la instalación haya completado la ruta CSRF, debe configurarse como de solo lectura.

en	All folders are writable
es	Todas las carpetas son escribibles

en	Input Validation Whitelist Protection
es	Protección de lista blanca de validación de entrada

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
es	Los métodos de entrada de datos de Cacti que llaman a un script pueden explotarse de manera que una persona que no sea un administrador puede dañar cualquiera de los archivos que pertenecen a la cuenta del sondeo y, en los casos en que alguien ejecuta el sondeo de Cacti como root, puede comprometer el sistema operativo y permitir que los atacantes explote su infraestructura.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
es	Por lo tanto, hace varias versiones, Cacti se mejoró para proporcionar capacidades de lista blanca en estos tipos de métodos de entrada de datos. Aunque esto protege Cacti de manera más completa, aumenta la cantidad de trabajo requerido por el administrador de Cacti para importar y administrar Plantillas y Paquetes.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
es	La forma en que funciona la lista blanca es que cuando importa por primera vez un método de entrada de datos, o vuelve a importar un método de entrada de datos, y el script o los elementos cambian de alguna manera, el método de entrada de datos y todas las fuentes de datos correspondientes se desactivará inmediatamente hasta que el administrador valide que el método de entrada de datos es válido.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
es	Para identificar los métodos de entrada de datos en este estado, hemos proporcionado un script de validación en el directorio CLI de Cacti que se puede ejecutar con las siguientes opciones:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
es	Esta opción de secuencia de comandos buscará cualquier método de entrada de datos que esté actualmente prohibido y proporcionará detalles sobre el motivo.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
es	Esta opción de secuencia de comandos elimina la prohibición de los métodos de entrada de datos que están actualmente prohibidos

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
es	Esta opción de secuencia de comandos volverá a habilitar cualquier fuente de datos deshabilitada.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
es	Se recomienda encarecidamente que actualice su config.php para habilitar esta función descomentando la variable $ input_whitelist y luego ejecutando las tres opciones de script CLI anteriores después de que se haya completado la instalación basada en web.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
es	Marque la casilla de verificación a continuación para reconocer que ha leído y comprendido este problema de seguridad

en	I have read this statement
es	He leído esta declaración

en	Default Profile
es	Perfil predeterminado

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
es	Seleccione el perfil de origen de datos predeterminado que se usará para el sondeo. Esta es la cantidad máxima de tiempo entre los escaneos de dispositivos por lo que menor intervalo de sondeo, más carga se asigna al servidor de Cacti. También, seleccione el intervalo Cron previsto o configurado que desee utilizar para la recolección de datos.

en	Cron Interval
es	Intervalo de cron

en	Default Automation Network
es	Automatización de escaneo de Red por defecto

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
es	Cacti puede escanear automáticamente la red una vez finalizada la instalación. Esto utilizará el rango de red a continuación para resolver el rango de IPs que se pueden escanear. Un conjunto de opciones predefinidas se definen para el escaneo que incluyen el uso de comunidades "public" y "private".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
es	Si sus dispositivos requieren un conjunto diferente de opciones a ser usadas primero, puede definirlos a continuación y se utilizarán antes de los valores predeterminados

en	All options may be adjusted post installation
es	Todas las opciones se pueden ajustar después de la instalación

en	Default Options
es	Opciones por defecto

en	Scan Mode
es	Habilitar escaneo

en	Network Range
es	Rango de Red

en	Additional Defaults
es	Valores predeterminados adicionales

en	Additional SNMP Options
es	Opciones adicionales de SNMP

en	Error Locating Profiles
es	Error al localizar perfiles

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
es	La instalación no puede continuar porque no se encontró ningún perfil.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
es	Esto puede ocurrir si tiene una base de datos en blanco y aún no ha importado el archivo cacti.sql

en	Template Setup
es	Configuración de Plantillas

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
es	Selecciona el tipo de plantilla que deseas exportar desde Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
es	No es recomendable actualizar las plantillas en las que ya ha realizado modificaciones. La actualización de las plantillas NO eliminará las modificaciones de las plantillas de gráficos y datos y puede provocar un comportamiento inesperado. Sin embargo, si no ha realizado cambios en ningún gráfico, consulta de datos o plantilla de datos, la reimportación del paquete no debería tener ningún efecto. En ese caso, tendría que 'Sincronizar gráficos' desde las Plantillas después de la actualización.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
es	Seleccione la Plantilla de dispositivos que desea usar después de la instalación. Si su sistema operativo es Windows, asegúrese de seleccionar la Plantilla 'Windows Device'. Si su sistema operativo es Linux/Unix, asegúrese de seleccionar la Plantilla de dispositivos 'Local Linux Machine'.

en	Homepage
es	Página de inicio

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
es	Plantillas de dispositivos permiten monitorear y graficar una amplia variedad de datos dentro de Cacti. Luego de seleccionar la Plantilla de datos deseada, presione 'Finalizar' y se completará la instalación. Tenga paciencia en este paso, ya que la importación de Plantillas de dispositivos puede llevar unos minutos.

en	Server Collation
es	Colación

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
es	La colación por defecto de la base de datos parece ser UTF8 compatible

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
es	La colación por defecto de la base de datos NO parece ser UTF8 compatible

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
es	En la sección [mysqld], encuentra los parámetros 'character-set-server' y 'collation-server' y defínalas de la siguiente manera:

en	Database Collation
es	Colación de bases de datos

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
es	La colación por defecto de la base de datos parece ser UTF8 compatible

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
es	La colación por defecto de la base de datos NO parece ser UTF8 compatible

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
es	Cualquier tabla creada por Plugins podría tener relacionados con las tablas core de Cacti si la colación no es la misma. Por favor, asegúrese de cambiar su base de datos de '%s' a 'utf8mb4_unicode_ci' modificando el archivo de configuración de MySQL/MariaDB. Típicamente se encuentra en /etc/MySQL/my.cnf o similar.

en	Table Setup
es	Configuración de tablas

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
es	Tiene más tablas de las que su configuración de PHP nos permitirá mostrar / convertir. Modifique la configuración de max_input_vars en php.ini a un valor superior a%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
es	La conversión de tablas puede tomar algún tiempo especialmente en tablas grandes. La conversión de estas tablas se producirá en segundo plano, pero no impedirá que la instalación se complete. Esto puede ralentizar algunos servidores si no hay suficientes recursos para que MySQL maneje la conversión.

en	Tables
es	Tablas

en	Collation
es	Colación

en	Engine
es	Motor

en	Row Format
es	Formato de fila

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
es	Una o más tablas son demasiado grandes para convertirlas durante la instalación. Debe utilizar la secuencia de comandos cli/convert_tables.php para realizar la conversión, luego actualice esta página para refrescar. Por ejemplo:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
es	Las siguientes tablas deben ser convertidas a UTF8 e InnoDB. Por favor, seleccione las tablas que desea convertir durante el proceso de instalación.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
es	Todas las tablas parecen ser compatibles con UTF8

en	Confirm Upgrade
es	Confirmar actualización

en	Confirm Downgrade
es	Confirmar downgrade

en	Confirm Installation
es	Confirmar instalación

en	Install
es	Instalar

en	DOWNGRADE DETECTED
es	Downgrade detectado

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
es	DEBE CAMBIAR LA BASE DE DATOS MANUALMENTE PARA REVERTIR CUALQUIER CAMBIO DE ACTUALIZACION QUE SE HAYA REALIZADO.EL INSTALADOR NO PUEDE REALIZAR ESTO POR USTED AUTOMATICAMENTE

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
es	Downgrade debería sólo realizarse cuando es absolutamente necesario y al hacerlo podría romper la instalación

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
es	Su servidor de Cacti está casi listo. Por favor, compruebe que desea proceder.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
es	Presione '%s' luego click '%s' para completar el proceso de instalación después de seleccionar las plantillas de dispositivos.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
es	Aceptar acuerdo de licencia GPL

en	Install Type
es	Tipo de instalación

en	New Install
es	Instalar

en	Default Theme
es	Arbol predeterminado

en	Install Language
es	Idioma del usuario

en	Default Poller Interval
es	Intervalo de sondeo seleccionado

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
es	Permisos de Dispositivos

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
es	Tipo de Item a ser agregado.

en	Table Upgrades
es	Actualizar

en	No Tables to be Upgraded
es	Tipo de Item a ser agregado.

