en	About Cacti
de	Über Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
de	Cacti wurde konstruiert als vollständige Diagramm-Lösung, basierend auf RRDTool's Rahmenwerk. Das Ziel ist es, die Arbeit von Netzwerk Administratoren zu vereinfachen, indem Cacti alle erforderlichen Details zur Erzeugung verständlicher Diagramme berücksichtigt.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
de	Besuchen Sie die offizielle %sCacti Webseite%s for weitere Information, Unterstützung und Aktualisierungen.

en	Active Developers
de	Cacti Entwickler

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
de	Abschnitt zum Konsolenmenü

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
de	Gruppenmitglied

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	Thanks
de	Danksagung

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
de	Ein ganz besonderer Dank gilt %sTobi Oetiker%s, dem Schöpfer von %sRRDtool%s und dem sehr beliebten %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
de	Die Benutzer von Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
de	Besonders jenen, die sich die Zeit genommen haben einen Fehlerbericht zu erstellen, oder anderweitig geholfen haben Fehler in Cacti zu beheben. Sowie denen, die zur Unterstützung von Cacti beigetragen haben.

en	License
de	Lizenz

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
de	Cacti ist lizensiert unter der GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
de	Dieses Programm ist freie Software: Sie können sie weitergeben und/oder verändern unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht; entweder Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jeder späteren Version.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
de	Dieses Programm wird verteilt in der Hoffnung, dass es nützlich ist, aber OHNE JEDE GARANTIE; sogar ohne die implizite Garantie der MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Weitere Details finden Sie in der GNU General Public License.

en	Delete
de	Löschen

en	Convert to Normal Graph
de	In normale Grafik konvertieren

en	Place Graphs on Report
de	Graphen auf Bericht platzieren

en	Migrate Aggregate to use a Template
de	Aggregat zur Verwendung einer Vorlage migrieren

en	Create New Aggregate from Aggregates
de	Neues Aggregat aus Aggregaten erstellen

en	Associate with Aggregate
de	Mit Aggregat assoziieren

en	Disassociate with Aggregate
de	Von Gruppe trennen

en	Place on a Tree (%s)
de	Auf einem Baum platzieren (%s)

en	Override Values for Graph Item
de	Überschreiben von Werten für Graph Item

en	Override this Value
de	Diesen Wert überschreiben

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
de	Die ausgewählten Aggregatdiagramme stellen Elemente aus mehr als einer Grafikvorlage dar.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
de	Um die folgenden Aggregatdiagramme in ein vorlagenbasiertes Aggregat zu migrieren, erstellen Sie zunächst eine Aggregatvorlage für die Diagrammvorlage '%s'.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
de	Die ausgewählten Aggregatgrafiken scheinen keine passenden Aggregatvorlagen zu haben.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
de	Um die untenstehenden Aggregatdiagramme in ein vorlagenbasiertes Aggregat zu migrieren, dürfen sie nur eine Grafikvorlage verwenden. Bitte drücken Sie'Return' und wählen Sie dann nur Aggregatdiagramme aus, die die gleiche Diagrammvorlage verwenden.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
de	Derzeit sind für die ausgewählten Legacy-Aggregate keine Aggregatvorlagen definiert.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
de	Um die folgenden Aggregatdiagramme in ein vorlagenbasiertes Aggregat zu migrieren, erstellen Sie zunächst eine Aggregatvorlage für die Diagrammvorlage '%s'.

en	You currently have no reports defined.
de	Sie haben derzeit keine Berichte definiert.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregat-Graph(en) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregat-Graph(en) zu löschen.

en	Delete Aggregate Graph
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Delete Aggregate Graphs
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) zu einer einzigen Aggregatgrafik zu kombinieren.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) zu einer einzigen Aggregatgrafik zu kombinieren.

en	Migrate to Aggregate Graph
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Migrate to Aggregate Graphs
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Aggregate Template
de	Aggregatvorlage:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) zu einer einzigen Aggregatgrafik zu kombinieren.

en	Combine Aggregate Graphs
de	Die ausgewählten Aggregatdiagramme stellen Elemente aus mehr als einer Grafikvorlage dar.

en	Aggregate Name
de	Aggregatname:

en	New Aggregate
de	Neues Aggregat

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregat-Graph(en) zu löschen.

en	Place Aggregate Graph on Report
de	Graphen auf Bericht platzieren

en	Place Aggregate Graphs on Report
de	Graphen auf Bericht platzieren

en	Report Name
de	Name des Berichts

en	Timespan
de	Zeitspanne

en	Align
de	Ausrichten

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) in eine normale Grafik umzuwandeln.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) in eine normale Grafik umzuwandeln.

en	Convert Aggregate Graph
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Convert Aggregate Graphs
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Grafiken mit dem Aggregatdiagramm zu verknüpfen.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Grafiken mit dem Aggregatdiagramm zu verknüpfen.

en	Associate Graph with Aggregate
de	Mit Aggregat assoziieren

en	Associate Graphs with Aggregate
de	Mit Aggregat assoziieren

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Grafiken vom Aggregat zu trennen.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Grafiken vom Aggregat zu trennen.

en	Disassociate Graph with Aggregate
de	Von Gruppe trennen

en	Disassociate Graphs with Aggregate
de	Von Gruppe trennen

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Aggregatdiagramme unter dem Baumzweig zu platzieren.

en	Place Aggregate Graph on Tree
de	Graph(e) auf dem Baum platzieren

en	Place Aggregate Graphs on Tree
de	Graph(e) auf dem Baum platzieren

en	Destination Branch:
de	Ziel Zweig:

en	[edit: %s]
de	[ändern: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
de	Einstellungen für die Aggregatgrafik

en	Details

en	Items
de	Elemente

en	Preview
de	Vorschau

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
de	Einstellungen für die Aggregatgrafik

en	Turn Off Graph Debug Mode
de	Deaktivieren des Grafik-Debug-Modus

en	Turn On Graph Debug Mode
de	Einschalten des Grafik-Debug-Modus

en	Show Item Details
de	Artikeldetails anzeigen

en	Aggregate Preview Does Not Exist
de	Aggregatvorschau[%s]

en	Aggregate Preview %s
de	Aggregatvorschau[%s]

en	RRDtool Command:
de	RRDtool Befehl:

en	RRDtool Says:
de	RRDtool sagt:

en	Not Checked
de	Nicht geprüft

en	Aggregate Graph %s
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die folgende(n) Aggregatgrafik(en) zu einer einzigen Aggregatgrafik zu kombinieren.

en	Prefix Replacement Values
de	Ersatzmuster

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
de	Sie können diese Ersatzwerte für das Präfix im Aggregatdiagramm verwenden

en	Total
de	Gesamt

en	All Items
de	Alle Einträge

en	Graph Configuration
de	Graph Konfiguration

en	Show
de	Anzeigen

en	Hide Item Details
de	Artikeldetails ausblenden

en	Matching Graphs
de	Keine passenden Diagramme gefunden

en	Search
de	Suche

en	Graphs
de	Diagramme

en	Default
de	Voreinstellung

en	Part of Aggregate
de	Teil des Aggregats

en	Go
de	Los

en	Set/Refresh Filters
de	Filter setzen/auffrischen

en	Clear
de	Löschen

en	Clear Filters
de	Filter löschen

en	Graph Title
de	Graph Titel

en	ID

en	Included in Aggregate
de	Im Aggregat enthalten

en	Size
de	Größe

en	No
de	Nein

en	Yes
de	Ja

en	No Graphs Found
de	Kein Graph gefunden

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
de	[ Angewandte benutzerdefinierte Grafikliste - Filter aus der Liste ]

en	Aggregate Graphs
de	Die ausgewählten Aggregatdiagramme stellen Elemente aus mehr als einer Grafikvorlage dar.

