en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
el	Ο προεπιλεγμένος αριθμός ταυτόχρονων διεργασιών που εκτελούνται ανά Συλλέκτη Δεδομένων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεκινώντας από το Cacti 1.2, αυτή η ρύθμιση διατηρείται στον συλλέκτη δεδομένων. Προχωρώντας προς τα εμπρός, αυτή η τιμή είναι μόνο προκαθορισμένη για τον συλλέκτη δεδομένων. Η χρήση ενός μεγαλύτερου αριθμού κατά τη χρήση του cmd.php θα βελτιώσει την απόδοση. Οι βελτιώσεις απόδοσης στη σπονδυλική στήλη επιλύονται καλύτερα με την παράμετρο των νημάτων. Όταν χρησιμοποιείτε τη σπονδυλική στήλη, συνιστούμε έναν μικρότερο αριθμό και το μοχλό μόχλευσης. Όταν χρησιμοποιείτε το cmd.php, χρησιμοποιήστε όχι περισσότερο από 2 φορές τον αριθμό των πυρήνων της CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
el	Πώς θα θέλατε να καταγράφονται τα σφάλματα εξόδου σπονδυλικής στήλης; Οι επιλογές είναι: 'Λεπτομερής' που είναι παρόμοια με την καταγραφή cmd.php. "Περίληψη" που παρέχει τον αριθμό των σφαλμάτων εξόδου ανά Συσκευή. και "Καμία", η οποία δεν παρέχει μετρήσεις σφαλμάτων.

en	Threads per Process
el	Προεπιλεγμένα θέματα ανά διεργασία

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
el	Τα προκαθορισμένα θέματα επιτρέπονται ανά διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεκινώντας από το Cacti 1.2+, αυτή η ρύθμιση διατηρείται στον συλλέκτη δεδομένων και αυτή είναι απλώς η προκαθορισμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιώντας έναν υψηλότερο αριθμό κατά τη χρήση της σπονδυλικής στήλης, θα βελτιωθεί η απόδοση. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετές συνδέσεις MySQL / MariaDB για να υποστηρίξετε την ακόλουθη εξίσωση: connections = collectors data * processes * (threads + script servers). Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετές εφεδρικές συνδέσεις για τις συνδέσεις σύνδεσης χρήστη.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
el	<blockquote> <i>Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας</i> - ο Cacti χειρίζεται τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ο οποίος σας επιτρέπει να δημιουργείτε χρήστες και να τους παρέχετε δικαιώματα σε διαφορετικές περιοχές εντός του Cacti. <br><br> <i>Βασικός έλεγχος</i> ταυτότητας <i>ιστού</i> - Ο έλεγχος ταυτότητας γίνεται από τον διακομιστή ιστού. Οι χρήστες μπορούν να προστεθούν ή να δημιουργηθούν αυτόματα κατά την πρώτη είσοδο, αν ο χρήστης του προτύπου έχει οριστεί, διαφορετικά θα χρησιμοποιηθούν τα καθορισμένα δικαιώματα επισκέπτη. <br><br> <i>Έλεγχος ταυτότητας LDAP</i> - Επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας σε έναν διακομιστή LDAP. Οι χρήστες θα δημιουργηθούν αυτόματα κατά την πρώτη σύνδεσή τους, εάν ο χρήστης του προτύπου έχει οριστεί, διαφορετικά θα χρησιμοποιηθούν τα καθορισμένα δικαιώματα επισκέπτη. Εάν η λειτουργική μονάδα LDAP της PHP δεν είναι ενεργοποιημένη, ο έλεγχος ταυτότητας LDAP δεν θα εμφανιστεί ως επιλογή επιλογής. <br><br> <i>Πολλαπλή επαλήθευση τομέα LDAP / AD</i> - Επιτρέπει στους διαχειριστές να υποστηρίζουν πολλαπλές διαφορετικές ομάδες από διαφορετικούς καταλόγους LDAP / AD για πρόσβαση σε πόρους του Cacti. Ακριβώς όπως ο έλεγχος ταυτότητας LDAP, η μονάδα LDAP της PHP απαιτείται για να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
el	Υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας cookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
el	Εάν ένας χρήστης επαληθεύσει και επιλέξει το στοιχείο "Διατήρηση της σύνδεσής μου", θα δημιουργηθεί ένα cookie ελέγχου ταυτότητας στον υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον χρήστη να παραμείνει συνδεδεμένος. Το cookie εξακρίβωσης ταυτότητας λήγει μετά από 90 ημέρες μη χρήσης.

en	Special Users
el	Ειδικοί χρήστες

en	Primary Admin
el	Κύριος διαχειριστής

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
el	Το όνομα του κύριου διαχειριστικού λογαριασμού που θα λαμβάνει αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το σύστημα Cacti αντιμετωπίζει προβλήματα. Για να λάβετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αλληλογραφίας σας είναι σωστές και ότι ο λογαριασμός διαχειριστή έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί.

en	No User
el	Χρήστης:

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
el	Το όνομα του χρήστη του επισκέπτη για την προβολή γραφημάτων. είναι από προεπιλογή "Δεν υπάρχει χρήστης".

en	User Template
el	Πρότυπο χρήστη

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
el	Το όνομα του χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το Cacti ως πρότυπο για τους νέους χρήστες Web Basic και LDAP. είναι "επισκέπτης" από προεπιλογή. Αυτός ο λογαριασμός χρήστη θα απενεργοποιηθεί από τη σύνδεση κατά την επιλογή.

en	Account Locking
el	Κλείδωμα λογαριασμού

en	Lock Accounts
el	Κλείδωμα Λογαριασμών

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
el	Κλείδωμα λογαριασμού μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σε 1 ώρα.

en	1 Attempt
el	1 Προσπάθεια

en	%d Attempts
el	% d Προσπάθειες

en	Auto Unlock
el	Αυτόματη απενεργοποίηση

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
el	Ένας λογαριασμός θα ξεκλειδωθεί αυτόματα μετά από αυτά τα πολλά λεπτά. Ακόμη και αν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, ο λογαριασμός δεν θα ξεκλειδώσει μέχρι να τηρηθεί αυτό το χρονικό όριο. Μέγιστος αριθμός 1440 λεπτών (1 ημέρα)

en	2FA Timeout
el	Τέλος χρόνου

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
el	Εκτέλεση ελέγχου

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
el	Όριο

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
el	Βασικός έλεγχος ταυτότητας ιστού

en	Basic Auth Login Failure Message
el	Βασικό MapFile Auth

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
el	Όταν χρησιμοποιείτε τον βασικό έλεγχο ταυτότητας, εάν υπάρχουν προβλήματα με την αντιστοίχιση του ονόματος χρήστη σε έναν έγκυρο λογαριασμό Cacti, το μήνυμα που περιλαμβάνεται εδώ θα εμφανίζεται στους χρήστες. Μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και HTML.

en	Basic Auth Mapfile
el	Βασικό MapFile Auth

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
el	Όταν χρησιμοποιείτε βασικό έλεγχο ταυτότητας, εάν ο βασικός λογαριασμός πρέπει να μεταφραστεί σε διαφορετικό λογαριασμό σύνδεσης, μπορείτε να καθορίσετε εδώ ένα αρχείο CSV για να αντιστοιχίσετε τον βασικό λογαριασμό στον επιθυμητό λογαριασμό σύνδεσης.

en	Local Account Complexity Requirements
el	Απαιτήσεις πολυπλοκότητας τοπικού λογαριασμού

en	Minimum Length
el	Ελάχιστο μήκος

en	This is minimal length of allowed passwords.
el	Αυτό είναι το ελάχιστο μήκος των επιτρεπόμενων κωδικών πρόσβασης.

en	Require Mix Case
el	Απαίτηση Θήκη Mix

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
el	Αυτό θα απαιτήσει νέους κωδικούς πρόσβασης ώστε να περιέχει τόσο χαρακτήρες κάτω όσο και κεφαλαίους χαρακτήρες.

en	Require Number
el	Απαιτείται αριθμός

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
el	Αυτό θα απαιτήσει νέους κωδικούς πρόσβασης να περιέχουν τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα.

en	Require Special Character
el	Απαιτήστε ειδικό χαρακτήρα

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
el	Αυτό θα απαιτήσει νέους κωδικούς πρόσβασης να περιέχουν τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
el	Πολυπλοκότητα ισχύος μετά από παλιούς κωδικούς πρόσβασης

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
el	Αυτό θα απαιτήσει όλους τους παλιούς κωδικούς πρόσβασης να πληρούν επίσης τις νέες απαιτήσεις πολυπλοκότητας κατά την είσοδο. Αν δεν τηρηθεί, θα αναγκαστεί να αλλάξει κωδικό πρόσβασης.

en	Expire Inactive Accounts
el	Λήξη ανενεργών λογαριασμών

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
el	Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός ημερών πριν απενεργοποιηθούν οι ανενεργοί λογαριασμοί. Ο λογαριασμός διαχειριστή εξαιρείται από αυτήν την πολιτική.

en	Expire Password
el	Λήξη κωδικού πρόσβασης

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
el	Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός ημερών πριν από τη λήξη του κωδικού πρόσβασης.

en	Password History
el	Ιστορικό κωδικού πρόσβασης

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
el	Θυμηθείτε αυτόν τον αριθμό των παλιών κωδικών πρόσβασης και αποκλείστε την επαναχρησιμοποίησή τους.

en	1 Change
el	1 Αλλαγή

en	%d Changes
el	% d Αλλαγές

en	URL Linking
el	Σύνδεση URL

en	Server Base URL
el	Διεύθυνση URL βάσης διακομιστή

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
el	Αυτή είναι η τοποθεσία του διακομιστή που θα χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις με τον ιστότοπο Cacti.

en	Emailing Options
el	Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Notify Primary Admin of Issues
el	Ειδοποιήστε τον κύριο διαχειριστή ζητημάτων

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
el	Σε περιπτώσεις όπου ο διακομιστής Cacti αντιμετωπίζει προβλήματα, πρέπει να ενημερωθεί ο Κύριος Διαχειριστής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Ο λογαριασμός χρήστη Cacti του πρωτεύοντος διαχειριστή καθορίζεται στην καρτέλα "Έλεγχος ταυτότητας" στη σελίδα ρυθμίσεων του Cacti. Είναι προεπιλεγμένο στο λογαριασμό "admin".

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
el	Αυτός είναι ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός μηνύματος δοκιμής για να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν σωστά.

en	Mail Services
el	Υπηρεσίες αλληλογραφίας

en	Which mail service to use in order to send mail
el	Ποια υπηρεσία αλληλογραφίας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή αλληλογραφίας

en	Ping Mail Server
el	Διακομιστή αλληλογραφίας Ping

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
el	Πιέστε τον διακομιστή αλληλογραφίας πριν στείλετε τη δοκιμή Email;

en	This is the Email address that the Email will appear from.
el	Αυτή είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία θα εμφανιστεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

en	This is the actual name that the Email will appear from.
el	Αυτό είναι το πραγματικό όνομα από το οποίο θα εμφανιστεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
el	Αυτός είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που θα επιτρέπονται πριν από μια γραμμή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτόματα τυλιγμένο με λέξεις. (0 = Απενεργοποιημένο)

en	Sendmail Options
el	Επιλογές Sendmail

en	Sendmail Path
el	Διαδρομή Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
el	Αυτή είναι η διαδρομή για το sendmail στον διακομιστή σας. (Χρησιμοποιείται μόνο εάν έχει επιλεγεί η υπηρεσία Sendmail ως υπηρεσία αλληλογραφίας)

en	SMTP Hostname

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
el	Αυτό είναι το όνομα / διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP στον οποίο θα στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για αποτυχία, διαχωρίστε τους οικοδεσπότες σας χρησιμοποιώντας ένα ημικράκιο.

en	The port on the SMTP Server to use.
el	Η θύρα στον διακομιστή SMTP που θα χρησιμοποιήσει.

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
el	Το όνομα χρήστη για έλεγχο ταυτότητας με την αποστολή μέσω SMTP. (Αφήστε κενό, εάν δεν χρειάζεστε έλεγχο ταυτότητας.)

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
el	Ο κωδικός πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας κατά την αποστολή μέσω SMTP. (Αφήστε κενό, εάν δεν χρειάζεστε έλεγχο ταυτότητας.)

en	SMTP Security
el	Ασφάλεια SMTP

en	The encryption method to use for the Email.
el	Η μέθοδος κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για το Email.

en	SMTP Timeout
el	Διάλειμμα SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
el	Εισαγάγετε το χρονικό όριο SMTP σε δευτερόλεπτα.

en	Reporting Presets
el	Αναφορά Προεπιλογών

en	Default Graph Image Format
el	Προεπιλεγμένη μορφή εικόνας γραφήματος

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
el	Κατά τη δημιουργία μιας νέας αναφοράς, ποιος τύπος εικόνας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τα inline γραφήματα.

en	Maximum E-Mail Size
el	Μέγιστο μέγεθος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
el	Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει όλα τα συνημμένα.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
el	Πολλαπλά επίπεδα καταγραφής για την αναφορά κακί

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
el	Ποιο επίπεδο λεπτομέρειας θέλετε να στείλετε στο αρχείο καταγραφής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η έξοδος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση από την κατάσταση NONE ή LOW μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα το χώρο του δίσκου.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
el	Ενεργοποιήστε το Lotus Notes (R) τσίμπημα

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
el	Ενεργοποιήστε το τσίμπημα κώδικα για συγκεκριμένο χειρισμό των πελατών αλληλογραφίας του Lotus Notes.

en	DNS Options
el	Επιλογές DNS

en	Primary DNS IP Address
el	Πρωτεύουσα διεύθυνση IP DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
el	Καταχωρίστε την κύρια διεύθυνση IP DNS για να χρησιμοποιήσετε για αντίστροφη αναζήτηση.

en	Secondary DNS IP Address
el	Δευτερεύουσα διεύθυνση IP DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
el	Καταχωρίστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση IP DNS για να χρησιμοποιήσετε για αντίστροφη αναζήτηση.

en	DNS Timeout

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
el	Καταχωρίστε το χρονικό όριο του DNS σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Cacti χρησιμοποιεί έναν ανιχνευτή DNS που βασίζεται στην PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
el	Ρυθμίσεις ενημέρωσης RRD κατά παραγγελία

en	Enable On-demand RRD Updating
el	Ενεργοποίηση ενημέρωσης RRD κατά ζήτηση

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
el	Πρέπει η Ενίσχυση να ενεργοποιήσει την ενημέρωση της RRD στο Cacti; Εάν απενεργοποιήσετε, αυτή η αλλαγή δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο μετά τον επόμενο κύκλο κλήσεων. Όταν έχετε απομακρυσμένους συλλέκτες δεδομένων, αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

en	System Level RRD Updater
el	Εργαλείο ενημέρωσης RRD επιπέδου συστήματος

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
el	Πριν από την ενημέρωση RRD κατ 'απαίτηση μπορεί να εκκαθαριστεί, πρέπει να περάσει πάντοτε μια πολεμική εκτέλεση

en	How Often Should Boost Update All RRDs
el	Πόσο συχνά πρέπει να αυξήσετε την ενημέρωση όλων των RRD

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
el	Όταν ενεργοποιείτε την ώθηση, τα αρχεία RRD ενημερώνονται μόνο όταν ζητούνται από έναν χρήστη ή όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα.

en	Number of Boost Processes
el	Αριθμός διαδικασιών ενίσχυσης

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
el	Ο αριθμός των διαδικασιών ταυτόχρονης ώθησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση όλων των RRD στον πίνακα ενίσχυσης.

en	Maximum Records
el	Μέγιστα αρχεία

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
el	Εάν ο πίνακας εξόδου ώθησης υπερβαίνει αυτό το μέγεθος, στα αρχεία, θα γίνει μια ενημέρωση.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
el	Μέγιστα στοιχεία προέλευσης δεδομένων ανά διαδρομή

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
el	Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση, ο ενισχυτής ενημέρωσης RRD πρέπει να γνωρίζει πόσα στοιχεία προέλευσης δεδομένων θα πρέπει να ανακτηθούν σε ένα πέρασμα. Προσέξτε να μην ρυθμίσετε υπερβολικά υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των μεγάλων ενημερώσεων. Εάν αντιμετωπίζετε βραδύτητα γραφημάτων ή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια ενημερώσεων, μειώστε αυτόν τον αριθμό. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50000.

en	Maximum Argument Length
el	Μέγιστο μήκος επιχείρησης

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
el	Όταν η ώθηση αποστέλλει εντολές ενημέρωσης στο RRDtool, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα μέγιστα λειτουργικά συστήματα. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και το επίπεδο του πυρήνα. Για παράδειγμα: Windows 2000 &lt;= 2048, FreeBSD &lt;= 65535, Linux 2.6.22-- &lt;= 131072, Linux 2.6.23 ++ απεριόριστο

en	Memory Limit for Boost and Poller
el	Όριο μνήμης για την αύξηση και την ενίσχυση

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
el	Η μέγιστη ποσότητα μνήμης για το Cacti Poller και το Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
el	Μέγιστη ώρα εκτέλεσης χρόνου εκτέλεσης δέσμης ενεργειών RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
el	Εάν ο ενισχυτής ενίσχυσης ωθεί αυτό το χρόνο εκτέλεσης, θα τοποθετηθεί μια προειδοποίηση στο αρχείο καταγραφής κακί,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
el	Ενεργοποιήστε τον άμεσο πληθυσμό του πίνακα poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
el	Επιτρέπει την άμεση εισαγωγή των εγγραφών στην ενίσχυση της εξόδου των poller με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου κατά 25% σε κάθε κύκλο ψηφοφορίας.

en	Boost Debug Log
el	Ενεργοποιήστε το αρχείο εντοπισμού σφαλμάτων

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
el	Εάν αυτό το πεδίο δεν είναι κενό, το Boost θα καταγράψει την έξοδο RRDupdate από τη διαδικασία του poller boost.

en	Image Caching

en	Enable Image Caching
el	Ενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης εικόνων

en	Should image caching be enabled?
el	Πρέπει να ενεργοποιηθεί η προσωρινή αποθήκευση εικόνων;

en	Location for Image Files
el	Θέση για αρχεία εικόνας

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
el	Καθορίστε τη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί το αρχείο Boost. Αυτά τα αρχεία θα καθαρίζονται αυτόματα από το μαξιλάρι όταν λήξουν.

en	Data Sources Statistics
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Enable Data Source Statistics Collection
el	Ενεργοποίηση συλλογής στατιστικών στοιχείων πηγών δεδομένων

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
el	Πρέπει να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων για αυτό το σύστημα Cacti;

en	Data Collection Method
el	Συλλογή δεδομένων

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
el	Σαφή στατιστικά στοιχεία

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
el	Αριθμός διαδικασιών ενίσχυσης

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
el	Ο αριθμός των διαδικασιών ταυτόχρονης ώθησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση όλων των RRD στον πίνακα ενίσχυσης.

en	Daily Update Frequency
el	Καθημερινή συχνότητα ανανέωσης

en	How frequent should Daily Stats be updated?
el	Πόσο συχνά πρέπει να ενημερώνονται τα ημερήσια στατιστικά στοιχεία;

en	Hourly Average Window
el	Ωριαίο μέσο παράθυρο

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
el	Ο αριθμός των διαδοχικών ωρών που αντιπροσωπεύουν τον ωριαίο μέσο όρο. Λάβετε υπόψη ότι μια ρύθμιση πολύ υψηλή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλους πίνακες μνήμης

en	Maintenance Time
el	Χρόνος συντήρησης

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
el	Τι ώρα της ημέρας πρέπει να ενημερώνονται τα εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια δεδομένα; Η μορφή είναι HH: MM [π.μ. / μ.μ.]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
el	Όριο μνήμης για τον συλλέκτη δεδομένων Στατιστικής Πηγής Δεδομένων

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
el	Η μέγιστη ποσότητα μνήμης για το Cacti Poller και το Data Poller Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
el	Ρυθμίσεις αποθήκευσης δεδομένων

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
el	RRDfile Cleaner

en	Enable RRDfile Check
el	Ενεργοποίηση κανόνα

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
el	Πρέπει να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων για αυτό το σύστημα Cacti;

en	Number of RRDfile Check Processes
el	Αριθμός διαδικασιών ενίσχυσης

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
el	Ο αριθμός των διαδικασιών ταυτόχρονης ώθησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση όλων των RRD στον πίνακα ενίσχυσης.

en	Check Frequency
el	Συχνότητα

en	How frequent should RRD be checked ?
el	Πόσο συχνά πρέπει να ενημερώνονται τα ημερήσια στατιστικά στοιχεία;

en	Data Storage Settings
el	Ρυθμίσεις αποθήκευσης δεδομένων

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
el	Επιλέξτε εάν τα RRD θα αποθηκευτούν τοπικά ή θα χρησιμοποιηθούν από εξωτερικό διακομιστή μεσολάβησης RRDtool.

en	RRDtool Proxy Server
el	RRDtool διακομιστή μεσολάβησης

en	Structure RRDfile Paths
el	Δομημένες διαδρομές RRD

en	Enable Structured Paths
el	Δομημένες διαδρομές RRD

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
el	Κατάλογος Βρέθηκε

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
el	Συσκευή

en	Device ID/Data Query ID
el	Διαγραφή δεδομένων

en	Device Hash/Device ID
el	Όνομα συσκευής

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
el	Διακομιστή μεσολάβησης

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS ή η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης RRDtool.

en	Proxy Port Number
el	Αριθμός διακομιστή μεσολάβησης

en	TCP port for encrypted communication.
el	Θύρα TCP για κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

en	RSA Fingerprint
el	RSA δακτυλικό αποτύπωμα

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
el	Το δακτυλικό αποτύπωμα του τρέχοντος δημόσιου κλειδιού RSA που χρησιμοποιεί ο πληρεξούσιος. Αυτό απαιτείται για να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη σύνδεση.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
el	Διακομιστή μεσολάβησης RRDtool - δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

en	Load Balancing
el	Εξισορρόπηση φορτίου

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
el	Εάν η κύρια και η εφεδρική πληρεξουσιότητα είναι αποδεκτές, αυτή η επιλογή επιτρέπει την εξάπλωση όλων των αιτήσεων κατά του RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS ή η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης αντιγράφων ασφαλείας RRDtool, εάν ο διακομιστής μεσολάβησης εκτελείται σε λειτουργία MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
el	Θύρα TCP για κρυπτογραφημένη επικοινωνία με το διακομιστή μεσολάβησης αντιγράφου ασφαλείας.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
el	Το δακτυλικό αποτύπωμα του τρέχοντος δημόσιου κλειδιού RSA που χρησιμοποιεί ο διακομιστής μεσολάβησης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία αξιόπιστης σύνδεσης.

en	Spike Kill Settings
el	Spike Kill Ρυθμίσεις

en	Removal Method
el	Μέθοδος αφαίρεσης

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
el	Υπάρχουν δύο μέθοδοι αφαίρεσης. Η πρώτη, τυπική απόκλιση, θα αφαιρέσει οποιοδήποτε δείγμα που είναι X αριθμός τυπικών αποκλίσεων μακριά από το μέσο όρο των δειγμάτων. Η δεύτερη μέθοδος, Παραλλαγή, θα αφαιρέσει οποιοδήποτε δείγμα που είναι κατά X% περισσότερο από το μέσο όρο της απόκλισης. Η μέθοδος Variance λαμβάνει υπόψη έναν ορισμένο αριθμό «ακραίων τιμών». Αυτά είναι εξαιρετικά δείγματα, όπως η ακίδα, τα οποία πρέπει να αποκλείονται από τον υπολογισμό του μέσου απόκλισης.

