en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
el	Η προσωρινή μνήμη ερωτήματος δεδομένων αποθηκεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους τύπους εισόδου δεδομένων ερωτήματος. Οι τιμές από αυτά τα πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή κειμένου του Graphs for Legends, Vertical Labels και GPRINTS καθώς και στα CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
el	Ανασυγκρότηση της προσωρινής κρυφής μνήμης

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
el	Η Poller Cache θα επαναδημιουργηθεί αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο σε περίπτωση συντριβής βάσης δεδομένων, εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα μετά τη συντριβή και έχετε ήδη εκτελέσει τα εργαλεία επισκευής βάσης δεδομένων. Εναλλακτικά, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια συγκεκριμένη συσκευή, απλά αποθηκεύστε εκ νέου τη Συσκευή για να δημιουργήσετε ξανά τη Poller Cache. Υπάρχει επίσης μια διεπαφή γραμμής εντολών ισοδύναμη με αυτήν την εντολή που συνιστάται για μεγάλα συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μεγάλα συστήματα, αυτή η εντολή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά έως ώρες για να ολοκληρωθεί και συνεπώς δεν πρέπει να τρέξει από το Cacti UI. Μπορείτε απλά να εκτελέσετε 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' στη γραμμή εντολών για περισσότερες πληροφορίες.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
el	Επαναδημιουργία προσωρινής μνήμης πόρων

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
el	Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς συλλέκτες δεδομένων στο Cacti, ο Cacti θα επιχειρήσει να διατηρήσει την κατάσταση για τα βασικά αρχεία σε όλους τους συλλέκτες δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βασικές ιστοσελίδες και αρχεία προσθηκών που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση. Όταν αναγκάζετε την ανασύσταση της προσωρινής μνήμης πόρων, ο Cacti θα εκκαθαρίσει την τοπική προσωρινή μνήμη πόρων και, στη συνέχεια, θα την ανοικοδομήσει κατά την επόμενη προγραμματισμένη εκκίνηση του poller. Αυτό θα ενεργοποιήσει όλους τους συλλέκτες απομακρυσμένων δεδομένων για να ελέγξουν εκ νέου τον ιστοτόπο τους και τα αρχεία προσθηκών για λόγους συνέπειας.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
el	Προβολή κατάστασης αύξησης

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε διάφορες ρυθμίσεις ώθησης και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την τρέχουσα διαμόρφωση Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Purge Data Source Statistics
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
el	Αυτή η επιλογή μενού θα εκκαθαρίσει όλα τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία προέλευσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένη η Στατιστική Πηγής Δεδομένων, τα Στατιστικά Πηγών Δεδομένων θα αρχίσουν ξανά τη συλλογή τους στο επόμενο πάσο Συλλέκτη Δεδομένων.

en	SNMP Agent Utilities
el	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
el	Αυτό δείχνει όλα τα αντικείμενα που χειρίζεται το SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
el	Ανακατασκευή της προσωρινής μνήμης SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
el	Η προσωρινή μνήμη SNMP θα εκκαθαριστεί και θα επανέλθει εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται να εκτελεστεί άλλη λειτουργία πολλικής αποκατάστασης για την πλήρη αποκατάσταση της προσωρινής μνήμης SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε τα τελευταία συμβάντα που έχει χειριστεί το SNMPAgent σε σχέση με τους καταχωρημένους δέκτες ειδοποίησης.

en	Cacti System Utilities

en	Refresh Interval
el	Μεσοδιάστημα ανανέωσης

en	Overrun Warning
el	Προειδοποίηση υπέρβασης

en	Timed Out
el	Λήξη χρόνου

en	Other
el	Άλλο

en	Cannot open directory
el	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κατάλογο

en	Directory Does NOT Exist!!
el	Κατάλογος δεν υπάρχει!