en	Device/Graph Automation
es	Plantilla de automatización de Dispositivos

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
es	Propagación habilitada

en	Automation Mode
es	Automatización

en	Automation Is Disabled
es	Automatización

en	IP Address Range
es	Dirección IP

en	Using a Custom SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Using the Default SNMP Options
es	Eliminar item de opción SNMP

en	Device Package
es	Nombre de dispositivo

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
es	Archivos del paquete

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
es	Tablas

en	Installing Cacti Server v%s
es	Instalando servidor de Cacti v%s

en	Your Cacti Server is now installing
es	Su servidor Cacti se está instalando

en	Spawning background process: %s %s
es	Proceso de generación en segundo plano:%s%s

en	Complete
es	Completo

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
es	Su servidor Cacti v%s ha sido instalado/actualizado. Ahora puede empezar a usarlo.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
es	Su servidor de Cacti v%s ha sido instalado/actualizado con errores

en	Get Help
es	Obtener ayuda

en	Report Issue
es	Informe de problema

en	Get Started
es	Comenzar

en	Starting %s Process for v%s
es	Iniciando el proceso%s para v%s

en	Finished %s Process for v%s
es	Proceso%s finalizado para v%s

en	Found %s templates to install
es	Se encontraron%s plantillas para instalar

en	About to import Package #%s '%s'.
es	A punto de importar el paquete #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
es	La importación del paquete #%s '%s' en el perfil '%s' se realizó correctamente

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
es	Error al importar el paquete #%s '%s' en el perfil '%s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
es	Plantillas de automatización para [Plantilla eliminada]

en	No templates were selected for import
es	No se seleccionaron plantillas para importar

en	Updating remote configuration file
es	Esperando configuración

en	Setting default data source profile to %s (%s)
es	El perfil de Data Source predeterminado para esta Plantilla de datos.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
es	Error al aplicar el perfil especificado %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
es	Actualizando la red de automatización (%s), modo "%s" => "%s", subred "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
es	No se pudo encontrar la red de automatización, no se realizaron cambios

en	Adding extra snmp settings for automation
es	Agregar configuraciones adicionales de SNMP para la automatización

en	Selecting Automation Option Set %s
es	Borrar Plantilla(s) de Automatización

en	Updating Automation Option Set %s
es	Automatización de opciones SNMP

en	Successfully updated Automation Option Set %s
es	Conjunto de opciones de automatización actualizado con éxito%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
es	Ejecutar automatización en dispositivo(s)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
es	Error al aplicar el rango de automatización especificado

en	Failed to find any automation option set
es	Error al encontrar datos para copiar!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
es	Dispositivo no asignado a dispositivo en Cacti

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
es	Dispositivo %s añadido a Cacti

en	Output: %s.
es	Campos de salida

en	Creating Graphs for Default Device
es	Crear gráficos para este dispositivo

en	Adding Device to Default Tree
es	Valores por defecto de dispositivo

en	No templated graphs for Default Device were found
es	No se encontraron gráficos con plantilla para el dispositivo predeterminado

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
es	ADVERTENCIA: Plantilla de dispositivo para su sistema operativo no encontrada. Deberá importar plantillas de dispositivo o paquetes de Cacti para monitorear su servidor Cacti.

en	Running first-time data query for local host
es	Ejecución de una consulta de datos por primera vez para el host local

en	Repopulating poller cache
es	Reconstruir el cache de Sonda

en	Repopulating SNMP Agent cache
es	Reconstruir cache de Agente SNMP

en	Generating RSA Key Pair
es	Generando par de claves RSA

en	Found %s tables to convert
es	Se encontraron%s tablas para convertir

en	Converting Table #%s '%s'
es	Conversión de tabla #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
es	No se encontraron tablas ni se seleccionaron para la conversión.

en	Switched from %s to %s
es	Cambio de %s a %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
es	NOTA: Usando un archivo temporal para la caché de la base de datos:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
es	Actualización de v%s (DB%s) a v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
es	ADVERTENCIA: No se pudo encontrar la función de actualización para v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
es	Instalación cancelada debido a que no se ha aceptado el EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
es	El fondo ya se inició en%s, se omitió este intento en%s

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
es	Excepción ocurrida durante la instalación: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
es	La instalación se inició a las %s, se completó el %s

en	Both
es	Ambos

en	No - %s
es	Campo '%s' %s

en	%s - N/A
es	Campo '%s' %s

en	Web

en	%s - No
es	Campo '%s' %s

en	Cli
es	cli

en	Setting PHP Option %s = %s
es	Configuración de la opción PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
es	Error al configurar la opción PHP%s, es%s (debería ser%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
es	Recolector(es) de datos no encontrados al intentar sincronizarción

en	Authentication Success
es	Autenticación exitosa

en	Authentication Failure
es	Falla de autenticación

en	PHP LDAP not enabled
es	LDAP PHP no habilitado

en	No username defined
es	Nombre de usuario no definido

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, imposible especificar la versión

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no se puede establecer la opción de referencias

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no es posible iniciar la comunicación TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
es	Error de protocolo, fallo general (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
es	Error de protocolo, no se puede enlazar, resultado de LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
es	No es posible conectarse al servidor

en	Connection Timeout to Server (%s)
es	Tiempo de conexión agotado

en	Insufficient Access to Server (%s)
es	Acceso insuficiente

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
es	El Grupo DN no pudo ser encontrado para comparar

en	More than one matching user found
es	Mas de una coincidencia de usuario encontrada

en	Unable to find user from DN
es	No se puede encontrar usuario de DN

en	Unable to find users DN
es	No es posible encontrar los usuarios DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
es	No es posible crear el objecto de la conexión LDAP

en	Specific DN and Password required
es	DN y contraseña especificas requeridas

en	Invalid Password provided. Login failed.
es	Contraseña proporcionada no válida. Error de inicio de sesion.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
es	Error inesperado %s (error LDAP: %s)

en	ICMP Ping timed out
es	Tiempo agotado de Ping ICMP

en	ICMP Ping Success (%s ms)
es	Ping ICMP satisfactorio (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
es	Tiempo agotado de ping ICMP

en	Destination address not specified
es	Dirección de destino no especificada

en	default
es	Predeterminado

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
es	Error de Ping UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
es	Exito de Ping UDP (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
es	Ping TCP satisfactorio (%s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
es	Ping TCP: socket_connect(), motivo: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
es	Ping TCP: socket_select() fallo, motivo: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
es	Ping TCP satisfactorio (%s ms)

en	TCP ping timed out
es	Ping TCP caducó tiempo de espera

en	Ping not performed due to setting.
es	Ping no realizado debido a la configuración.

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
es	se requiere %s versión %s o superior para %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
es	Se requiere %s para %s, y no está instalado.

en	Plugin cannot be installed.
es	Plugin no puede ser instalado.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
es	Log de Cacti purgado con éxito

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Plugins

en	Requires: Cacti >= %s
es	Requiere: Cacti >= %s

en	Legacy Plugin
es	Plugins legados 1.x

en	Not Stated
es	No indicado

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
es	La Sonda de Cacti no se ha ejecutado aún.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
es	Dispositivo %s añadido a Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
es	No se encontró el gráfico que intentaba agregar al Reporte

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
es	El dispositivo '%s' no se agregó al informe porque ya existe en el informe.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
es	Problemas al enviar el informe '%s' Problema con el correo electrónico El error del subsistema es '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
es	Conexión remota exitosa

en	(No Graph Template)
es	(Ninguna Plantilla de Gráfico)

en	(Non Query Based)
es	(no basado en consultas)

en	Add to Report
es	Agregar a Reporte

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
es	Elige el Reporte para asociar a estos gráficos. Se usarán las alineaciones por defecto para cada gráfico en la lista debajo.

en	Report:
es	Reporte:

en	Graph Timespan:
es	Fecha y hora de gráfico:

en	Graph Alignment:
es	Alineación del gráfico:

en	Created Report Graph Item '%s'
es	Item de Reporte de gráfico creado '%s'

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
es	Fallo agregando Item de Reporte de gráfico '%s' Ya existe

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
es	Item de Reporte de gráfico omitido '%s' Ya existe

