en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
el	Λειτουργία που οι κάκτοι θα προσπαθήσουν να πιστοποιήσουν κατά του διακομιστή LDAP. <blockquote> <i>Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση</i> - Δεν πραγματοποιείται αναζήτηση DNS, απλώς επιχειρήστε να συνδεθείτε με τη μορφή Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Ανώνυμη αναζήτηση</i> - Προσπάθειες αναζήτησης ονόματος χρήστη σε κατάλογο LDAP μέσω ανώνυμης δέσμευσης για να εντοπίσετε τους χρήστες Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Ειδική αναζήτηση</i> - Προσπαθεί να αναζητήσει όνομα χρήστη σε κατάλογο LDAP μέσω συγκεκριμένου διακριτικού ονόματος (DN) και συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης για σύνδεση για να εντοπίσει τους χρήστες Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)
el	Διακεκριμένο όνομα (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
el	Απαιτείται η ιδιότητα μέλους της ομάδας

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
el	Να απαιτείται από το χρήστη να είναι μέλος της ομάδας για έλεγχο ταυτότητας. Οι ρυθμίσεις ομάδας πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργήσει αυτό, επιτρέποντας χωρίς κατάλληλες ρυθμίσεις ομάδας θα προκαλέσει αποτυχία ελέγχου ταυτότητας.

en	LDAP Group Settings
el	Ρυθμίσεις ομάδας LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
el	Διακεκριμένο όνομα ομάδας (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
el	Διακεκριμένο όνομα της ομάδας στην οποία ο χρήστης πρέπει να έχει ιδιότητα μέλους.

en	Group Member Attribute
el	Χαρακτηριστικό μέλους ομάδας

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
el	Τύπος μέλους ομάδας

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
el	Ορίζει αν οι χρήστες χρησιμοποιούν το πλήρες διακριτικό όνομα ή απλώς το όνομα χρήστη στο καθορισμένο χαρακτηριστικό μέλους ομάδας.

en	LDAP Specific Search Settings
el	Ειδικές ρυθμίσεις αναζήτησης LDAP

en	Search Base
el	Βάση αναζήτησης

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
el	Βάση αναζήτησης για αναζήτηση στον κατάλογο LDAP, όπως "dc = win2kdomain, dc = local" ή "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
el	<i>&quot;(&amp; Objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))</i> ή για το OpenLDAP: <i>&quot; (&amp; (objectClass = λογαριασμός) (uid = &lt;username&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;username&gt;&quot; αντικαθίσταται με το όνομα χρήστη που παρέχεται στη γραμμή σύνδεσης.

en	Search Distinguished Name (DN)
el	Αναζήτηση διακριτικού ονόματος (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
el	Διακεκριμένο όνομα για συγκεκριμένη αναζήτηση δεσμευόμενη στον κατάλογο LDAP.

en	Search Password
el	Αναζήτηση κωδικού πρόσβασης

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
el	Κωδικός πρόσβασης για συγκεκριμένη αναζήτηση σύνδεσης στον κατάλογο LDAP.

en	LDAP CN Settings
el	Ρυθμίσεις LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
el	Πεδίο που θα αντικαταστήσει το πλήρες όνομα κατά τη δημιουργία ενός νέου χρήστη, που λαμβάνεται από το LDAP. (στα παράθυρα: displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
el	Πεδίο που θα αντικαταστήσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται από το LDAP. (στα παράθυρα: ταχυδρομείο)

en	Domain Properties
el	Ιδιότητες τομέα

en	Effective User
el	Αποτελεσματικός χρήστης

en	CN FullName

en	CN eMail

en	No User Domains Found
el	Δεν βρέθηκαν τομείς χρηστών

en	Defer to the Users Setting
el	Αναβάλλεται η ρύθμιση των χρηστών

en	Show the Page that the User pointed their browser to
el	Εμφάνιση της σελίδας στην οποία ο χρήστης έδειξε το πρόγραμμα περιήγησής του

en	Show the Console
el	Εμφάνιση της κονσόλας

en	Show the default Graph Screen
el	Εμφάνιση της προεπιλεγμένης οθόνης γραφήματος

en	The name of this Group.
el	Το όνομα αυτής της ομάδας.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
el	Ένα πιο περιγραφικό όνομα για αυτήν την ομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει χώρους ή ειδικούς χαρακτήρες.