en	Variance Based w/Outliers Removed
el	Αλλαγές βασισμένες σε παραλλαγές w / Outliers

en	Replacement Method
el	Μέθοδος αντικατάστασης

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
el	Υπάρχουν τρεις μέθοδοι αντικατάστασης. Η πρώτη μέθοδος αντικαθιστά την ακίδα με τον μέσο όρο της εν λόγω πηγής δεδομένων. Η δεύτερη μέθοδος αντικαθιστά την ακίδα με ένα 'NaN'. Το τελευταίο αντικαθιστά την ακίδα με την τελευταία γνωστή καλή τιμή που βρέθηκε.

en	NaN's
el	ΝαN's

en	Last Known Good
el	Τελευταίο γνωστό καλό

en	Number of Standard Deviations
el	Αριθμός τυπικών αποκλίσεων

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
el	Οποιαδήποτε τιμή είναι αυτή πολλές τυπικές αποκλίσεις πάνω από το μέσο όρο θα αποκλειστεί. Ένας καλός αριθμός θα εξαρτάται από τον τύπο των δεδομένων που θα λειτουργούν. Συνιστούμε έναν αριθμό όχι μικρότερο από 5 τυπικές αποκλίσεις.

en	%d Standard Deviations
el	% d τυπικές αποκλίσεις

en	Variance Percentage
el	Ποσοστό απόκλισης

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
el	Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει το ποσοστό πάνω από το προσαρμοσμένο μέσο δείγματος μόλις αφαιρεθούν τα αποθέματα από το δείγμα. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό διακύμανσης 100 %% σε έναν προσαρμοσμένο μέσο όρο των 50 θα αφαιρέσει οποιοδήποτε δείγμα πάνω από την ποσότητα των 100 από το γράφημα.

en	Variance Number of Outliers
el	Απόκλιση Αριθμός υπερβάσεων

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
el	Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υψηλών και χαμηλών μέσων δειγμάτων που θα αφαιρεθούν από το σετ δειγμάτων πριν από τον υπολογισμό του μέσου απόκλισης. Αν επιλέξετε τιμή 5, τότε αφαιρούνται τόσο ο μέσος όρος κορυφής όσο και ο κατώτατος 5.

en	%d High/Low Samples
el	% d δείγματα υψηλής / χαμηλής

en	Max Kills Per RRA
el	Max Kills ανά RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
el	Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό αιχμών που πρέπει να αφαιρεθούν από ένα γράφημα RRA.

en	%d Spikes
el	% d Spikes

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
el	Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό αιχμών που πρέπει να αφαιρεθούν από ένα γράφημα RRA.

en	1 Thousand
el	% d Νήμα

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
el	Φίλτρο

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
el	Εάν αυτός ο κατάλογος δεν είναι κενός, τότε τα πρωτότυπα αρχεία RRD θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας σε αυτήν τη θέση.

en	Batch Spike Kill Settings
el	Ρυθμίσεις Kick Lose Spike

en	Removal Schedule
el	Πρόγραμμα αφαίρεσης

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
el	Θέλετε να αφαιρείτε περιοδικά αιχμές από τις γραφικές παραστάσεις σας; Αν ναι, επιλέξτε την παρακάτω συχνότητα.

en	Once a Day
el	Μια φορά την ημέρα

en	Every Other Day
el	Μέρα παρά μέρα

en	Base Time
el	Ώρα βάσης

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
el	Ο χρόνος βάσης για την αφαίρεση Spike να συμβεί. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε '12: 00πμ 'και επιλέγετε μία φορά την ημέρα, η κατάργηση παρτίδας θα αρχίσει περίπου τα μεσάνυχτα κάθε μέρα.

en	Graph Templates to Spike Kill
el	Πρότυπα γραφημάτων για να σκοτώσει Spike

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
el	Κατά την εκτέλεση της αφαίρεσης ακίδων παρτίδας, θα ενεργοποιηθούν μόνο τα πρότυπα που επιλέγονται παρακάτω.

en	Backup Retention
el	Διατήρηση Δεδομένων

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
el	Όταν το SpikeKill σκοτώνει αιχμές σε γραφήματα, δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του RRDfile. Πόσο καιρό πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα εφεδρικά αρχεία;

en	Default View Mode
el	Προεπιλεγμένη λειτουργία προβολής

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
el	Ποια λειτουργία γραφήματος θέλετε να εμφανίζεται από προεπιλογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα Γραφήματα;

en	TimeZone Support
el	MySQL - Υποστήριξη TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
el	Cacti Server v %s - Συντήρηση

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
el	Ορίζει την προτιμώμενη γλώσσα GUI.

en	Show Graph Title
el	Εμφάνιση τίτλου γραφήματος

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
el	Εμφανίστε τον τίτλο του γραφήματος στη σελίδα, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης.

en	Hide Disabled
el	Απόκρυψη Απενεργοποιημένη

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
el	Κρυφές Απενεργοποιημένες συσκευές και γραφήματα κατά την προβολή εκτός της καρτέλας Κονσόλα.

en	Show Device Aggregates
el	Συσσωματώματα

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
el	Εάν μια Πηγή Δεδομένων Συσκευής περιλαμβάνεται σε Συγκεντρωτικό Γράφημα, δείξτε αυτό το Γράφημα μαζί με άλλα Γραφήματα συσκευών

en	Enable Horizontal Scrolling
el	Ενεργοποίηση οριζόντιας κύλισης

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
el	Ενεργοποιήστε την οριζόντια κύλιση των πινάκων, απενεργοποιώντας την ορατότητα της αποκριτικής στήλης.

en	The date format to use in Cacti.
el	Η μορφή ημερομηνίας για χρήση στο Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
el	Ο διαχωριστής ημερομηνιών που θα χρησιμοποιηθεί στο Cacti.

en	Page Refresh
el	Ανανέωση σελίδας

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
el	Ο αριθμός των δευτερολέπτων μεταξύ της αυτόματης ανανέωσης της σελίδας.

en	Preview Graphs Per Page
el	Προεπισκόπηση γραφημάτων ανά σελίδα

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
el	Ο αριθμός των γραφικών παραστάσεων που θα εμφανίζονται σε μια σελίδα στη λειτουργία προεπισκόπησης.

en	Default Time Range
el	Προκαθορισμένο χρονικό εύρος

en	The default RRA to use in rare occasions.
el	Η προεπιλεγμένη RRA να χρησιμοποιείται σε σπάνιες περιπτώσεις.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
el	Το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα που εμφανίζεται κατά την προβολή των γραφημάτων και άλλων δεδομένων συγκεκριμένου χρόνου.

en	Default Timeshift
el	Προεπιλεγμένη χρονική μετατόπιση

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
el	Η προεπιλεγμένη χρονική μετατόπιση εμφανίζεται κατά την προβολή των γραφημάτων και άλλων δεδομένων συγκεκριμένου χρόνου.

en	Allow Graph to extend to Future
el	Επιτρέψτε στο γράφημα να επεκταθεί στο μέλλον

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
el	Κατά την εμφάνιση των γραφημάτων, επιτρέψτε στις Ημερομηνίες Γραφήματος να επεκταθούν 'στο μέλλον'

en	First Day of the Week
el	Πρώτη μέρα της εβδομάδας

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
el	Η πρώτη μέρα της εβδομάδας για εβδομαδιαίες εμφανίσεις γραφημάτων

en	Start of Daily Shift
el	Έναρξη της καθημερινής μετατόπισης

en	Start Time of the Daily Shift.
el	Ώρα έναρξης της καθημερινής μετατόπισης.

en	End of Daily Shift
el	Τέλος της Ημερήσιας Μετατόπισης

en	End Time of the Daily Shift.
el	Ώρα λήξης της καθημερινής μετατόπισης.

en	Thumbnail Sections
el	Τμήματα μικρογραφιών

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
el	Ποια τμήματα του Cacti εμφανίζουν τις μικρογραφίες από προεπιλογή.

en	Preview Thumbnail Columns
el	Προεπισκόπηση των στήλες μικρογραφιών

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
el	Ο αριθμός των στηλών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εμφάνιση των γραφικών μικρογραφιών στη λειτουργία προεπισκόπησης.

en	Tree View Thumbnail Columns
el	Στήλες προβολής δέντρων μικρογραφιών

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
el	Ο αριθμός των στηλών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εμφάνιση των γραφικών μικρογραφιών στη λειτουργία "Δέντρο".

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
el	Το ύψος των γραφικών μικρογραφιών σε εικονοστοιχεία.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
el	Το πλάτος των γραφικών μικρογραφιών σε εικονοστοιχεία.

en	Default Tree
el	Προκαθορισμένο δέντρο

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
el	Η προεπιλεγμένη δέντρο γραφημάτων που χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση γραφημάτων σε λειτουργία δέντρου.

en	Graphs Per Page
el	Διαγράμματα ανά σελίδα

en	Expand Devices
el	Αναπτύξτε τις Συσκευές

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
el	Επιλέξτε αν θέλετε να επεκτείνετε τα πρότυπα γραφήματος και τα ερωτήματα δεδομένων που χρησιμοποιούνται από μια συσκευή στο δέντρο.

en	Tree History
el	Ιστορικό κωδικού πρόσβασης

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
el	Εάν είναι ενεργοποιημένο, το Cacti θα θυμάται το Ιστορικό δέντρων σας μεταξύ των συνδέσεων και όταν επιστρέψετε στη σελίδα Γραφήματα.

en	Use Custom Fonts
el	Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένες γραμματοσειρές

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
el	Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε τις δικές σας γραμματοσειρές και τα μεγέθη γραμματοσειράς ή θα χρησιμοποιήσετε τις προεπιλογές του συστήματος.

en	Title Font File
el	Αρχείο γραμματοσειρών τίτλου

en	The font file to use for Graph Titles
el	Το αρχείο γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τίτλους γραφήματος

en	Legend Font File
el	Αρχείο γραμματοσειρών Legend

en	The font file to be used for Graph Legend items
el	Το αρχείο γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για τα αντικείμενα του Graph Legend

en	Axis Font File
el	Αρχείο γραμματοσειράς άξονα

en	The font file to be used for Graph Axis items
el	Το αρχείο γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί για τα στοιχεία Axis Graph

en	Unit Font File
el	Αρχείο γραμματοσειράς μονάδας

en	The font file to be used for Graph Unit items
el	Το αρχείο γραμματοσειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για στοιχεία μονάδας γραφήματος

en	Realtime View Mode
el	Λειτουργία προβολής σε πραγματικό χρόνο

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
el	Πώς θέλετε να βλέπετε Realtime Graphs;

en	System Setting
el	Ρυθμίσεις Χρήστη

en	Auto Log Out Time
el	Αυτόματη αποσύνδεση

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
el	Μόνο για χρήστες με πρόσβαση στην Κονσόλα, πόσο καιρό μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος αυτός ο χρήστης προτού αποσυνδεθεί αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν έχετε ενεργήσει για περισσότερο από μία ώρα, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει όταν είναι ενεργοποιημένα τα cookie ελέγχου ταυτότητας.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
el	Είστε συνδεδεμένοι στο Cacti . Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε.

en	Create devices for network
el	Δημιουργία συσκευών για δίκτυο

en	Create graphs for your new devices
el	Δημιουργήστε γραφήματα για τις νέες συσκευές σας

en	View your new graphs
el	Δείτε τα νέα σας γραφήματα

en	Remote Data Collector Status:
el	Κατάσταση απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων:

en	Number of Offline Records:
el	Αριθμός αρχείων εκτός σύνδεσης:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχετε συνδεθεί σε έναν απομακρυσμένο συλλέκτη δεδομένων. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο , θα μπορείτε να βλέπετε και να ελέγχετε μεγάλο μέρος της Ιστοσελίδας του Κύριου Κάκτι, σαν να συνδεθήκατε σε αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συλλέκτες απομακρυσμένων δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία της υπηρεσίας βελτίωσης απόδοσης Cacti 'On Demand Updating' και πάντα συνιστούμε τη χρήση της σπονδυλικής στήλης. Όταν ο απομακρυσμένος συλλέκτης δεδομένων είναι «εκτός σύνδεσης» , ο ιστότοπος συλλογής δεδομένων απομακρυσμένων δεδομένων θα περιέχει πολύ λιγότερες πληροφορίες. Ωστόσο, θα αποθηκεύσει προσωρινά όλες τις ενημερώσεις έως ότου επιτευχθεί η πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Κύριου Κατσί και στον Διακομιστή Web. Στη συνέχεια, θα αφαιρεθεί ο πίνακας Boost που επιστρέφει στη βάση δεδομένων του κύριου κατόχου για ενημέρωση.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμία από τις προσθήκες Core Cacti, μέχρι σήμερα, δεν έχει ξανασχεδιαστεί για να λειτουργήσει με απομακρυσμένους συλλέκτες δεδομένων. Επομένως, προσθήκες όπως το MacTrack και το HMIB, οι οποίες απαιτούν άμεση πρόσβαση σε συσκευές, δεν θα λειτουργούν με τους συλλέκτες απομακρυσμένων δεδομένων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, plugins όπως το Thold θα λειτουργούν όσο ο απομακρυσμένος συλλέκτης δεδομένων βρίσκεται σε λειτουργία "σε απευθείας σύνδεση" .

en	Path for %s
el	Διαδρομή για το %s

en	New Poller
el	Νέο Poller

en	Cacti Install Help
el	Ενεργή / Εγκατεστημένη

en	Cacti Server v%s - Maintenance
el	Cacti Server v %s - Συντήρηση

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
el	Cacti Server v %s - Οδηγός εγκατάστασης

en	Refresh current page
el	Μεσοδιάστημα ανανέωσης

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
el	Περιμένετε μέχρι να αρχίσει το σύστημα εγκατάστασης για την έκδοση Cacti Version %s. Για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
el	FATAL: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν την εγκατάσταση. Για να εγκαταστήσετε το Cacti, η PHP πρέπει να είναι στην έκδοση 5.4 ή μεταγενέστερη.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
el	Δείτε το εγχειρίδιο PHP: Σημείωση του αντικειμένου JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
el	Η έκδοση του RRDtool που έχετε εγκαταστήσει.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
el	Δείτε το εγχειρίδιο PHP: Απενεργοποίηση λειτουργιών .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
el	Οι λειτουργίες shell_exec () και / ή exec () είναι προς το παρόν αποκλεισμένες.

en	Display Graphs from this Aggregate
el	Εμφάνιση γραφημάτων από αυτό το Σύνολο

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
el	Τα διαγράμματα που επιλέγονται για το συνολικό γράφημα παρακάτω αντιπροσωπεύουν γραφήματα από πολλά πρότυπα γραφημάτων. Το Aggregate δεν υποστηρίζει τη δημιουργία συνόλων γραφημάτων από πολλά πρότυπα γραφημάτων.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
el	Τα διαγράμματα που επιλέγονται για το Σύνολο γραφήματος δεν χρησιμοποιούν πρότυπα γραφημάτων. Το Aggregate δεν υποστηρίζει τη δημιουργία συσσωρευμένων γραφημάτων από γραφήματα χωρίς προεπισκόπηση.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα γράφημα για να προσθέσετε σε μια αναφορά.

en	Graph Item
el	Στοιχείο γραφήματος

en	CF Type
el	Τύπος CF

en	GPrint

en	Item Color
el	Χρώμα στοιχείου

en	Color Template
el	Πρότυπο χρώματος

en	Aggregate Items are not modifiable
el	Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιηθούν

en	Aggregate Items are not editable
el	Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δεν είναι επεξεργάσιμα

en	No Matching Devices
el	Δεν υπάρχουν συσκευές που ταιριάζουν

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
el	Ένα μπλε χρώμα γραμματοσειράς υποδεικνύει ότι ο κανόνας θα εφαρμοστεί στα σχετικά αντικείμενα. Άλλα αντικείμενα δεν υπόκεινται στον κανόνα.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
el	Αντιστοιχία αντικειμένων [ %s]

en	There are no Objects that match this rule.
el	Δεν υπάρχουν αντικείμενα που να ταιριάζουν με αυτόν τον κανόνα.

en	Error in data query
el	Σφάλμα στο ερώτημα δεδομένων

en	Resulting Branch
el	Καταληκτικός κλάδος

en	Show Matching Device SQL Query
el	Δεν υπάρχουν συσκευές που ταιριάζουν

en	No Device Selection Criteria
el	Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής συσκευής

en	Show Matching Objects SQL Query
el	Αντιστοιχία αντικειμένων

en	No Graph Creation Criteria
el	Δεν υπάρχουν κριτήρια δημιουργίας γραφήματος

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
el	Διάφορα Αλλαγή

en	Search Pattern
el	Μοτίβο αναζήτησης

en	Replace Pattern
el	Αντικατάσταση μοτίβου

en	No Tree Creation Criteria
el	Δεν υπάρχουν κριτήρια δημιουργίας δέντρων

en	Device Match Rule
el	Κανόνας αντιστοιχίας συσκευής

en	Create Graph Rule
el	Δημιουργία κανόνα γραφήματος

en	Graph Match Rule
el	Πρόγραμμα αντιστοίχισης γραφήματος

en	Create Tree Rule (Device)
el	Δημιουργία κανόνα δέντρου (Συσκευή)

en	Create Tree Rule (Graph)
el	Δημιουργία κανόνων δέντρου (γράφημα)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
el	Στοιχείο κανόνα [επεξεργασία στοιχείου κανόνα για %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
el	Στοιχείο κανόνα [νέο στοιχείο κανόνα για %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
el	Προστέθηκε από την Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
el	ΣΦΑΛΜΑ: Τα εύρη IP με τη μορφή εύρους1-εύρος2 δεν υποστηρίζονται πλέον.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
el	Δεν επιλέχθηκε αρχείο

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
el	Εισαγωγή

en	Updated
el	Ενημέρωση

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
el	Επιλογές SNMP αυτοματοποίησης

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
el	Επιλογές SNMP αυτοματοποίησης

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
el	Άγνωστο πρότυπο

en	Automation Network Rule '%s' %s!
el	Προεπιλεγμένο δίκτυο αυτοματισμού

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
el	Πολιτική προτύπων

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
el	ΣΦΑΛΜΑ: Το αναγνωριστικό συσκευής είναι κενό

en	ERROR: Device[
el	ΣΦΑΛΜΑ: Η συσκευή [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
el	Σφάλμα: Αποτυχία σύνδεσης με απομακρυσμένο συλλέκτη.

en	Device is Disabled
el	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

en	Device Availability Check Bypassed
el	Έλεγχος διαθεσιμότητας συσκευής Παράκαμψη

en	SNMP Information
el	Πληροφορίες SNMP

en	SNMP not in use
el	Το SNMP δεν χρησιμοποιείται

en	SNMP error
el	Σφάλμα SNMP

en	No session
el	Συνεδρία

en	Ping Results
el	Αποτελέσματα Ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
el	Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Ping ή SNMP

en	New Branch
el	Νέο υποκατάστημα

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
el	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

en	Graph:(%s%s)
el	Γράφημα:

en	Device:(%s%s)
el	Συσκευή

en	Template:(%s%s)
el	Πρότυπα

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
el	Πρότυπο συσκευής:

en	Device+Template:(%s%s)
el	Πρότυπο συσκευής:

en	Restricted By:
el	Περιορισμένη

en	Granted By:
el	Χορηγείται από:

en	Branch:
el	Κλαδί:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, ο λογαριασμός χρήστη είναι απενεργοποιημένος.

en	Access Denied! Login Failed.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, ο λογαριασμός χρήστη είναι απενεργοποιημένος.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
el	Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας Web έχει ρυθμιστεί, αλλά δεν μεταβιβάστηκε κανένα όνομα χρήστη από το διακομιστή ιστού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή ιστού.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
el	Το %s έχει πιστοποιηθεί από τον διακομιστή Web, αλλά και οι δύο χρήστες και οι χρήστες δεν έχουν οριστεί στο Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
el	Σφάλμα αναζήτησης LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
el	Σφάλμα LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση! Δεν παρέχεται κωδικός πρόσβασης από τον χρήστη.

en	LDAP Search Error: %s
el	Σφάλμα αναζήτησης LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, ο λογαριασμός χρήστη είναι απενεργοποιημένος.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
el	Ο διαχειριστής του Cacti έχει επιβάλει σύνθετους κωδικούς πρόσβασης για σύνδεση και ο τρέχων κωδικός πρόσβασης Cacti δεν ταιριάζει με τις νέες απαιτήσεις. Επομένως, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας τώρα.

en	Password must be at least %d characters!
el	Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον% d χαρακτήρες!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
el	Ο κωδικός σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
el	Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να περιέχει ένα μείγμα πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων!

en	Your password must contain at least 1 special character!
el	Ο κωδικός σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
el	Εγγραφή Cacti Clear

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
el	Ο έλεγχος ταυτότητας δεν είχε οριστεί προηγουμένως. Επιχειρήθηκε να οριστεί σε Τοπικό έλεγχο ταυτότητας, αλλά δεν βρέθηκε λογαριασμός διαχειριστή.

en	Unknown error
el	Άγνωστη ενότητα

en	ERROR: Unable to find user
el	Δεν είναι δυνατή η εύρεση DN χρηστών

en	2FA failed to be disabled
el	Εφαρμόστε το φίλτρο στον πίνακα

en	2FA is now disabled
el	Το μονοπάτι δεν είναι εγγράψιμο

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
el	Επαλήθευση διαγραφής

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
el	% d MBytes

en	%s KBytes
el	%s GBytes

en	%s Bytes
el	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
el	%s - WEBUI ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ημερολόγιο Cacti καταργήθηκε από το Web Management Interface.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Συνέχεια&quot; για να καθαρίσετε το αρχείο καταγραφής. <br><br><br> Σημείωση: Εάν η καταγραφή έχει οριστεί σε Cacti και Syslog, οι πληροφορίες καταγραφής θα παραμείνουν στο Syslog.

en	Purge Log
el	Κατεβάστε το ημερολόγιο

en	Log Filters
el	Φίλτρα καταγραφής

en	- Admin Filter active
el	- Φίλτρο διαχειριστή ενεργό

en	- Admin Unfiltered
el	- Διαχειριστής χωρίς φιλτράρισμα

en	- Admin view
el	- Προβολή διαχειριστή

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
el	Αρχείο καταγραφής [Συνολικές γραμμές:% d %s - Φίλτρο ενεργό]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
el	Αρχειοθέτηση [Συνολικές γραμμές:% d %s - Μη φιλτραρισμένες]

en	Head Lines
el	% d Γραμμές

en	Tail Lines
el	Γραμμές ουράς

en	Warnings++
el	Προειδοποιήσεις

en	Errors++
el	Σφάλματα

en	SQL Calls
el	SQL κλήσεις

en	AutoM8
el	Αυτόματα

en	Non Stats
el	Δεν αναφέρεται

en	Device Up/Down
el	Συσκευές που χρησιμοποιούν

en	Recaches
el	ταξίδια

en	Matches
el	ταξίδια

en	Does Not Match
el	Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν

en	Automation Execution for Data Query complete
el	Η εκτέλεση του Automation for Data Query ολοκληρώθηκε

en	Plugin Hooks complete
el	Τα συμπληρωματικά άγκιστρα συμπληρώνονται

en	Running Data Query [%s].
el	Εκτέλεση ερωτήματος δεδομένων [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
el	Βρέθηκε Τύπος = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
el	Άγνωστος τύπος = ' %s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Ταξινόμηση πεδίου σύνδεσης έχει αλλάξει. Μπορεί να προκύψουν ζητήματα ανασύνθεσης!

en	Update Data Query Sort Cache complete
el	Η ενημέρωση της ερώτησης για την ταξινόμηση της συλλογής δεδομένων ολοκληρώθηκε

en	Found %s Local Data ID's to Verify
el	Βρέθηκαν%s Τοπικά αναγνωριστικά δεδομένων για επαλήθευση

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
el	Ανίχνευση αλλαγής ευρετηρίου! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
el	Η ανίχνευση ευρετηρίου εντοπίστηκε! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
el	Η ανίχνευση ευρετηρίου εντοπίστηκε! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
el	Σύνδεση ευρετηρίου με τοπικά δεδομένα