en	Template
de	Vorlage

en	Any
de	Beliebig

en	None
de	Nichts

en	The title for the Aggregate Graphs
de	Der Titel für die Aggregatdiagramme

en	The internal database identifier for this object
de	Der interne Datenbank-Identifikator für dieses Objekt

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
de	Die Aggregatvorlage, auf der diese Aggregatdiagramme basieren.

en	No Aggregate Graphs Found
de	Keine Aggregatdiagramme gefunden

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Delete Aggregate Graph Template
de	Aggregat aus Vorlage erstellen

en	Delete Aggregate Graph Templates
de	Grafikvorlage(n) löschen

en	Aggregate Template [edit: %s]
de	Aggregatvorlage[Bearbeiten: %s]

en	Aggregate Template [new]
de	Aggregatvorlage[neu]].

en	Aggregate Templates
de	Die ausgewählten Aggregatgrafiken scheinen keine passenden Aggregatvorlagen zu haben.

en	Templates
de	Schablonen

en	Has Graphs
de	Hat Diagramme

en	Template Title
de	Überschrift des Templates

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
de	Aggregatvorlagen, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als von einem Aggregat referenziert.

en	Deletable
de	Löschbar

en	Graphs Using
de	Diagramme mit

en	Graph Template
de	Diagrammvorlage

en	No Aggregate Templates Found
de	Keine Aggregatvorlagen gefunden

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
de	Löschungsbestätigung

en	2nd Factor Authentication
de	Einfache Webauthentifizierung

en	Enter your token
de	Suchbegriff eingeben

en	Token

en	Verify
de	Alle verifizieren

en	You cannot use a previously entered password!
de	Sie können kein zuvor eingegebenes Passwort verwenden!

en	Your new passwords do not match, please retype.
de	Ihre neuen Kennwörter stimmen nicht überein, bitte erneut eingeben.

en	Your current password is not correct. Please try again.
de	Ihr aktuelles Kennwort ist nicht korrekt. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
de	Ihr neues und altes Kennwort müssen sich voneinander unterscheiden. Bitte versuchen Sie es erneut.

en	Forced password change
de	Erzwungene Passwortänderung

en	Password requirements include:
de	Die Kennwortanforderungen umfassen:

en	Must be at least %d characters in length
de	Muss mindestens %d Zeichen lang sein.

en	Must include mixed case
de	Muss einen gemischten Fall enthalten

en	Must include at least 1 number
de	Muss mindestens 1 Zahl enthalten

en	Must include at least 1 special character
de	Muss mindestens 1 Sonderzeichen enthalten.

en	Cannot be reused for %d password changes
de	Kann nicht für %d Passwortänderungen wiederverwendet werden.

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
de	Bitte gib dein aktuelles Passwort und dein neues <br>Cacti Passwort ein.

en	Please enter your new Cacti password.
de	Bitte Benutzernamen und Kennwort eingeben:

en	Change Password
de	Kennwort ändern

en	Username
de	Benutzername

en	Current password
de	Aktuelles Passwort

en	New password
de	Neues Passwort

en	Confirm password
de	Neues Passwort bestätigen

en	Save
de	Speichern

en	Return
de	Zurück

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
de	Zugriff verweigert, bitte kontaktieren Sie Ihren Cacti Administrator.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
de	Zugriff verweigert, bitte kontaktieren Sie Ihren Cacti Administrator.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
de	Der Benutzer wurde authentifiziert, aber das Vorlagenkonto ist deaktiviert. Verwendung des Gastkontos

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
de	Zugriff verweigert, bitte kontaktieren Sie Ihren Cacti Administrator.

en	Access Denied! User account disabled.
de	Zugriff verweigert, Benutzerkonto deaktiviert.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
de	Sie haben keinen Zugang zu allen von Cacti. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

en	Login to Cacti
de	Anmelden bei Cacti

en	User Login
de	Benutzer anmelden

en	Enter your Username and Password below
de	Geben Sie Ihren Benutzernamen und Kennwort ein

en	Password
de	Kennwort

en	Realm
de	Bereich

en	Keep me signed in
de	Angemeldet bleiben

en	Login
de	Anmelden

en	Invalid User Name/Password Please Retype
de	Ungültiger Benutzername oder Kennwort. Bitte erneut eingeben

en	User Account Disabled
de	Benutzerkonto deaktiviert

en	General
de	Allgemein

en	2FA

en	User Account Details
de	Benutzerkonto

en	Tree View
de	Baum Ansicht

en	List View
de	Listen Ansicht

en	Preview View
de	Vorschau

en	User Name
de	Benutzername

en	The login name for this user.
de	Der Anmeldename für diesen Benutzer.

en	Full Name
de	Vollständiger Name

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
de	Beschreibender Name für den Benutzer, darf Leerzeichen oder spezielle Zeichen enthalten.

en	Email Address
de	E-Mail-Adresse

en	An Email Address you be reached at.
de	Eine E-Mail-Adresse unter welcher Sie erreichbar sind.

en	Clear User Settings
de	Benutzereinstellungen löschen

en	Return all User Settings to Default values.
de	Setzt alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurück.

en	Clear Private Data
de	Persönliche Daten löschen

en	Clear Private Data including Column sizing.
de	Löschen Sie private Daten einschließlich der Spaltengröße.

en	Logout Everywhere
de	Überall ausloggen

en	Clear all your Login Session Tokens.
de	Löschen Sie alle Ihre Login-Session-Token.

en	User Settings
de	Benutzereinstellungen

en	2FA Settings
de	Einstellungen

en	2FA Enabled
de	Aktiviert

en	Whether 2FA is enabled for this user.
de	Der Anmeldename für diesen Benutzer.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
de	Alle verifizieren

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	Enabled
de	Aktiviert

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
de	Private Daten gelöscht

en	Your Private Data has been cleared.
de	Ihre privaten Daten wurden gelöscht.

en	All your login sessions have been cleared.
de	Alle Ihre Anmeldesitzungen wurden gelöscht.

en	User Sessions Cleared
de	Benutzer-Sessions gelöscht

en	Reset
de	Zurücksetzen

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
de	Bitte Benutzernamen und Kennwort eingeben:

en	Reset password problem.

en	Reset Password
de	Auth Passwort

en	Send reset token by email
de	Testmail senden

en	Add Device
de	Gerät hinzufügen

en	Delete Device
de	Gerät löschen

en	Down
de	Runter

en	Up
de	Hoch

en	Added manually through device automation interface.
de	Manuell über die Schnittstelle zur Geräteautomatisierung hinzugefügt.

en	Device %s Added to Cacti
de	Gerät %s zu Cacti hinzugefügt

en	Device %s Not Added to Cacti
de	Gerät %s nicht zu Cacti hinzugefügt

en	Devices Removed from Cacti Automation database
de	Geräte aus der Cacti Automation-Datenbank entfernt

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden erkannten Geräte hinzuzufügen.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden erkannten Geräte hinzuzufügen.

en	Add Discovered Device
de	Erkannten Geräte

en	Add Discovered Devices
de	Erkannten Geräte

en	Poller

en	Device Template
de	Zielsystem Schablone

en	Availability Method
de	Verfügbarkeitsmethode

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden erkannten Geräte hinzuzufügen.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden erkannten Geräte hinzuzufügen.