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
es	Comando RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
es	El tamaño de step RRD requerido es '%s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
es	Tipo para Data Source '%s' deberia ser '%s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
es	Señal de vida para Data Source '%s' deberia ser '%s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
es	RRD minimo para Data Source '%s' deberia ser '%s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
es	DS '%s' ausente en la definición de Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
es	Cacti RRA '%s' tiene los mismos CF/steps (%s, %s) que '%s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
es	Archivo RRA '%s' tiene los mismos CF/steps (%s, %s) que '%s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
es	XFF para cacti RRA id '%s' deberia ser '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
es	Número de filas para Cacti RRA id '%s' deberia ser '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
es	RRA '%s' ausentes en archivo RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
es	RRA '%s' faltantes en la definición de Cacti

en	RRD File Information
es	Archivo de información RRD

en	Data Source Items
es	Items de Data Source

en	Minimal Heartbeat
es	Señal de vida mínima

en	Min

en	Max

en	Last DS
es	Ultimo DS

en	Unknown Sec
es	Sec desconocido

en	Round Robin Archive
es	Archivo Round Robin

en	Cur Row
es	Fila Cur

en	PDP per Row
es	PDP por fila

en	CDP Prep Value (0)
es	Valor CDP Prep (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
es	CDP Puntos de datos desconocidos (0)

en	Errors Found
es	No se encontraron %s

en	Optional Tuning Recommendations
es	Descripción del Data Source:

en	rename %s to %s
es	renombrar %s a %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
es	Error mientras se analizaba el XML volcado de rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
es	ERROR mientras se escribía el archivo XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
es	ERROR: archivo RRD %s no es escribible

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
es	Error mientras se analizaba el XML volcado de rrdtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
es	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) eliminados de archivo RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
es	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) agregando a archivo RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
es	El sitio web no tiene acceso de escritura a %s, puede ser incapaz de crear/actualizar RRDs

en	(Custom)
es	(Personalizado)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
es	Error al abrir el archivo de datos, es posible que el sondeo no se haya ejecutado todavía

en	RRA Folder
es	Carpeta RRA

en	Root
es	Raiz

en	Unknown RRDtool Error
es	Error de rrdtool desconocido

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
es	Crear Aggregate desde plantilla

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
es	Intentar crear un gráfico a partir de una plantilla de gráfico eliminada

en	Created: %s
es	Creado(s): %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
es	ERROR: falló la validación de la whitelist. Comprueba el método de entrada de datos

en	Graph Not created for %s due to bad data
es	Creación de gráfico

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
es	MySQL 5.6+ y MariaDB 10.0+ son muy buenas versiones para elegir. Asegúrese de usar las últimas versiones ya que resuelven antiguos problemas de red de bajo nivel que causaban a Spine muchos problemas de estabilidad.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
es	Se recomienda que habilites InnoDB en cualquier %s versión superior a 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
es	Cuando use Cacti con otros idiomas que no sean Inglés, es importante usar el tipo de colación utf8mb4_unicode_ci ya que algunos caracteres usan más de un simple Byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
es	Cuando use Cacti con otros idiomas que no sean Inglés, es importante usar el tipo de colación utf8mb4 ya que algunos caracteres usan más de un simple Byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
es	Se recomienda que habilites InnoDB en cualquier %s versión superior a 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
es	Dependiendo en el número de logins y el uso de Spine como recolector de datos, %s necesitará muchas conexiones. El cálculo para Spine es: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), entonces debes dejar lugar para las conexiones de inicio de sesión de usuarios, que cambiará dependiendo del número de sesiones simultáneas.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
es	Mantener tablas de cache grande significa menos operaciones de abrir/cerrar archivos cuando usas innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
es	Con funcionalidades de sondeo remoto, grandes cantidades de datos serán sincronizados desde el servidor principal a las sondas remotas. Por lo tanto configure este valor en 16M o superior.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
es	Si está utilizando Cacti Performance Booster y eligiendo un motor de almacenamiento en memoria, tiene que tener cuidado de vaciar el buffer de Boost antes que su sistema se quede sin espacio en la tabla de memoria. Esto es hecho de dos maneras, primero reduciendo el tamaño de la columna de salida al tamaño correcto. Esta columna está en las tablas poller_output y poller_output_boost. Lo segundo que puede hacer es proporcionar más memoria a las tablas de memoria. Hemos elegido arbitrariamente un valor recomendado del 10% de la memoria del sistema, pero si está usando discos SSD, o tiene un sistema más pequeño, puede ignorar esta recomendación o elegir un motor de almacenamiento diferente. Puede ver el consumo esperado de las tablas de Boost en Consola -> Utilidades de Sistema -> Ver estado de Boost.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
es	Cuando se ejecutan sub consultas, teniendo una tabla temporal de gran tamaño, conserva esas tablas temporales en memoria.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
es	Cuando use almacenamiento InnoDB es importante conservar el espacio de sus tablas separado. Esto hace que manejar las tablas sea más simple a largo plazo para usuarios de %s. Si se está ejecutando sin esto actualmente, puede migrar al almacenamiento por archivo habilitando la funcionalidad, y luego ejecutando una instrucción ALTER a todas las tablas InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
es	Cuando se utiliza el archivo_de_innodb_por_tabla, es importante establecer el formato_de_archivo_de_innodb en Barracuda. Esta configuración permitirá índices más largos, importantes para ciertas tablas de Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
es	Si sus tablas tienen índices muy grandes, debe operar con Barracuda innodb_file_format y innodb_large_prefix igual a 1. Si no lo hace, es posible que los complementos no puedan crear tablas correctamente.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
es	InnoDB contendrá tantas tablas e índices en la memoria del sistema como sea posible. Para eso, debería incrementar el valor de innodb_buffer_pool lo suficiente como para contener las tablas e índices en memoria. Comprobando el tamaño del directorio /var/lib/mysql/cacti ayudará a determinar este valor. Recomendamos 25% del total de memoria de su sistema, pero los requerimientos pueden variar dependiendo del tamaño del sistema.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
es	Esta configuración debe permanecer ENCENDIDA a menos que sus instancias de Cacti se estén ejecutando en ZFS o FusionI / O, que tienen registros internos para adaptarse a fallas abruptas del sistema. Sin embargo, si tiene muy buena energía, y sus sistemas rara vez fallan y tiene copias de seguridad, desactivar esta configuración puede generar un aumento de casi un 50% en el rendimiento de la base de datos.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
es	Esto es donde se almacenan los Metadatos. Si tuvieras un montón de tablas, sería útil incrementar este valor.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
es	La base de datos podría quedar inaccesible debido a consultas no autorizadas. Elimina estas consultas no autorizadas antes de que afecten su sistema.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
es	El máximo rendimiento de E/S se produce cuando se utiliza el método O_DIRECT para enjuagar las páginas.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
es	Especificando este valor a 2 significa que vaciarás toda las transacciones cada segundo en lugar de cada consolidación. Esto permite a %s realizar escritura no tan seguido.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
es	Con almacenamiento moderno SSD, teniendo multiples threads de entrada y salida es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
es	A partir de %s %s, puede controlar cuan frecuente %s vuelca las transacciones a disco. Por defecto es 1 segundo, pero en sistemas de alto I/O, especificar un valor superior a 1 puede permitir que los I/O de disco sean más secuenciales

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de lectura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de escritura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
es	%s dividirá innodb_buffer_pool en regiones de memoria para mejorar el rendimiento. El valor máximo es 64. Cuando innodb_buffer_pool es inferior a 1GB, debería usar el tamaño del pool dividido por 128MB. Siga usando esta ecuación basándose en un máximo de 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
es	%s dividirá innodb_buffer_pool en regiones de memoria para mejorar el rendimiento. El valor máximo es 64. Cuando innodb_buffer_pool es inferior a 1GB, debería usar el tamaño del pool dividido por 128MB. Siga usando esta ecuación basándose en un máximo de 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. Si tiene discos duros físicos, use 200 * el número de unidades activas en el arreglo. Si se utiliza NVMe o PCIe Flash, se pueden utilizar números mucho más grandes de hasta 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. Si tiene discos duros físicos, use 2000 * el número de discos activos en el arreglo. Si se utiliza NVMe o PCIe Flash, se pueden utilizar números mucho más grandes de hasta 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
es	Si tiene discos SSD, utilice esta sugerencia. De lo contrario, no configure esta opción.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de lectura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
es	Con tipos de almacenamiento moderno SSD, teniendo múltiples procesos I/O de escritura es ventajoso para aplicaciones caracterizadas por gran uso de operaciones de entrada y salida.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
es	Al usar MariaDB 10.2.4 y superior, esta configuración debe estar desactivada si las escrituras atómicas están habilitadas. Por lo tanto, habilite las escrituras atómicas en lugar del búfer de escritura doble, ya que aumentará el rendimiento.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
es	Al usar MariaDB 10.2.4 y superior, puede usar escrituras atómicas sobre el búfer de escritura doble para aumentar el rendimiento.

en	%s Tuning
es	%s Optimización

en	Note: Many changes below require a database restart
es	Nota: muchos de los cambios a continuación requieren reiniciar la base de datos

en	Variable

en	Current Value
es	Valor actual

en	Recommended Value
es	Valor recomendado

en	Comments
es	Comentarios

en	PHP %s is the minimum version
es	PHP %s es la versión mínima

en	A minimum of %s memory limit
es	Mínimo límite de memoria %s

en	A minimum of %s m execution time
es	Mínimo tiempo de ejecución %s

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
es	Una zona horaria válida que coincida con MySQL y el sistema

en	A useful name for this VDEF.
es	Un nombre útil para este VDEF.