en	General Group Options
el	Γενικές επιλογές ομάδας

en	Set any user account-specific options here.
el	Ορίστε τυχόν επιλογές συγκεκριμένου λογαριασμού χρήστη εδώ.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
el	Να επιτρέπεται στους χρήστες αυτής της ομάδας να διατηρούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρηστών

en	Tree Rights
el	Δικαιώματα δένδρων

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στο δέντρο;

en	Graph List Rights
el	Δικαιώματα λίστας γραφημάτων

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στη λίστα γραφημάτων;

en	Graph Preview Rights
el	Δικαιώματα προεπισκόπησης γραφήματος

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
el	Πρέπει οι χρήστες αυτής της ομάδας να έχουν πρόσβαση στην προεπισκόπηση γραφήματος;

en	What to do when a User from this User Group logs in.
el	Τι πρέπει να κάνετε όταν ένας χρήστης από αυτήν την ομάδα χρηστών συνδεθεί.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε την ακόλουθη ομάδα χρηστών

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Delete User Group
el	Διαγραφή ομάδας χρηστών

en	Delete User Groups
el	Διαγραφή ομάδας χρηστών

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Copy User Group
el	Αντιγραφή ομάδας χρηστών

en	Copy User Groups
el	Αντιγραφή ομάδας χρηστών

en	Group Prefix
el	Πρόθεμα ομάδας:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Enable User Group
el	Ενεργοποίηση ομάδας χρηστών

en	Enable User Groups
el	Ενεργοποίηση ομάδας χρηστών

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την ακόλουθη Ομάδα χρηστών.

en	Disable User Group
el	Απενεργοποιήστε την ομάδα χρηστών

en	Disable User Groups
el	Απενεργοποιήστε την ομάδα χρηστών

en	Group Member
el	Μέλος ομάδας

en	No Matching Group Members Found
el	Δεν βρέθηκαν μέλη που αντιστοιχούν στην ομάδα

en	Default Graph Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη πολιτική γραφήματος για αυτήν την ομάδα χρηστών

en	Default Graph Template Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη πολιτική προτύπου γραφήματος για αυτήν την ομάδα χρηστών

en	Default Tree Policy for this User Group
el	Προεπιλεγμένη Πολιτική Δέντρο για αυτήν την Ομάδα χρηστών

en	User Group Management [edit: %s]
el	Διαχείριση ομάδας χρηστών [επεξεργασία: %s]

en	User Group Management [new]
el	Διαχείριση ομάδων χρηστών [new]

en	User Group Management
el	Διαχείριση ομάδας χρηστών

en	No User Groups Found
el	Δεν βρέθηκαν ομάδες χρηστών

en	Show Members
el	Εμφάνιση μελών

en	User Log Purged.
el	Γλώσσα Χρήστη

en	User Login History
el	Ιστορικό σύνδεσης χρήστη

en	Deleted/Invalid
el	Διαγραφή / Μη έγκυρη

en	Success - Password
el	Επιτυχία - Pswd

en	Success - Token
el	Επιτυχία - Token

en	Success - Password Change
el	Επιτυχία - Pswd

en	User Logins
el	Σύνδεση χρήστη

en	(User Removed)
el	(Ο χρήστης αφαιρέθηκε)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί &quot;Συνέχεια&quot; για να καθαρίσετε το αρχείο καταγραφής. <br><br><br> Σημείωση: Εάν η καταγραφή έχει οριστεί σε Cacti και Syslog, οι πληροφορίες καταγραφής θα παραμείνουν στο Syslog.

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Data Source Statistics Purged.
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
el	Αρχειοθέτηση [Συνολικές γραμμές:% d - Στοιχεία που δεν αντιστοιχούν]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
el	Καταγραφή [Συνολικές γραμμές:% d - Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται]

en	Clear Cacti Log
el	Διαγραφή του αρχείου Cacti

en	Cacti Log Cleared
el	Εγγραφή Cacti Clear

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
el	Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου καταγραφής, δεν υπάρχουν δικαιώματα εγγραφής.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
el	Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου καταγραφής, το αρχείο δεν υπάρχει.

en	Data Query Cache Items
el	Στοιχεία προσωρινής αποθήκευσης ερωτημάτων δεδομένων

en	Allow the search term to include the index column
el	Επιτρέψτε στον όρο αναζήτησης να συμπεριλάβει τη στήλη δείκτη

en	Include Index
el	Συμπεριλάβετε ευρετήριο

en	Poller Cache Items
el	Poller Cache στοιχεία

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	SNMP Version:
el	Έκδοση SNMP:

en	OID:

en	Script Server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
el	Cacti σελίδα τεχνικής υποστήριξης. Χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και άτομα τεχνικής υποστήριξης για να βοηθήσουν σε θέματα στο Cacti. Περιλαμβάνει ελέγχους για κοινά θέματα διαμόρφωσης.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
el	Το αρχείο καταγραφής Cacti αποθηκεύει στατιστικά στοιχεία, σφάλματα και άλλα μηνύματα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό προβλημάτων με το poller και την εφαρμογή.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
el	Επιτρέπει στους διαχειριστές να περιηγούνται στο αρχείο καταγραφής χρηστών. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να φιλτράρουν και να εξάγουν το αρχείο καταγραφής.