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
el	Βρέθηκαν Αλλαγή%s και%s Ορφανών τοπικών αναγνωριστικών δεδομένων για εκ νέου χάρτη.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
el	Επανατοποθέτηση γραφημάτων στους νέους τους δείκτες

en	Done updating Data Source Title Cache
el	Διπλότυπο προφίλ προέλευσης δεδομένων

en	Done updating Graph Title Cache
el	Έγινε ενημέρωση της κρυφής μνήμης τίτλου γραφήματος

en	Index Association with Local Data complete
el	Σύνδεση ευρετηρίου με τοπικά δεδομένα

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
el	Η ενημέρωση της νέας μνήμης cache ολοκληρώθηκε. Υπήρχαν

en	Update Poller Cache for Query complete
el	Ενημερώστε την ενημερωμένη προσωρινή μνήμη Poller για το ερώτημα

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
el	Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στο ευρετήριο, παρακάμπτοντας την επανάληψη ευρετηρίου και την επαναπληροφόρηση της προσωρινής μνήμης cache

en	Automation Executing for Data Query complete
el	Η εκτέλεση του Automation Executing for Data Query ολοκληρώνεται

en	Plugin hooks complete
el	Τα άγκιστρα προσθήκης ολοκληρώθηκαν

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
el	Έλεγχος αλλαγής ταξινόμησης πεδίου. Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
el	Εντοπίστηκε νέο πεδίο ταξινόμησης: ' %s' Παλιό πεδίο ταξινόμησης ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
el	Σφάλμα: Το νέο πεδίο ταξινόμησης δεν είναι κατάλληλο. Το πεδίο ταξινόμησης δεν θα αλλάξει.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
el	Το νέο πεδίο ταξινόμησης επικυρώθηκε. Το πεδίο Ταξινόμηση ενημερώνεται.

en	Could not find data query XML file at '%s'
el	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση αρχείου XML ερώτησης δεδομένων στο ' %s'

en	Found data query XML file at '%s'
el	Βρέθηκε αρχείο XML ερωτήματος δεδομένων στο ' %s'

en	Error parsing XML file into an array.
el	Σφάλμα κατά την ανάλυση του αρχείου XML σε έναν πίνακα.

en	XML file parsed ok.
el	Το αρχείο XML αναλύθηκε εντάξει.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
el	Μη έγκυρο πεδίο <index_order> %s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
el	Πρέπει να περιέχει μόνο πεδία <direction> input / direction> ή <direction> input-output </ direction>

en	Data Query returned no indexes.
el	Σφάλμα: Το ερώτημα δεδομένων δεν επέστρεψε ευρετήρια.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
el	<arg_num_indexes> που λείπουν σε αρχείο XML, το 'Count Count Changed' δεν υποστηρίζεται

en	Executing script for num of indexes '%s'
el	Εκτέλεση δέσμης ενεργειών για τον αριθμό των ευρετηρίων ' %s'

en	Found number of indexes: %s
el	Βρέθηκε αριθμός δεικτών: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
el	<arg_num_indexes> που λείπουν σε αρχείο XML, το 'Count Count Changed' δεν υποστηρίζεται

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
el	<arg_num_indexes> που λείπουν σε αρχείο XML, 'Index Count Changed' προσομοιωμένοι με την καταμέτρηση των καταχωρίσεων arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
el	Σφάλμα: Το ερώτημα δεδομένων δεν επέστρεψε ευρετήρια.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
el	Εκτέλεση δέσμης ενεργειών για τη λίστα ευρετηρίων ' %s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
el	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την έξοδο δεδομένων Query για 'index'

en	Found index: %s
el	Βρέθηκε ευρετήριο: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
el	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την έξοδο δεδομένων ερωτήματος για το πεδίο ' %s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
el	Το πεδίο ταξινόμησης δεν επέστρεψε δεδομένα. Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της επανάκλησης.

en	Executing script query '%s'
el	Εκτέλεση ερωτήματος δέσμης ενεργειών ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
el	Βρέθηκε στοιχείο [ %s = ' %s'] ευρετήριο: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
el	Σύνολο:% f, Δέλτα:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
el	Μη έγκυρο host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
el	Επιλεγμένο μέγεθος αυτόματου μαζικού περπατήματος.

en	Failed to load SNMP session.
el	Αποτυχία φόρτωσης της περιόδου σύνδεσης SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
el	Δοκιμασμένο μέγεθος μαζικής βόλτας %d με απάντηση %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
el	Το μέγεθος μαζικού περιπάτου που επιλέχθηκε ήταν %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
el	Αποθήκευση μεγέθους μαζικής διαδρομής στη συσκευή.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
el	Το μέγεθος μαζικού περπατήματος έχει καθοριστεί σε %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
el	Εκτέλεση του SNMP για αριθμούς ευρετηρίων @ ' %s' Αριθμός Αναφοράς: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
el	<oid_num_indexes> που λείπουν σε αρχείο XML, 'Αναπροσαρμογή ευρετηρίου' αναμιγνύεται με την καταμέτρηση εγγραφών oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
el	Εκτέλεση περιπάτου SNMP για τη λίστα ευρετηρίων @ ' %s' Count Count: %s

en	No SNMP data returned
el	Δεν επιστράφηκαν δεδομένα SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
el	Ευρετήριο που βρέθηκε στο OID: ' %s' αξία: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
el	Φιλτράρισμα λίστας ευρετηρίων @ ' %s' Αριθμός αναφορών: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
el	Φιλτράρισμα ευρετηρίου που βρέθηκε στο OID: ' %s' αξία: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
el	Φιλτράρισμα λίστας ευρετηρίων @ ' %s' Αριθμός αναφορών: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
el	Φιλτράρισμα ευρετηρίου που βρέθηκε στο OID: ' %s' αξία: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
el	Προσδιορισμός λανθασμένου πεδίου 'μεθόδου' για το ' %s' από τη στιγμή που ορίζεται 'rewrite_index' ή 'oid_suffix'

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
el	Εισαγωγή δεδομένων ευρετηρίου για το πεδίο ' %s' [value = ' %s']

en	Located input field '%s' [get]
el	Βρίσκεται πεδίο εισαγωγής ' %s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
el	Βρήκε τον κανόνα επανεγγραφής OID: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
el	oid_rewrite στο OID: ' %s' νέο OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
el	Εκτέλεση του SNMP get για δεδομένα @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
el	Πεδίο ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
el	Εκτέλεση του SNMP για %s ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
el	Το πεδίο ταξινόμησης δεν επέστρεψε δεδομένα. Δεν είναι δυνατή η συνέχιση του νέου δείκτη για το OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
el	Βρέθηκε αποτέλεσμα για δεδομένα @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
el	Ορισμός αποτελέσματος για δεδομένα @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
el	Παραλήφθηκε αποτέλεσμα για δεδομένα @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
el	Λήψη SNMP πάρει αποτέλεσμα για δεδομένα @ ' %s' [value = ' %s'] (ευρετήριο: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
el	Εκτέλεση του SNMP get για δεδομένα @ ' %s' [value = 'value value']

en	Located input field '%s' [walk]
el	Βρίσκεται πεδίο εισαγωγής ' %s' [με τα πόδια]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
el	Εκτέλεση βάδισης SNMP για δεδομένα @ ' %s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
el	Βρέθηκε στοιχείο [ %s = ' %s'] ευρετήριο: %s [από %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
el	Βρέθηκε OCTET STRING αποκωδικοποιημένη τιμή ' %s': ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
el	Βρέθηκε στοιχείο [ %s = ' %s'] ευρετήριο: %s [από regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
el	Βρέθηκε στοιχείο [ %s = ' %s'] ευρετήριο: %s [από το regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
el	oid_rewrite στο OID: ' %s' νέο OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
el	Η ενημέρωση της ερώτησης για την ταξινόμηση της συλλογής δεδομένων ολοκληρώθηκε

en	Re-Indexing Data Query complete
el	Επαναπροσδιορισμός ερωτήματος δεδομένων ολοκληρώθηκε

en	Unknown Index
el	Άγνωστος ευρετήριο

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
el	Πρέπει να επιλέξετε μια στήλη εξόδου XML για την προέλευση δεδομένων ' %s' και να αλλάξετε το πλαίσιο ελέγχου στα δεξιά της

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
el	Το πρότυπο γραφήματος δεν χρησιμοποιεί πρότυπα δεδομένων. Διορθώστε το πρότυπο γραφήματος

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
el	Αποτυχία προσδιορισμού του μήκους πεδίου κωδικού πρόσβασης, δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς μπορεί να καταστραφεί ο κωδικός πρόσβασης

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
el	Αποτυχία αλλαγής του μήκους πεδίου κωδικού πρόσβασης, δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς μπορεί να καταστραφεί ο κωδικός πρόσβασης

en	Data Source ID %s does not exist
el	Δεν υπάρχει πηγή δεδομένων

en	Debug not completed after 5 pollings
el	Η αποτυχία δεν ολοκληρώθηκε μετά από 5 ψηφοφορίες

en	Failed fields:
el	Αποτυχημένα πεδία:

en	Data Source is not set as Active
el	Η Πηγή δεδομένων δεν έχει οριστεί ως ενεργή

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
el	Ο φάκελος RRD δεν είναι εγγράψιμος από τον Poller. Ιδιοκτήτης RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
el	Το αρχείο RRD δεν είναι εγγράψιμο από τον Poller. Ιδιοκτήτης RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
el	Το αρχείο RRD δεν ταιριάζει με το Προφίλ δεδομένων

en	RRDfile not updated after polling
el	Το αρχείο RRD δεν ενημερώθηκε μετά την ψηφοφορία

en	Data Source returned Bad Results for
el	Η πηγή δεδομένων επέστρεψε κακά αποτελέσματα για

en	Data Source was not polled
el	Η πηγή δεδομένων δεν ερωτήθηκε

en	No issues found
el	Δεν βρέθηκαν προβλήματα

en	RRDfile not created yet
el	Το αρχείο RRD δεν ενημερώθηκε μετά την ψηφοφορία

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
el	Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στον συλλέκτη δεδομένων% d απέτυχαν.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
el	Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στον συλλέκτη δεδομένων% d απέτυχαν.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
el	Πληροφορίες PHP

en	Message Not Found.
el	Το μήνυμα δε βρέθηκε.

en	Error %s is not readable
el	Το σφάλμα %s δεν είναι αναγνώσιμο

en	Logged in a Guest
el	Συνδεδεμένος ως

en	Login as Regular User
el	Είσοδος ως τακτικός χρήστης

en	User Community
el	Κοινότητα χρηστών

en	Non Query Based
el	Μη βασισμένο σε ερωτήματα

en	Link %s
el	Συνδέσεις

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
el	Mailer Σφάλμα: Δεν <b>Για την</b> αντιμετώπιση που !! <br> Εάν χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο <i>Δοκιμαστική αλληλογραφία</i> , ορίστε τη ρύθμιση <b>E-mail ειδοποίησης</b> .

en	Authentication failed: %s
el	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε: %s

en	HELO failed: %s
el	HELO απέτυχε: %s

en	Connect failed: %s
el	Η σύνδεση απέτυχε: %s

en	SMTP error:
el	Σφάλμα SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
el	Αυτό είναι ένα μήνυμα δοκιμής που δημιουργήθηκε από το Cacti. Αυτό το μήνυμα εστάλη για να ελέγξει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων αλληλογραφίας σας.

en	Your email settings are currently set as follows
el	Οι ρυθμίσεις email σας ρυθμίζονται αυτήν τη στιγμή ως εξής

en	Checking Configuration...<br>
el	Έλεγχος διαμόρφωσης ... <br>

en	PHP's Mailer Class
el	Η τάξη Mailer της PHP

en	Method: SMTP
el	Μέθοδος: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
el	Δεν εμφανίζεται για λόγους ασφάλειας

en	Ping Results:
el	Αποτελέσματα Ping:

en	Bypassed
el	Παράκαμψη

en	Creating Message Text...
el	Δημιουργία κειμένου μηνύματος ...

en	Sending Message...
el	Αποστολή μηνύματος ...

en	Cacti Test Message
el	Μήνυμα δοκιμής κάκτων

en	Message Not Sent due to ping failure.
el	Μήνυμα δεν έχει σταλεί λόγω βλάβης του ping.

en	Since Install
el	Εγκατάσταση

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
el	Το plugin Cacti έχει απενεργοποιηθεί %s λόγω του ακόλουθου σφάλματος: %s! Δείτε το αρχείο καταγραφής Cacti για περισσότερες λεπτομέρειες.

en	- Dev %s
el	(Από τη συσκευή: %s)

en	- Beta %s

en	Version %s %s
el	Έκδοση %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
el	Συγχρονισμός συσκευών

en	Aggregated Device
el	Συγκεντρωμένη συσκευή

en	Damaged Graph
el	Πηγή δεδομένων, γράφημα

en	Remote Server
el	Καταργήστε το StdDev

en	Get Page Help
el	Λήψη βοήθειας

en	Templates Selected
el	Τα πρότυπα έχουν επιλεγεί

en	Data Query:
el	Ερώτημα δεδομένων:

en	CSV Export of Graph Data
el	CSV Εξαγωγή δεδομένων γραφήματος

en	Time Graph View
el	Προβολή χρονικού γραφήματος

en	Kill Spikes in Graphs
el	Kill Spikes σε γραφήματα

en	%d to %d of %s [ %s ]
el	% d έως% d του %s [ %s]

en	All %d %s
el	Όλα τα% d %s

en	Current Page: %s
el	Τρέχουσα τιμή

en	Alpha %
el	άλφα

en	No Source
el	Πηγή

en	Execute Action
el	Εκτέλεση ενέργειας

en	Standard Deviations
el	Τυπικές αποκλίσεις

en	Variance Outliers
el	Απόκλιση απόκλισης

en	Kills Per RRA
el	Σκοτώνει ανά RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
el	Καταργήστε το StdDev

en	Remove Variance
el	Αφαιρέστε την Απόκλιση

en	Gap Fill Range
el	Εύρος πλήρωσης χάσματος

en	Float Range
el	Εύρος πλεύσης

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev

en	Dry Run Variance
el	Διακύμανση ξηρής λειτουργίας

en	Dry Run Gap Fill Range
el	Σειρά γεμίσματος γεμίσματος ξηρής λειτουργίας

en	Dry Run Float Range
el	Σειρά πλωτών επιφανειών ξηρής λειτουργίας

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
el	Περιστρέψτε το αρχείο καταγραφής Cacti

en	Dashboards
el	Απόκρυψη του ταμπλό του Cacti

en	Help in Developing
el	Βοήθεια στην ανάπτυξη

en	Donation & Sponsoring
el	Δωρεά & Χορηγίες

en	Cacti Home

en	Cacti Project Page

en	RRDProxy

en	Spine
el	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

en	Help in Translating
el	Βοήθεια στη μετάφραση

en	Clear Current Filter
el	Διαγραφή τρέχοντος φίλτρου

en	Failed to find data to copy!
el	Αποτυχία εύρεσης δεδομένων για αντιγραφή!

en	Clipboard ID
el	Αναγνωριστικό πρόχειρου

en	Copy operation is unavailable at this time
el	Η λειτουργία αντιγραφής δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
el	Λυπούμαστε, το πρόχειρο σας δεν ήταν δυνατό να ενημερωθεί αυτή τη στιγμή

en	Clipboard has been updated
el	Το Πρόχειρο έχει ενημερωθεί

en	Compact Mode
el	Λειτουργία ζουμ

en	Dark Color Mode
el	Δεν βρέθηκαν χρώματα

en	Sorry, we could not process your last action.
el	Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της τελευταίας σας ενέργειας.

en	The response to the last action was unexpected.
el	Η απάντηση στην τελευταία ενέργεια ήταν απροσδόκητη.

en	Ignore System Color
el	Χρώμα στοιχείου

en	Light Color Mode
el	Λειτουργία λίστας

en	Passphrases match
el	Ταίριασμα φράσεων

en	Passphrase matches but too short
el	Η φράση πρόσβασης είναι πολύ μικρή

en	Passphrases do not match
el	Οι φράσεις πρόσβασης δεν ταιριάζουν

en	Passphrase too short and not matching
el	Η φράση πρόσβασης είναι πολύ μικρή και δεν ταιριάζει

en	Passphrase length meets 8 character minimum
el	Το μήκος της διεύθυνσης πρόσβασης πληρεί ελάχιστο όριο 8 χαρακτήρων

en	Passphrase too short
el	Η φράση πρόσβασης είναι πολύ μικρή

en	Password Validation Passes
el	Η επικύρωση κωδικού πρόσβασης περάσει

en	Click again to take this Graph out of Realtime
el	Κάντε ξανά κλικ για να πάρετε αυτό το γράφημα από το Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
el	Κάντε κλικ για να δείτε μόνο αυτό το γράφημα σε πραγματικό χρόνο

en	Enter a search term
el	Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης

en	Enter a regular expression
el	Εισαγάγετε μια κανονική έκφραση

en	Select to Search
el	Επιλογή αρχείου(s)

en	The Operation was successful. Details are below.
el	Η λειτουργία ήταν επιτυχής. Τα στοιχεία είναι παρακάτω.

en	Operation successful
el	Λειτουργία επιτυχής

en	Click to Show/Hide Filter
el	Κάντε κλικ για εμφάνιση / απόκρυψη φίλτρου

en	SpikeKill Results
el	SpikeKill Αποτελέσματα

en	Standard Mode
el	Λειτουργία σάρωσης

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
el	Επιτρέψτε ή περιορίστε τις στήλες πίνακα να επεκταθούν πέρα από τα τρέχοντα όρια παραθύρων.

en	Connection Successful
el	Λειτουργία επιτυχής

en	Use System Color
el	Χρώμα στοιχείου

en	3rd Mouse Button
el	3ο κουμπί του ποντικιού

en	Begin with
el	Ξεκινάω με

en	Copy graph
el	Αντιγράψτε το γράφημα

en	Copy graph link
el	Αντιγραφή συνδέσμου γραφημάτων

en	End with
el	Ημερομηνία Λήξης

en	Zoom Mode
el	Λειτουργία ζουμ

en	Save graph
el	Αποθήκευση γραφήματος

en	Timestamps
el	Χρονοδιακόπτες

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Factor
el	Παράγοντας σμίκρυνσης

en	Zoom Out Positioning
el	Σμίκρυνση θέσης

en	Version %s | %s
el	Έκδοση %s %s

en	Apply filter to table
el	Εφαρμόστε το φίλτρο στον πίνακα

en	Reset filter to default values
el	Επαναφέρετε το φίλτρο στις προεπιλεγμένες τιμές

en	File Found
el	Αρχείο που βρέθηκε

en	Path is a Directory and not a File
el	Το μονοπάτι είναι ένας κατάλογος και όχι ένα αρχείο

en	File is Not Found
el	Το αρχείο δεν βρέθηκε

en	Enter a valid file path
el	Εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου

en	Directory Found
el	Κατάλογος Βρέθηκε

en	Path is a File and not a Directory
el	Το μονοπάτι είναι ένα αρχείο και όχι ένας κατάλογος

en	Directory is Not found
el	Ο κατάλογος δεν βρέθηκε

en	Enter a valid directory path
el	Εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή καταλόγου

en	Cacti Color (%s)
el	Cacti Χρώμα ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
el	ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
el	Προειδοποίηση Μη αποθηκευμένα δεδομένα φόρμας

en	Unsaved Changes Detected
el	Ανιχνεύθηκαν μη αποθηκευμένες αλλαγές

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
el	Έχετε μη αποθηκευμένες αλλαγές σε αυτήν τη φόρμα. Εάν πατήσετε 'Συνέχεια', αυτές οι αλλαγές θα απορριφθούν. Πατήστε 'Ακύρωση' για να συνεχίσετε την επεξεργασία της φόρμας.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
el	Οι πηγές δεδομένων ερωτημάτων δεδομένων πρέπει να δημιουργηθούν μέσω του %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
el	Αποθηκεύστε τις τρέχουσες προτιμήσεις γραφικών, στηλών, μικρογραφιών, προεπιλογών και χρονικών μετατοπίσεων στο προφίλ σας

en	Start Date Selector
el	Εκκινητής ημερομηνίας έναρξης

en	End Date Selector
el	Έξοδος ημερομηνίας λήξης

en	Shift Time Backward
el	Χρόνος μετατόπισης προς τα πίσω

en	Define Shifting Interval
el	Ορίστε το διάστημα μετατόπισης

en	Shift Time Forward
el	Μετακίνηση προς τα εμπρός

en	Refresh selected time span
el	Ανανέωση επιλεγμένου χρονικού διαστήματος

en	Return to the default time span
el	Επιστροφή στην προεπιλεγμένη χρονική περίοδο

en	Create Graph from %s
el	Δημιουργία γραφήματος από %s

en	Create %s Graphs from %s
el	Δημιουργήστε %s Γραφήματα από το %s

en	Graph [Template: %s]
el	Γράφημα [Πρότυπο: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
el	Στοιχεία γραφήματος [Πρότυπο: %s]

en	Data Source [Template: %s]
el	Πηγή δεδομένων [Πρότυπο: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
el	Προσαρμοσμένα δεδομένα [Πρότυπο: %s]

en	New Report
el	Νέα αναφορά

en	Give this Report a descriptive Name
el	Δώστε αυτήν την αναφορά σε ένα περιγραφικό όνομα

en	Enable Report
el	Ενεργοποίηση αναφοράς

en	Check this box to enable this Report.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε αυτήν την αναφορά.

en	Output Formatting
el	Μορφοποίηση εξόδου

en	Use Custom Format HTML
el	Χρησιμοποιήστε HTML προσαρμοσμένης μορφής

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προσαρμοσμένο html και το CSS για την αναφορά.

en	Format File to Use
el	Μορφοποίηση αρχείου προς χρήση

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο περιτύλιγμα html και το αρχείο CSS που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό το αρχείο περιέχει τόσο html όσο και CSS για να τυλίξει την αναφορά σας. Εάν περιέχει κάτι παραπάνω από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ειδικό <REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο &#39;μορφές&#39;.

en	Default Text Font Size
el	Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
el	Ορίζει το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για όλο το κείμενο της αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του Τίτλου αναφοράς.

en	Default Object Alignment
el	Προεπιλεγμένη ευθυγράμμιση αντικειμένων

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
el	Ορίζει την προεπιλεγμένη ευθυγράμμιση για κείμενο και γραφήματα.

en	Graph Linked
el	Σχέδιο συνδεδεμένο

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
el	Πρέπει τα Γραφήματα να συνδεθούν πίσω στην τοποθεσία Cacti;

en	Graph Settings
el	Ρυθμίσεις γραφήματος

en	Graph Columns
el	Στήλες γραφικών

en	The number of Graph columns.
el	Ο αριθμός των στηλών γραφικών.

en	Graph Width
el	Πλάτος γραφήματος

en	The Graph width in pixels.
el	Το πλάτος του γραφήματος σε εικονοστοιχεία.

en	Graph Height
el	Ύψος γραφήματος

en	The Graph height in pixels.
el	Το ύψος του γραφήματος σε εικονοστοιχεία.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
el	Πρέπει οι γραφικές παραστάσεις να αποτυπωθούν ως μικρογραφίες;

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
el	Επόμενο χρονικό σήμα για την αναφορά αποστολής μηνυμάτων

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
el	Θα αρχίσει η ώρα έναρξης για την πρώτη [επόμενη] αλληλογραφία. Όλοι οι μελλοντικοί χρόνοι αποστολής θα βασίζονται σε αυτήν την ώρα έναρξης. Ένα καλό παράδειγμα είναι 2:00 π.μ. Ο χρόνος πρέπει να είναι στο μέλλον. Εάν χρησιμοποιείται ένας κλασματικός χρόνος, π.χ. 2:00 π.μ., θεωρείται ότι θα είναι στο μέλλον.

en	Report Interval
el	Αναφορά διαστήματος

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
el	Ορίζει μια συχνότητα αναφοράς σχετικά με το παραπάνω Mailtime παραπάνω.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
el	π.χ. "εβδομάδα (ες)" αντιπροσωπεύει ένα εβδομαδιαίο διάστημα αναφοράς.