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Delete External Link
es	Vínculo externo

en	Delete External Links
es	Vínculos externos

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Disable External Link
es	Vínculo externo

en	Disable External Links
es	Vínculos externos

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Dominio de usuario.

en	Enable External Link
es	Vínculo externo

en	Enable External Links
es	Vínculos externos

en	Links
es	Enlaces

en	Apply Filter
es	Aplicar filtro

en	Reset filters
es	Resetear filtros

en	Top Tab
es	Pestaña Superior

en	Bottom Console
es	Consola Inferior

en	Top Console
es	Consola Superior

en	Page
es	Página

en	Style
es	Estilo

en	Edit Page
es	Editar página

en	View Page
es	Ver página

en	Sort for Ordering
es	Orden de clasificación

en	No Pages Found
es	Páginas no encontradas

en	Console Menu
es	Menu de consola

en	Bottom of Console Page
es	Parte inferior de la página de Consola

en	Top of Console Page
es	Parte superior de la página de Consola

en	Where should this page appear?
es	¿Donde debe aparecer esta página?

en	Console Menu Section
es	Sección de Menu de Consola

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
es	Bajo qué título de Consola debería aparecer este item? (Todos los menús de Enlaces Externos aparecerán entre Configuración y Utilidades)

en	New Console Section
es	Nueva sección de Consola

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
es	Si no te gusta ninguna de las opciones anteriores, escribe un nuevo título aquí.

en	Tab/Menu Name
es	Nombre de Tab/Menu

en	The text that will appear in the tab or menu.
es	El texto que aparecerá en la pestaña o menu.

en	Content File/URL
es	Contenido de archivo/URL

en	Web URL Below
es	Enlace Web a continuación

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
es	El archivo que contiene el contenido para esta página. Este archivo necesita estar en el directorio 'include/content/' de Cacti.

en	Web URL Location
es	Ubicación del enlace Web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
es	URL válida a usar para este enlace externo. Debe incluir el tipo, por ejemplo http://www.cacti.net. Tenga en cuenta que muchos Sitios web no permiten que sean embebidos en un iframe desde un sitio externo, y por lo tanto puede ser que el enlace externo no funcione.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
es	Si se activa, la página estará disponible inmediatamente para el usuario admin.

en	Automatic Page Refresh
es	Actualización de página automática

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
es	Con qué frecuencia desea que esta página sea refrescada automáticamente.

en	External Links [edit: %s]
es	Vínculos externos [editar: %s]

en	External Links [new]
es	Vínculos externos [Nuevo]

en	a Session Timeout
es	Tiempo de espera

en	an Account Suspension
es	Opciones de cuenta

en	a change in state of the Remote Data Collector
es	El estado de esta Sonda.

en	Automatic Logout
es	Cierre de sesión automático

en	Logout of Cacti
es	Cerrar sesión de Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
es	Has sido desconectado de Cacti por inactividad.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
es	Cierra tu navegador o %sVuelve a Ingresar%s

en	Cookies have been cleared
es	Todas tus sesiones de inicio de sesión han sido borradas.

en	Notifications
es	Notificaciones

en	SNMP Notification Receivers
es	Receptores de notificaciones SNMP

en	Receivers
es	Receptores

en	Id
es	ID

en	No SNMP Notification Receivers
es	No hay Receptores de notificaciones SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
es	Receptor de notificaciones SNMP [editar: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
es	Receptor de notificaciones SNMP [nuevo]

en	MIB

en	OID

en	Kind
es	Tipo

en	Max-Access
es	Max-acceso

en	Monitored
es	Monitoreado

en	No SNMP Notifications
es	No hay notificaciones SNMP

en	Severity
es	Severidad

en	Purge Notification Log
es	Pugar log de notificaciones

en	Time
es	Tiempo

en	Notification
es	Notificación

en	Varbinds

en	Severity Level
es	Nivel de severidad

en	No SNMP Notification Log Entries
es	No hay entradas de log de notificaciones SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente receptor de notificaciones

en	Delete Notification Receiver
es	%s Receptores de notificaciones

en	Delete Notification Receivers
es	%s Receptores de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Disable Notification Receiver
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Disable Notification Receivers
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente receptor de notificaciones

en	Enable Notification Receiver
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Enable Notification Receivers
es	%s Receptores de notificaciones

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Disable Forwarding Object
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Disable Forwarding Objects
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el reenvio de los siguientes objetos de notificación a este receptor de notificaciones.

en	Enable Forwarding Object
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	Enable Forwarding Objects
es	Desactivar notificaciones de objectos

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
es	ADVERTENCIA: Hubo errores durante la exportación. Actualiza la ventana del navegador para mas detalles!

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
es	Plantillas de Datos

en	What would you like to Package?
es	Que te gustaría exportar?

en	%s Device Package
es	Nombre de dispositivo

en	%s Graph Template Package
es	Nombre de plantilla de gráficos

en	%s Data Query Package
es	Nombre de consulta de datos

en	Available Templates [%s]
es	Plantillas disponibles [%s]

en	Available Templates
es	Plantillas disponibles [%s]

en	%s to Export
es	Exportar

en	Choose the exact items to export in the Package.
es	Elija la plantilla a exportar a XML.

en	Include Dependencies
es	Incluir dependencias

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
es	Algunas plantillas dependen de otros items en Cacti para funcionar correctamente. Se recomienda que actives esta casilla o la importación podría fallar.

en	Package Information
es	Información de PHP

en	The Package Description.
es	Descripción de dispositivos

en	The license type for this package.
es	El nombre de inicio de sesión para este usuario.

en	The version number to publish for this Package.
es	Método de cifrado a usar para este correo.

en	The Classification of the Package.
es	El color tal cual mostrado en la pantalla.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
es	Información de Sonda

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package
es	Archivos del paquete

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool

en	Packaging Key Information Not Found

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Resource Files
es	Directorio resource no permite escritura

en	Script Files
es	Scripts

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
es	Log de Cacti purgado con éxito

en	The Package %s Import Failed

en	Package %s
es	Archivos del paquete

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
es	Elija como se ordenarán los elementos de este árbol.

en	Template Items to be Imported
es	Item de Plantilla de Colores [editar item de Reporte: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
es	Elija como se ordenarán los elementos de este árbol.

en	Import Package
es	Importar Plantillas

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
es	Archivos del paquete

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	Error in Package
es	Error en la consulta de datos

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
es	Archivos del paquete

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
es	Archivos del paquete

en	Email
es	Correo

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Filename
es	Renombrar

en	Differences

en	Unchanged
es	[no cargado]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Packages
es	Archivos del paquete

en	Template Type
es	Nombre de Plantilla

en	Changes/Diffferences
es	Cambiar dispositivo

en	Orphans
es	Huérfanos

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
es	Archivos del paquete

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Package Signature
es	Archivos del paquete

en	Automatically Trust Signer
es	Agregar a Cacti automáticamente

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Suggested Value Patterns
es	Patrón de reemplazo

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Local Package File
es	Archivos del paquete

en	Package Location
es	Ubicación

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
es	Selecciona el tipo de plantilla que deseas exportar desde Cacti.

en	Package Import
es	Importar

en	Local Package Import
es	Archivos del paquete

en	Package Import Preferences
es	Importar

en	Repository Based Package Import
es	Importar

en	Not Set
es	No seleccionado

en	No Packages Found
es	Páginas no encontradas

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes VDEF's.

en	Delete Public Key
es	Eliminar Dispositivo

en	Go
es	Ir

en	Home Page
es	Página de inicio

en	Support EMail Address
es	Dirección de correo del remitente

en	Key Type
es	Tipo de campo

en	No Package Public Keys Found
es	Páginas no encontradas

en	GitHub Based

en	File Based
es	Nombre del campo

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
es	Eliminar Color

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar los siguientes Reportes.

en	Disable Package Repository
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) Reporte(s).

en	Enabled Package Repository
es	Habilitar Reporte

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
es	Haga click en 'Continuar' para hacer el siguiente Dominio de usuarios predeterminado.