en	Remove Discovered Device
de	Erkannten Geräte

en	Remove Discovered Devices
de	Erkannten Geräte

en	Devices
de	Zielsysteme

en	Imported Device
de	Exportgeräte

en	Device Name
de	Gerätename

en	IP

en	Network
de	Netzwerk

en	SNMP Name
de	SNMP-Name

en	Location
de	Standort

en	Contact
de	Kontakt

en	Description
de	Beschreibung

en	OS
de	Betriebsystem

en	Uptime
de	Laufzeit

en	SNMP

en	Status

en	Last Check
de	Letzte Prüfung

en	Not Detected
de	Nicht erkannt

en	No Devices Found
de	Keine Geräte gefunden

en	Removed from Cacti
de	Aus Gruppe entfernen

en	Not In Cacti
de	Über Cacti

en	Invalid Network
de	Netzwerk

en	Discovery Filters
de	Entdeckungsfilter

en	Reset fields to defaults
de	Felder auf Standardwerte zurücksetzen

en	Export
de	Exportieren

en	Export to a file
de	In Datei exportieren

en	Purge
de	Löschen

en	Purge Discovered Devices
de	Entdeckte Geräte bereinigen

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	Duplicate
de	Duplizieren

en	Enable
de	Aktivieren

en	Disable
de	Deaktivieren

en	Import Graph Rules from Local File
de	Schablonenimport aus einer lokalen Datei

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Import Graph Rules from Text
de	Schablonenimport durch Texteingabe

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone als Text vorliegt, dann können Sie es in die Eingabebox einfügen.

en	Import Results
de	Ergebnisse importieren

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Graph Rules
de	Diagramm-Regeln

en	Import
de	Daten importieren

en	NOTE:

en	ERROR:
de	FEHLER:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu löschen.

en	Delete Graph Rule
de	Grafikregel erstellen

en	Delete Graph Rules
de	Grafikregel erstellen

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu aktivieren.

en	Enable Graph Rule
de	Regel aktivieren

en	Enable Graph Rules
de	Diagramm-Regeln

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Regeln zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Regeln zu deaktivieren.

en	Disable Graph Rule
de	Grafikregel erstellen

en	Disable Graph Rules
de	Diagramm-Regeln

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu aktivieren.

en	Export Graph Rule
de	Grafikregel erstellen

en	Export Graph Rules
de	Diagramm-Regeln

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Graph Rule
de	Doppelte Grafik(en)

en	Duplicate Graph Rules
de	Doppelte Grafik(en)

en	Title Format
de	Titelformat

en	Rule Selection [edit: %s]
de	Regelauswahl[Bearbeiten: %s]

en	Rule
de	Regel Namen

en	Matching Devices
de	Passende Geräte

en	Matching Objects
de	Abgleich der Objekte

en	Rule Selection [new]
de	Regelauswahl[neu]

en	Device Selection Criteria
de	Auswahlkriterien für Geräte

en	Graph Creation Criteria
de	Kriterien für die Erstellung von Graphen

en	SQL Debug Output
de	Debuggen der Ausgabebreite

en	Graph Rules
de	Diagramm-Regeln

en	Data Query
de	Datenabfrage

en	Rule Name
de	Regel Namen

en	The name of this rule.
de	Der Name dieser Regel.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
de	Die interne Datenbank-ID für diese Regel. Nützlich bei der Durchführung von Debugging und Automatisierung.

en	Graph Type
de	Diagrammtyp

en	No Graph Rules Found
de	Keine Diagramm-Regeln gefunden

en	Change Network Settings
de	Einstellungen ändern

en	Discover Now
de	Jetzt Entdecken

en	Cancel Discovery
de	Entdeckung abbrechen

en	Manual
de	Manuell

en	Daily
de	Täglich

en	Weekly
de	Wöchentlich

en	Monthly
de	Monatlich

en	Monthly on Day
de	Monatlich am Tag

en	Import Network Discovery Rule from Local File
de	Farben aus lokaler Datei importieren

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Import Network Discovery Rule from Text
de	Netzwerk-Erkennungsbereich[neu]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone als Text vorliegt, dann können Sie es in die Eingabebox einfügen.

en	Cacti has imported the following items:
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Network Discovery Rule
de	Neue Reihe von Network Discovery Produkten

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
de	Discovery for Discovery kann nicht neu gestartet werden, wenn das Netzwerk'%s' läuft.

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
de	Kann die Erkennung für deaktivierte Netzwerke nicht durchführen '%s'.

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
de	FEHLER: Sie müssen den Wochentag angeben. Deaktivieren von Netzwerk %s!...

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
de	FEHLER: Sie müssen sowohl die Monate als auch die Tage des Monats angeben. Deaktivieren von Netzwerk %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
de	FEHLER: Sie müssen die Monate, Wochen der Monate und Wochentage angeben. Deaktivieren von Netzwerk %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
de	FEHLER: Netzwerk'%s' ist ungültig.

en	Update this Field
de	Dieses Feld aktualisieren

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu löschen.

en	Delete Network
de	Farbelement löschen

en	Delete Networks
de	Netzwerke

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgenden Netzwerk(e) zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgenden Netzwerk(e) zu deaktivieren.

en	Disable Network
de	Benutzer deaktivieren

en	Disable Networks
de	Benutzer deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu aktivieren.

en	Enable Network
de	Bericht aktivieren

en	Enable Networks
de	Bericht aktivieren

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu finden.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu finden.

en	Discover Network
de	Jetzt Entdecken

en	Discover Networks
de	Jetzt Entdecken

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
de	Plugin aktivieren

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Ausführung von Network Discovery(s) abzubrechen.

en	Cancel Network Discovery
de	Entdeckung abbrechen

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu finden.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das/die folgende(n) Netzwerk(e) zu finden.

en	Export Network
de	Netzwerk

en	Export Networks
de	Farben exportieren

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Network
de	Website duplizieren

en	Duplicate Networks
de	Website duplizieren

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
de	Kennwort ändern

en	Change Networks
de	Netzwerke

en	SNMP Get

en	General Settings
de	Basis Einstellungen

en	Name

en	Give this Network a meaningful name.
de	Geben Sie diesem Netzwerk einen aussagekräftigen Namen.

en	New Network Discovery Range
de	Neue Reihe von Network Discovery Produkten

en	Data Collector
de	Feldrechner

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
de	Wählen Sie den Cacti-Daten-Sammler/Poller, der zum Sammeln von Daten von diesem Gerät verwendet werden soll.

en	Associated Site
de	Zugehörige Seite

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
de	Wählen Sie die Cacti-Site, mit der Sie vorgefundene Geräte verknüpfen möchten.

en	Subnet Range
de	Subnetzbereich

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
de	Geben Sie gültige Netzwerkbereiche getrennt durch Kommas ein. Sie können eine IP-Adresse, einen Netzwerkbereich wie 192.168.1.0/24 oder 192.168.1.0/255.255.255.255.0 oder Wildcards wie 192.168.*.* verwenden.

en	IP Addresses to Ignore
de	IP Adresse

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total IP Addresses
de	Gesamte IP-Adressen

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
de	Gesamtadressierbare IP-Adressen in diesem Netzwerkbereich.

en	Alternate DNS Servers
de	Alternative DNS-Server

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
de	Eine durch Leerzeichen begrenzte Liste alternativer DNS-Server, die für die DNS-Auflösung verwendet werden sollen. Wenn leer, wird das Poller-Betriebssystem verwendet, um DNS-Namen aufzulösen.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
de	Geben Sie IPs oder FQDNs von DNS-Servern ein.