en	Interval Frequency
el	Συχνότητα διαστήματος

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
el	Με βάση το χρονικό διάστημα του διαστήματος αναφοράς παραπάνω, ορίζει τη συχνότητα εντός αυτού του διαστήματος.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
el	π.χ. Αν το διάστημα αναφοράς είναι 'Μήνας (s)', τότε το '2' δηλώνει κάθε '2 Μήνες από το επόμενο Mailtime.' Τέλος, αν χρησιμοποιείτε τα ημερολόγια μηνυμάτων (Months), η «Ημέρα της Εβδομάδας» και η «Ημέρα του Μήνα» υπολογίζονται και οι δύο βάσει του χρόνου αλληλογραφίας που καθορίζετε παραπάνω.

en	Email Sender/Receiver Details
el	Λεπτομέρειες αποστολέα / παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Cacti Report
el	Έκθεση Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
el	Αυτή η τιμή θα χρησιμοποιηθεί ως το προεπιλεγμένο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα της αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί αν παραμείνει κενό.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
el	Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος αποστολέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
el	Αυτή η διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση αποστολέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	To Email Address(es)
el	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
el	Διαχωρίστε τις πολλαπλές διευθύνσεις με κόμμα (,)

en	BCC Address(es)
el	Διεύθυνση ή διευθύνσεις BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
el	Αντιγραφή τυφλού άνθρακα. Διαχωρίστε τις πολλαπλές διευθύνσεις με κόμμα (,)

en	Image attach type
el	Τύπος σύνδεσης εικόνας

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
el	Επιλέξτε έναν από τους τύπους που δίνονται για τα προσαρτήματα εικόνας

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
el	Η ημερομηνία / ώρα μεταφέρθηκε την ίδια ώρα Αύριο

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Delete Report
el	Διαγραφή χρώματος

en	Delete Reports
el	Διαγραφή χρηστών

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αναλάβετε την κυριότητα των παρακάτω Αναφορών.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αναλάβετε την κυριότητα των παρακάτω Αναφορών.

en	Take Report Ownership
el	Παίρνω ιδιοκτησία

en	Take Reports Ownership
el	Παίρνω ιδιοκτησία

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Duplicate Report
el	Αντιγραφή

en	Duplicate Reports
el	Αντιγραφή

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την παρακάτω αναφορά (-ες).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την παρακάτω αναφορά (-ες).

en	Enable Reports
el	Ενεργοποίηση αναφοράς

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Disable Report
el	Ενεργοποίηση αναφοράς

en	Disable Reports
el	Ενεργοποίηση αναφοράς

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να στείλετε τώρα τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να στείλετε τώρα τις ακόλουθες Αναφορές.

en	Send Report Now
el	Αποστολή αναφοράς

en	Send Reports Now
el	Αποστολή αναφοράς

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
el	Δεν είναι δυνατή η αποστολή αναφοράς ' %s'. Ορίστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
el	Δεν είναι δυνατή η αποστολή αναφοράς ' %s'. Ορίστε ένα θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
el	Δεν είναι δυνατή η αποστολή αναφοράς ' %s'. Ορίστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το όνομα

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
el	Δεν είναι δυνατή η αποστολή αναφοράς ' %s'. Ορίστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση

en	Item Type to be added.
el	Τύπος στοιχείου που θα προστεθεί.

en	Graph Tree
el	Δέντρο γραφήματος

en	Select a Tree to use.
el	Επιλέξτε ένα δέντρο για χρήση.

en	Graph Tree Branch
el	Υποκατάστημα δέντρων γραφικών

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
el	Επιλέξτε έναν κλάδο δέντρου για χρήση για γραφήματα και συσκευές. Οι συσκευές θα θεωρούνται Υποκαταστήματα.

en	Cascade to Branches
el	Καταρράκτης σε υποκαταστήματα

en	Should all Branch Graphs be rendered?
el	Θα πρέπει όλα τα παιδιά να υποκαταστήσουν τα Γραφήματα;

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
el	Επιλέξτε μια συσκευή για να καθορίσετε ένα γράφημα

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
el	Επιλέξτε μια Συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για το φιλτράρισμα της επιλογής για Γραφήματα στην περίπτωση τύπου συσκευής.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο γραφήματος για τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα ή επιλέξτε Γραφήματα στην περίπτωση Τύπου συσκευής.

en	Graph Name Regular Expression
el	Όνομα γραφήματος Κανονική έκφραση

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
el	Μια συμβατική κανονική έκφραση συμβατή με Perl (REGEXP) που χρησιμοποιείται για την επιλογή γραφικών παραστάσεων από το δέντρο.

en	The Graph to use for this report item.
el	Το γράφημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το στοιχείο αναφοράς.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
el	Η ώρα λήξης του γραφήματος θα ρυθμιστεί στο προγραμματισμένο χρόνο αποστολής αναφοράς. Επομένως, αν θέλετε η ώρα λήξης στα διάφορα γραφήματα να είναι μεσάνυχτα, βεβαιωθείτε ότι θα στείλετε την αναφορά τα μεσάνυχτα. Η ώρα έναρξης του γραφήματος θα είναι ο χρόνος λήξης μείον το χρονικό διάστημα του γραφήματος.

en	Alignment of the Item
el	Ευθυγράμμιση του στοιχείου

en	Fixed Text
el	Σταθερό κείμενο

en	Enter descriptive Text
el	Εισαγάγετε περιγραφικό κείμενο

en	Font Size of the Item
el	Μέγεθος γραμματοσειράς του στοιχείου

en	Report Item [edit Report: %s]
el	Στοιχείο αναφοράς [επεξεργασία αναφοράς: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
el	Στοιχείο αναφοράς [νέα αναφορά: %s]

en	[new]
el	[νέος]

en	Details %s
el	Λεπτομέρειες

en	Report Items %s
el	Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς

en	Scheduled Events %s
el	Προγραμματισμένα συμβάντα

en	Report Preview %s
el	Αναφορά προεπισκόπησης

en	Item Details
el	Στοιχεία στοιχείου

en	Graph: %s
el	Γράφημα:

en	Using CSS
el	Χρησιμοποιώντας CSS

en	Device: %s
el	(Από τη συσκευή: %s)

en	, Graph Template: All Templates
el	Προσθήκη πρότυπου γραφήματος στο πρότυπο συσκευής

en	, Graph Template: %s
el	Γράφημα [Πρότυπο: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
el	, Χρησιμοποιώντας RegEx: "%s"

en	Tree: %s
el	Δέντρο:

en	, Device: %s
el	(Από τη συσκευή: %s)

en	, Branch: %s
el	Κλαδί:

en	(All Branches)
el	(Όλοι οι κλάδοι)

en	(Current Branch)
el	(Τρέχον Κατάστημα)

en	No Report Items
el	Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς

en	Administrator Level
el	Επίπεδο διαχειριστή

en	Reports [%s]
el	Αναφορές [ %s]

en	User Level
el	Επίπεδο χρήστη

en	Last Run
el	Τελευταία εκτέλεση

en	Report Title
el	Τίτλος έκθεσης

en	Report Disabled - No Owner
el	Αναφορά απενεργοποιημένη - Δεν υπάρχει κάτοχος

en	No Reports Found
el	Δεν βρέθηκαν αναφορές

en	Graph Template:
el	Πρότυπο γραφήματος:

en	Template Based
el	Βασισμένο στο πρότυπο

en	Tree:
el	Δέντρο

en	Leaf:
el	Φύλλο

en	Graph Filters
el	Φίλτρα γραφήματος

en	Set/Refresh Filter
el	Ρύθμιση / Ανανέωση φίλτρου

en	(Non Graph Template)
el	(Πρότυπο μη γραφικών)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
el	Ο όρος αναζήτησης " %s" δεν είναι έγκυρος. Το σφάλμα είναι %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
el	Υπήρξε ένα εσωτερικό σφάλμα!

en	Backtrack limit was exhausted!
el	Το όριο Backtrack εξαντλήθηκε!

en	Recursion limit was exhausted!
el	Το όριο επαναφοράς εξαντλήθηκε!

en	Bad UTF-8 error!
el	Κακό σφάλμα UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
el	Κακό σφάλμα αντιστάθμισης UTF-8!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
el	Σφάλμα επικύρωσης για μεταβλητή %s με τιμή %s. Δείτε την παρακάτω παρατήρηση για περισσότερες λεπτομέρειες.

en	written
el	γραπτός

en	could not open
el	δεν μπορούσε να ανοίξει

en	not exists
el	δεν υπάρχει

en	not writable
el	Εγγράψιμος

en	New Graph Template: %s
el	Γράφημα [Πρότυπο: %s]

en	New Data Query: %s
el	Ερώτημα δεδομένων [ %s]

en	Unknown Field
el	Άγνωστο πεδίο

en	Import Preview Results
el	Εισαγωγή προεπισκόπησης

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
el	Ο Cacti θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες αλλαγές εάν εισήχθη το πακέτο:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
el	Ο Cacti εισήγαγε τα παρακάτω στοιχεία για τη Συσκευασία:

en	Package Files
el	Αρχεία πακέτων

en	[preview]
el	Προεπισκόπηση

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
el	Ο Cacti θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω αλλαγές εάν το Πρότυπο εισήχθη:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
el	Ο Cacti εισήγαγε τα ακόλουθα στοιχεία για το Πρότυπο:

en	[success]
el	Επιτυχία!

en	[fail]
el	Αποτυχία

en	[preview]
el	Προεπισκόπηση

en	[updated]
el	Ενημερώθηκε

en	[unchanged]
el	Καμία αλλαγή

en	Found Dependency:
el	Βρήκε Εξάρτηση:

en	Unmet Dependency:
el	Εξατομικευμένη εξάρτηση:

en	Path was not writable
el	Το μονοπάτι δεν ήταν εγγράψιμο

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
el	Δεν ήταν δυνατή η ορισμένη έκδοση %sRRDTool: %s

en	Invalid Theme Specified
el	Μη έγκυρο θέμα που έχει οριστεί

en	Resource is not writable
el	Ο πόρος δεν είναι εγγράψιμος

en	PHP did not return expected result
el	Η PHP δεν επέστρεψε το αναμενόμενο αποτέλεσμα

en	Unexpected path parameter
el	Παράμετρος μη αναμενόμενης διαδρομής

en	Failed to apply specified profile %s != %s
el	Αποτυχία εφαρμογής του καθορισμένου προφίλ %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
el	Απέτυχε η εφαρμογή συγκεκριμένης λειτουργίας: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
el	Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της συγκεκριμένης παράκαμψης αυτοματισμού: %s

en	Failed to apply specified cron interval
el	Αποτυχία εφαρμογής του καθορισμένου διαστήματος cron

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
el	Απέτυχε η εφαρμογή συγκεκριμένου εύρους αυτοματισμού

en	No matching snmp option exists
el	Δεν υπάρχει επιλογή αντιστοίχισης snmp

en	No matching template exists
el	Δεν υπάρχει πρότυπο που ταιριάζει

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
el	Ο εγκαταστάτης δεν μπόρεσε να προχωρήσει εξαιτίας ενός μη αναμενόμενου σφάλματος.

en	Please report this to the Cacti Group.
el	Αναφέρετε αυτό στην ομάδα Cacti.

en	Unknown Reason: %s
el	Άγνωστη αιτία: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
el	Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Cacti %s σε μια βάση δεδομένων 0.6.x. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
el	Για να μπορέσετε να συνεχίσετε, ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, εισάγοντας "cacti.sql" σε αυτήν:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
el	Τότε πρέπει να ενημερώσετε την "include / config.php" για να δείξετε τη νέα βάση δεδομένων.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υπάρχοντα δεδομένα σας δεν θα τροποποιηθούν ούτε θα είναι διαθέσιμα για τη νέα εγκατάσταση

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
el	Δημιουργήσατε μια νέα βάση δεδομένων, αλλά δεν έχετε εισάγει ακόμα το αρχείο "cacti.sql". Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε τα παρακάτω για να συνεχίσετε:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
el	Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να δημιουργηθεί εάν ο χρήστης της βάσης δεδομένων κάκτων δεν έχει σωστά δικαιώματα στη βάση δεδομένων Cacti. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης της βάσης δεδομένων Cacti έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, να εισάγει, να διαγράφει, να ενημερώνει, να δημιουργεί, να αλλάζει, να καταγράφει, να καταγράφει, στη βάση δεδομένων Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
el	ΠΡΕΠΕΙ επίσης να εισάγετε πληροφορίες MySQL TimeZone σε MySQL και να παραχωρήσετε στον χρήστη Cacti SELECT πρόσβαση στον πίνακα mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
el	Στο Linux / UNIX, εκτελέστε το ακόλουθο ως 'root' σε ένα κέλυφος:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
el	Στα Windows, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εδώ Πίνακας περιγραφής ζώνης ώρας . Μόλις ολοκληρωθεί, μπορείτε να εκδώσετε την ακόλουθη εντολή για να παραχωρήσετε στον χρήστη Cacti πρόσβαση στους πίνακες:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
el	Στη συνέχεια εκτελέστε τα ακόλουθα μέσα στο MySQL ως διαχειριστής:

en	Cacti Version
el	Έκδοση Cacti

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
el	Αυτή η έκδοση του Cacti ( %s) δεν φαίνεται να έχει έγκυρο κωδικό έκδοσης, επικοινωνήστε με την ομάδα ανάπτυξης του Cacti για να βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει διορθωθεί. Εάν βλέπετε αυτό το σφάλμα σε μια έκδοση, παρακαλούμε δημιουργήστε μια αναφορά αμέσως στο GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
el	Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Cacti, την πλήρη λύση γραφικών για το δίκτυό σας. Προτού μπορέσετε να αρχίσετε να δημιουργείτε δροσερά γραφήματα, υπάρχουν μερικά κομμάτια δεδομένων που χρειάζεται να γνωρίζει ο Cacti.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
el	Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Cacti προτού συνεχίσετε. Μπορούν να βρεθούν πληροφορίες εγκατάστασης για λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε Unix και Win32 .

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
el	Αυτή η διαδικασία θα σας καθοδηγήσει στα βήματα αναβάθμισης από την έκδοση ' %s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
el	Επίσης, αν πρόκειται για αναβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το αρχείο πληροφοριών αναβάθμισης .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
el	Δεν συνιστάται η υποβάθμιση, καθώς η δομή της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι ασυνεπής

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
el	Το Cacti είναι εγκεκριμένο βάσει της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU, πρέπει να συμφωνήσετε με τις διατάξεις του προτού συνεχίσετε:

en	Accept GPL License Agreement
el	Αποδεχτείτε τη συμφωνία άδειας GPL

en	Select default theme:
el	Επιλέξτε προεπιλεγμένο θέμα:

en	Pre-installation Checks
el	Έλεγχοι πριν από την εγκατάσταση

en	Location checks
el	Έλεγχοι τοποθεσίας

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
el	Ενημερώστε το config.php με τη σωστή θέση URI του Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
el	Η διαμόρφωση Cacti έχει τη σχετική σωστή διαδρομή (url_path) στο config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
el	PHP - Συστάσεις

en	PHP Recommendations (
el	Συστάσεις PHP

en	PHP Binary
el	PHP δυαδικό μονοπάτι

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
el	Η δυαδική τοποθεσία PHP δεν είναι έγκυρη και πρέπει να ενημερωθεί.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
el	Ενημερώστε την τιμή path_php_binary στον πίνακα ρυθμίσεων.

en	Restart Required
el	Απαιτείται

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
el	PHP - Υποστήριξη μονάδας (Απαιτείται)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
el	Ο Cacti απαιτεί να εγκατασταθούν διάφορες λειτουργικές μονάδες PHP για να λειτουργούν σωστά. Εάν κάποιο από αυτά δεν έχει εγκατασταθεί, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε την εγκατάσταση μέχρι να διορθωθεί. Επιπλέον, για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, το Cacti πρέπει να εκτελεστεί με ορισμένες μεταβλητές συστήματος MySQL. Ακολουθήστε τις συστάσεις της MySQL κατά την κρίση σας. Πάντα αναζητήστε την τεκμηρίωση της MySQL αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
el	Οι ακόλουθες επεκτάσεις PHP είναι υποχρεωτικές και ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν πριν συνεχίσετε την εγκατάσταση του Cacti.

en	Required PHP Modules
el	Απαιτούμενες λειτουργικές μονάδες PHP

en	PHP - Module Support (Optional)
el	Υποστήριξη μονάδας PHP (Προαιρετικό)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
el	Οι ακόλουθες επεκτάσεις PHP συνιστώνται και θα πρέπει να εγκατασταθούν πριν συνεχίσετε την εγκατάσταση του Cacti. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκοπεύετε να υποστηρίξετε το SNMPv3 με IPv6, δεν θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη μονάδα php-snmp αυτή τη στιγμή.

en	Optional Modules
el	Προαιρετικές ενότητες

en	MySQL - TimeZone Support
el	MySQL - Υποστήριξη TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
el	Η βάση δεδομένων MyZQL TimeZone δεν συμπληρώνεται. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη βάση δεδομένων πριν προχωρήσετε.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
el	Ο λογαριασμός σύνδεσης της βάσης δεδομένων Cacti δεν έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων MySQL TimeZone. Καταχωρίστε το λογαριασμό βάσης δεδομένων Cacti "select" για την πρόσβαση στον πίνακα "time_zone_name" στη βάση δεδομένων "mysql" και συμπληρώστε τις πληροφορίες του TimeZone της MySQL προτού προχωρήσετε.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
el	Ο λογαριασμός βάσης δεδομένων του Cacti έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων MySQL TimeZone και αυτή η βάση δεδομένων έχει συμπληρωθεί με πληροφορίες για το παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα.

en	MySQL - Settings
el	MySQL - Ρυθμίσεις

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
el	Αυτές οι ρυθμίσεις ρύθμισης απόδοσης MySQL θα βοηθήσουν το σύστημα Cacti να αποδώσει καλύτερα χωρίς προβλήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
el	Συνιστώμενες μεταβλητές ρυθμίσεις συστήματος MySQL

en	Installation Type
el	Τύπος εγκατάστασης

en	Upgrade from %s to %s
el	Αναβάθμιση από %s σε %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
el	Σε περίπτωση προβλημάτων, συνιστάται να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης, να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης (όχι μόνο στην καρτέλα Cacti) και να προσπαθήσετε ξανά, προτού θέσετε ένα πρόβλημα στο The Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
el	Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουμε αναφορές από χρήστες που αντιμετωπίζουν μερικά δευτερεύοντα ζητήματα λόγω αλλαγών στον κώδικα. Αυτά τα ζητήματα προκαλούνται από το πρόγραμμα περιήγησης που διατηρεί τον κωδικό προ-αναβάθμισης και ενώ έχουμε λάβει μέτρα για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων, ενδέχεται να συμβεί. Αν χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησής σας, το https://www.refreshyourcache.com/ είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
el	Εάν μετά την εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης και την επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, παρακαλούμε να θέσετε το ζήτημα σε εμάς και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την αιτία της.

en	Downgrade from %s to %s
el	Υποβάθμιση από %s σε %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
el	Φαίνεται ότι υποβαθμίζετε σε προηγούμενη έκδοση. Οι αλλαγές στη βάση δεδομένων που έγιναν για τη νεότερη έκδοση δεν θα αντιστραφούν και θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα.

en	Please select the type of installation
el	Επιλέξτε τον τύπο της εγκατάστασης

en	Choose this for the Primary site.
el	Επιλέξτε αυτό για τον πρωτεύοντα ιστότοπο.

en	New Primary Server
el	Νέος πρωτεύων διακομιστής

en	New Remote Poller
el	Νέο Απομακρυσμένο Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
el	Τα Remote Pollers χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε δίκτυα που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τον Primary site.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
el	Οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν καθοριστεί από το αρχείο ρυθμίσεων του Cacti. Αν δεν είναι σωστό, επεξεργαστείτε το "include / config.php" πριν συνεχίσετε.

en	Local Database Connection Information
el	Τοπικές πληροφορίες σύνδεσης βάσης δεδομένων

en	Database: %s
el	Βάση δεδομένων: %s

en	Database User: %s
el	Χρήστης βάσης δεδομένων: %s

en	Database Hostname: %s
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή βάσης δεδομένων: %s

en	Port: %s
el	Θύρα: %s

en	Server Operating System Type: %s
el	Τύπος λειτουργικού συστήματος διακομιστή: %s

en	Central Database Connection Information
el	Κεντρικές πληροφορίες σύνδεσης βάσης δεδομένων

en	Configuration Readonly!
el	Διαμόρφωση με ανάγνωση!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
el	Το αρχείο config.php πρέπει να είναι εγγράψιμο από το διακομιστή ιστού κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προκειμένου να διαμορφωθεί το Remote poller. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να ορίσετε αυτό το αρχείο σε "Μόνο για ανάγνωση" για να αποτρέψετε τυχόν προβλήματα ασφαλείας.

en	Configuration of Poller
el	Διαμόρφωση του Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
el	Οι πληροφορίες Remote Cacti Poller δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο config.php. Ελέγξτε το αρχείο config.php.dist και ορίστε τις μεταβλητές: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username , κλπ. Αυτές οι μεταβλητές πρέπει να οριστούν και να επιστρέψουν στον κεντρικό διακομιστή βάσης δεδομένων Cacti. Διορθώστε αυτό και προσπαθήστε ξανά.

en	Remote Poller Variables
el	Μεταβλητές Πολλαπλών Πολλαπλών

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
el	Οι μεταβλητές που πρέπει να οριστούν στο αρχείο config.php περιλαμβάνουν τα εξής:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
el	Ο εγκαταστάτης εκχωρεί αυτόματα ένα $ poller_id και το προσθέτει στο αρχείο config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
el	Μόλις οι μεταβλητές έχουν οριστεί στο αρχείο config.php, πρέπει επίσης να παραχωρήσετε πρόσβαση στο $ rdatabase_username στον κύριο διακομιστή βάσης δεδομένων Cacti. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση του Cacti. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο 'Δοκιμή σύνδεσης'. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής, θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

en	Additional Steps After Installation
el	Πρόσθετα βήματα μετά την εγκατάσταση

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
el	Είναι σημαντικό ο κεντρικός διακομιστής Cacti να μπορεί να επικοινωνεί μέσω MySQL σε κάθε απομακρυσμένο διακομιστή βάσης δεδομένων Cacti. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να επεξεργαστείτε το Remote Collector Data και να διασφαλίσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μπορείτε να επαληθεύσετε τη χρήση της σύνδεσης δοκιμής κατά την επεξεργασία του απομακρυσμένου συλλέκτη δεδομένων.

en	Critical Binary Locations and Versions
el	Κρίσιμες δυαδικές τοποθεσίες και εκδόσεις

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
el	Βεβαιωθείτε ότι όλες αυτές οι τιμές είναι σωστές πριν συνεχίσετε.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
el	Μία ή περισσότερες διαδρομές εμφανίζονται λανθασμένες και δεν μπορούν να προχωρήσουν

en	Directory Permission Checks
el	Έλεγχοι αδειών καταλόγου

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
el	Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω δικαιώματα οδήγησης είναι σωστά πριν προχωρήσετε. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αυτοί οι κατάλογοι πρέπει να ανήκουν στον χρήστη του διακομιστή Web. Αυτές οι αλλαγές δικαιωμάτων απαιτούνται για να επιτρέψουν στον εγκαταστάτη να εγκαταστήσει πακέτα πρότυπων συσκευών που περιλαμβάνουν αρχεία XML και δέσμης ενεργειών που θα τοποθετηθούν σε αυτούς τους καταλόγους. Αν επιλέξετε να μην εγκαταστήσετε τα πακέτα, υπάρχει ένα script script 'install_package.php' που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γραμμή εντολών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
el	Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να κάνετε μερικούς από αυτούς τους καταλόγους μόνο για να αυξήσετε την ασφάλεια.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
el	Αυτοί οι κατάλογοι θα πρέπει να παραμείνουν αναγνώσιμοι μετά από την εγκατάσταση, έτσι ώστε η διαδικασία απομακρυσμένου συγχρονισμού του Cacti να μπορεί να τις ενημερώσει καθώς αλλάζουν οι αλλαγές στο Web Main Cacti