en	Make Selected Repository Default
es	Hacer el Dominio seleccionado por defecto

en	Package Repository [edit: %s]
es	Dispositivo [editar: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
es	Ingrese un nombre significativo para este método de entrada de datos.

en	Repository Type
es	Tipo de reordenado

en	Choose what Package Repository type this is.
es	Elige el tipo de item CDEF que es.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
es	Rama:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
es	Si esta casilla esta activada, los usuarios podrán iniciar sesión usando este dominio.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
es	Si esta casilla esta activada, los usuarios podrán iniciar sesión usando este dominio.

en	No Package Repositories Found
es	No se encontraron consultas de datos

en	Loaded Plugins
es	Plugins

en	Available Plugins
es	Deshabilitar Plugin

en	Uninstall
es	Desinstalar

en	Check Configuration
es	Configuración

en	Install Prompt Confirmation
es	Configuración de tiempo de ejecución

en	Remove Plugin Data
es	Eliminar consulta

en	Archive Restore
es	Directorio de archivo

en	Archive Delete
es	Archivar todo

en	Install from Downloaded Plugins
es	Instalar Plugin

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	Remote Disable
es	Ocultar Deshabilitado

en	Drag and Drop

en	Not Compatible
es	No compatible

en	Disabled Naming Errors
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Disabled Invalid Directory
es	Directorio de backup de archivos RRD

en	Disabled No INFO File
es	Deshabilitar dispositivo

en	Disabled Directory Missing
es	El directorio de plugin no existe!

en	Loaded, Not Installed
es	No instalado

en	Installed/Active
es	Instalado

en	Configuration Issues
es	Problemas de configuración

en	Awaiting Upgrade
es	Esperando actualización

en	Installed/Inactive
es	Instalado

en	Installed or Active
es	Data Source activo

en	Installable
es	Instalado

en	Disabled by Error
es	Habilitar Reporte

en	Archived
es	Archivar

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Uninstall?
es	¿está seguro de que desea desinstalar?

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
es	¿está seguro de que desea desinstalar?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
es	Esta seguro de que queres borrar la regla '%s'?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
es	La desinstalación de este plugin eliminará todos los datos y ajustes del plugin. Si realmente desea desinstalar el Plugin, haga clic en 'desinstalar'. De lo contrario, haga clic en 'Cancelar'

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
es	Esta seguro de que queres borrar la regla '%s'?

en	Plugin Management
es	Administración de Plugin

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
es	No instalado

en	Installed and Active
es	Instalado

en	Installed and Inactive
es	Instalando servidor de Cacti v%s

en	Plugin Errors
es	Error de plugin

en	Available for Install
es	Gráficos disponibles

en	Tag Type
es	Tipo de Total

en	Non Develop
es	Ningún dispositivo

en	Develop

en	Newer Than Installed
es	No instalado

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
es	Restrictivo

en	Delete Archive
es	Eliminar Sitio

en	Remove Data
es	Eliminar consulta

en	Plugin Reame File
es	Nombre de Plugin

en	Plugin ChangeLog File
es	Administración de Plugin

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
es	Las acciones disponibles incluyen 'Instalar', 'Activar', 'Desactivar', 'Activar', 'Desinstalar'.

en	Plugin Name
es	Nombre de Plugin

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
es	El nombre de este Plugin. El nombre es controlado por el directorio en el que reside.

en	Plugin Description
es	Descripción de Plugin

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
es	Una descripción que el autor del Plugin le ha dado al Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The author of this Plugin.
es	Autor de este Plugin.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	Installed Version
es	Instalado

en	The version of this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
es	Versión de este Plugin.

en	Requires
es	Requiere

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
es	Este Plugin requiere los siguientes Plugins antes de ser instalado.

en	Archive Date
es	Archivar

en	The date that this Plugin was Archived.
es	Fecha que se inició la depuración.

en	Installed/Upgraded
es	Instalación/Actualización

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
es	Las acciones disponibles incluyen 'Instalar', 'Activar', 'Desactivar', 'Activar', 'Desinstalar'.

en	The status of this Plugin.
es	Estado de este Plugin.

en	Cacti Releases
es	Reporte de Cacti

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	The Available version for install for this Plugin.
es	Versión de este Plugin.

en	Last Published
es	Publicado

en	The date the release was published or develop was last pushed.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	Plugin Requires
es	Requiere

en	Load Order
es	Orden de carga

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
es	El orden de carga del plugin. Puedes cambiar el orden de carga ordenándolos por orden de carga y luego moviendo un plugin hacia arriba o hacia abajo.

en	No Plugins Found
es	No se encontraron Plugins

en	Not Compatible, '%s'
es	No compatible, %s

en	Plugin Error
es	Error de plugin

en	New Version
es	Versión SNMP

en	Order Before Previous Plugin
es	Ordenar después del Plugin anterior

en	Order After Next Plugin
es	Ordenar después del siguiente Plugin

en	Cacti Upgrade Required
es	Log de cacti vaciado

en	Compatible
es	No compatible

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
es	No compatible, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
es	No compatible, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
es	Confirmar downgrade

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
es	Versión de Cacti

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
es	No compatible, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
es	No compatible, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
es	No indicado

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
es	No compatible, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Not Installed
es	No instalado

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
es	El directorio de plugin '%s' no contiene setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
es	El Plugin no incluye un archivo INFO

en	Unable to Install Plugin! %s
es	No se puede desinstalar. Este plugin es requerido por: %s

en	Install Plugin
es	Instalar Plugin

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
es	Plugin no puede ser instalado.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
es	No se puede desinstalar. Este plugin es requerido por: %s

en	Uninstall Plugin
es	Desinstalar Plugin

en	Disable Plugin
es	Deshabilitar Plugin

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
es	Revisando configuración...<br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Enable Plugin
es	Habilitar Plugin

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is missing!
es	El directorio de plugin no existe!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
es	El Plugin no es compatible (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
es	Los nombres de directorios de Plugins no pueden contener espacios

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
es	El directorio del plugin no es correcto. Debe ser '%s' pero es '%s'

en	Plugin is integrated into Cacti core
es	El Plugin está integrado al código de Cacti

en	Plugin is not compatible
es	El Plugin no es compatible

en	Enable Plugin Locally
es	Habilitar Plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
es	ADVERTENCIA: ¡%s no está sincronizado con el intervalo de sondeo! El intervalo de sondeo es '%d' segundos, con un máximo de un '%d' segundos, pero %d segundos han pasado desde el último sondeo!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
es	ADVERTENCIA: hay '%d' detectado como una sobre ejecución de un ciclo de sondeo, por favor investigue.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
es	ADVERTENCIA: la tabla de salida de la Sonda no está vacía. Problemas: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
es	ERROR: la ubicación de spine: %s no es válida. La Sonda no puede continuar!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
es	Tiempo de ejecución máximo de %d segundos excedidos. Abortando.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
es	ADVERTENCIA: El ciclo de sondeo de cactus excedió el intervalo de sondeo por

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
es	NOTA: Se ha agregado un segundo recolector de datos Cacti. Por lo tanto, habilita el impulso automáticamente!

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
es	ADVERTENCIA: Base de datos principal de Cacti fuera de línea o en recuperación

en	Cacti Primary Admin
es	Administrador principal de Cacti

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
es	El informe de automatización de Cacti requiere un cliente de correo electrónico basado en HTML

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
es	ADVERTENCIA: Se detectó desbordamiento de impulso de poller, posible bloqueo de Boost Poller

en	Full Sync
es	Sincronización completa

en	New/Idle
es	Nuevo/Ocioso

en	Use Cacti Log Level
es	Nivel de Log genérico

en	Data Collector Information
es	Información de la Sonda

en	The primary name for this Data Collector.
es	El nombre principal para esta Sonda.

en	New Data Collector
es	Nueva Sonda

en	Data Collector Hostname
es	Nombre de equipo del Recolectores de datos

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
es	El nombre de equipo para el Recolector de datos. Podría ser un nombre de dominio FQDN para que las Sondas remotas se conecten para actividades como re-indexación, gráficos en tiempo real, etc.

en	Custom Log Level
es	Nivel de Log genérico

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
es	Zona horaria

en	The TimeZone for the Data Collector.
es	La Zona horaria para el Recolector de Datos.

en	Notes for this Data Collectors Database.
es	Notas para esta base de datos del Recolectores de datos.

en	Collection Settings
es	Configuración de recolección

en	Processes
es	Procesos

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
es	Número de procesos de Recolector de datos que se utilizarán.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
es	El número de subprocesos de Spine a usar por proceso de Recolector de datos.