en	Discovery Threads
de	Erkundungsthreads

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
de	Definieren Sie die Anzahl der Threads, die zum Erkennen dieses Netzwerkbereichs verwendet werden sollen.

en	%d Thread

en	%d Threads

en	Run Limit
de	Laufbegrenzung

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
de	Nach der gewählten Ablaufbegrenzung wird der Erkennungsprozess beendet.

en	%d Minute

en	%d Minutes
de	%d Minuten

en	%d Hour
de	%d Stunde

en	%d Hours
de	%d Stunden

en	Enable this Network Range.
de	Aktivieren Sie diesen Netzwerkbereich.

en	Enable NetBIOS
de	NetBIOS aktivieren

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
de	Verwenden Sie NetBIOS, um zu versuchen, den Hostnamen von Up-Hosts aufzulösen.

en	Automatically Add to Cacti
de	Automatisch zu Cacti hinzufügen

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
de	Für alle neu entdeckten Geräte, die über SNMP erreichbar sind und einer Geräte-Regel entsprechen, fügen Sie sie zu Cacti hinzu.

en	Allow same sysName on different hosts
de	Gleichen sysName auf verschiedenen Hosts zulassen

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
de	Wenn Sie Geräte entdecken, erlauben Sie, dass doppelte Systemnamen auf verschiedenen Hosts hinzugefügt werden.

en	Rerun Data Queries
de	Datenabfragen erneut ausführen

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
de	Wenn ein Gerät gefunden wird, das zuvor zu Cacti hinzugefügt wurde, führen Sie dessen Datenabfragen erneut durch.

en	Discovery Timing
de	Entdeckungs-Timing

en	Schedule Type
de	Terminplan Typ

en	Define the collection frequency.
de	Definieren Sie die Abholfrequenz.

en	Starting Date/Time
de	Startdatum/Uhrzeit

en	What time will this Network discover item start?
de	Um wie viel Uhr wird dieses Network discover item starten?

en	Rerun Every
de	Wiederholen Sie alle

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
de	Wiederholen Sie die Erkennung für diesen Netzwerkbereich jedes X.

en	Days of Week
de	Wochentage

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
de	Welcher(e) Tag(e) der Woche wird diese Netzwerkbereich entdeckt werden.

en	Sunday
de	Sonntag

en	Monday
de	Montag

en	Tuesday
de	Dienstag

en	Wednesday
de	Mittwoch

en	Thursday
de	Donnerstag

en	Friday
de	Freitag

en	Saturday
de	Samstag

en	Months of Year
de	Monate des Jahres

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
de	Welche Monate des Jahres wird diese Netzwerkreihe entdeckt werden?

en	January
de	Januar

en	February
de	Februar

en	March
de	März

en	April

en	May
de	Mai

en	June
de	Juni

en	July
de	Juli

en	August

en	September

en	October
de	Oktober

en	November

en	December
de	Dezember

en	Days of Month
de	Tage des Monats

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
de	An welchem Tag des Monats wird diese Netzwerkreihe entdeckt?

en	Last
de	Letzte

en	Week(s) of Month
de	Woche(n) des Monats

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
de	Welche Woche(n) des Monats wird diese Netzwerkbereich entdeckt werden.

en	First
de	Erste

en	Second
de	Sekunde

en	Third
de	Dritter

en	Day(s) of Week
de	Tag(e) der Woche

en	Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Notification Enabled
de	Benachrichtigung aktiviert

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
de	Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Scannen des Automatisierungsnetzwerks ein Bericht an das Benachrichtigungs-E-Mail-Konto gesendet....

en	Notification Email
de	Benachrichtigungs-E-Mail

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
de	Das E-Mail-Konto, an das die Benachrichtigungs-E-Mail gesendet werden soll.

en	Notification From Name
de	Benachrichtigung vom Namen

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
de	Der Name des E-Mail-Kontos, der als Absendername für die Benachrichtigungs-E-Mail verwendet werden soll. Wenn das Feld leer bleibt, verwendet Cacti den Standard-Automatisierungsbenachrichtigungsnamen, falls angegeben, andernfalls wird der Standard-E-Mail-Name des Cacti-Systems verwendet.

en	Notification From Email Address
de	Benachrichtigung über die E-Mail-Adresse

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
de	Die E-Mail-Adresse, die als Absender-E-Mail für die Benachrichtigungs-E-Mail verwendet werden soll. Wenn das Feld leer bleibt, verwendet Cacti die Standard-E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung zur Automatisierung, falls angegeben, andernfalls wird die Standard-E-Mail-Adresse des Cacti-Systems verwendet.

en	Reachability Settings
de	Erreichbarkeitseinstellungen

en	SNMP Options
de	SNMP-Optionen

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
de	Wählen Sie die SNMP-Optionen aus, die für die Erkennung dieses Netzwerkbereichs verwendet werden sollen.

en	Ping Method
de	Ping Methode

en	The type of ping packet to send.
de	Die Art des zu sendenden Ping-Pakets.

en	Ping Port

en	TCP or UDP port to attempt connection.
de	TCP- oder UDP-Port, um eine Verbindung zu versuchen.

en	Ping Timeout Value
de	Ping-Timeout-Wert

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
de	Der Timeout-Wert, der für das Host-ICMP- und UDP-Ping verwendet werden soll. Dieser Host-SNMP-Timeout-Wert gilt für SNMP-Pings.

en	Ping Retry Count
de	Anzahl der Ping-Wiederholungsversuche

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
de	Im Falle eines Zugriffsfehlers: Die Zahl der Ping Wiederholungen, bevor Cacti mit einem Fehler aufgibt.

en	Select the days(s) of the week
de	Wählen Sie die Tage der Woche aus.

en	Select the month(s) of the year
de	Wählen Sie den oder die Monate des Jahres aus.

en	Select the day(s) of the month
de	Wählen Sie den/die Tag(e) des Monats aus.

en	Select the week(s) of the month
de	Wählen Sie die Woche(n) des Monats aus.

en	Select the day(s) of the week
de	Wählen Sie den/die Tag(e) der Woche aus.

en	every X Days
de	alle X Tage

en	every X Weeks
de	alle X-Wochen

en	every X Days.
de	alle X Tage.

en	every X.
de	jedes X.

en	every X Weeks.
de	alle X-Wochen.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
de	Netzwerk-Erkennungsbereich[Bearbeiten: %s]

en	Network Discovery Range [new]
de	Netzwerk-Erkennungsbereich[neu]

en	Network Filters
de	Netzwerkfilter

en	Networks
de	Netzwerke

en	Network Name
de	Name des Netzwerks

en	Schedule
de	Zeitplan

en	Total IPs
de	Gesamtzahl der IPs

en	The Current Status of this Networks Discovery
de	Der aktuelle Stand dieser Netzwerkbestimmung

en	Progress
de	Fortschritt

en	Pending/Running/Done
de	Ausstehend / Laufend / Erledigt

en	Up/SNMP Hosts
de	Up/SNMP-Hosts

en	Threads

en	Last Runtime
de	Letzter Durchlauf

en	Next Start
de	Nächste Startzeit:

en	Last Started
de	Letzter Start

en	Running
de	Läuft

en	Idle
de	Leerlauf

en	Never
de	Niemals

en	No Networks Found
de	Keine Netzwerke gefunden

en	Refresh
de	Aktualisieren

en	%d Seconds
de	%d Sekunden

en	Clear Filtered
de	Klar gefiltert

en	Import Networks
de	Farben importieren

en	Import SNMP Options from Local File
de	Farben aus lokaler Datei importieren

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Import SNMP Options from Text
de	Schablonenimport durch Texteingabe