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
el	Εάν εγκαθιστάτε πακέτα, μόλις εγκατασταθούν τα πακέτα, πρέπει να αλλάξετε τον κατάλογο των σεναρίων πίσω για να διαβάσετε μόνο καθώς αυτό παρουσιάζει κάποια έκθεση στον ιστότοπο.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
el	Για απομακρυσμένους παραλήπτες, είναι σημαντικό οι διαδρομές που θα πρέπει να ενημερώνονται συχνά, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών plugins, scripts και πόρων, έχουν πρόσβαση ανάγνωσης / γραφής καθώς ο συλλέκτης δεδομένων θα πρέπει να ενημερώσει αυτές τις διαδρομές από το κύριο περιεχόμενο του διακομιστή ιστού.

en	Required Writable at Install Time Only
el	Απαιτείται δυνατότητα γραπτής μόνο στην ώρα εγκατάστασης

en	Not Writable
el	Εγγράψιμος

en	Required Writable after Install Complete
el	Απαιτείται δυνατότητα γραφής μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης

en	Potential permission issues
el	Πιθανά ζητήματα άδειας

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
el	Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ιστού έχει πρόσβαση ανάγνωσης / εγγραφής στους φακέλους των κακτιών που εμφανίζουν τα παρακάτω σφάλματα.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
el	Εάν το SELinux είναι ενεργοποιημένο στον διακομιστή σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε προσωρινά και στη συνέχεια να προσθέσετε τα κατάλληλα δικαιώματα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία γραμμής εντολών SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
el	Ο χρήστης ' %s' θα πρέπει να έχει άδεια MODIFY για να ενεργοποιήσει την ανάγνωση / εγγραφή.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
el	Ένα παράδειγμα του τρόπου ορισμού των δικαιωμάτων φακέλου εμφανίζεται εδώ, αν και ίσως χρειαστεί να το προσαρμόσετε ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, τους λογαριασμούς χρήστη και τα επιθυμητά δικαιώματα

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
el	Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση η διαδρομή CSRF, θα πρέπει να οριστεί μόνο για ανάγνωση.

en	All folders are writable
el	Όλοι οι φάκελοι είναι εγγράψιμοι

en	Input Validation Whitelist Protection
el	Προστασία επιτρεπόμενης επικύρωσης εισόδου

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
el	Οι μέθοδοι εισαγωγής δεδομένων Cacti που καλούν ένα σενάριο μπορούν να αξιοποιηθούν με τρόπους που ένας μη διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει ζημιά σε οποιοδήποτε αρχείο ανήκει στον λογαριασμό του ψηφοφόρου και σε περιπτώσεις όπου κάποιος εκτελεί το Cacti poller ως root, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το λειτουργικό σύστημα επιτρέποντας στους εισβολείς να εκμεταλλευτείτε την υποδομή σας.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
el	Επομένως, πριν από αρκετές εκδόσεις, το Cacti βελτιώθηκε για να παρέχει δυνατότητες στη λίστα επιτρεπόμενων σε αυτούς τους τύπους μεθόδων εισαγωγής δεδομένων. Αν και αυτό διασφαλίζει το Cacti πιο προσεκτικά, αυξάνει τον όγκο εργασίας που απαιτείται από τον διαχειριστή του Cacti για την εισαγωγή και διαχείριση προτύπων και πακέτων.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
el	Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η λίστα επιτρεπόμενων είναι ότι όταν εισαγάγετε για πρώτη φορά μια μέθοδο εισαγωγής δεδομένων ή επαναλάβετε την εισαγωγή μιας μεθόδου εισαγωγής δεδομένων και το σενάριο ή / και τα αρχεία αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο, η μέθοδος εισαγωγής δεδομένων και όλες οι αντίστοιχες πηγές δεδομένων απενεργοποιηθεί αμέσως έως ότου ο διαχειριστής επιβεβαιώσει ότι η μέθοδος εισαγωγής δεδομένων είναι έγκυρη.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
el	Για να προσδιορίσουμε τις μεθόδους εισαγωγής δεδομένων σε αυτήν την κατάσταση, παρέχουμε ένα σενάριο επικύρωσης στον κατάλογο CLI του Cacti που μπορεί να εκτελεστεί με τις ακόλουθες επιλογές:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
el	Αυτή η επιλογή σεναρίου θα αναζητήσει οποιεσδήποτε μεθόδους εισαγωγής δεδομένων που επί του παρόντος απαγορεύονται και παρέχει λεπτομέρειες για το γιατί.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
el	Αυτή η επιλογή σεναρίου απαγορεύει τις μεθόδους εισαγωγής δεδομένων που απαγορεύονται αυτήν τη στιγμή.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
el	Αυτή η επιλογή σεναρίου θα ενεργοποιήσει εκ νέου τυχόν απενεργοποιημένες πηγές δεδομένων.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
el	Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ενημερώσετε το config.php για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα αποσυσκευάζοντας τη μεταβλητή $ input_whitelist και στη συνέχεια εκτελώντας τις τρεις παραπάνω επιλογές σεναρίου CLI μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μέσω ιστού.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
el	Επιλέξτε το παρακάτω πλαίσιο ελέγχου για να αναγνωρίσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτήν την ανησυχία ασφαλείας

en	I have read this statement
el	Διάβασα αυτήν τη δήλωση

en	Default Profile
el	Προεπιλεγμένο προφίλ

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
el	Επιλέξτε το προεπιλεγμένο προφίλ προέλευσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για πηγές ψηφοφορίας. Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος μεταξύ των συσκευών σάρωσης για πληροφορίες, ώστε όσο χαμηλότερο είναι το διάστημα των ερωτήσεων, τόσο περισσότερη δουλειά γίνεται στον κεντρικό υπολογιστή του Cacti Server. Επίσης, επιλέξτε το προβλεπόμενο ή ρυθμισμένο διάστημα Cron που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή δεδομένων.

en	Cron Interval
el	Interval Cron

en	Default Automation Network
el	Προεπιλεγμένο δίκτυο αυτοματισμού

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
el	Οι κάκτοι μπορούν να σαρώσουν αυτόματα το δίκτυο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Αυτό θα χρησιμοποιήσει την περιοχή δικτύου παρακάτω για να επεξεργαστεί το φάσμα των διευθύνσεων IP που μπορούν να σαρωθούν. Προεπιλεγμένο σύνολο επιλογών ορίζεται για τη σάρωση, που περιλαμβάνει τη χρήση τόσο κοινών όσο και ιδιωτικών κοινοτήτων.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
el	Εάν οι συσκευές σας απαιτούν διαφορετικό σύνολο επιλογών που θα χρησιμοποιηθούν πρώτα, μπορείτε να τις ορίσετε παρακάτω και θα χρησιμοποιηθούν πριν από τις προεπιλογές

en	All options may be adjusted post installation
el	Όλες οι επιλογές μπορούν να προσαρμοστούν μετά την εγκατάσταση

en	Scan Mode
el	Λειτουργία σάρωσης

en	Network Range
el	Εύρος δικτύου

en	Additional Defaults
el	Πρόσθετες προεπιλογές

en	Additional SNMP Options
el	Πρόσθετες επιλογές SNMP

en	Error Locating Profiles
el	Σφάλμα εντοπισμού προφίλ

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
el	Η εγκατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επειδή δεν βρέθηκαν προφίλ.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
el	Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχετε μια κενή βάση δεδομένων και δεν έχετε εισάγει ακόμα το αρχείο cacti.sql

en	Template Setup
el	Ρύθμιση προτύπου

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
el	Επιλέξτε τον τύπο προτύπου που θέλετε να εξάγετε από τον Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
el	Η ενημέρωση προτύπων στα οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει τροποποιήσεις δεν συνιστάται. Η αναβάθμιση των προτύπων ΔΕΝ θα αφαιρέσει τροποποιήσεις στα πρότυπα γραφήματος και δεδομένων και μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητη συμπεριφορά. Ωστόσο, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές σε κανένα γράφημα, ερώτημα δεδομένων ή πρότυπο δεδομένων, η επανεισαγωγή του πακέτου δεν θα πρέπει να επηρεάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να "Συγχρονίσετε γραφήματα" προς από τα Πρότυπα μετά την ενημέρωση.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
el	Επιλέξτε τα Πρότυπα συσκευών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μετά την εγκατάσταση. Εάν το Λειτουργικό Σύστημα είναι Windows, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Πρότυπο Συσκευής των Windows. Εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Linux / UNIX, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρότυπο συσκευής "Τοπικό μηχάνημα Linux".

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
el	Τα πρότυπα συσκευών σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε και να γράφετε μια τεράστια ποικιλία δεδομένων μέσα στο Cacti. Αφού επιλέξετε τα επιθυμητά πρότυπα συσκευής, πατήστε 'Τέλος' και η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί σε αυτό το βήμα, καθώς η εισαγωγή των προτύπων συσκευών μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

en	Server Collation
el	Συγκέντρωση διακομιστή

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
el	Η ταξινόμηση του διακομιστή σας φαίνεται να είναι συμβατή με το UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
el	Η ταξινόμηση του διακομιστή σας ΔΕΝ φαίνεται να είναι πλήρως συμβατή με UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
el	Στην ενότητα [mysqld], εντοπίστε τις καταχωρήσεις με το όνομα 'set-server-χαρακτήρα' και 'collation-server' και τις ορίστε ως εξής:

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
el	Η προεπιλεγμένη ταξινόμηση της βάσης δεδομένων σας φαίνεται να είναι συμβατή με το UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
el	Η προεπιλεγμένη ταξινόμηση της βάσης δεδομένων ΔΕΝ φαίνεται να είναι πλήρης συμβατή με UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
el	Οι πίνακες που δημιουργούνται από τα πρόσθετα ενδέχεται να έχουν ζητήματα που συνδέονται με τους πίνακες Cacti Core, εάν η αντιστοίχιση δεν συμφωνεί. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων σας έχει αλλάξει σε 'utf8mb4_unicode_ci' εκτελώντας τα εξής:

en	Table Setup
el	Ρύθμιση πίνακα

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
el	Έχετε περισσότερους πίνακες από ότι η διαμόρφωση PHP θα μας επιτρέψει να εμφανίσουμε / μετατρέψουμε. Τροποποιήστε τη ρύθμιση max_input_vars στο php.ini σε τιμή άνω του%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
el	Η μετατροπή των τραπεζιών μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο ειδικά σε μεγαλύτερους πίνακες. Η μετατροπή αυτών των πινάκων θα εμφανιστεί στο παρασκήνιο, αλλά δεν θα εμποδίσει τον εγκαταστάτη να ολοκληρώσει. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει ορισμένους διακομιστές, αν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να χειριστεί η μετατροπή η MySQL.

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
el	Ένα ή περισσότερα τραπέζια είναι πολύ μεγάλα για να μετατραπούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών cli / convert_tables.php για να εκτελέσετε τη μετατροπή και στη συνέχεια να ανανεώσετε αυτήν τη σελίδα. Για παράδειγμα:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
el	Οι παρακάτω πίνακες πρέπει να μετατραπούν σε UTF8 και InnoDB. Επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να μετατρέψετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
el	Όλοι οι πίνακες σας φαίνεται ότι είναι συμβατοί με το UTF8

en	Confirm Upgrade
el	Επιβεβαιώστε την αναβάθμιση

en	Confirm Downgrade
el	Επιβεβαίωση υποβάθμισης

en	Confirm Installation
el	Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση

en	DOWNGRADE DETECTED
el	ΚΑΤΩ ΑΠΟΚΟΠΗ

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
el	ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CACTI ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΑΣ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
el	Η υποβάθμιση πρέπει να εκτελείται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη και μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στην εγκατάστασή σας

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
el	Ο διακομιστής σας Cacti είναι σχεδόν έτοιμος. Ελέγξτε ότι είστε πρόθυμοι να προχωρήσετε.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
el	Πατήστε ' %s' και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ' %s' για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης μετά την επιλογή των προτύπων συσκευών.

en	Installing Cacti Server v%s
el	Εγκατάσταση του διακομιστή Cacti v %s

en	Your Cacti Server is now installing
el	Ο διακομιστής Cacti εγκαθιστά τώρα

en	Spawning background process: %s %s
el	Διαδικασία αναπαραγωγής φόντου:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
el	Ο διακομιστής σας Cacti v %s έχει εγκατασταθεί / ενημερωθεί. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
el	Ο διακομιστής Cacti v %s έχει εγκατασταθεί / ενημερωθεί με σφάλματα

en	Starting %s Process for v%s
el	Έναρξη%s Διαδικασία για v%s

en	Finished %s Process for v%s
el	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία%s για v%s

en	Found %s templates to install
el	Βρέθηκαν πρότυπα%s για εγκατάσταση

en	About to import Package #%s '%s'.
el	Πρόκειται να εισαγάγετε το πακέτο #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
el	Η εισαγωγή του πακέτου #%s '%s' στο προφίλ '%s' ολοκληρώθηκε με επιτυχία

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
el	Η εισαγωγή του πακέτου #%s '%s' στο προφίλ '%s' απέτυχε

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
el	Πρότυπα αυτοματισμού για το [Διαγραμμένο πρότυπο]

en	No templates were selected for import
el	Δεν επιλέχθηκαν πρότυπα για εισαγωγή

en	Updating remote configuration file
el	Αναμονή ρύθμισης παραμέτρων

en	Setting default data source profile to %s (%s)
el	Το προεπιλεγμένο προφίλ προέλευσης δεδομένων για αυτό το πρότυπο δεδομένων.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
el	Αποτυχία εφαρμογής του καθορισμένου προφίλ %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
el	Ενημέρωση δικτύου αυτοματισμού (%s), λειτουργία "%s" => "%s", υποδίκτυο "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
el	Αποτυχία εύρεσης δικτύου αυτοματισμού, δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές

en	Adding extra snmp settings for automation
el	Προσθήκη επιπλέον ρυθμίσεων snmp για αυτοματοποίηση

en	Selecting Automation Option Set %s
el	Διαγραφή πρότυπου (ών) αυτοματισμού

en	Updating Automation Option Set %s
el	Επιλογές SNMP αυτοματοποίησης

en	Successfully updated Automation Option Set %s
el	Το σετ επιλογών αυτοματοποίησης%s ενημερώθηκε επιτυχώς

en	Resequencing Automation Option Set %s
el	Εκτέλεση αυτοματισμού σε συσκευές

en	Failed to updated Automation Option Set %s
el	Απέτυχε η εφαρμογή συγκεκριμένου εύρους αυτοματισμού

en	Failed to find any automation option set
el	Αποτυχία εύρεσης δεδομένων για αντιγραφή!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
el	Πρότυπα συσκευών [επεξεργασία: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
el	Δημιουργία γραφημάτων για αυτήν τη συσκευή

en	Adding Device to Default Tree
el	Προεπιλογές συσκευής

en	No templated graphs for Default Device were found
el	Δεν βρέθηκαν πρότυπα γραφήματα για προεπιλεγμένη συσκευή

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πρότυπο συσκευής για το λειτουργικό σας σύστημα δεν βρέθηκε. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε πρότυπα συσκευών ή πακέτα Cacti για την παρακολούθηση του διακομιστή Cacti.

en	Running first-time data query for local host
el	Εκτέλεση πρώτου ερωτήματος δεδομένων για τοπικό κεντρικό υπολογιστή

en	Repopulating poller cache
el	Ανασυγκρότηση της προσωρινής κρυφής μνήμης

en	Repopulating SNMP Agent cache
el	Ανακατασκευή της προσωρινής μνήμης SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
el	Δημιουργία ζεύγους κλειδιών RSA

en	Found %s tables to convert
el	Βρέθηκαν πίνακες%s για μετατροπή

en	Converting Table #%s '%s'
el	Μετατροπή πίνακα #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
el	Δεν υπάρχουν πίνακες όπου βρέθηκαν ή επιλέχθηκαν για μετατροπή

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρήση προσωρινού αρχείου για προσωρινή μνήμη db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
el	Αναβάθμιση από v%s (DB%s) σε v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτυχία εύρεσης λειτουργίας αναβάθμισης για v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
el	Η εγκατάσταση ακυρώθηκε λόγω μη αποδοχής της EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
el	Το φόντο ξεκίνησε ήδη στο%s, αυτή η προσπάθεια στο%s παραλείφθηκε

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
el	Εξαίρεση κατά την εγκατάσταση: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
el	Η εγκατάσταση ξεκίνησε στο %s, ολοκληρώθηκε στο %s

en	No - %s
el	Αλλαγή από %s σε %s

en	%s - N/A
el	Αλλαγή από %s σε %s

en	%s - No
el	Αλλαγή από %s σε %s

en	Cli
el	Κλασικό

en	Setting PHP Option %s = %s
el	Ρύθμιση επιλογής PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
el	Αποτυχία ορισμού της επιλογής PHP%s, είναι%s (θα πρέπει να είναι%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
el	Οι συλλέκτες δεδομένων δεν βρέθηκαν κατά την προσπάθεια συγχρονισμού

en	Authentication Success
el	Επιτυχία ελέγχου ταυτότητας

en	PHP LDAP not enabled
el	Το PHP LDAP δεν είναι ενεργοποιημένο

en	No username defined
el	Δεν έχει οριστεί όνομα χρήστη

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
el	Σφάλμα πρωτοκόλλου, Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έκδοσης

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
el	Σφάλμα πρωτοκόλλου, Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των παραπομπών

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
el	Σφάλμα πρωτοκόλλου, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση επικοινωνιών TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
el	Σφάλμα πρωτοκόλλου, Γενική αποτυχία ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
el	Σφάλμα πρωτοκόλλου, Αδύνατη δέσμευση, αποτέλεσμα LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
el	Αδύνατη η σύνδεση στον διακομιστή

en	Connection Timeout to Server (%s)
el	Χρονικό όριο Σύνδεσης

en	Insufficient Access to Server (%s)
el	Ανεπαρκής πρόσβαση

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
el	Ο όμιλος DN δεν βρέθηκε να συγκρίνεται

en	More than one matching user found
el	Έχουν βρεθεί περισσότεροι από ένας χρήστες που ταιριάζουν

en	Unable to find user from DN
el	Δεν είναι δυνατή η εύρεση χρήστη από το DN

en	Unable to find users DN
el	Δεν είναι δυνατή η εύρεση DN χρηστών

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
el	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου σύνδεσης LDAP

en	Specific DN and Password required
el	Απαιτείται ειδική DN και κωδικός πρόσβασης

en	Invalid Password provided. Login failed.
el	Παρέχεται μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης. Η σύνδεση απέτυχε.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
el	Μη αναμενόμενο σφάλμα %s (σφάλμα Ldap: %s)

en	ICMP Ping timed out
el	Το ICMP Ping έληξε

en	ICMP Ping Success (%s ms)
el	Επιτυχία ICMP Ping ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
el	Το ping ICMP έληξε

en	Destination address not specified
el	Η διεύθυνση προορισμού δεν έχει καθοριστεί

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
el	Σφάλμα σφάλματος UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
el	UDP επιτυχία Ping ( %s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
el	TCP ping: socket_connect (), λόγος: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
el	TCP ping: socket_select () απέτυχε, λόγος: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
el	Επιτυχία TCP Ping ( %s ms)

en	TCP ping timed out
el	Το ping του TCP έληξε

en	Ping not performed due to setting.
el	Το Ping δεν εκτελέστηκε λόγω ρύθμισης.

en	%s Version %s or above is required for %s.
el	%s Έκδοση %s ή παραπάνω απαιτείται για το %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
el	Το %s απαιτείται για το %s και δεν είναι εγκατεστημένο.

en	Plugin cannot be installed.
el	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της προσθήκης.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
el	Απαιτεί: Cacti> = %s

en	Legacy Plugin
el	Plugin Legacy

en	Not Stated
el	Δεν αναφέρεται

en	Device '%s' successfully added to Report.
el	Προστέθηκε στο Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
el	Το γράφημα δεν βρέθηκε προσπαθώντας να προσθέσει στην αναφορά

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
el	Η συσκευή "%s" δεν προστέθηκε στην αναφορά, καθώς υπάρχει ήδη στην αναφορά.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
el	Προβλήματα κατά την αποστολή αναφοράς '%s' Το πρόβλημα με το σφάλμα υποσυστήματος e-mail είναι '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
el	Η αναφορά "%s" εστάλη επιτυχώς

en	(No Graph Template)
el	(Δεν υπάρχει πρότυπο γραφήματος)

en	(Non Query Based)
el	(Χωρίς βάση ερωτήματα)

en	Add to Report
el	Προσθήκη στην αναφορά

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
el	Επιλέξτε την αναφορά για να συσχετίσετε αυτά τα γραφήματα με. Οι προεπιλογές για ευθυγράμμιση θα χρησιμοποιηθούν για κάθε γράφημα στην παρακάτω λίστα.

en	Graph Timespan:
el	Περίοδος γραφήματος:

en	Graph Alignment:
el	Ευθυγράμμιση γραφήματος:

en	Created Report Graph Item '%s'
el	Δημιουργήθηκε παράθυρο αναφοράς ' %s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
el	Αποτυχία προσθήκης στοιχείου γραφήματος αναφοράς ' %s ' υπάρχει ήδη

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
el	Παράλειψη του στοιχείου γραφήματος αναφοράς ' %s ' υπάρχει ήδη

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
el	Το απαιτούμενο μέγεθος βημάτων RRD είναι ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
el	Τύπος για την προέλευση δεδομένων ' %s' θα πρέπει να είναι ' %s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
el	Καρδιά για την προέλευση δεδομένων ' %s' θα πρέπει να είναι ' %s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
el	Το ελάχιστο RRD για την προέλευση δεδομένων ' %s' θα πρέπει να είναι ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
el	Το DS ' %s' λείπει από τον ορισμό του Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
el	Το Cacti RRA ' %s' έχει τα ίδια CF / βήματα ( %s, %s) ως ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
el	Το αρχείο RRA ' %s' έχει τα ίδια CF / βήματα ( %s, %s) ως ' %s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
el	Το XFF για τον κάτοχο RRA id ' %s' θα πρέπει να είναι ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
el	Ο αριθμός των γραμμών για το αναγνωριστικό CACTI RRA ' %s' θα πρέπει να είναι ' %s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
el	Το RRA ' %s' λείπει στο αρχείο RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
el	Το RRA ' %s' λείπει από τον ορισμό του Cacti

en	RRD File Information
el	Πληροφορίες αρχείου RRD

en	Data Source Items
el	Στοιχεία πηγής δεδομένων

en	Minimal Heartbeat
el	Ελάχιστη καρδιακή αρρυθμία

en	Last DS
el	Τελευταίο DS

en	Unknown Sec
el	Άγνωστη ενότητα

en	Round Robin Archive
el	Αρχείο Robin Round

en	Cur Row

en	PDP per Row
el	PDP ανά σειρά

en	CDP Prep Value (0)
el	Τιμή προεπιλογής CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
el	CDP Άγνωστα Σημεία δεδομένων (0)

en	Errors Found
el	Δεν βρέθηκαν %s

en	Optional Tuning Recommendations
el	Πεδία προέλευσης δεδομένων

en	rename %s to %s
el	μετονομάστε %s σε %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
el	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση της XML της σφαλτικής μνήμης rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
el	Σφάλμα κατά την εγγραφή αρχείου XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
el	Σφάλμα: Το αρχείο RRD δεν είναι δυνατό να εγγραφεί

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
el	Σφάλμα κατά την ανάλυση της XML της απόρριψης RRDtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
el	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) αφαιρεθεί από το αρχείο RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
el	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) προσθήκη στο αρχείο RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
el	Ο ιστότοπος δεν έχει πρόσβαση εγγραφής στο %s, ίσως δεν είναι δυνατή η δημιουργία / ενημέρωση RRD

en	(Custom)
el	Προσαρμογή

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
el	Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση αρχείου δεδομένων, ενδέχεται να μην έχει εκτελεστεί ακόμα το poller

en	RRA Folder
el	Φάκελος RRA

en	Unknown RRDtool Error
el	Άγνωστο σφάλμα RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
el	Δημιουργία συνόλου από πρότυπο