en	Sync Interval
es	Intervalo de envío

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
es	El tipo de Sonda a usar. Esta configuración hará efecto en el próximo intervarlo de sondeo.

en	Remote Database Connection
es	Conexión de base de datos remota

en	The hostname for the remote database server.
es	El nombre de equipo para el servidor de la base de datos remota.

en	Remote Database Name
es	Nombre de la base de datos remota

en	The name of the remote database.
es	El nombre de la base de datos remota.

en	Remote Database User
es	Usuario de la base de datos remota

en	The user name to use to connect to the remote database.
es	El nombre de usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database Password
es	Contraseña de la base de datos remota

en	The user password to use to connect to the remote database.
es	El contraseña del usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database Port
es	Puerto de la base de datos remota

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
es	El puerto TCP para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database Retries
es	Usuario de la base de datos remota

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
es	El nombre de usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database SSL Information
es	SSL base de datos remota

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	Remote Database SSL
es	SSL base de datos remota

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
es	Si la base de datos remota usa SSL para conectar, activa esta casilla debajo.

en	Remote Database SSL Key
es	SSL base de datos remota

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
es	El nombre de usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database SSL Certificate
es	SSL base de datos remota

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
es	El nombre de usuario para conectarse a la base de datos remota.

en	Remote Database SSL Authority
es	SSL base de datos remota

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
es	El archivo que contiene la autoridad de certificación SSL que se utilizará para conectarse a la base de datos remota. Este es un parámetro opcional que puede ser requerido por el proveedor de la base de datos si ha iniciado SSL usando la opción --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
es	SSL base de datos remota

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
es	El archivo que contiene la autoridad de certificación SSL que se utilizará para conectarse a la base de datos remota. Este es un parámetro opcional que puede ser requerido por el proveedor de la base de datos si ha iniciado SSL usando la opción --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
es	Ya usó este nombre de host '%s'. Ingrese un nombre de host no duplicado.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
es	Ya ha utilizado este nombre de host de base de datos '%s'. Introduzca un nombre de host de base de datos que no esté duplicado.

en	Data Collector Statistics cleared.
es	Estadisticas de Data Source

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Delete Data Collector
es	Eliminar Sonda

en	Delete Data Collectors
es	Eliminar Sonda

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Sonda.

en	Disable Data Collector
es	Deshabilitar Sonda

en	Disable Data Collectors
es	Deshabilitar Sonda

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Enable Data Collector
es	Habilitar Sonda

en	Enable Data Collectors
es	Habilitar Sonda

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar la Sonda remota para operar sin conexión.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar la Sonda remota para operar sin conexión.

en	Resync Data Collector
es	Nueva Sonda

en	Resync Data Collectors
es	Recolectores de datos

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Sonda.

en	Site [edit: %s]
es	Sitio [editar: %s]

en	Site [new]
es	Sitio [Nuevo]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
es	Los Recolectores de datos remotos deben poder comunicarse con el colector de datos principal y viceversa. Utilice este botón para verificar que el recolector de datos principal pueda comunicarse con este recolector de datos remoto.

en	Test Database Connection
es	Comprobar la conexión a la base de datos

en	Collectors
es	Recolectores de datos

en	Pollers
es	Sondas

en	Collector Name
es	Nombre de la Sonda

en	The Name of this Data Collector.
es	El nombre para esta Sonda.

en	The unique id associated with this Data Collector.
es	El ID único asociado con esta Sonda.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
es	El nombre de equipo donde la Sonda está ejecutándose.

en	The Status of this Data Collector.
es	El estado de esta Sonda.

en	Proc/Threads
es	Proc/Subproc

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
es	Número de procesos y subprocesos de sondeo para este recolector de datos.

en	Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	The last data collection time for this Data Collector.
es	Ultima duración de recolección de datos para este Recolector de datos.

en	Avg/Max
es	Prom/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
es	Tiempo promedio y máximo de recolección para este Recolector de Datos.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
es	El número de dispositivos asociados con esta Sonda.

en	SNMP Gets

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
es	La cantidad de gets SNMP asociados con este Recolector.

en	Scripts

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
es	La cantidad de llamadas de script asociadas con este Recolector de datos.

en	Servers
es	Servidores

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
es	La cantidad de llamadas al servidor de script asociadas con este Recolector de datos.

en	Last Finished
es	Finalizado

en	The last time this Data Collector completed.
es	La última vez que este Recolector de datos completó.

en	Last Update
es	Ultima actualización

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
es	La última vez que este Recolector de datos se registró con el sitio principal de Cacti.

en	Last Sync
es	Última sincronización

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
es	La última vez que este Recolector de datos se sincronizó con el sitio principal de Cacti.

en	No Data Collectors Found
es	No se encontraron Recolectores de datos

en	RRD check
es	Ejecutar comprobación

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	Host Description
es	Descripción

en	Local Data ID
es	Datos válidos

en	Message

en	Deleted
es	Eliminado

en	No RRDcheck Problems Found
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	Age
es	Ago

en	%d hours
es	%d horas

en	%d day

en	%d days
es	días

en	Messages

en	Clear
es	Restablecer

en	Purge
es	Purgar

en	Delete
es	Eliminar

en	Archive
es	Archivar

en	RRD Files
es	Archivos RRD

en	RRD File Name
es	Nombre de archivo RRD

en	DS Name
es	Nombre de DS

en	DS ID
es	ID de DS

en	Template ID
es	ID de Plantilla

en	Last Modified
es	Ultima modificación

en	Size [KB]
es	Tamaño [KB]

en	No unused RRD Files
es	No hay archivos RRD sin usar

en	Total Size [MB]:
es	Tamaño Total [MB]:

en	Last Scan:
es	Ultimo escaneo:

en	Time Since Update
es	Tiempo desde actualización

en	RRDfiles
es	Archivos RRD

en	Rescan
es	Re-escanear

en	Delete All
es	Eliminar todo

en	Delete All Unknown RRDfiles
es	Eliminar todos los archivos RRD desconocidos

en	Archive All
es	Archivar todo

en	Archive All Unknown RRDfiles
es	Archivar todos los archivos RRD desconocidos

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
es	NOTA: La configuración de ruta en esta pestaña solo se guarda localmente.

en	Cacti Settings (%s)%s
es	Opciones de Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
es	Intervalo de Sondeo debe ser inferior al intervalo de Cron

en	Select Plugin(s)
es	Selecciona Plugin(s)

en	Plugins Selected
es	Plugins seleccionados

en	Select File(s)
es	Selecciona archivo(s)

en	Files Selected
es	Archivo seleccionado

en	Select Template(s)
es	Selecciona Plantilla(s)

en	All Templates Selected
es	Todas las Plantillas seleccionadas

en	Send a Test Email
es	Enviar correo de prueba

en	Test Email Results
es	Resultados de correo electrónico de prueba

en	Site Information
es	Información del sitio

en	The primary name for the Site.
es	El nombre principal para este sitio.

en	New Site
es	Nuevo sitio

en	Disable Site
es	Deshabilitar dispositivo

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
es	Marca esta casilla para deshabilitar todos los chequeos para este equipo.

en	Address Information
es	Datos del Domicilio

en	Address1
es	Dirección 1

en	The primary address for the Site.
es	Dirección principal para este sitio.

en	Enter the Site Address
es	Ingresa la dirección del sitio

en	Address2
es	Dirección 2

en	Additional address information for the Site.
es	Información de dirección adicional para este Sitio.

en	Additional Site Address information
es	Información de dirección adicional del sitio

en	City
es	Ciudad

en	The city or locality for the Site.
es	La ciudad o localidad para este sitio.

en	Enter the City or Locality
es	Ingresa la Ciudad o Localidad

en	State
es	Estado

en	The state for the Site.
es	El Estado/Provincia para este sitio.

en	Enter the state
es	Ingresa el Estado

en	Postal/Zip Code
es	Código Postal/Zip

en	The postal or zip code for the Site.
es	El código postal o código zip para este sitio.

en	Enter the postal code
es	Ingresa el código postal

en	Country
es	País

en	The country for the Site.
es	El país para el sitio.

en	Enter the country
es	Ingresa el país

en	The TimeZone for the Site.
es	La zona horaria para este sitio.

en	Geolocation Information
es	Información de geolocalización

en	Latitude
es	Latitud

en	The Latitude for this Site.
es	La latitud para este sitio.

en	example 38.889488
es	ejemplo 38.889488

en	Longitude
es	Longitud

en	The Longitude for this Site.
es	La longitud para este sitio.