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone als Text vorliegt, dann können Sie es in die Eingabebox einfügen.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import SNMP Options
de	SNMP-Optionen

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Delete SNMP Option
de	SNMP-Optionselement löschen

en	Delete SNMP Options
de	SNMP-Optionselement löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Duplicate SNMP Option
de	SNMP-Optionselement löschen

en	Duplicate SNMP Options
de	SNMP-Optionselement löschen

en	Name Format
de	Format Name

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden SNMP-Option(en) zu löschen.

en	Export SNMP Option
de	SNMP-Optionen

en	Export SNMP Options
de	SNMP-Optionen

en	SNMP Options has been Duplicated.
de	SNMP-Optionen für die Automatisierung

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
de	Automatisierungselement existiert nicht. Kann nicht duplizieren.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende SNMP-Optionselement zu löschen.

en	SNMP Option:
de	SNMP-Option:

en	SNMP Version: %s
de	SNMP-Version: %s

en	SNMP Community/Username: %s
de	SNMP Community-Benutzername: %s

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Continue
de	Fortsetzen

en	Remove SNMP Item
de	SNMP-Element entfernen

en	SNMP Options [edit: %s]
de	SNMP-Optionen[Bearbeiten: %s]

en	SNMP Options [new]
de	SNMP-Optionen[neu]

en	Sequence
de	Sequenz

en	Sequence of Item.
de	Reihenfolge der Elemente.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
de	SNMP Option Set [bearbeiten: %s]

en	SNMP Option Set [new]
de	SNMP Option Set[neu] einstellen

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
de	Geben Sie den Namen dieses SNMP-Optionssets ein.

en	Item
de	Element

en	Version

en	Community
de	Gemeinschaft

en	Port

en	Timeout
de	Zeitüberschreitung

en	Retries
de	Wiederholungen

en	Max OIDS

en	Auth Username
de	Auth Benutzername

en	Auth Password
de	Auth Passwort

en	Auth Protocol
de	Auth-Protokoll

en	Priv Passphrase
de	Private Passphrase

en	Priv Protocol
de	Priv Protokoll

en	Context
de	Kontext

en	Action
de	Aktion

en	Item # %d
de	Element # %d

en	none
de	keine

en	Move Down
de	Nach unten

en	Move Up
de	Nach oben

en	No SNMP Items
de	Keine SNMP-Elemente

en	Delete SNMP Option Item
de	SNMP-Optionselement löschen

en	SNMP Rules
de	SNMP-Regeln

en	SNMP Option Sets
de	SNMP-Optionen-Sets

en	SNMP Option Set
de	SNMP-Option eingestellt

en	Networks Using
de	Netzwerke mit

en	SNMP Entries
de	SNMP-Einträge

en	V1 Entries
de	V1-Einträge

en	V2 Entries
de	V2-Einträge

en	V3 Entries
de	V3-Einträge

en	No SNMP Option Sets Found
de	Keine SNMP-Optionssätze gefunden

en	Import Device Rules from Local File
de	Schablonenimport aus einer lokalen Datei

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Import Device Rules from Text
de	Schablonenimport durch Texteingabe

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone als Text vorliegt, dann können Sie es in die Eingabebox einfügen.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Device Rules
de	Vorschau-Ergebnisse importieren

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Delete Device Rule
de	Gerät löschen

en	Delete Device Rules
de	Gerät löschen

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu aktivieren.

en	Export Device Rule
de	Exportgeräte

en	Export Device Rules
de	Exportgeräte

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Grafikvorlage zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt wird.

en	Graph Rule Name: '%s'
de	Graphenname: %s

en	Remove Graph Rule
de	Grafikregel erstellen

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
de	Die Gesamtzahl der von diesem Gerät erzeugten Grafiken.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Datenabfragen zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt werden.

en	Tree Rule Name: '%s'
de	Elemente der Baumregel

en	Remove Tree Rule
de	Baum-Regeln

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
de	Cacti Einstellungen

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
de	Wählen Sie eine Gerätevorlage aus, der die Geräte zugeordnet werden sollen.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
de	Wählen Sie die Verfügbarkeitsmethode, die für erkannte Geräte verwendet werden soll.

en	System Description Match
de	Abgleich der Systembeschreibung

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
de	Dies ist eine eindeutige Zeichenkette, die an eine sysDescr-Zeichenkette des Geräts angepasst wird, um sie mit dieser Automatisierungsvorlage zu verbinden. Jeder reguläre Perl-Ausdruck kann zusätzlich zu jedem SQL Where-Ausdruck verwendet werden.

en	System Name Match
de	Systemnamenabgleich

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
de	Dies ist eine eindeutige Zeichenkette, die mit einer sysName Zeichenkette des Geräts abgeglichen wird, um sie mit dieser Automatisierungsvorlage zu verbinden. Jeder reguläre Perl-Ausdruck kann zusätzlich zu jedem SQL Where-Ausdruck verwendet werden.

en	System OID Match
de	System OID Abgleich

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
de	Dies ist eine eindeutige Zeichenkette, die an eine sysOid-Zeichenkette des Geräts angepasst wird, um sie mit dieser Automatisierungsvorlage zu verbinden. Jeder reguläre Perl-Ausdruck kann zusätzlich zu jedem SQL Where-Ausdruck verwendet werden.

en	Device Creation Defaults
de	Gerätevoreinstellungen

en	Device Description Pattern
de	Gerätebeschreibung

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Scannen des Automatisierungsnetzwerks ein Bericht an das Benachrichtigungs-E-Mail-Konto gesendet....

en	Device Rules [edit: %s]
de	Gerät [bearbeiten: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
de	Automatisierungsvorlagen für[Gelöschte Vorlage]

en	Device Rules [new]
de	Gerätevorlagen[neu]

en	Associated Graph Rules
de	Zugeordnete Diagramm Elemente

en	Graph Rule Name
de	Name

en	Actions
de	Aktionen

en	No Associated Graph Rules
de	Zugeordnete Diagramm Elemente

en	Add Graph Rule
de	Diagramm-Regeln

en	Add
de	Hinzufügen

en	Add Graph Rule to Device Rule
de	Grafikvorlage zum Gerät hinzufügen

en	Associated Tree Rules
de	Zugeordnete Diagramm Elemente

en	Tree Rule Name
de	Regel Namen

en	Exit On Match
de	System OID Abgleich

en	No Associated Tree Rules
de	Keine zugeordneten Daten-Abfragen.

en	Add Tree Rule
de	Baum-Regeln

en	Add Tree Rule to Device Rule
de	Datenabfrage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	Delete Item from Device Rule
de	Gerätevorlage(n) löschen

en	Device Rules
de	Geräteregeln

en	Template Name

en	System ObjectId Match

en	Order
de	Bestellung

en	Unknown Template
de	Unbekannte Vorlage

en	No Automation Device Templates Found
de	Keine Vorlagen für Automatisierungsgeräte gefunden

en	Import Tree Rules from Local File
de	Schablonenimport aus einer lokalen Datei

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Import Tree Rules from Text
de	Schablonenimport durch Texteingabe

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone als Text vorliegt, dann können Sie es in die Eingabebox einfügen.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
de	Cacti hat folgende Elemente importiert:

en	Import Tree Rules
de	Vorschau-Ergebnisse importieren

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Delete Tree Rule
de	Baum löschen

en	Delete Tree Rules
de	Baum löschen

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgende(n) Regel(n) zu aktivieren.