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
el	Απόπειρα δημιουργίας γραφήματος από καταργημένο πρότυπο γραφήματος

en	Created: %s
el	Δημιουργήθηκε: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
el	Σφάλμα: Η επικύρωση της λευκής λίστας απέτυχε. Ελέγξτε τη μέθοδο εισαγωγής δεδομένων

en	Graph Not created for %s due to bad data
el	Δημιουργία γραφήματος

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
el	Το MySQL 5.6+ και το MariaDB 10.0+ είναι εξαιρετικές εκδόσεις και είναι πολύ καλές εκδοχές για επιλογή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει την πιο πρόσφατη έκδοση, αν και καθορίζει ένα μακροχρόνιο ζήτημα δικτύωσης χαμηλού επιπέδου το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα με την αξιοπιστία της σπονδυλικής στήλης.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
el	Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το InnoDB σε οποιαδήποτε έκδοση %s μεγαλύτερη από 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
el	Όταν χρησιμοποιείτε το Cacti με γλώσσες διαφορετικές από την αγγλική, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τον τύπο ταξινόμησης utf8mb4_unicode_ci καθώς ορισμένοι χαρακτήρες παίρνουν περισσότερα από ένα μόνο byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
el	Όταν χρησιμοποιείτε το Cacti με γλώσσες διαφορετικές από την αγγλική, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 καθώς ορισμένοι χαρακτήρες παίρνουν περισσότερα από ένα μόνο byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
el	Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το InnoDB σε οποιαδήποτε έκδοση %s μεγαλύτερη από 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
el	Ανάλογα με τον αριθμό των συνδέσεων και τη χρήση του συλλέκτη δεδομένων σπονδυλικής στήλης, το %s θα χρειαστεί πολλές συνδέσεις. Ο υπολογισμός για τη σπονδυλική στήλη είναι: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), τότε πρέπει να αφήσετε χώρο για συνδέσεις χρηστών, οι οποίοι θα αλλάξουν ανάλογα με τον αριθμό των ταυτόχρονων λογαριασμών σύνδεσης.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
el	Η διατήρηση της μεγαλύτερης μνήμης cache του τραπέζι σημαίνει λιγότερες ανοικτές / κλειστές λειτουργίες κατά τη χρήση του innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
el	Με τις δυνατότητες απομακρυσμένης διερεύνησης, θα συγχρονίζονται μεγάλα ποσά δεδομένων από τον κύριο διακομιστή στους απομακρυσμένους παραλήπτες. Συνεπώς, διατηρήστε αυτήν την τιμή 16M ή μεγαλύτερη.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
el	Εάν χρησιμοποιείτε το Cacti Performance Booster και επιλέγετε μια μηχανή αποθήκευσης μνήμης, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να ξεπλύνετε το ρυθμιστή απόδοσης Booster πριν το σύστημα ξεπεράσει το χώρο μνήμης. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους, αρχικά μειώνοντας το μέγεθος της στήλης εξόδου σας στο σωστό μέγεθος. Αυτή η στήλη βρίσκεται στους πίνακες poller_output και poller_output_boost. Το δεύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαθέσετε περισσότερη μνήμη στους πίνακες μνήμης. Έχουμε επιλέξει αυθαίρετα μια συνιστώμενη τιμή 10 %% μνήμης συστήματος, αλλά αν χρησιμοποιείτε SSD δίσκους ή έχετε μικρότερο σύστημα, μπορείτε να αγνοήσετε αυτή τη σύσταση ή να επιλέξετε διαφορετική μηχανή αποθήκευσης. Ενδέχεται να δείτε την αναμενόμενη κατανάλωση των πινάκων Performance Booster κάτω από την Κονσόλα -> Συστήματα Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
el	Όταν εκτελείτε υποερωτήσεις, έχοντας ένα μεγαλύτερο προσωρινό μέγεθος πίνακα, κρατήστε αυτούς τους προσωρινούς πίνακες στη μνήμη.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
el	Όταν χρησιμοποιείτε χώρο αποθήκευσης InnoDB, είναι σημαντικό να διατηρείτε χωριστά τους πίνακες σας. Αυτό καθιστά τη διαχείριση των πινάκων απλούστερη για τους χρήστες με μεγάλο χρονικό διάστημα του %s. Εάν εκτελείτε αυτήν την περίοδο αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση στο χώρο αποθήκευσης ανά αρχείο ενεργοποιώντας τη λειτουργία και, στη συνέχεια, τρέχοντας μια μεταβολή δήλωση σε όλους τους πίνακες InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
el	Όταν χρησιμοποιείτε το innodb_file_per_table, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε το innodb_file_format στο Barracuda. Αυτή η ρύθμιση θα επιτρέψει μεγαλύτερα ευρετήρια σημαντικά για ορισμένους πίνακες Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
el	Εάν τα τραπέζια σας έχουν πολύ μεγάλα ευρετήρια, πρέπει να λειτουργήσετε με το Barracuda innodb_file_format και το innodb_large_prefix ίσο με 1. Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσθήκες που δεν μπορούν να δημιουργήσουν σωστά πίνακες.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
el	Το InnoDB θα κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πίνακες και ευρετήρια στη μνήμη του συστήματος. Επομένως, θα πρέπει να κάνετε το innodb_buffer_pool αρκετά μεγάλο για να κρατήσετε όσο περισσότερους πίνακες και ευρετήριο στη μνήμη. Ο έλεγχος του μεγέθους του κατάλογο / var / lib / mysql / cacti θα βοηθήσει στον προσδιορισμό αυτής της τιμής. Συνιστούμε 25 %% από τα συστήματα σας για μνήμη, αλλά οι απαιτήσεις σας θα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των συστημάτων σας.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
el	Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να παραμείνουν ΕΝΕΡΓΟ, εκτός εάν οι παρουσίες Cacti εκτελούνται είτε σε ZFS είτε σε FusionI / O, τα οποία έχουν και τα δύο εσωτερικά περιοδικά για να εξυπηρετήσουν απότομες διακοπές λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο, εάν έχετε πολύ καλή ισχύ και τα συστήματά σας σπάνια κατεβαίνουν και έχετε αντίγραφα ασφαλείας, η απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορεί να σας οδηγήσει σε αύξηση σχεδόν 50% στην απόδοση της βάσης δεδομένων.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
el	Αυτό είναι όπου αποθηκεύονται τα μεταδεδομένα. Αν είχατε πολλά τραπέζια, θα ήταν χρήσιμο να αυξήσετε αυτό το ποσό.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
el	Τα ερωτήματα Rogue δεν πρέπει να αποσυνδεθούν από τη βάση δεδομένων για άλλους. Σκοτώστε αυτά τα ερωτήματα πριν σκοτώσουν το σύστημά σας.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
el	Η μέγιστη απόδοση Ι / Ο συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο O_DIRECT για την εκκαθάριση σελίδων.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
el	Ο ορισμός αυτής της τιμής σε 2 σημαίνει ότι θα ξεπλύνετε όλες τις συναλλαγές κάθε δευτερόλεπτο και όχι κατά τη διαδικασία δέσμευσης. Αυτό επιτρέπει στο %s να εκτελεί γραφή λιγότερο συχνά.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
el	Με τη σύγχρονη αποθήκευση τύπου SSD, η κατοχή πολλαπλών συνδέσμων io είναι πλεονεκτική για εφαρμογές με υψηλά χαρακτηριστικά io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
el	Από το %s %s, μπορείτε να ελέγξετε πόσο συχνά το %s ξεχειλίζει τις συναλλαγές στο δίσκο. Η προεπιλογή είναι 1 δευτερόλεπτο, αλλά σε υψηλά συστήματα εισόδου / εξόδου ρύθμιση σε τιμή μεγαλύτερη από 1 μπορεί να επιτρέψει δίσκο I / O να είναι πιο διαδοχική

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
el	Με τη σύγχρονη αποθήκευση τύπου SSD, η πολλαπλή ανάγνωση των νημάτων είναι πλεονεκτική για εφαρμογές με υψηλά χαρακτηριστικά io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
el	Με τη σύγχρονη αποθήκευση τύπου SSD, η ύπαρξη πολλαπλών κειμένων εγγραφής είναι πλεονεκτική για εφαρμογές με υψηλά χαρακτηριστικά io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
el	Το %s θα διαιρέσει το innodb_buffer_pool σε περιοχές μνήμης για να βελτιώσει την απόδοση. Η μέγιστη τιμή είναι 64. Όταν το innodb_buffer_pool σας είναι μικρότερο από 1GB, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μέγεθος της πισίνας διαιρούμενο με 128MB. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτήν την εξίσωση μέχρι το μέγιστο των 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
el	Το %s θα διαιρέσει το innodb_buffer_pool σε περιοχές μνήμης για να βελτιώσει την απόδοση. Η μέγιστη τιμή είναι 64. Όταν το innodb_buffer_pool σας είναι μικρότερο από 1GB, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μέγεθος της πισίνας διαιρούμενο με 128MB. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αυτήν την εξίσωση μέχρι το μέγιστο των 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
el	Εάν διαθέτετε δίσκους SSD, χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση. Εάν έχετε φυσικούς σκληρούς δίσκους, χρησιμοποιήστε 200 * τον αριθμό ενεργών μονάδων δίσκου στον πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε NVMe ή PCIe Flash, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ μεγαλύτεροι αριθμοί έως και 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
el	Εάν διαθέτετε δίσκους SSD, χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση. Εάν διαθέτετε φυσικούς σκληρούς δίσκους, χρησιμοποιήστε 2000 * τον αριθμό ενεργών μονάδων δίσκου στον πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε NVMe ή PCIe Flash, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ μεγαλύτεροι αριθμοί έως 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
el	Εάν διαθέτετε δίσκους SSD, χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση. Διαφορετικά, μην ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
el	Με τη σύγχρονη αποθήκευση τύπου SSD, η πολλαπλή ανάγνωση των νημάτων είναι πλεονεκτική για εφαρμογές με υψηλά χαρακτηριστικά io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
el	Με τη σύγχρονη αποθήκευση τύπου SSD, η ύπαρξη πολλαπλών κειμένων εγγραφής είναι πλεονεκτική για εφαρμογές με υψηλά χαρακτηριστικά io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
el	Όταν χρησιμοποιείτε το MariaDB 10.2.4 και άνω, αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη εάν είναι ενεργοποιημένες οι ατομικές εγγραφές. Επομένως, ενεργοποιήστε τις ατομικές εγγραφές αντί για το buffer διπλής εγγραφής, καθώς θα αυξήσει την απόδοση.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
el	Όταν χρησιμοποιείτε το MariaDB 10.2.4 και άνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατομικές εγγραφές στο buffer διπλής εγγραφής για να αυξήσετε την απόδοση.

en	%s Tuning
el	%s Συντονισμός

en	Note: Many changes below require a database restart
el	Σημείωση: Πολλές αλλαγές παρακάτω απαιτούν την επανεκκίνηση της βάσης δεδομένων

en	PHP %s is the minimum version
el	Η PHP %s είναι η έκδοση mimimum

en	A minimum of %s memory limit
el	Ένα ελάχιστο όριο μνήμης %s MB

en	A minimum of %s m execution time
el	Ένα ελάχιστο% χρόνου εκτέλεσης

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
el	Μια έγκυρη ζώνη ώρας που ταιριάζει με τη MySQL και το σύστημα

en	A useful name for this VDEF.
el	Ένα χρήσιμο όνομα για αυτό το VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Delete External Link
el	Εξωτερική σύνδεση

en	Delete External Links
el	Εξωτερικοί σύνδεσμοι

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Disable External Link
el	Εξωτερική σύνδεση

en	Disable External Links
el	Εξωτερικοί σύνδεσμοι

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Enable External Link
el	Εξωτερική σύνδεση

en	Enable External Links
el	Εξωτερικοί σύνδεσμοι

en	Top Tab
el	Κορυφή καρτέλα

en	Bottom Console
el	Κάτω κονσόλα

en	Top Console
el	Κορυφαία κονσόλα

en	Sort for Ordering
el	Ταξινόμηση για παραγγελία

en	No Pages Found
el	Δεν βρέθηκαν σελίδες

en	Console Menu
el	Μενού Κονσόλας

en	Bottom of Console Page
el	Κάτω μέρος της σελίδας της κονσόλας

en	Top of Console Page
el	Κορυφή της σελίδας της κονσόλας

en	Where should this page appear?
el	Πού θα εμφανιστεί αυτή η σελίδα;

en	Console Menu Section
el	Τμήμα μενού κονσόλας

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
el	Κάτω από την επικεφαλίδα κονσόλας θα εμφανιστεί αυτό το στοιχείο; (Όλα τα μενού εξωτερικού συνδέσμου θα εμφανιστούν μεταξύ των παραμέτρων διαμόρφωσης και των βοηθητικών προγραμμάτων)

en	New Console Section
el	Νέα ενότητα κονσόλας

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
el	Αν δεν σας αρέσει καμία από τις παραπάνω επιλογές, πληκτρολογήστε έναν νέο τίτλο εδώ.

en	Tab/Menu Name
el	Καρτέλα / Όνομα μενού

en	The text that will appear in the tab or menu.
el	Το κείμενο που θα εμφανιστεί στην καρτέλα ή το μενού.

en	Content File/URL
el	Αρχείο περιεχομένου / URL

en	Web URL Below
el	Διεύθυνση URL ιστού παρακάτω

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
el	Το αρχείο που περιέχει το περιεχόμενο αυτής της σελίδας. Αυτό το αρχείο πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο Cacti 'include / content /'.

en	Web URL Location
el	Τοποθεσία URL ιστότοπου

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
el	Η έγκυρη διεύθυνση URL που θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο. Πρέπει να περιλαμβάνει τον τύπο, για παράδειγμα http://www.cacti.net. Σημειώστε ότι πολλοί ιστότοποι δεν επιτρέπουν την ενσωμάτωσή τους σε ένα iframe από έναν ξένο ιστότοπο και συνεπώς ενδέχεται να μην λειτουργήσει η εξωτερική σύνδεση.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
el	Εάν είναι επιλεγμένο, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη αμέσως στο χρήστη διαχειριστή.

en	Automatic Page Refresh
el	Αυτόματη ανανέωση σελίδας

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
el	Πόσο συχνά θέλετε αυτή η σελίδα να ανανεώνεται αυτόματα.

en	External Links [edit: %s]
el	Εξωτερικές συνδέσεις [επεξεργασία: %s]

en	External Links [new]
el	Εξωτερικοί σύνδεσμοι [νέος]

en	a Session Timeout
el	Τέλος χρόνου

en	an Account Suspension
el	Επιλογές λογαριασμού

en	a change in state of the Remote Data Collector
el	Η κατάσταση αυτού του συλλέκτη δεδομένων.

en	Automatic Logout
el	Αυτόματη αποσύνδεση

en	Logout of Cacti
el	Αποσύνδεση του Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
el	Έχετε αποσυνδεθεί από το Cacti εξαιτίας ενός χρονοδιακόπτη περιόδου σύνδεσης.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
el	Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης ή %sLogin Again %s

en	Cookies have been cleared
el	Όλες οι περίοδοι σύνδεσης σας έχουν καταργηθεί.

en	SNMP Notification Receivers
el	Δέκτες ειδοποίησης SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
el	Δεν υπάρχουν δέκτες ειδοποίησης SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
el	Δέκτης ειδοποιήσεων SNMP [επεξεργασία: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
el	Δέκτης ειδοποιήσεων SNMP [νέος]

en	MIB

en	OID

en	Max-Access

en	Monitored
el	Παρακολούθησα

en	No SNMP Notifications
el	Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις SNMP

en	Purge Notification Log
el	Έγγραφο ειδοποίησης καθαρισμού

en	Varbinds

en	Severity Level
el	Επίπεδο σοβαρότητας

en	No SNMP Notification Log Entries
el	Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις καταγραφής ειδοποιήσεων SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Delete Notification Receiver
el	%s Δέκτες ειδοποίησης

en	Delete Notification Receivers
el	%s Δέκτες ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Disable Notification Receiver
el	Απενεργοποιήστε τον παραλήπτη ειδοποίησης SNMP

en	Disable Notification Receivers
el	Απενεργοποιήστε τον παραλήπτη ειδοποίησης SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο δέκτη ειδοποίησης

en	Enable Notification Receiver
el	Απενεργοποιήστε τον παραλήπτη ειδοποίησης SNMP

en	Enable Notification Receivers
el	%s Δέκτες ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την προώθηση των ακόλουθων αντικειμένων ειδοποίησης σε αυτόν τον δέκτη ειδοποιήσεων.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την προώθηση των ακόλουθων αντικειμένων ειδοποίησης σε αυτόν τον δέκτη ειδοποιήσεων.

en	Disable Forwarding Object
el	Απενεργοποίηση αντικειμένων ειδοποίησης

en	Disable Forwarding Objects
el	Απενεργοποίηση αντικειμένων ειδοποίησης

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την προώθηση των ακόλουθων αντικειμένων ειδοποίησης σε αυτόν τον δέκτη ειδοποιήσεων.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την προώθηση των ακόλουθων αντικειμένων ειδοποίησης σε αυτόν τον δέκτη ειδοποιήσεων.

en	Enable Forwarding Object
el	Απενεργοποίηση αντικειμένων ειδοποίησης

en	Enable Forwarding Objects
el	Απενεργοποίηση αντικειμένων ειδοποίησης

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
el	Το ημερολόγιο Cacti καθαρίστηκε με επιτυχία

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
el	Σφάλμα στο ερώτημα δεδομένων

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
el	Αρχεία πακέτων

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
el	Αρχεία πακέτων

en	Device class
el	Κανόνες συσκευών

en	Copyright
el	δεξιά

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
el	Αρχεία πακέτων

en	Filename
el	Μετονομασία

en	Differences

en	Unchanged
el	Καμία αλλαγή

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
el	Τίτλος πρότυπου

en	Changes/Diffferences
el	Αλλαγή συσκευής

en	Orphans
el	Ορφανά

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
el	Αρχεία πακέτων

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
el	Προσθήκη αυτόματα σε κάκτους

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
el	Εισαγωγή

en	Not Compatible
el	Μη συμβατό

en	Awaiting Configuration
el	Αναμονή ρύθμισης παραμέτρων

en	Awaiting Upgrade
el	Αναμονή αναβάθμισης

en	Plugin Management
el	Διαχείριση προσθηκών

en	Plugin Error
el	Σφάλμα προσθήκης

en	Active/Installed
el	Ενεργή / Εγκατεστημένη

en	Configuration Issues
el	Θέματα ρύθμισης παραμέτρων

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
el	Οι διαθέσιμες ενέργειες περιλαμβάνουν "Εγκατάσταση", "Ενεργοποίηση", "Απενεργοποίηση", "Ενεργοποίηση", "Κατάργηση εγκατάστασης".

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
el	Το όνομα αυτής της προσθήκης. Το όνομα ελέγχεται από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
el	Μια περιγραφή που ο συγγραφέας Plugins έδωσε στο Plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
el	Η κατάσταση αυτού του Plugin.

en	The author of this Plugin.
el	Ο συγγραφέας αυτού του Plugin.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
el	Αυτή η προσθήκη απαιτεί πρώτα να εγκατασταθούν οι ακόλουθες προσθήκες.

en	The version of this Plugin.
el	Η έκδοση αυτού του Plugin.

en	Load Order
el	Παραγγελία φορτίου

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
el	Η σειρά φόρτωσης του Plugin. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά φόρτωσης, ταξινομώντας πρώτα από αυτήν, και στη συνέχεια μετακινώντας μια προσθήκη είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω.

en	No Plugins Found
el	Δεν βρέθηκαν προσθήκες

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
el	Η κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της προσθήκης θα καταργήσει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις πρόσθετων στοιχείων. Εάν θέλετε πραγματικά να καταργήσετε την εγκατάσταση της προσθήκης, κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση εγκατάστασης" παρακάτω. Διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή 'Ακύρωση'

en	Are you sure you want to Uninstall?
el	Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση;

en	Not Compatible, %s
el	Δεν είναι συμβατό, %s

en	Order Before Previous Plugin
el	Παραγγελία πριν από την προηγούμενη προσθήκη

en	Order After Next Plugin
el	Παραγγελία μετά από την επόμενη προσθήκη

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
el	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση Plugin. Πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν τα ακόλουθα πρόσθετα: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
el	Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης. Αυτή η προσθήκη απαιτείται από: %s

en	Uninstall Plugin
el	Απεγκατάσταση προσθήκης

en	Plugin directory is missing!
el	Ο κατάλογος πρόσθετων λείπει!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
el	Η προσθήκη δεν είναι συμβατή (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
el	Οι κατάλογοι προσθήκης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν κενά

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
el	Ο κατάλογος πρόσθετων δεν είναι σωστός. Θα πρέπει να είναι ' %s' αλλά να είναι ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
el	Ο κατάλογος πρόσθετων ' %s' λείπει το setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
el	Το πρόσθετο δεν διαθέτει αρχείο INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
el	Το πρόσθετο είναι ενσωματωμένο στον πυρήνα Cacti

en	Plugin is not compatible
el	Το πρόσθετο δεν είναι συμβατό

en	Enable Plugin Locally
el	Ενεργοποίηση πρόσθετου

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το %s είναι εκτός συγχρονισμού με το διάστημα Poller! Το διάστημα Poller είναι '% d' δευτερόλεπτα, με ένα μέγιστο '% d' δευτερόλεπτα, αλλά% d δευτερόλεπτα έχουν περάσει από την τελευταία δημοσκόπηση!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχουν '% d' που ανιχνεύονται ως υπέρβαση ενός κύκλου ψηφοφορίας, παρακαλώ ερευνήστε.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πίνακας εξόδου Poller δεν είναι κενός. Θέματα:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
el	Σφάλμα: Η διαδρομή της σπονδυλικής στήλης: %s δεν είναι έγκυρη. Ο Poller δεν μπορεί να συνεχίσει!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
el	Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης% d δευτερόλεπτα υπερέβη. Έξοδος.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κύκλος ψηφοφορίας κάκτων ξεπέρασε το διάστημα Poller από

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
el	Cacti System Utilities

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προστέθηκε ένας δεύτερος συλλέκτης δεδομένων Cacti. Επομένως, ενεργοποιώντας αυτόματα την ενίσχυση!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κύρια βάση δεδομένων Cacti εκτός σύνδεσης ή σε ανάκτηση

en	Cacti Primary Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
el	Η αναφορά αυτοματισμού Cacti απαιτεί έναν πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εντοπίστηκε υπέρβαση Poller Boost, Possible Boost Poller Crash

en	Full Sync
el	Πλήρης συγχρονισμός

en	New/Idle
el	Νέα / Αναμονή

en	Use Cacti Log Level
el	Γενικό επίπεδο καταγραφής

en	Data Collector Information
el	Πληροφορίες συλλέκτη δεδομένων

en	The primary name for this Data Collector.
el	Το πρωτεύον όνομα για αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	New Data Collector
el	Νέος συλλέκτης δεδομένων

en	Data Collector Hostname
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή συλλογής δεδομένων

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή για το Data Collector. Μπορεί να πρέπει να είναι ένα πλήρες όνομα τομέα για τους απομακρυσμένους Pollers για να επικοινωνήσει μαζί του για δραστηριότητες όπως επανεξέταση, γραφική παράσταση σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.

en	Custom Log Level
el	Γενικό επίπεδο καταγραφής

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
el	Ζώνη ώρας

en	The TimeZone for the Data Collector.
el	Η ζώνη ώρας για τον συλλέκτη δεδομένων.

en	Notes for this Data Collectors Database.
el	Σημειώσεις για αυτή τη βάση δεδομένων συλλογής δεδομένων.