en	example -77.0374678
es	ejemplo -77.0374678

en	Zoom

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
es	El zoom de mapa predeterminado para este sitio. Los valores pueden ser de 0 a 23. Tenga en cuenta que algunas regiones del planeta tienen un zoom máximo de 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
es	Información Adicional

en	Additional area use for random notes related to this Site.
es	Area adicional para notas aleatorias relacionadas con este Sitio.

en	Enter some useful information about the Site.
es	Ingresa alguna información útil sobre el Sitio.

en	Alternate Name
es	Nombre alternativo

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
es	Se usa para los casos en que un Sitio tiene un nombre alternativo que se utiliza para describirlo

en	If the Site is known by another name enter it here.
es	Si el Sitio es conocido con otro nombre, introdúzcalo aquí.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
es	¡No se encontró el sitio de la plantilla! No se puede duplicar.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Delete Site
es	Eliminar Sitio

en	Delete Sites
es	Eliminar Sitio

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Duplicate Site
es	Duplicar Sitio

en	Duplicate Sites
es	Duplicar Sitio

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Enable Site
es	Habilitar regla

en	Enable Sites
es	Sitios disponibles

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Disable Sites
es	Sitios disponibles

en	The name of this Site.
es	El nombre de este Sitio.

en	The unique id associated with this Site.
es	El id unico asociado con este Sitio.

en	Monitoring State
es	Monitoreado

en	The state of this Site.
es	El nombre de este Sitio.

en	The number of Devices associated with this Site.
es	El número de dispositivos asociados con este Sitio.

en	The City associated with this Site.
es	La ciudad asociada con este Sitio.

en	The State associated with this Site.
es	El Estado asociado con este Sitio.

en	The Country associated with this Site.
es	El País asociado con este Sitio.

en	No Sites Found
es	Ningún sitio encontrado

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
es	FATAL: método de eliminación de picos '%s' es inválido

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
es	FATAL: eliminación de pico no permitida

en	Database Tables
es	Base de datos

en	Database Settings
es	Configuración de Base de Datos

en	Database Status
es	Base de datos

en	Database Permissions
es	Permisos de Usuario

en	Database Queries
es	Consultas de datos

en	Background Processes
es	Procesos %d

en	Poller Stats
es	Sondas

en	PHP Info
es	Info PHP

en	ChangeLog
es	ChangeLogLanguage

en	Technical Support [%s]
es	Soporte Técnico [%s]

en	Include Poller
es	Incluir índice

en	Info Length
es	Longitud de índice

en	%d Chars
es	%d cambios

en	Queries
es	Consultas de datos

en	Refresh Values
es	Definir/Refrescar Filtros

en	Reset Refresh
es	Actualizar página

en	Process ID
es	Nombre de proceso

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
es	Nombre de consulta

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
es	Límite de ejecución

en	The Runtime of the current query in seconds.
es	Ingrese el tiempo de espera SMTP en segundos.

en	Query Length
es	Longitud de índice

en	The total string length of the Query.
es	El código postal o código zip para este sitio.

en	Query State
es	Nombre de consulta

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
es	Detalles del resumen

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
es	No se encontraron consultas de datos

en	Cacti Poller
es	Inicio de Cacti

en	Cacti Process
es	1 proceso

en	RTM Process
es	1 proceso

en	Automation Process
es	Aproximado en proceso:

en	HMIB Process
es	1 proceso

en	MikroTik Process
es	1 proceso

en	WebSeer Process
es	1 proceso

en	Service Check Process
es	Eliminar comprobación

en	MacTrack Process
es	1 proceso

en	Task Type
es	Tipo

en	Poller:
es	Sonda

en	Collector
es	Recolectores de datos

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
es	Nombre de Usuario

en	The name of the Task.
es	El nombre de esta regla.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
es	Actualizar perfil

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
es	La etiqueta para el eje de la derecha.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
es	Ultima hora de inicio:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
es	Ultima actualización

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
es	1 año

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	PHP Module Information
es	Información de módulos de PHP

en	Worst 20 Polling Time Devices
es	Tiempo de Sondeo

en	Avg Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	Actual Polling Time
es	Tiempo de Sondeo

en	No host found
es	No se encontraron %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Avg Row Length
es	Longitud promedio de la fila

en	Data Length
es	Longitud de datos

en	Index Length
es	Longitud de índice

en	Comment
es	Comentario

en	Unable to retrieve table status
es	No se puede recuperar el estado de la tabla

en	Variable Name
es	Nombre de la variable

en	Database
es	Base de datos

en	Permission Name
es	Permisos

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
es	NET-SNMP no está instalado o su ruta no está configurada. Por favor, instálalo si deseas monitorear dispositivos habilitados para SNMP.

en	Configuration Settings
es	Opciones de configuración

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
es	ERROR: versión de RRDtool instalada no coincide con la versión configurada.<br>Vaya a %s y seleccione la versión de RRDtool correcta.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
es	ERROR: RRDtool 1.2.x+ no soporta el formato de imágenes GIF, pero %d" gráfico(s) y/o Plantillas que tienen configurado GIF como formato de imagen.

en	General Information
es	Información General

en	Cacti OS
es	SO de Cacti

en	NET-SNMP Version
es	Versión de NET-SNMP

en	Configured
es	Configurado

en	Found
es	Encontrado

en	Total: %s

en	Poller Information
es	Información de Sonda

en	Different version of Cacti and Spine!
es	Defieren las versiones de Cacti y Spine!

en	Action[%s]
es	Acción[%s]

en	No items to poll
es	No hay items para Sondear

en	Name:
es	Nombre:

en	Procs:
es	Nombre de proceso

en	Threads:
es	Procesos simultáneos

en	Concurrent Processes
es	Procesos concurrentes

en	Max Threads

en	PHP Servers
es	Servidores PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
es	Actual: %s, mínimo requerido: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
es	Actual: %s, mínimo requerido: %s

en	Minimum Connections:
es	Bytes mínimos:

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
es	Supone 100 conexiones de repuesto para usuarios de páginas web y otras conexiones diversas.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
es	El mínimo requerido puede variar mucho si hay una gran actividad de visualización de gráficos por parte del usuario.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
es	Cada pestaña del navegador puede utilizar hasta 10 conexiones según el navegador.

en	Script Timeout
es	Tiempo de espera de Script

en	Max OID
es	OID Max

en	Last Run Statistics
es	Ultima estadística de ejecución

en	System Memory
es	Memoria de Sistema

en	%s GB
es	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
es	Memoria máxima de Sonda permitida:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
es	Memoria máxima de Sonda permitida:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
es	Información de PHP

en	PHP Version
es	Versión de PHP

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
es	Está recomendado PHP Versión 5.5.0+ debido al soporte de hashing fuerte de contraseñas.

en	PHP OS
es	SO de PHP

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
es	Instalado. Nota: Si planea usar SNMPv3, debe eliminar php-snmp y usar el conjunto de herramientas Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
es	Has especificado limite de memoria a 'ilimitado'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
es	Es altamente recomendado que modifique memory_limit a %s o superior en php.ini.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
es	El valor de memoria sugerido es calculado en base al número de data source presente y es sólo debe usarse como una sugerencia, los valores reales pueden variar de sistema a sistema basados en los requisitos.

en	What would you like to export?
es	Que te gustaría exportar?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
es	Selecciona el tipo de plantilla que deseas exportar desde Cacti.

en	Device Template to Export
es	Plantilla de Dispositivo a exportar

en	Choose the Template to export to XML.
es	Elija la plantilla a exportar a XML.

en	Output Format
es	Formato de salida

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
es	Seleccione el formato en el cual se generará el archivo XML resultante.

en	Output to the Browser (within Cacti)
es	Generar dentro del navegador (dentro de Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
es	Generar dentro del navegador (a XML)

en	Save File Locally
es	Guardar archivo localmente

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
es	Exportar Plantillas

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
es	Nombre del campo

en	Not Readable
es	No permite escritura

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
es	Incluir dependencias

en	Damaged
es	%d Grafico

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
es	Importar Plantillas

en	ERROR
es	Error

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
es	Error al acceder a la carpeta temporal, la funcionalidad de importación está deshabilitada

en	Publish
es	Publicar

en	Un-Publish
es	Quitar publicación

en	Un-Lock
es	Bloqueado

en	inherit
es	heredar

en	manual

en	alpha
es	alfa

en	natural

en	numeric
es	numérico

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Delete Tree
es	Eliminar árbol

en	Delete Trees
es	Eliminar árbol

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Publish Tree
es	Publicar arbol

en	Publish Trees
es	Publicar arbol

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Un-Publish Tree
es	Quitar publicación de árbol

en	Un-Publish Trees
es	Quitar publicación de árbol

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
es	Haga click en 'Continuar' para quitar publicación del siguiente árbol.

en	Un-Lock Tree
es	Quitar publicación de árbol

en	Un-Lock Trees
es	Quitar publicación de árbol

en	Trees [edit: %s]
es	Arbol [editar: %s]

en	Trees [new]
es	Arbol [nuevo]

en	Edit Tree
es	Editar Arbol

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
es	Para editar este árbol, primero debes bloquearlo presionando el botón de editar árbol.

en	Add Root Branch
es	Agregar rama Raíz

en	Finish Editing Tree
es	Terminar de editar el árbol

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
es	Este árbol ha sido bloqueado para editar por %2$s a las %1$s .