en	Enable Tree Rule
de	Regel aktivieren

en	Enable Tree Rules
de	Regel aktivieren

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Regeln zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Regeln zu deaktivieren.

en	Disable Tree Rule
de	Baum-Regeln

en	Disable Tree Rules
de	Baum-Regeln

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu veröffentlichen.

en	Export Tree Rule
de	Baum-Regeln

en	Export Tree Rules
de	Baum-Regeln

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Tree Rule
de	Website duplizieren

en	Duplicate Tree Rules
de	Baum-Regeln

en	Created Trees
de	Erstellte Bäume

en	Don't Show
de	Nicht anzeigen

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
de	Auswahl der Baumregel[Bearbeiten: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
de	Auswahl der Baumregeln[neu]

en	Object Selection Criteria
de	Objektauswahlkriterien

en	Tree Creation Criteria
de	Kriterien für die Erstellung von Bäumen

en	Change Leaf Type
de	Blatttyp ändern

en	WARNING:
de	WARNUNG:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
de	Sie ändern den Blatttyp auf "Gerät", der den grafischen Objektabgleich/-erstellung nicht unterstützt.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
de	Durch die Änderung des Blatttyps werden alle ungültigen Regeln automatisch entfernt und sind nicht wiederherstellbar.

en	Are you sure you wish to continue?
de	Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?

en	Tree Rules
de	Baum-Regeln

en	Hook into Tree
de	Einhängen in den Baum

en	At Subtree
de	Im Teilbaum

en	This Type
de	Dieser Typ

en	Using Grouping
de	Gruppierung verwenden

en	ROOT
de	Stammverzeichnis

en	No Tree Rules Found
de	Keine Baumregeln gefunden

en	Cacti System Warning
de	Warnung vor dem Kaktus-System

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
de	WARNUNG: Cacti-Daemon-PID[

en	Cacti System Notice
de	Systemwerkzeuge

en	Notice: Cacti Daemon PID[
de	Hinweis: Cacti-Daemon-PID[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende CDEF zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende CDEF zu löschen.

en	Delete CDEF
de	CDEF löschen

en	Delete CDEFs
de	CDEF löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate CDEF
de	CDEF duplizieren

en	Duplicate CDEFs
de	CDEF duplizieren

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende CDEF-Element zu löschen.

en	CDEF Name: %s

en	Remove CDEF Item
de	CDEF-Element entfernen

en	CDEF Preview
de	CDEF-Vorschau

en	CDEF Items [edit: %s]
de	CDEF Items [bearbeiten: %s]

en	CDEF Item Type
de	Typ des CDEF Elementes

en	Choose what type of CDEF item this is.
de	Wählen Sie die Art des CDEF Elements.

en	CDEF Item Value
de	Wert des CDEF Elements

en	Enter a value for this CDEF item.
de	Geben Sie bitte einen Wert für dieses CDEF Element ein.

en	CDEF [edit: %s]
de	CDEF (Bearbeiten: %s)

en	CDEF [new]
de	CDEF[neu]

en	CDEF Items
de	CDEF Elemente

en	Item Value
de	Wert des Elements

en	Delete CDEF Item
de	CDEF-Element löschen

en	CDEFs

en	CDEF Name

en	The name of this CDEF.
de	Ein hilfreicher Name für diese CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
de	CDEFs, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als die Referenz durch ein Diagramm oder eine Diagrammvorlage.

en	The number of Graphs using this CDEF.
de	Die Anzahl der Grafiken, die dieses CDEF verwenden.

en	Templates Using
de	Vorlagen mit

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diese CDEF verwenden.

en	No CDEFs
de	CDEFs

en	Highlights

en	Full
de	Vollständiger Name

en	Change Log [%s]
de	ÄnderungsProtokoll

en	Version %s

en	Unnamed Color
de	Unbenannte Farbe

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbe zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbe zu löschen.

en	Delete Color
de	Farbelement löschen

en	Delete Colors
de	Farbelement löschen

en	Import Colors
de	Farben importieren

en	Import Colors from Local File
de	Farben aus lokaler Datei importieren

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
de	Bitte geben Sie den Speicherort der CSV-Datei mit Ihren Farbinformationen an.

en	Select a File
de	Datei wählen

en	Overwrite Existing Data?
de	Bestehende Daten überschreiben?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
de	Soll der Importprozess bestehende Daten überschreiben dürfen? Bitte beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, alte Zeilen zu löschen, sondern nur doppelte Zeilen zu aktualisieren.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
de	Bestehende Zeilen aktualisieren lassen?

en	Required File Format Notes
de	Erforderliche Hinweise zum Dateiformat

en	The file must contain a header row with the following column headings.
de	Die Datei muss eine Kopfzeile mit den folgenden Spaltenüberschriften enthalten.

en	name - The Color Name
de	name - Der Farbname

en	hex - The Hex Value
de	hex - Der Hex-Wert

en	Colors [edit: %s]
de	Farben (Bearbeiten: %s)

en	Colors [new]
de	Farben[neu]

en	Colors
de	Farben

en	Named Colors
de	Benannte Farben

en	Export Colors
de	Farben exportieren

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
de	Der Hex-Wert für diese Farbe.

en	Color Name
de	Farb Name

en	The name of this Color definition.
de	Der Name dieser Farbdefinition.

en	Named Color
de	Benannte Farbe

en	Is this color a named color which are read only.
de	Ist diese Farbe eine benannte Farbe, die nur lesbar ist.

en	Color
de	Farbe

en	The Color as shown on the screen.
de	Die Farbe, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
de	Verwendete Farben können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als entweder durch ein Diagramm oder eine Diagrammvorlage referenziert.

en	The number of Graph using this Color.
de	Die Anzahl der Graphen, die diese Farbe verwenden.

en	The number of Graph Templates using this Color.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diese Farbe verwenden.

en	No Colors Found
de	Keine Farben gefunden

en	Sync Aggregates
de	Aggregate

en	Color Item
de	Farbelement

en	No Items
de	Eine Einträge

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Delete Color Template
de	Farbvorlage löschen

en	Delete Color Templates
de	Farbvorlage löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Duplicate Color Template
de	Doppelte Farbvorlage

en	Duplicate Color Templates
de	Doppelte Farbvorlage

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbe der Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbe der Farbvorlage zu löschen.

en	Synchronize Color Template
de	Synchronisieren von Diagrammen mit Diagrammvorlage(n)

en	Synchronize Color Templates
de	Synchronisieren von Diagrammen mit Diagrammvorlage(n)

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbe der Farbvorlage zu löschen.

en	Color Name:
de	Farb Name

en	Color Hex:
de	Farbe Hex:

en	Remove Color Item
de	Farbelement entfernen

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
de	Farbvorlagen-Elemente[Berichtselement bearbeiten: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
de	Farbvorlagenelemente[neues Berichtselement: %s]

en	Color Template Items [new]
de	Farbvorlagen-Elemente[neu]

en	Color Template Items [edit: %s]
de	Farbvorlagenelemente [bearbeiten: %s]

en	Delete Color Item
de	Farbelement löschen

en	Color Template [edit: %s]
de	Farbvorlage [bearbeiten: %s]

en	Color Template [new]
de	Farbvorlage[neu]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
de	Bei der Farbvorlage '%s' wurden% d Aggregatvorlagen und% d Nicht-Vorlagenaggregate herausgeschoben