en	Collection Settings
el	Ρυθμίσεις συλλογής

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
el	Ο αριθμός των διεργασιών συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
el	Ο αριθμός των νημάτων της σπονδυλικής στήλης που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων.

en	Sync Interval
el	Σύστημα συγχρονισμού

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
el	Το διάστημα συγχρονισμού συγχρονισμού που χρησιμοποιείται. Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει πόσο συχνά ελέγχεται και ενημερώνεται αυτό το poller.

en	Remote Database Connection
el	Απομακρυσμένη σύνδεση βάσης δεδομένων

en	The hostname for the remote database server.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή για τον απομακρυσμένο διακομιστή βάσης δεδομένων.

en	Remote Database Name
el	Όνομα απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The name of the remote database.
el	Το όνομα της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.

en	Remote Database User
el	Χρήστη απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The user name to use to connect to the remote database.
el	Το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database Password
el	Απομακρυσμένος κωδικός βάσης δεδομένων

en	The user password to use to connect to the remote database.
el	Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database Port
el	Απομακρυσμένη θύρα δεδομένων

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
el	Η θύρα TCP που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database Retries
el	Χρήστη απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
el	Το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database SSL
el	Απομακρυσμένη βάση δεδομένων SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
el	Εάν η απομακρυσμένη βάση δεδομένων χρησιμοποιεί σύνδεση SSL, ελέγξτε το παρακάτω πλαίσιο ελέγχου.

en	Remote Database SSL Key
el	Κλειδί SSL απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
el	Το αρχείο που περιέχει το κλειδί SSL για να συνδεθεί με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database SSL Certificate
el	Πιστοποιητικό απομακρυσμένης βάσης SSL

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
el	Το αρχείο που περιέχει το πιστοποιητικό SSL που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

en	Remote Database SSL Authority
el	Αρχή SSL απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
el	Το αρχείο που διαθέτει την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών SSL για χρήση στη σύνδεση απομακρυσμένης βάσης δεδομένων. Αυτή είναι μια προαιρετική παράμετρος που μπορεί να απαιτείται από τον πάροχο βάσης δεδομένων εάν έχουν ξεκινήσει SSL χρησιμοποιώντας την επιλογή --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
el	Αρχή SSL απομακρυσμένης βάσης δεδομένων

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
el	Το αρχείο που διαθέτει την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών SSL για χρήση στη σύνδεση απομακρυσμένης βάσης δεδομένων. Αυτή είναι μια προαιρετική παράμετρος που μπορεί να απαιτείται από τον πάροχο βάσης δεδομένων εάν έχουν ξεκινήσει SSL χρησιμοποιώντας την επιλογή --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
el	Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα κεντρικού υπολογιστή '%s'. Εισαγάγετε ένα μη διπλό όνομα κεντρικού υπολογιστή.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
el	Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα κεντρικού υπολογιστή βάσης δεδομένων '%s'. Εισαγάγετε ένα μη διπλό όνομα κεντρικού υπολογιστή βάσης δεδομένων.

en	Data Collector Statistics cleared.
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Delete Data Collector
el	Διαγραφή συλλογής δεδομένων

en	Delete Data Collectors
el	Διαγραφή συλλογής δεδομένων

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Disable Data Collector
el	Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων

en	Disable Data Collectors
el	Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Enable Data Collector
el	Ενεργοποίηση συλλογής δεδομένων

en	Enable Data Collectors
el	Ενεργοποίηση συλλογής δεδομένων

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να συγχρονίσετε τον συλλέκτη απομακρυσμένων δεδομένων για λειτουργία εκτός σύνδεσης.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να συγχρονίσετε τον συλλέκτη απομακρυσμένων δεδομένων για λειτουργία εκτός σύνδεσης.

en	Resync Data Collector
el	Νέος συλλέκτης δεδομένων

en	Resync Data Collectors
el	Συλλέκτες δεδομένων

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο συλλέκτη δεδομένων.

en	Site [edit: %s]
el	Site [επεξεργασία: %s]

en	Site [new]
el	Ιστοσελίδα [νέο]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
el	Οι απομακρυσμένοι συλλέκτες δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τον κεντρικό συλλέκτη δεδομένων και αντιστρόφως. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επαληθεύσετε ότι ο Κύριος Συλλέκτης Δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με αυτόν τον Απομακρυσμένο Συλλέκτη Δεδομένων.

en	Test Database Connection
el	Δοκιμή σύνδεσης βάσης δεδομένων

en	Collectors
el	Συλλέκτες

en	Pollers
el	Πολλαυροί

en	Collector Name
el	Όνομα συλλέκτη

en	The Name of this Data Collector.
el	Το όνομα αυτού του συλλέκτη δεδομένων.

en	The unique id associated with this Data Collector.
el	Το μοναδικό αναγνωριστικό που σχετίζεται με αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή όπου εκτελείται ο συλλέκτης δεδομένων.

en	The Status of this Data Collector.
el	Η κατάσταση αυτού του συλλέκτη δεδομένων.

en	Proc/Threads
el	Proc / Νήματα

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
el	Ο αριθμός των πολλών διεργασιών και των νημάτων για αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	Polling Time
el	Ώρα τηλεφωνητή

en	The last data collection time for this Data Collector.
el	Ο τελευταίος χρόνος συλλογής δεδομένων για αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	Avg/Max
el	Μέση / Μέγ

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
el	Το χρονικό διάστημα μέσου και μέγιστου συλλέκτη για αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
el	Ο αριθμός των Συσκευών που σχετίζονται με αυτόν τον Συλλέκτη Δεδομένων.

en	SNMP Gets
el	Το SNMP παίρνει

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
el	Ο αριθμός του SNMP συνδέεται με αυτόν τον συλλέκτη.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
el	Ο αριθμός των κλήσεων δέσμης ενεργειών που σχετίζονται με αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
el	Ο αριθμός των κλήσεων διακομιστή σεναρίου που σχετίζονται με αυτόν τον συλλέκτη δεδομένων.

en	Last Finished
el	Το τελευταίο τερμάτισε

en	The last time this Data Collector completed.
el	Την τελευταία φορά που ο συλλέκτης δεδομένων ολοκληρώθηκε.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
el	Την τελευταία φορά που αυτός ο Συλλέκτης Δεδομένων έχει συνδεθεί με τον κύριο ιστότοπο Cacti.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
el	Την τελευταία φορά που αυτός ο Συλλέκτης Δεδομένων συντάχθηκε πλήρως με τον κύριο ιστότοπο του Cacti.

en	No Data Collectors Found
el	Δεν βρέθηκαν συλλέκτες δεδομένων

en	RRD check
el	Εκτέλεση ελέγχου

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
el	Δεν βρέθηκαν πρότυπα συσκευής

en	Host Description
el	Περιγραφή

en	Local Data ID
el	Ισχύοντα δεδομένα

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
el	Δεν βρέθηκαν πρότυπα συσκευής

en	Age
el	Αυγ

en	%d hours
el	%d ώρες

en	%d day

en	%d days
el	ημέρες

en	Messages

en	Purge
el	Διαγραφή

en	RRD Files
el	Αρχεία RRD

en	RRD File Name
el	Όνομα αρχείου RRD

en	DS Name
el	Όνομα DS

en	DS ID

en	Size [KB]
el	Μέγεθος [KB]

en	No unused RRD Files
el	Δεν υπάρχουν μη χρησιμοποιημένα αρχεία RRD

en	Total Size [MB]:
el	Συνολικό μέγεθος [MB]:

en	Last Scan:
el	Τελευταία σάρωση:

en	Time Since Update
el	Χρόνος από την ενημέρωση

en	RRDfiles

en	Delete All Unknown RRDfiles
el	Διαγραφή όλων των άγνωστων αρχείων RRD

en	Archive All
el	Αρχειοθέτηση όλων

en	Archive All Unknown RRDfiles
el	Αρχειοθέτηση όλων των Άγνωστων αρχείων RRD

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις διαδρομής σε αυτήν την καρτέλα αποθηκεύονται μόνο τοπικά!

en	Cacti Settings (%s)%s
el	Ρυθμίσεις κάκτων ( %s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
el	Το διάστημα διαστήματος πρέπει να είναι μικρότερο από το διάστημα Cron

en	Select Plugin(s)
el	Επιλέξτε Plugin (s)

en	Plugins Selected
el	Τα πρόσθετα έχουν επιλεγεί

en	Files Selected
el	Αρχεία που έχουν επιλεγεί

en	Select Template(s)
el	Επιλέξτε πρότυπα

en	All Templates Selected
el	Όλα τα πρότυπα έχουν επιλεγεί

en	Send a Test Email
el	Στείλτε ένα μήνυμα δοκιμής

en	Test Email Results
el	Ελέγξτε τα αποτελέσματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Site Information
el	Πληροφορίες ιστοτόπου

en	The primary name for the Site.
el	Το κύριο όνομα για τον ιστότοπο.

en	Disable Site
el	Απενεργοποιήστε τη συσκευή

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να απενεργοποιήσετε όλους τους ελέγχους για αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

en	The primary address for the Site.
el	Η κύρια διεύθυνση για τον ιστότοπο.

en	Enter the Site Address
el	Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστότοπου

en	Additional address information for the Site.
el	Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης για τον ιστότοπο.

en	Additional Site Address information
el	Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης τοποθεσίας

en	The city or locality for the Site.
el	Η πόλη ή η τοποθεσία για τον ιστότοπο.

en	Enter the City or Locality
el	Πληκτρολογήστε την πόλη ή την τοποθεσία

en	The state for the Site.
el	Η κατάσταση για τον ιστότοπο.

en	Enter the state
el	Εισαγάγετε την κατάσταση

en	The postal or zip code for the Site.
el	Ο ταχυδρομικός ή ταχυδρομικός κώδικας για τον ιστότοπο.

en	Enter the postal code
el	Εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα

en	The country for the Site.
el	Η χώρα για την περιοχή.

en	The TimeZone for the Site.
el	Η ζώνη ώρας για τον ιστότοπο.

en	Geolocation Information
el	Πληροφορίες γεωγραφικής κατανομής

en	The Latitude for this Site.
el	Το Latitude για αυτόν τον ιστότοπο.

en	example 38.889488
el	παράδειγμα 38.889488

en	The Longitude for this Site.
el	Το μήκος για αυτόν τον ιστότοπο.

en	example -77.0374678
el	παράδειγμα -77.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
el	Το προεπιλεγμένο χάρτη ζουμ για αυτόν τον ιστότοπο. Οι τιμές μπορούν να είναι από 0 έως 23. Σημειώστε ότι ορισμένες περιοχές του πλανήτη έχουν ένα μέγιστο ζουμ των 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
el	Πρόσθετη χρήση περιοχής για τυχαίες σημειώσεις που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.

en	Enter some useful information about the Site.
el	Εισαγάγετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο.

en	Alternate Name
el	Εναλλακτικό όνομα

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
el	Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου ένας ιστότοπος έχει ένα όνομα εναλλαγής που χρησιμοποιείται για να το περιγράψει

en	If the Site is known by another name enter it here.
el	Εάν ο ιστότοπος είναι γνωστός με άλλο όνομα, πληκτρολογήστε τον εδώ.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
el	Ο ιστότοπος προτύπου δεν βρέθηκε! Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Delete Site
el	Διαγραφή ιστότοπου

en	Delete Sites
el	Διαγραφή ιστότοπου

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Duplicate Site
el	Αντιγραφή

en	Duplicate Sites
el	Αντιγραφή

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
el	Κάντε κλικ στο 'Συνέχεια' για να Ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
el	Κάντε κλικ στο 'Συνέχεια' για να Ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Enable Site
el	Ενεργοποίηση κανόνα

en	Enable Sites
el	Διαθέσιμοι ιστότοποι

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Disable Sites
el	Διαθέσιμοι ιστότοποι

en	The name of this Site.
el	Το όνομα αυτού του ιστότοπου.

en	The unique id associated with this Site.
el	Το μοναδικό αναγνωριστικό που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο.

en	Monitoring State
el	Παρακολούθησα

en	The state of this Site.
el	Το όνομα αυτού του ιστότοπου.

en	The number of Devices associated with this Site.
el	Ο αριθμός των Συσκευών που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.

en	The City associated with this Site.
el	Η πόλη συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα.

en	The State associated with this Site.
el	Το κράτος που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

en	The Country associated with this Site.
el	Η χώρα που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

en	No Sites Found
el	Δεν βρέθηκαν ιστότοποι

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
el	FATAL: Η μέθοδος Spike Kill ' %s' είναι Μη έγκυρη

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
el	FATAL: Ο Spike Kill δεν επιτρέπεται

en	Database Settings
el	Ρυθμίσεις αποθήκευσης δεδομένων

en	Database Status
el	Βάση δεδομένων

en	Database Permissions
el	Δικαιώματα χρήστη

en	Technical Support [%s]
el	Τεχνική υποστήριξη [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
el	Το NET-SNMP δεν έχει εγκατασταθεί ή οι διαδρομές του δεν έχουν ρυθμιστεί. Εγκαταστήστε εάν θέλετε να παρακολουθήσετε συσκευές με δυνατότητα SNMP.

en	Configuration Settings
el	Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
el	ERROR: Η εγκατεστημένη έκδοση RRDtool δεν υπερβαίνει τη διαμορφωμένη έκδοση. <br> Επισκεφτείτε το %s και επιλέξτε τη σωστή έκδοση του εργαλείου RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
el	ERROR: Το εργαλείο RRDtool 1.2.x + δεν υποστηρίζει τη μορφή των εικόνων GIF, αλλά το% d "γράμματα και / ή τα πρότυπα έχουν οριστεί ως μορφή εικόνας GIF.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
el	Έκδοση NET-SNMP

en	Poller Information
el	Περισσότερες πληροφορίες

en	Different version of Cacti and Spine!
el	Διαφορετική έκδοση του Cacti και της σπονδυλικής στήλης!

en	Action[%s]
el	Ενέργειες]

en	No items to poll
el	Δεν υπάρχουν στοιχεία για δημοσκόπηση

en	Procs:
el	1 Διαδικασία

en	Threads:
el	Θέματα

en	Concurrent Processes
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Max Threads
el	Μέγιστα θέματα

en	PHP Servers
el	Διακομιστές PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
el	Τρέχον: %s, Απαιτείται ελάχιστο: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
el	Τρέχον: %s, Απαιτείται ελάχιστο: %s

en	Minimum Connections:
el	Δοκιμή Σύνδεσης

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
el	Υποθέτει 100 εφεδρικές συνδέσεις για χρήστες ιστοσελίδων και άλλες διάφορες συνδέσεις.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
el	Το ελάχιστο απαιτούμενο μπορεί να διαφέρει πολύ εάν υπάρχει έντονη δραστηριότητα προβολής γραφικών χρηστών.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
el	Κάθε καρτέλα προγράμματος περιήγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 10 συνδέσεις ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης.

en	Script Timeout
el	Χρονικό όριο δέσμης ενεργειών

en	Max OID
el	Μέγιστο OID

en	Last Run Statistics
el	Στατιστικά τελευταίας εκτέλεσης

en	System Memory
el	Μνήμη συστήματος

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
el	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
el	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
el	Το PHP Version 5.5.0+ συνιστάται λόγω της ισχυρής υποστήριξης του hashing password.

en	PHP OS

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
el	Εγκατεστημένο. Σημείωση: Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το SNMPv3, πρέπει να καταργήσετε το php-snmp και να χρησιμοποιήσετε το σύνολο εργαλείων Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
el	Έχετε ορίσει το όριο μνήμης σε 'απεριόριστο'.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
el	Προτείνεται ιδιαίτερα να αλλάξετε το php.ini memory_limit σε %s ή υψηλότερο.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
el	Αυτή η προτεινόμενη τιμή μνήμης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των πηγών δεδομένων που υπάρχουν και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρόταση, οι πραγματικές τιμές μπορεί να ποικίλουν από σύστημα σε σύστημα βάσει των απαιτήσεων.

en	Permission Name
el	Εξουσιοδοτήσεις

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
el	Πληροφορίες Πίνακα MySQL - Μεγέθη σε KBytes

en	Avg Row Length
el	Μέση γραμμή γραμμής

en	Data Length
el	Μήκος δεδομένων

en	Index Length
el	Μήκος ευρετηρίου

en	Unable to retrieve table status
el	Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της κατάστασης του πίνακα

en	Worst 20 polling time hosts
el	Ώρα τηλεφωνητή

en	Avg Polling Time
el	Ώρα τηλεφωνητή

en	Actual polling time
el	Ώρα τηλεφωνητή

en	No host found
el	Δεν βρέθηκαν %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
el	Πληροφορίες για τις λειτουργικές μονάδες PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρουσιάστηκαν σφάλματα εξαγωγής. Ανανεώστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης για λεπτομέρειες!

en	What would you like to export?
el	Τι θα θέλατε να εξάγετε;

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
el	Επιλέξτε τον τύπο προτύπου που θέλετε να εξάγετε από τον Cacti.

en	Device Template to Export
el	Πρότυπο συσκευής για εξαγωγή

en	Choose the Template to export to XML.
el	Επιλέξτε το πρότυπο για εξαγωγή σε XML.

en	Include Dependencies
el	Συμπεριλάβετε εξαρτήσεις

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
el	Ορισμένα πρότυπα βασίζονται σε άλλα στοιχεία του Cacti για να λειτουργούν σωστά. Συνιστάται ιδιαίτερα να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ή η εισαγωγή που ενδέχεται να αποτύχει.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
el	Επιλέξτε τη μορφή για την εξαγωγή του προκύπτοντος αρχείου XML στο.

en	Output to the Browser (within Cacti)
el	Έξοδος στον Browser (εντός Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
el	Έξοδος στον Browser (raw XML)

en	Save File Locally
el	Αποθήκευση αρχείου τοπικά

en	Available Templates [%s]
el	Διαθέσιμα πρότυπα [ %s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
el	Εξαγωγή προτύπων

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
el	Όνομα Πεδίου

en	Not Readable
el	Εγγράψιμος

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
el	Συμπεριλάβετε εξαρτήσεις

en	Damaged
el	Πηγή δεδομένων, γράφημα

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
el	Αποτυχία πρόσβασης στο προσωρινό φάκελο, η λειτουργία εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη

en	Un-Publish
el	Δημοσίευση

en	Un-Lock
el	Κλειδωμένο

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Delete Tree
el	Διαγραφή δέντρου

en	Delete Trees
el	Διαγραφή δέντρου

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να δημοσιεύσετε το ακόλουθο δέντρο.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να δημοσιεύσετε το ακόλουθο δέντρο.

en	Publish Tree
el	Δημοσίευση δέντρου

en	Publish Trees
el	Δημοσίευση δέντρου

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη δέντρο.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη δέντρο.

en	Un-Publish Tree
el	Απελευθερώστε το Δέντρο

en	Un-Publish Trees
el	Απελευθερώστε το Δέντρο

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη δέντρο.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη δέντρο.

en	Un-Lock Tree
el	Απελευθερώστε το Δέντρο

en	Un-Lock Trees
el	Απελευθερώστε το Δέντρο

en	Trees [edit: %s]
el	Δέντρα [επεξεργασία: %s]

en	Trees [new]
el	Δέντρα [νέο]

en	Edit Tree
el	Επεξεργασία δέντρου

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
el	Για να επεξεργαστείτε αυτό το δέντρο, πρέπει πρώτα να το κλειδώσετε πιέζοντας το κουμπί επεξεργασίας δέντρου.

en	Add Root Branch
el	Προσθήκη κλάδου ρίζας

en	Finish Editing Tree
el	Ολοκλήρωση δέντρου επεξεργασίας

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
el	Αυτό το δέντρο έχει κλειδωθεί για επεξεργασία στο%1$s από%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
el	Για να επεξεργαστείτε το δέντρο, πρέπει πρώτα να το ξεκλειδώσετε και στη συνέχεια να το κλειδώσετε ως τον εαυτό σας

en	Tree Items
el	Είδη Δένδρου

en	Available Sites
el	Διαθέσιμοι ιστότοποι

en	Available Devices
el	Διαθέσιμες συσκευές

en	Available Graphs
el	Διαθέσιμα γραφήματα

en	New Node
el	Νέος κόμβος

en	Branch Sorting
el	Ταξινόμηση υποκαταστημάτων

en	Add Tree
el	Προσθήκη δέντρου

en	Sort Trees Ascending
el	Ταξινόμηση Δέντρα Αύξουσα

en	Sort Trees Descending
el	Ταξινόμηση των δέντρων φθίνουσα

en	Tree Name
el	Όνομα δέντρου

en	The name by which this Tree will be referred to as.
el	Το όνομα με το οποίο αυτό το δέντρο θα αναφέρεται ως.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
el	Το αναγνωριστικό εσωτερικής βάσης δεδομένων για αυτό το δέντρο. Χρήσιμη κατά την εκτέλεση αυτοματοποίησης ή εντοπισμού σφαλμάτων.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
el	Τα αδημοσίευτα δέντρα δεν μπορούν να προβληθούν από την καρτέλα Graph

en	A Tree must be locked in order to be edited.
el	Ένα δέντρο πρέπει να κλειδωθεί για να επεξεργαστεί.

en	The original author of this Tree.
el	Ο αρχικός συγγραφέας αυτού του δέντρου.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
el	Για να αλλάξετε τη σειρά των δέντρων, ταξινομήστε πρώτα τη στήλη αυτή, πατήστε τα πάνω ή κάτω βελάκια μόλις εμφανιστούν.

en	The date that this Tree was last edited.
el	Η ημερομηνία επεξεργασίας του τελευταίου αυτού δέντρου.

en	The last user to have modified this Tree.
el	Ο τελευταίος χρήστης έχει τροποποιήσει αυτό το δέντρο.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
el	Ο συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων ιστότοπων σε αυτό το δέντρο.

en	The total number of Branches in this Tree.
el	Ο συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων σε αυτό το δέντρο.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
el	Ο συνολικός αριθμός των επιμέρους συσκευών σε αυτό το δέντρο.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
el	Ο συνολικός αριθμός των μεμονωμένων γραφημάτων σε αυτό το δέντρο.

en	No Trees Found
el	Δεν βρέθηκαν δέντρα

en	Batch Copy
el	Αντιγραφή παρτίδας

en	You are not allowed to delete the current login account
el	Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

en	You are not allowed to disable the current login account
el	Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Delete User
el	Διαγραφή χρηστών

en	Delete Users
el	Διαγραφή χρηστών

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να δημοσιεύσετε το ακόλουθο δέντρο.

en	Copy User
el	Αντιγραφή χρήστη

en	Template Username:
el	Όνομα προτύπου:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
el	Κάντε κλικ στο 'Συνέχεια' για να Ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Enable User
el	Ενεργοποίηση χρηστών

en	Enable Users
el	Ενεργοποίηση χρηστών

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες σελίδες.

en	Disable User
el	Απενεργοποίηση χρήστη (ες)

en	Disable Users
el	Απενεργοποίηση χρήστη (ες)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις χρήστη με τα επιλεγμένα πρότυπα Ρυθμίσεις χρήστη και δικαιώματα. Οι αρχικοί χρήστες πλήρους ονόματος, κωδικού πρόσβασης, πραγματικού και ενεργοποιημένου καθεστώτος θα διατηρηθούν, όλα τα άλλα πεδία θα αντικατασταθούν από τον χρήστη προτύπου.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις χρήστη με τα επιλεγμένα πρότυπα Ρυθμίσεις χρήστη και δικαιώματα. Οι αρχικοί χρήστες πλήρους ονόματος, κωδικού πρόσβασης, πραγματικού και ενεργοποιημένου καθεστώτος θα διατηρηθούν, όλα τα άλλα πεδία θα αντικατασταθούν από τον χρήστη προτύπου.