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
es	Para editar este árbol, primero debes desbloquearlo y luego bloquearlo como tu mismo

en	Tree Items
es	Items del árbol

en	Available Sites
es	Sitios disponibles

en	Available Devices
es	Dispositivos disponibles

en	Available Graphs
es	Gráficos disponibles

en	New Node
es	Nuevo nodo

en	Rename
es	Renombrar

en	Branch Sorting
es	Ordenar por ramas

en	Inherit
es	Heredar

en	Alphabetic
es	Alfabético

en	Natural

en	Cut
es	Cortar

en	Paste
es	Pegar

en	Add Tree
es	Agregar árbol

en	Sort Trees Ascending
es	Ordenar árboles ascendentes

en	Sort Trees Descending
es	Ordenar árboles descendentes

en	Tree Name
es	Nombre de Arbol

en	The name by which this Tree will be referred to as.
es	El nombre por el que este árbol será referido.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno de base de datos para este árbol. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	Published
es	Publicado

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
es	Arboles sin publicar no pueden ser vistos desde la pestaña de gráficos

en	A Tree must be locked in order to be edited.
es	El arbol debe estar bloqueado para poder ser editado.

en	The original author of this Tree.
es	El autor original de este árbol.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
es	Para cambiar el orden de los árboles, primero ordénelos por esta columna, presione las flechas arriba o abajo una vez que aparecen.

en	Last Edited
es	Ultima vez editado

en	The date that this Tree was last edited.
es	La fecha en que este árbol fue editado por última vez.

en	Edited By
es	Editado por

en	The last user to have modified this Tree.
es	El último usuario que ha modificado este árbol.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
es	El número total de ramas del sitio en este árbol.

en	Branches
es	Ramas

en	The total number of Branches in this Tree.
es	El número total de ramas en este árbol.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
es	El número total de dispositivos individuales en este árbol.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
es	El número total de gráficos individuales en este árbol.

en	No Trees Found
es	No se encontraron Arboles

en	Batch Copy
es	Copiar opciones

en	You are not allowed to delete the current login account
es	No estás autorizado para cambiar la contraseña.

en	You are not allowed to disable the current login account
es	No estás autorizado para cambiar la contraseña.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente arbol.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Delete User
es	Eliminar usuario(s)

en	Delete Users
es	Eliminar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para publicar el siguiente arbol.

en	Copy User
es	Copiar usuario

en	Template Username
es	Nombre de usuario de la plantilla:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Enable User
es	Habilitar usuario(s)

en	Enable Users
es	Habilitar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabillitar el siguiente Grupo de Usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) pagina(s).

en	Disable User
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Disable Users
es	Deshabilitar usuario(s)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
es	Haga click en 'Continuar' para sobreescribir las opciones de usuario con la Plantilla de opciones y permisos de usuario seleccionada. Los nombres completos, contraseñas, dominios y estado del usuario serán mantenidos.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
es	Haga click en 'Continuar' para sobreescribir las opciones de usuario con la Plantilla de opciones y permisos de usuario seleccionada. Los nombres completos, contraseñas, dominios y estado del usuario serán mantenidos.

en	Replace User Settings for User
es	Restablecer opciones de usuario

en	Replace User Settings for Users
es	Restablecer opciones de usuario

en	Template User
es	Usuario de la plantilla:

en	Deny
es	Denegar

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
es	Nota: La política de gráficos de sistema es 'Permisiva' lo que significa que debes tener acceso al menos a un gráfico, dispositivo, o Plantilla de gráficos para acceder al gráfico

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
es	Nota:Nota: La política de gráficos del sistema es'restrictiva', lo que significa que el usuario debe tener acceso al gráfico o al dispositivo y a la plantilla de gráficos para acceder al gráfico.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
es	Nota:Nota: La política de gráficos del sistema es'restrictiva', lo que significa que el usuario debe tener acceso al gráfico o al dispositivo y a la plantilla de gráficos para acceder al gráfico.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
es	Nota: La política de gráficos de sistema es 'Permisiva' lo que significa que debes tener acceso al menos a un gráfico, dispositivo, o Plantilla de gráficos para acceder al gráfico

en	Default Graph Policy
es	Politica de gráficos por defecto

en	Default Graph Policy for this User
es	Politica de gráficos predeterminada para este usuario

en	Effective Policy
es	Política en uso

en	No Matching Graphs Found
es	Ninguna coincidencia de gráficos encontrada

en	Revoke Access
es	Revocar acceso

en	Grant Access
es	Conceder acceso

en	Groups
es	Grupos

en	Member
es	Miembro

en	Policies (Graph/Device/Template)
es	Políticas (Gráficos/Dispositivos/Plantillas)

en	Non Member
es	No miembro

en	ALLOW
es	PERMITIR

en	DENY
es	DENEGAR

en	No Matching User Groups Found
es	No se encontraron grupos de usuarios coincidentes

en	Assign Membership
es	Assignar miembros

en	Remove Membership
es	Eliminar miembros

en	Default Device Policy
es	Politica de dispositivos por defecto

en	Default Device Policy for this User
es	Política de dispositivo predeterminada para este usuario

en	Access Granted
es	Acceso concedido

en	Access Restricted
es	Acceso restringido

en	No Matching Devices Found
es	Ninguna coincidencia de Dispositivos encontrada

en	Default Graph Template Policy
es	Política de Plantilla de gráficos predeterminada

en	Default Graph Template Policy for this User
es	Política de Plantilla de gráficos predeterminada para este usuario

en	Total Graphs
es	Total de gráficos

en	No Matching Graph Templates Found
es	Ninguna coincidencia de Plantilla de gráficos encontrada

en	Default Tree Policy
es	Politica de Arbol por defecto

en	Default Tree Policy for this User
es	Política de árbol predeterminada para este usuario

en	No Matching Trees Found
es	Ninguna coincidencia de Arboles encontrada

en	User Permissions
es	Permisos de Usuario

en	External Link Permissions
es	Permisos de vínculos externos

en	Plugin Permissions
es	Permisos de Plugin

en	Legacy Permissions
es	Revisar permisos

en	User Settings %s
es	Configuraciones de Usuario %s

en	Permissions
es	Permisos

en	Group Membership
es	Miembro de grupo

en	Graph Perms
es	Permisos de gráfico

en	Device Perms
es	Permisos de Dispositivos

en	Template Perms
es	Permisos de Plantillas

en	Tree Perms
es	Permisos de Arboles

en	User Management %s
es	Administración de usuario %s

en	User Management
es	Administración de usuario

en	Group
es	Grupos

en	Last Login
es	Ultimo acceso

en	< 1 Week Ago
es	1 Semana

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
es	%d Meses

en	> 4 Months Ago
es	%d Meses

en	Basic
es	Básico

en	LDAP/AD
es	LDAP

en	Domain
es	Dominio

en	User ID
es	ID de Usuario

en	Graph Policy
es	Política de gráficos

en	Device Policy
es	Politica de Dispositivos

en	Template Policy
es	Politica de Plantillas

en	Unavailable
es	No disponible

en	No Users Found
es	Ningún usuario encontrado

en	Graph Permissions %s
es	Permisos de gráficos %s

en	Show All
es	Mostrar todo

en	Group Membership %s
es	Miembro del grupo %s

en	Devices Permission %s
es	Permisos de Dispositivos %s

en	Only Show Exceptions
es	Solo Mostrar Excepciones

en	Template Permission %s
es	Permisos de Plantillas %s

en	Tree Permission %s
es	Permisos deArboles %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Dominio de usuario.

en	Delete User Domain
es	Borrar dominio de usuario

en	Delete User Domains
es	Borrar dominio de usuario

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente dominio de usuario.

en	Disable User Domain
es	Deshabilitar dominio de usuario

en	Disable User Domains
es	Deshabilitar dominio de usuario