en	Poller Cache Administration
el	Διαχείριση πολικής προσωρινής μνήμης

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
el	Αυτά είναι τα δεδομένα που μεταφέρονται στο poller κάθε φορά που εκτελείται. Αυτά τα δεδομένα μετά με τη σειρά τους εκτελούνται / ερμηνεύονται και τα αποτελέσματα τροφοδοτούνται στα RRDfiles για τη γραφική παράσταση ή τη βάση δεδομένων για εμφάνιση.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
el	Η προσωρινή μνήμη ερωτήματος δεδομένων αποθηκεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους τύπους εισόδου δεδομένων ερωτήματος. Οι τιμές από αυτά τα πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή κειμένου του Graphs for Legends, Vertical Labels και GPRINTS καθώς και στα CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
el	Ανασυγκρότηση της προσωρινής κρυφής μνήμης

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
el	Η Poller Cache θα επαναδημιουργηθεί αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο σε περίπτωση συντριβής βάσης δεδομένων, εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα μετά τη συντριβή και έχετε ήδη εκτελέσει τα εργαλεία επισκευής βάσης δεδομένων. Εναλλακτικά, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια συγκεκριμένη συσκευή, απλά αποθηκεύστε εκ νέου τη Συσκευή για να δημιουργήσετε ξανά τη Poller Cache. Υπάρχει επίσης μια διεπαφή γραμμής εντολών ισοδύναμη με αυτήν την εντολή που συνιστάται για μεγάλα συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μεγάλα συστήματα, αυτή η εντολή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά έως ώρες για να ολοκληρωθεί και συνεπώς δεν πρέπει να τρέξει από το Cacti UI. Μπορείτε απλά να εκτελέσετε 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' στη γραμμή εντολών για περισσότερες πληροφορίες.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
el	Επαναδημιουργία προσωρινής μνήμης πόρων

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
el	Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς συλλέκτες δεδομένων στο Cacti, ο Cacti θα επιχειρήσει να διατηρήσει την κατάσταση για τα βασικά αρχεία σε όλους τους συλλέκτες δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βασικές ιστοσελίδες και αρχεία προσθηκών που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση. Όταν αναγκάζετε την ανασύσταση της προσωρινής μνήμης πόρων, ο Cacti θα εκκαθαρίσει την τοπική προσωρινή μνήμη πόρων και, στη συνέχεια, θα την ανοικοδομήσει κατά την επόμενη προγραμματισμένη εκκίνηση του poller. Αυτό θα ενεργοποιήσει όλους τους συλλέκτες απομακρυσμένων δεδομένων για να ελέγξουν εκ νέου τον ιστοτόπο τους και τα αρχεία προσθηκών για λόγους συνέπειας.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
el	Προβολή κατάστασης αύξησης

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε διάφορες ρυθμίσεις ώθησης και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την τρέχουσα διαμόρφωση Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	Purge Data Source Statistics
el	Στατιστικά στοιχεία πηγών δεδομένων

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
el	Αυτή η επιλογή μενού θα εκκαθαρίσει όλα τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία προέλευσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένη η Στατιστική Πηγής Δεδομένων, τα Στατιστικά Πηγών Δεδομένων θα αρχίσουν ξανά τη συλλογή τους στο επόμενο πάσο Συλλέκτη Δεδομένων.

en	SNMP Agent Utilities
el	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
el	Αυτό δείχνει όλα τα αντικείμενα που χειρίζεται το SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
el	Ανακατασκευή της προσωρινής μνήμης SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
el	Η προσωρινή μνήμη SNMP θα εκκαθαριστεί και θα επανέλθει εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται να εκτελεστεί άλλη λειτουργία πολλικής αποκατάστασης για την πλήρη αποκατάσταση της προσωρινής μνήμης SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
el	Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δείτε τα τελευταία συμβάντα που έχει χειριστεί το SNMPAgent σε σχέση με τους καταχωρημένους δέκτες ειδοποίησης.

en	Cacti System Utilities

en	Overrun Warning
el	Προειδοποίηση υπέρβασης

en	Cannot open directory
el	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κατάλογο

en	Directory Does NOT Exist!!
el	Κατάλογος δεν υπάρχει!