en	Replace User Settings for User
el	Επαναφορά ρυθμίσεων χρηστών

en	Replace User Settings for Users
el	Επαναφορά ρυθμίσεων χρηστών

en	Template User:
el	Χρήστης προτύπου:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
el	Σημείωση: Η Πολιτική Γράφημα Συστήματος είναι «Επιτρεπτή», που σημαίνει ότι ο Χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα από τα Graph, Device ή Graph Template για να αποκτήσει πρόσβαση στο Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
el	Σημείωση: Η Πολιτική Γράφημα Συστήματος είναι 'Περιοριστική' που σημαίνει ότι ο Χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση είτε στο Γράφημα είτε στο Πρότυπο Συσκευής και Γράφου για να αποκτήσει πρόσβαση στο Γράφημα

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
el	Σημείωση: Η Πολιτική Γράφημα Συστήματος είναι 'Περιοριστική' που σημαίνει ότι ο Χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση είτε στο Γράφημα είτε στο Πρότυπο Συσκευής και Γράφου για να αποκτήσει πρόσβαση στο Γράφημα

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
el	Σημείωση: Η Πολιτική Γράφημα Συστήματος είναι «Επιτρεπτή», που σημαίνει ότι ο Χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα από τα Graph, Device ή Graph Template για να αποκτήσει πρόσβαση στο Graph

en	Default Graph Policy
el	Προεπιλεγμένη πολιτική γραφήματος

en	Default Graph Policy for this User
el	Προεπιλεγμένη πολιτική γραφήματος για αυτόν τον χρήστη

en	Effective Policy
el	Αποτελεσματική πολιτική

en	No Matching Graphs Found
el	Δεν βρέθηκαν γραφήματα αντιστοιχίας

en	Policies (Graph/Device/Template)
el	Πολιτικές (Γράφημα / Συσκευή / Πρότυπο)

en	Non Member
el	Μη μέλος

en	ALLOW
el	允许

en	DENY
el	Άρνηση

en	No Matching User Groups Found
el	Δεν βρέθηκαν ομάδες χρηστών που να ταιριάζουν

en	Assign Membership
el	Αναθέστε την ιδιότητα μέλους

en	Remove Membership
el	Κατάργηση ιδιότητας μέλους

en	Default Device Policy
el	Προεπιλεγμένη πολιτική συσκευών

en	Default Device Policy for this User
el	Προεπιλεγμένη πολιτική συσκευών για αυτόν τον χρήστη

en	Access Granted
el	Πρόσβαση επετράπη

en	No Matching Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσκευές αντιστοίχισης

en	Default Graph Template Policy
el	Προεπιλεγμένη πολιτική προτύπου γραφήματος

en	Default Graph Template Policy for this User
el	Προεπιλεγμένη πολιτική προτύπου γραφήματος για αυτόν τον χρήστη

en	Total Graphs
el	Σύνολο γραφημάτων

en	No Matching Graph Templates Found
el	Δεν βρέθηκαν πρότυπα γραφήματος αντιστοιχίας

en	Default Tree Policy
el	Προεπιλεγμένη πολιτική δενδρών

en	Default Tree Policy for this User
el	Προεπιλεγμένη Πολιτική Δέντρο για αυτόν τον Χρήστη

en	No Matching Trees Found
el	Δεν βρέθηκαν δέντρα που ταιριάζουν

en	User Permissions
el	Δικαιώματα χρήστη

en	External Link Permissions
el	Εξωτερικά δικαιώματα σύνδεσης

en	Plugin Permissions
el	Δικαιώματα προσθήκης

en	Legacy Permissions
el	Δικαιώματα χρήστη

en	User Settings %s
el	Ρυθμίσεις χρήστη %s

en	Group Membership
el	Ομαδική Σύνθεση

en	Graph Perms

en	Device Perms

en	Template Perms
el	Πρότυπα Perms

en	Tree Perms

en	User Management %s
el	Διαχείριση χρηστών %s

en	LDAP/AD
el	LDAP

en	Graph Policy
el	Πολιτική γραφήματος

en	Device Policy
el	Πολιτική συσκευών

en	Template Policy
el	Πολιτική προτύπων

en	No Users Found
el	Δεν βρέθηκαν χρήστες

en	Graph Permissions %s
el	Προγράμματα %s

en	Group Membership %s
el	Όμιλος %s

en	Devices Permission %s
el	Συσκευές Άδεια %s

en	Only Show Exceptions
el	Προβολή εξαιρέσεων

en	Template Permission %s
el	Έγκριση προτύπου %s

en	Tree Permission %s
el	Άδεια δέντρου %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Delete User Domain
el	Διαγραφή τομέα χρήστη

en	Delete User Domains
el	Διαγραφή τομέα χρήστη

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Disable User Domain
el	Απενεργοποίηση τομέα χρήστη

en	Disable User Domains
el	Απενεργοποίηση τομέα χρήστη

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο τομέα χρήστη.

en	Enable User Domain
el	Ενεργοποιημένος τομέας χρήστη

en	Enable User Domains
el	Ενεργοποιημένος τομέας χρήστη

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να κάνετε το ακόλουθο τον ακόλουθο τομέα χρήστη ως προεπιλεγμένο.

en	Make Selected Domain Default
el	Κάντε την προεπιλεγμένη προεπιλεγμένη περιοχή

en	User Domain [edit: %s]
el	Τομέας χρηστών [επεξεργασία: %s]

en	User Domain [new]
el	Τομέας χρήστη [νέο]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
el	Εισαγάγετε ένα σημαντικό όνομα για αυτόν τον τομέα. Αυτό θα είναι το όνομα που εμφανίζεται στο Realm Login κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

en	Domains Type
el	Τύπος τομέων

en	Choose what type of domain this is.
el	Επιλέξτε τον τύπο του τομέα αυτού.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
el	Το όνομα του χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το Cacti ως πρότυπο για νέους λογαριασμούς χρηστών.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
el	Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, οι χρήστες θα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας αυτόν τον τομέα.

en	Server(s)
el	Διακομιστές

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
el	Μια λίστα ονομάτων κεντρικού υπολογιστή DNS ή διεύθυνση IP για έγκυρους διακομιστές LDAP. Η Cacti θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τους διακομιστές LDAP από αριστερά προς τα δεξιά για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη.

en	Port Standard
el	Πρότυπο θύρας

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
el	Θύρα TCP / UDP για επικοινωνίες χωρίς SSL.

en	Port SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
el	Θύρα TCP / UDP για επικοινωνίες SSL.

en	Protocol Version
el	Έκδοση πρωτοκόλλου

en	Protocol Version that the server supports.
el	Έκδοση πρωτοκόλλου που υποστηρίζει ο διακομιστής.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
el	Κρυπτογράφηση που υποστηρίζει ο διακομιστής. Το TLS υποστηρίζεται μόνο από το πρωτόκολλο έκδοσης 3.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
el	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση παραπομπών LDAP. Εάν είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να αυξηθεί η ταχύτητα των αναζητήσεων.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
el	Λειτουργία που οι κάκτοι θα προσπαθήσουν να πιστοποιήσουν κατά του διακομιστή LDAP. <blockquote> <i>Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση</i> - Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση DNS, απλώς επιχειρήστε να συνδεθείτε με τη μορφή Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Ανώνυμη αναζήτηση</i> - Προσπάθειες αναζήτησης ονόματος χρήστη σε κατάλογο LDAP μέσω ανώνυμης δέσμευσης για να εντοπίσετε τους χρήστες Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Ειδική αναζήτηση</i> - Προσπαθεί να αναζητήσει όνομα χρήστη σε κατάλογο LDAP μέσω συγκεκριμένου διακριτικού ονόματος (DN) και συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης για σύνδεση για να εντοπίσει τους χρήστες Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)
el	Διακεκριμένο όνομα (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
el	Απαιτείται η ιδιότητα μέλους της ομάδας

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
el	Να απαιτείται από το χρήστη να είναι μέλος της ομάδας για έλεγχο ταυτότητας. Οι ρυθμίσεις ομάδας πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργήσει αυτό, επιτρέποντας χωρίς κατάλληλες ρυθμίσεις ομάδας θα προκαλέσει αποτυχία ελέγχου ταυτότητας.

en	LDAP Group Settings
el	Ρυθμίσεις ομάδας LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
el	Διακεκριμένο όνομα ομάδας (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
el	Διακεκριμένο όνομα της ομάδας στην οποία ο χρήστης πρέπει να έχει ιδιότητα μέλους.

en	Group Member Attribute
el	Χαρακτηριστικό μέλους ομάδας

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
el	Τύπος μέλους ομάδας

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
el	Ορίζει αν οι χρήστες χρησιμοποιούν το πλήρες διακριτικό όνομα ή απλώς το όνομα χρήστη στο καθορισμένο χαρακτηριστικό μέλους ομάδας.

en	LDAP Specific Search Settings
el	Ειδικές ρυθμίσεις αναζήτησης LDAP

en	Search Base
el	Βάση αναζήτησης

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
el	Βάση αναζήτησης για αναζήτηση στον κατάλογο LDAP, όπως "dc = win2kdomain, dc = local" ή "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
el	<i>&quot;(&amp; Objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))</i> ή για το OpenLDAP: <i>&quot; (&amp; (objectClass = λογαριασμός) (uid = &lt;username&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;username&gt;&quot; αντικαθίσταται με το όνομα χρήστη που παρέχεται στη γραμμή σύνδεσης.

en	Search Distinguished Name (DN)
el	Αναζήτηση διακριτικού ονόματος (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
el	Διακεκριμένο όνομα για συγκεκριμένη αναζήτηση δεσμευόμενη στον κατάλογο LDAP.

en	Search Password
el	Αναζήτηση κωδικού πρόσβασης

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
el	Κωδικός πρόσβασης για συγκεκριμένη αναζήτηση σύνδεσης στον κατάλογο LDAP.

en	LDAP CN Settings
el	Ρυθμίσεις LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
el	Πεδίο που θα αντικαταστήσει το πλήρες όνομα κατά τη δημιουργία ενός νέου χρήστη, που λαμβάνεται από το LDAP. (στα παράθυρα: displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
el	Πεδίο που θα αντικαταστήσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται από το LDAP. (στα παράθυρα: ταχυδρομείο)

en	Domain Properties
el	Ιδιότητες τομέα

en	Effective User
el	Αποτελεσματικός χρήστης

en	CN FullName

en	CN eMail

en	No User Domains Found
el	Δεν βρέθηκαν τομείς χρηστών

en	Defer to the Users Setting
el	Αναβάλλεται η ρύθμιση των χρηστών

en	Show the Page that the User pointed their browser to
el	Εμφάνιση της σελίδας στην οποία ο χρήστης έδειξε το πρόγραμμα περιήγησής του

en	Show the Console
el	Εμφάνιση της κονσόλας

en	Show the default Graph Screen
el	Εμφάνιση της προεπιλεγμένης οθόνης γραφήματος

en	The name of this Group.
el	Το όνομα αυτής της ομάδας.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
el	Ένα πιο περιγραφικό όνομα για αυτήν την ομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει χώρους ή ειδικούς χαρακτήρες.

en	General Group Options
el	Γενικές επιλογές ομάδας

en	Set any user account-specific options here.
el	Ορίστε τυχόν επιλογές συγκεκριμένου λογαριασμού χρήστη εδώ.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
el	Να επιτρέπεται στους χρήστες αυτής της ομάδας να διατηρούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρηστών

en	Tree Rights
el	Δικαιώματα δένδρων

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στο δέντρο;

en	Graph List Rights
el	Δικαιώματα λίστας γραφημάτων

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στη λίστα γραφημάτων;

en	Graph Preview Rights
el	Δικαιώματα προεπισκόπησης γραφήματος

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στην προεπισκόπηση γραφήματος;

en	What to do when a User from this User Group logs in.
el	Τι πρέπει να κάνετε όταν ένας χρήστης από αυτήν την ομάδα χρηστών συνδεθεί.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε την ακόλουθη ομάδα χρηστών

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Delete User Group
el	Διαγραφή ομάδας χρηστών

en	Delete User Groups
el	Διαγραφή ομάδας χρηστών

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Copy User Group
el	Αντιγραφή ομάδας χρηστών

en	Copy User Groups
el	Αντιγραφή ομάδας χρηστών

en	Group Prefix:
el	Πρόθεμα ομάδας:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Enable User Group
el	Ενεργοποίηση ομάδας χρηστών

en	Enable User Groups
el	Ενεργοποίηση ομάδας χρηστών

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Disable User Group
el	Απενεργοποιήστε την ομάδα χρηστών

en	Disable User Groups
el	Απενεργοποιήστε την ομάδα χρηστών

en	Group Member
el	Μέλος ομάδας

en	No Matching Group Members Found
el	Δεν βρέθηκαν μέλη που αντιστοιχούν στην ομάδα

en	Default Graph Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη πολιτική γραφήματος για αυτήν την ομάδα χρηστών

en	Default Graph Template Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη πολιτική προτύπου γραφήματος για αυτήν την ομάδα χρηστών

en	Default Tree Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη Πολιτική Δέντρο για αυτήν την Ομάδα χρηστών

en	User Group Management [edit: %s]
el	Διαχείριση ομάδας χρηστών [επεξεργασία: %s]

en	User Group Management [new]
el	Διαχείριση ομάδων χρηστών [new]

en	User Group Management
el	Διαχείριση ομάδας χρηστών

en	No User Groups Found
el	Δεν βρέθηκαν ομάδες χρηστών

en	Show Members
el	Εμφάνιση μελών

en	User Log Purged.
el	Γλώσσα Χρήστη

en	User Login History
el	Ιστορικό σύνδεσης χρήστη

en	Deleted/Invalid
el	Διαγραφή / Μη έγκυρη

en	Success - Password
el	Επιτυχία - Pswd

en	Success - Token
el	Επιτυχία - Token

en	Success - Password Change
el	Επιτυχία - Pswd

en	User Logins
el	Σύνδεση χρήστη

en	(User Removed)
el	(Ο χρήστης αφαιρέθηκε)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Συνέχεια&quot; για να καθαρίσετε το αρχείο καταγραφής. <br><br><br> Σημείωση: Εάν η καταγραφή έχει οριστεί σε Cacti και Syslog, οι πληροφορίες καταγραφής θα παραμείνουν στο Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
el	Αρχειοθέτηση [Συνολικές γραμμές:% d - Στοιχεία που δεν αντιστοιχούν]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
el	Καταγραφή [Συνολικές γραμμές:% d - Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται]

en	Clear Cacti Log
el	Διαγραφή του αρχείου Cacti

en	Cacti Log Cleared
el	Εγγραφή Cacti Clear

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
el	Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου καταγραφής, δεν υπάρχουν δικαιώματα εγγραφής.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
el	Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου καταγραφής, το αρχείο δεν υπάρχει.

en	Data Query Cache Items
el	Στοιχεία προσωρινής αποθήκευσης ερωτημάτων δεδομένων

en	Allow the search term to include the index column
el	Επιτρέψτε στον όρο αναζήτησης να συμπεριλάβει τη στήλη δείκτη

en	Include Index
el	Συμπεριλάβετε ευρετήριο

en	Poller Cache Items
el	Poller Cache στοιχεία

en	SNMP Version:
el	Έκδοση SNMP:

en	OID:

en	Script Server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
el	Cacti σελίδα τεχνικής υποστήριξης. Χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και άτομα τεχνικής υποστήριξης για να βοηθήσουν σε θέματα στο Cacti. Περιλαμβάνει ελέγχους για κοινά θέματα διαμόρφωσης.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
el	Το αρχείο καταγραφής Cacti αποθηκεύει στατιστικά στοιχεία, σφάλματα και άλλα μηνύματα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό προβλημάτων με το poller και την εφαρμογή.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
el	Επιτρέπει στους διαχειριστές να περιηγούνται στο αρχείο καταγραφής χρηστών. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να φιλτράρουν και να εξάγουν το αρχείο καταγραφής.

en	Poller Cache Administration
el	Διαχείριση πολικής προσωρινής μνήμης

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
el	Αυτά είναι τα δεδομένα που μεταφέρονται στο poller κάθε φορά που εκτελείται. Αυτά τα δεδομένα μετά με τη σειρά τους εκτελούνται / ερμηνεύονται και τα αποτελέσματα τροφοδοτούνται στα RRDfiles για τη γραφική παράσταση ή τη βάση δεδομένων για εμφάνιση.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
el	Η προσωρινή μνήμη ερωτήματος δεδομένων αποθηκεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους τύπους εισόδου δεδομένων ερωτήματος. Οι τιμές από αυτά τα πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή κειμένου του Graphs for Legends, Vertical Labels και GPRINTS καθώς και στα CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
el	Ανασυγκρότηση της προσωρινής κρυφής μνήμης

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
el	Η Poller Cache θα επαναδημιουργηθεί αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο σε περίπτωση συντριβής βάσης δεδομένων, εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα μετά τη συντριβή και έχετε ήδη εκτελέσει τα εργαλεία επισκευής βάσης δεδομένων. Εναλλακτικά, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια συγκεκριμένη συσκευή, απλά αποθηκεύστε εκ νέου τη Συσκευή για να δημιουργήσετε ξανά τη Poller Cache. Υπάρχει επίσης μια διεπαφή γραμμής εντολών ισοδύναμη με αυτήν την εντολή που συνιστάται για μεγάλα συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μεγάλα συστήματα, αυτή η εντολή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά έως ώρες για να ολοκληρωθεί και συνεπώς δεν πρέπει να τρέξει από το Cacti UI. Μπορείτε απλά να εκτελέσετε 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' στη γραμμή εντολών για περισσότερες πληροφορίες.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
el	Επαναδημιουργία προσωρινής μνήμης πόρων

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
el	Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς συλλέκτες δεδομένων στο Cacti, ο Cacti θα επιχειρήσει να διατηρήσει την κατάσταση για τα βασικά αρχεία σε όλους τους συλλέκτες δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βασικές ιστοσελίδες και αρχεία προσθηκών που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση. Όταν αναγκάζετε την ανασύσταση της προσωρινής μνήμης πόρων, ο Cacti θα εκκαθαρίσει την τοπική προσωρινή μνήμη πόρων και, στη συνέχεια, θα την ανοικοδομήσει κατά την επόμενη προγραμματισμένη εκκίνηση του poller. Αυτό θα ενεργοποιήσει όλους τους συλλέκτες απομακρυσμένων δεδομένων για να ελέγξουν εκ νέου τον ιστοτόπο τους και τα αρχεία προσθηκών για λόγους συνέπειας.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
el	Προβολή κατάστασης αύξησης

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε διάφορες ρυθμίσεις ώθησης και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την τρέχουσα διαμόρφωση Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Purge Data Source Statistics
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
el	Αυτή η επιλογή μενού θα εκκαθαρίσει όλα τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία προέλευσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένη η Στατιστική Πηγής Δεδομένων, τα Στατιστικά Πηγών Δεδομένων θα αρχίσουν ξανά τη συλλογή τους στο επόμενο πάσο Συλλέκτη Δεδομένων.

en	SNMP Agent Utilities
el	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
el	Αυτό δείχνει όλα τα αντικείμενα που χειρίζεται το SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
el	Ανακατασκευή της προσωρινής μνήμης SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
el	Η προσωρινή μνήμη SNMP θα εκκαθαριστεί και θα επανέλθει εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται να εκτελεστεί άλλη λειτουργία πολλικής αποκατάστασης για την πλήρη αποκατάσταση της προσωρινής μνήμης SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε τα τελευταία συμβάντα που έχει χειριστεί το SNMPAgent σε σχέση με τους καταχωρημένους δέκτες ειδοποίησης.

en	Cacti System Utilities

en	Overrun Warning
el	Προειδοποίηση υπέρβασης

en	Cannot open directory
el	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κατάλογο

en	Directory Does NOT Exist!!
el	Κατάλογος δεν υπάρχει!

en	Current Boost Status
el	Κατάσταση τρέχουσας ώθησης

en	Boost On-demand Updating:
el	Ενίσχυση Ενημέρωση κατ 'απαίτηση:

en	Running Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Total Poller Items:
el	Poller Cache στοιχεία

en	Total Data Sources:
el	Συνολικές πηγές δεδομένων:

en	Remaining Data Sources:
el	Πηγή δεδομένων σφαλμάτων

en	TBD

en	Queued Boost Records:
el	Αναμενόμενες εγγραφές ώθησης:

en	Approximate in Process:
el	Κατά προσέγγιση στη διαδικασία:

en	Total Boost Records:
el	Συνολικές εγγραφές ώθησης:

en	Boost Storage Statistics
el	Ενισχύστε τις στατιστικές αποθήκευσης

en	Database Engine:
el	Μηχανή βάσης δεδομένων:

en	Current Boost Table(s) Size:
el	Τρέχων Πίνακας Ενίσχυσης Μέγεθος:

en	Avg Bytes/Record:
el	Avg Bytes / Εγγραφή:

en	%d Bytes
el	% d Bytes

en	Max Record Length:
el	Μέγιστο μήκος εγγραφής:

en	Max Allowed Boost Table Size:
el	Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πίνακα ώθησης:

en	Estimated Maximum Records:
el	Εκτιμώμενες μέγιστες εγγραφές:

en	Previous Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Last Start Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Last End Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Never Run
el	Ποτέ μην τρέχεις

en	Last Run Duration:
el	Διάρκεια τελευταίας εκτέλεσης:

en	%0.2f percent of update frequency)
el	% 0.2f τοις εκατό της συχνότητας ενημέρωσης)

en	RRD Updates:
el	Ενημερώσεις RRD:

en	Peak Poller Memory:

en	Max Poller Memory Allowed:
el	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης:

en	Detailed Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
el	Λεπτομερείς χρονομετρητές χρόνου εκτέλεσης:

en	Process: %d
el	1 Διαδικασία

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
el	Εκτέλεση ρύθμισης ώρας

en	Update Frequency:
el	Συχνότητα ενημέρωσης:

en	Concurrent Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Next Start Time:
el	Επόμενη ώρα έναρξης:

en	Maximum Records:
el	Μέγιστες εγγραφές:

en	Maximum Allowed Runtime:
el	Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος εκτέλεσης:

en	Image Caching Status:
el	Κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης εικόνων:

en	Cache Directory:
el	Κατάλογος Cache:

en	Cached Files:
el	Αποθηκευμένα αρχεία:

en	Cached Files Size:
el	Cached αρχεία Μέγεθος:

en	SNMP Agent Cache
el	SNMPAgent Cache

en	OIDs

en	Column Data
el	Στοιχεία στήλης

en	Scalar
el	Βαθμωτό μέγεθος

en	SNMP Agent Notification Log
el	Μητρώο ειδοποιήσεων SNMPAgent

en	Log Entries
el	Καταχωρίσεις καταγραφών

en	Severity Level: %s
el	Επίπεδο σοβαρότητας: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε το παρακάτω VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	Delete VDEF
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Delete VDEFs
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Duplicate VDEF
el	Διπλότυπο VDEF

en	Duplicate VDEFs
el	Διπλότυπο VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	VDEF Name: %s
el	Όνομα VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
el	Αφαιρέστε το στοιχείο VDEF

en	VDEF Preview
el	Προεπισκόπηση VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
el	Στοιχεία VDEF [επεξεργασία: %s]

en	VDEF Items [new]
el	Στοιχεία VDEF [νέο]

en	VDEF Item Type
el	Τύπος στοιχείου VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
el	Επιλέξτε ποιο είδος αντικειμένου VDEF είναι αυτό.

en	VDEF Item Value
el	Τιμή Αξίας VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
el	Καταχωρίστε μια τιμή για αυτό το στοιχείο VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
el	VDEFs [επεξεργασία: %s]

en	VDEFs [new]
el	VDEF [νέο]

en	Delete VDEF Item
el	Διαγραφή στοιχείου VDEF

en	VDEF Name
el	Όνομα VDEF

en	The name of this VDEF.
el	Το όνομα αυτού του VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
el	Τα χρησιμοποιούμενα VDEF δεν μπορούν να διαγραφούν. Κατά τη χρήση ορίζεται ως αναφορά από ένα γράφημα ή ένα πρότυπο γραφήματος.

en	The number of Graphs using this VDEF.
el	Ο αριθμός των γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
el	Ο αριθμός των προτύπων γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	No VDEFs
el	Δεν υπάρχουν VDEF