en	Current Boost Status
el	Κατάσταση τρέχουσας ώθησης

en	Boost On-demand Updating:
el	Ενίσχυση Ενημέρωση κατ 'απαίτηση:

en	Running Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Total Poller Items:
el	Poller Cache στοιχεία

en	Total Data Sources:
el	Συνολικές πηγές δεδομένων:

en	Remaining Data Sources:
el	Πηγή δεδομένων σφαλμάτων

en	TBD

en	Queued Boost Records:
el	Αναμενόμενες εγγραφές ώθησης:

en	Approximate in Process:
el	Κατά προσέγγιση στη διαδικασία:

en	Total Boost Records:
el	Συνολικές εγγραφές ώθησης:

en	Boost Storage Statistics
el	Ενισχύστε τις στατιστικές αποθήκευσης

en	Database Engine:
el	Μηχανή βάσης δεδομένων:

en	Current Boost Table(s) Size:
el	Τρέχων Πίνακας Ενίσχυσης Μέγεθος:

en	Avg Bytes/Record:
el	Avg Bytes / Εγγραφή:

en	%d Bytes
el	% d Bytes

en	Max Record Length:
el	Μέγιστο μήκος εγγραφής:

en	Max Allowed Boost Table Size:
el	Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πίνακα ώθησης:

en	Estimated Maximum Records:
el	Εκτιμώμενες μέγιστες εγγραφές:

en	Previous Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Last Start Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Last End Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Never Run
el	Ποτέ μην τρέχεις

en	Last Run Duration:
el	Διάρκεια τελευταίας εκτέλεσης:

en	%d minutes
el	%d λεπτά

en	%d seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	%0.2f percent of update frequency)
el	% 0.2f τοις εκατό της συχνότητας ενημέρωσης)

en	RRD Updates:
el	Ενημερώσεις RRD:

en	MBytes

en	Peak Poller Memory:

en	Max Poller Memory Allowed:
el	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης:

en	Detailed Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
el	Λεπτομερείς χρονομετρητές χρόνου εκτέλεσης:

en	Process: %d
el	1 Διαδικασία

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
el	Εκτέλεση ρύθμισης ώρας

en	Update Frequency:
el	Συχνότητα ενημέρωσης:

en	Concurrent Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Next Start Time:
el	Επόμενη ώρα έναρξης:

en	Maximum Records:
el	Μέγιστες εγγραφές:

en	Records
el	Μητρώα

en	Maximum Allowed Runtime:
el	Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος εκτέλεσης:

en	Image Caching Status:
el	Κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης εικόνων:

en	Cache Directory:
el	Κατάλογος Cache:

en	Cached Files:
el	Αποθηκευμένα αρχεία:

en	Cached Files Size:
el	Cached αρχεία Μέγεθος:

en	SNMP Agent Cache
el	SNMPAgent Cache

en	OIDs

en	Column Data
el	Στοιχεία στήλης

en	Scalar
el	Βαθμωτό μέγεθος

en	SNMP Agent Notification Log
el	Μητρώο ειδοποιήσεων SNMPAgent

en	Receiver
el	Παραλήπτης

en	Log Entries
el	Καταχωρίσεις καταγραφών

en	Severity Level: %s
el	Επίπεδο σοβαρότητας: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε το παρακάτω VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	Delete VDEF
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Delete VDEFs
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Duplicate VDEF
el	Διπλότυπο VDEF

en	Duplicate VDEFs
el	Διπλότυπο VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	VDEF Name: %s
el	Όνομα VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
el	Αφαιρέστε το στοιχείο VDEF

en	VDEF Preview
el	Προεπισκόπηση VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
el	Στοιχεία VDEF [επεξεργασία: %s]

en	VDEF Items [new]
el	Στοιχεία VDEF [νέο]

en	VDEF Item Type
el	Τύπος στοιχείου VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
el	Επιλέξτε ποιο είδος αντικειμένου VDEF είναι αυτό.

en	VDEF Item Value
el	Τιμή Αξίας VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
el	Καταχωρίστε μια τιμή για αυτό το στοιχείο VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
el	VDEFs [επεξεργασία: %s]

en	VDEFs [new]
el	VDEF [νέο]

en	Delete VDEF Item
el	Διαγραφή στοιχείου VDEF

en	VDEF Name
el	Όνομα VDEF

en	The name of this VDEF.
el	Το όνομα αυτού του VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
el	Τα χρησιμοποιούμενα VDEF δεν μπορούν να διαγραφούν. Κατά τη χρήση ορίζεται ως αναφορά από ένα γράφημα ή ένα πρότυπο γραφήματος.

en	The number of Graphs using this VDEF.
el	Ο αριθμός των γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
el	Ο αριθμός των προτύπων γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	No VDEFs
el	Δεν υπάρχουν VDEF