en	Current Boost Status
el	Κατάσταση τρέχουσας ώθησης

en	Boost On-demand Updating:
el	Ενίσχυση Ενημέρωση κατ 'απαίτηση:

en	Running Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Total Poller Items:
el	Poller Cache στοιχεία

en	Total Data Sources:
el	Συνολικές πηγές δεδομένων:

en	Remaining Data Sources:
el	Πηγή δεδομένων σφαλμάτων

en	TBD

en	Queued Boost Records:
el	Αναμενόμενες εγγραφές ώθησης:

en	Approximate in Process:
el	Κατά προσέγγιση στη διαδικασία:

en	Total Boost Records:
el	Συνολικές εγγραφές ώθησης:

en	Boost Storage Statistics
el	Ενισχύστε τις στατιστικές αποθήκευσης

en	Database Engine:
el	Μηχανή βάσης δεδομένων:

en	Current Boost Table(s) Size:
el	Τρέχων Πίνακας Ενίσχυσης Μέγεθος:

en	Avg Bytes/Record:
el	Avg Bytes / Εγγραφή:

en	%d Bytes
el	% d Bytes

en	Max Record Length:
el	Μέγιστο μήκος εγγραφής:

en	Max Allowed Boost Table Size:
el	Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πίνακα ώθησης:

en	Estimated Maximum Records:
el	Εκτιμώμενες μέγιστες εγγραφές:

en	Previous Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Last Start Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Last End Time:
el	Τελευταία ώρα έναρξης:

en	Never Run
el	Ποτέ μην τρέχεις

en	Last Run Duration:
el	Διάρκεια τελευταίας εκτέλεσης:

en	%0.2f percent of update frequency)
el	% 0.2f τοις εκατό της συχνότητας ενημέρωσης)

en	RRD Updates:
el	Ενημερώσεις RRD:

en	Peak Poller Memory:

en	Max Poller Memory Allowed:
el	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης:

en	Detailed Runtime Statistics
el	Στατιστικά χρόνου εκτέλεσης

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
el	Λεπτομερείς χρονομετρητές χρόνου εκτέλεσης:

en	Process: %d
el	1 Διαδικασία

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
el	Εκτέλεση ρύθμισης ώρας

en	Update Frequency:
el	Συχνότητα ενημέρωσης:

en	Concurrent Processes:
el	Συγχρόνες διαδικασίες

en	Next Start Time:
el	Επόμενη ώρα έναρξης:

en	Maximum Records:
el	Μέγιστες εγγραφές:

en	Maximum Allowed Runtime:
el	Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος εκτέλεσης:

en	Image Caching Status:
el	Κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης εικόνων:

en	Cache Directory:
el	Κατάλογος Cache:

en	Cached Files:
el	Αποθηκευμένα αρχεία:

en	Cached Files Size:
el	Cached αρχεία Μέγεθος:

en	SNMP Agent Cache
el	SNMPAgent Cache

en	OIDs

en	Column Data
el	Στοιχεία στήλης

en	Scalar
el	Βαθμωτό μέγεθος

en	SNMP Agent Notification Log
el	Μητρώο ειδοποιήσεων SNMPAgent

en	Log Entries
el	Καταχωρίσεις καταγραφών

en	Severity Level: %s
el	Επίπεδο σοβαρότητας: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε το παρακάτω VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	Delete VDEF
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Delete VDEFs
el	Διαγράψτε το VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε το παρακάτω δέντρο.

en	Duplicate VDEF
el	Διπλότυπο VDEF

en	Duplicate VDEFs
el	Διπλότυπο VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
el	Πατήστε 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω VDEF.

en	VDEF Name: %s
el	Όνομα VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
el	Αφαιρέστε το στοιχείο VDEF

en	VDEF Preview
el	Προεπισκόπηση VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
el	Στοιχεία VDEF [επεξεργασία: %s]

en	VDEF Items [new]
el	Στοιχεία VDEF [νέο]

en	VDEF Item Type
el	Τύπος στοιχείου VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
el	Επιλέξτε ποιο είδος αντικειμένου VDEF είναι αυτό.

en	VDEF Item Value
el	Τιμή Αξίας VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
el	Καταχωρίστε μια τιμή για αυτό το στοιχείο VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
el	VDEFs [επεξεργασία: %s]

en	VDEFs [new]
el	VDEF [νέο]

en	Delete VDEF Item
el	Διαγραφή στοιχείου VDEF

en	VDEF Name
el	Όνομα VDEF

en	The name of this VDEF.
el	Το όνομα αυτού του VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
el	Τα χρησιμοποιούμενα VDEF δεν μπορούν να διαγραφούν. Κατά τη χρήση ορίζεται ως αναφορά από ένα γράφημα ή ένα πρότυπο γραφήματος.

en	The number of Graphs using this VDEF.
el	Ο αριθμός των γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
el	Ο αριθμός των προτύπων γραφημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το VDEF.

en	No VDEFs
el	Δεν υπάρχουν VDEF