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
de	Farbvorlage '%s' hatte keine aggregierten Vorlagen oder Diagramme, die diese Farbvorlage verwendeten.

en	Color Templates
de	Keine Farbvorlagen gefunden

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
de	Farbvorlagen, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als durch eine Aggregatvorlage referenziert.

en	No Color Templates Found
de	Keine Farbvorlagen gefunden

en	Run Check
de	Laufprüfung

en	Delete Check
de	Check löschen

en	Data Source debug started.
de	Fehleranalyse für Datenquellen

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
de	Data Source Debug erhielt eine ungültige Data Source ID.

en	All RRDfile repairs succeeded.
de	Alle RRDfile-Reparaturen waren erfolgreich.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
de	Eine oder mehrere RRDfile-Reparaturen sind fehlgeschlagen. Siehe Kakteenprotokoll für Fehler.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
de	Automatisches Debugging der Datenquelle, das nach der Reparatur erneut ausgeführt wird.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
de	Die Reparatur der Datenquelle hat eine ungültige Datenquellen-ID erhalten.

en	Data Source
de	Datenquelle

en	The Data Source to Debug
de	Die zu debuggende Datenquelle

en	User
de	Benutzer

en	The User who requested the Debug.
de	Der Benutzer, der den Debugger angefordert hat.

en	Started
de	Gestartet

en	The Date that the Debug was Started.
de	Das Datum, an dem der Debug gestartet wurde.

en	The Data Source internal ID.
de	Die interne ID der Datenquelle.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
de	Der Status der Datenquellen-Debug-Prüfung.

en	Writable
de	Schreibbar

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
de	Legt fest, ob der Datensammler oder die Website Schreibzugriff hat.

en	Exists
de	Existiert

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
de	Legt fest, ob sich die Datenquelle im Poller-Cache befindet.

en	Active
de	Aktiv

en	Determines if the Data Source is Enabled.
de	Legt fest, ob die Datenquelle aktiviert ist.

en	RRD Match
de	RRD-Match

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
de	Legt fest, ob die RRDatei mit der Datenquellenvorlage übereinstimmt.

en	Valid Data
de	Gültige Daten

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
de	Bestimmt, ob die RRDatei gute aktuelle Daten erhalten hat.

en	RRD Updated
de	RRD Aktualisiert

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
de	Bestimmt, ob die RRDatei korrekt beschrieben wurde.

en	Issues
de	Probleme

en	Summary of issues found for the Data Source.
de	Alle zusammenfassenden Probleme, die für die Datenquelle gefunden wurden.

en	Data Sources
de	Datenquellen

en	Not Debugging
de	Prüfend

en	No Checks
de	Checks

en	Not Found
de	Nicht gefunden

en	Not Checked Yet
de	Keine Prüfungen

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
de	Probleme gefunden! Warten auf die Aktualisierung der RRD-Datei

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
de	Keine Initiale gefunden! Warten auf die Aktualisierung der RRD-Datei

en	Waiting on analysis and RRDfile update
de	Wurde die RRDatei aktualisiert?

en	RRDfile Owner
de	RRDfile Eigentümer

en	Website runs as
de	Die Website läuft unter

en	Poller runs as
de	Poller läuft als

en	Is RRA Folder writeable by poller?
de	Ist der RRA-Ordner für den Poller beschreibbar?

en	Is RRDfile writeable by poller?
de	Ist RRDfile vom Poller beschreibbar?

en	Does the RRDfile Exist?
de	Existiert die RRD-Datei?

en	Is the Data Source set as Active?
de	Ist die Datenquelle auf Aktiv gesetzt?

en	Did the poller receive valid data?
de	Hat der Befrager gültige Daten erhalten?

en	Was the RRDfile updated?
de	Wurde die RRDatei aktualisiert?

en	First Check TimeStamp
de	Zeitstempel der ersten Überprüfung

en	Second Check TimeStamp
de	Zweiter Check Zeitstempel

en	Were we able to convert the title?
de	Konnten wir den Titel konvertieren?

en	Data Source matches the RRDfile?
de	Datenquelle wurde nicht abgefragt

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
de	Fehlerbehebung bei der Datenquelle[%s]

en	Refresh Now
de	Jetzt aktualisieren

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
de	Fehlerbehebung bei der Datenquelle[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
de	Fehlerbehebung bei der Datenquelle[%s]

en	Rerun Analysis
de	Wiederholungsanalyse

en	Check
de	Prüfe

en	Value
de	Wert

en	Results
de	Ergebnisse

en	<not set>
de	Nicht gesetzt

en	Data Source Repair Recommendations
de	Daten-Schablone Auswahl

en	Issue
de	Problem

en	For attribute '%s', issue found '%s'
de	Für attrbitute'%s', Problem gefunden'%s'.

en	Apply Suggested Fixes
de	Namensregeln erneut anwenden

en	Repair Steps [ %s ]
de	Reparaturschritte [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
de	Reparaturschritte [ Ausführen der Korrektur über die Befehlszeile ]

en	Command
de	Befehl

en	Waiting on Data Source Check to Complete
de	Ändere Daten Schablone

en	All Devices
de	Alle Geräte

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
de	Fehlerbehebung bei der Datenquelle[%s]

en	No Device

en	Delete All Checks
de	Check löschen

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Profile
de	Profil

en	All
de	Alle

en	Failed
de	Fehlerhaft

en	Debugging
de	Prüfend

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Dateneingabemethode zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Dateneingabemethode zu löschen.

en	Delete Data Input Method
de	Dateneingabemethode löschen

en	Delete Data Input Methods
de	Dateneingabemethode löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Dateneingabemethode zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Dateneingabemethode zu löschen.

en	Duplicate Data Input Method
de	Dateneingabemethode löschen

en	Duplicate Data Input Methods
de	Dateneingabemethode löschen

en	Input Name
de	Eingangsname:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Dateneingabefeld zu löschen.

en	Field Name: %s
de	Feldname: %s

en	Friendly Name: %s
de	Freundlicher Name: %s

en	Remove Data Input Field
de	Dateneingabefeld entfernen

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
de	Das Skript scheint keine Eingabe-Werte zu haben. Deswegen gibt es nicht zum Hinzufügen.

en	Output Fields [edit: %s]
de	Ausgabefelder[Bearbeiten: %s]

en	Output Field
de	Ausgabefeld

en	Input Fields [edit: %s]
de	Eingabefelder[Bearbeiten: %s]

en	Input Field
de	Eingabefeld

en	Data Input Method [edit: %s]
de	Dateneingabemethoden[Bearbeiten: %s]

en	Data Input Method [new]
de	Dateneingabemethoden[neu]

en	SNMP Query
de	SNMP-Abfrage

en	Script Query
de	Skriptabfrage

en	Script Server Query
de	Script Server

en	White List Verification Succeeded.
de	Whitelist-Verifizierung erfolgreich abgeschlossen.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
de	Whitelist-Verifizierung fehlgeschlagen. Führen Sie das CLI-Skript input_whitelist.php aus, um es zu korrigieren.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
de	Die Eingabezeichenkette ist in der Weißen Liste nicht vorhanden. Führen Sie das CLI-Skript input_whitelist.php aus, um es zu korrigieren.

en	Input Fields
de	Eingabefelder

en	Friendly Name
de	Aussagekräftiger Name

en	Field Order
de	Feldanordnung

en	(Not In Use)
de	(Nicht verwendet)

en	No Input Fields
de	Keine Eingabefelder

en	Output Fields
de	Ausgabefelder

en	Update RRA
de	Aktualisiere RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
de	Ausgabefelder können nicht entfernt werden, wenn Datenquellen vorhanden sind.

en	No Output Fields
de	Keine Ausgabefelder

en	Delete Data Input Field
de	Dateneingabefeld löschen

en	Data Input Methods
de	Programme zur Datenabfrage

en	Input Methods
de	Programme zur Datenabfrage

en	Data Input Name
de	Name der Dateneingabe

en	The name of this Data Input Method.
de	Geben Sie dieser Dateneingabe-Methode einen aussagekräftigen Namen.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für diese Datenvorlage. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
de	Eingaben, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als entweder durch eine Datenquelle oder eine Datenvorlage referenziert.

en	Data Sources Using
de	Datenquellen über

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
de	Die Anzahl der Datenquellen, die diese Dateneingabemethode verwenden.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
de	Die Anzahl der Datenvorlagen, die diese Dateneingabemethode verwenden.

en	Data Input Method
de	Programm zur Datenabfrage

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
de	Die Methode, mit der Informationen für diese Dateneingabemethode gesammelt werden.

en	No Data Input Methods Found
de	Keine Dateneingabemethoden gefunden

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenabfrage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenabfrage zu löschen.

en	Delete Data Query
de	Datenabfrage löschen

en	Delete Data Queries
de	Datenabfrage löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenabfrage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Data Query
de	Datenabfrage löschen

en	Duplicate Data Queries
de	Datenquellenprofil duplizieren

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Zuordnung von Datenabfragegrafiken zu löschen.

en	Graph Name: %s
de	Graphenname: %s

en	Remove Data Query Graph Template
de	Ändere Daten Schablone

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
de	Zugehörige Grafik-/Datenvorlagen[Bearbeiten: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
de	Zugehörige Grafik-/Datenvorlagen[Bearbeiten: %s]

en	Associated Data Templates
de	Zugehörige Datenvorlagen

en	Data Template - %s
de	Datenvorlage - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
de	Wenn diese Grafikvorlage die Datenquelle der Datenvorlage auf der linken Seite benötigt, wählen Sie die richtige XML-Ausgabespalte aus und aktivieren Sie dann das Mapping entweder überprüfen oder umschalten.

en	Suggested Values - Graphs
de	Empfohlene Werte - Diagramme

en	Equation
de	Gleichung

en	No Suggested Values Found
de	Keine vorgeschlagenen Werte gefunden

en	Field Name
de	Feldname

en	Suggested Value
de	Vorgeschlagener Wert

en	Add Graph Title Suggested Name
de	Hinzufügen von Grafiktiteln Vorgeschlagener Name

en	Suggested Values - Data Sources
de	Empfohlene Werte - Datenquellen

en	Add Data Source Name Suggested Name
de	Datenquellenname hinzufügen Empfohlener Name

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
de	Datenabfragen[Bearbeiten: %s]

en	Data Queries [new]
de	Datenabfragen[neu]

en	Successfully located XML file
de	XML-Datei wurde gefunden

en	Could not locate XML file.
de	XML-Datei konnte nicht gefunden werden.

en	Associated Graph Templates
de	Zugeordnete Graph Templates

en	Graph Template Name
de	Name des Graph Templates

en	Mapping ID
de	Zuordnungs-ID

en	Association Read Only until XML file located
de	Zuordnung schreibgeschützt, bis die XML-Datei gefunden wurde

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
de	Zugeordnete Grafikvorlagen mit Grafiken sind schreibgeschützt.

en	No Graph Templates Defined.
de	Keine Graph Templates definiert.

en	Delete Associated Graph
de	Zugehörige Grafik löschen

en	Data Queries
de	Datenabfragen

en	Data Query Name
de	Name von Daten Abfragen

en	The name of this Data Query.
de	Der Name für diese Datenabfrage.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne ID für diese Grafikvorlage. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
de	Datenabfragen, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Bei der Verwendung wird definiert, dass sie entweder durch ein Diagramm oder eine Diagrammvorlage referenziert wird.

en	The number of Graphs using this Data Query.
de	Die Anzahl der Diagramme, die diese Datenabfrage verwenden.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diese Datenabfrage verwenden.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
de	Die Dateneingabemethode, mit der Daten für Datenquellen gesammelt werden, die dieser Datenabfrage zugeordnet sind.

en	No Data Queries Found
de	Keine Datenabfragen gefunden

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Datenquellenprofil zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Datenquellenprofil zu löschen.

en	Delete Data Source Profile
de	Datenquellenprofil löschen

en	Delete Data Source Profiles
de	Datenquellenprofil löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Datenquellenprofil zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Datenquellenprofil zu löschen.

en	Duplicate Data Source Profile
de	Datenquellenprofil duplizieren

en	Duplicate Data Source Profiles
de	Datenquellenprofil duplizieren

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
de	Eine oder mehrere RRDfile-Reparaturen sind fehlgeschlagen. Siehe Kakteenprotokoll für Fehler.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um das folgende Datenquellenprofil RRA zu löschen.

en	Profile Name: %s
de	Profilname: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
de	Datenquellenprofil RRA entfernen

en	Each Insert is New Row
de	Jeder Einsatz ist eine neue Zeile.

en	(Some Elements Read Only)
de	(Einige Elemente können nur gelesen werden)

en	RRA [edit: %s %s]
de	RRA [bearbeiten: %s %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
de	Datenquellenprofil[Bearbeiten: %s]

en	Data Source Profile [new]
de	Datenquellenprofil[neu]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
de	Datenquellenprofil-RRAs (drücken Sie Speichern, um die Zeitspannen zu aktualisieren)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
de	Datenquellenprofil RRAs (nur lesend)

en	Data Retention
de	Datenaufbewahrung

en	Graph Timespan
de	Grafik Zeitspanne

en	Steps
de	Schritte

en	Rows
de	Zeilen

en	Select Consolidation Function(s)
de	Konsolidierungsfunktion(en) auswählen

en	Delete Data Source Profile Item
de	Datenquellenprofil-Eintrag löschen

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
de	%s KBytes pro Datenquelle und %s Bytes für den Header

en	%s KBytes per Data Source
de	%s KBytes pro Datenquelle

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
de	%d Jahre

en	1 Year
de	1 Jahr

en	%d Month
de	%d Monat

en	%d Months
de	%d Monate

en	%d Week
de	%d Woche

en	%d Weeks
de	%d Wochen

en	%d Day
de	%d Tag

en	%d Days
de	%d Tage

en	1 Hour
de	1 Stunde

en	Data Source Profiles
de	Datenquellenprofile

en	Profiles
de	Profile

en	Has Data Sources
de	Hat Datenquellen

en	Data Source Profile Name
de	Name des Datenquellenprofils

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
de	Ist dies das Standardprofil für alle neuen Datenvorlagen?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
de	Profile, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als die Referenz durch eine Datenquelle oder eine Datenvorlage.

en	Read Only
de	Schreibzugriff

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
de	Profile, die von Datenquellen verwendet werden, werden vorerst nur gelesen.

en	Poller Interval
de	Poller-Intervall

en	The Polling Frequency for the Profile
de	Die Abruffrequenz für das Profil

en	Heartbeat
de	Herzschlag

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
de	Die Zeitspanne, in Sekunden, ohne gute Daten, bevor Daten als Unbekannt gespeichert werden.

en	The number of Data Sources using this Profile.
de	Die Anzahl der Datenquellen, die dieses Profil verwenden.

en	The number of Data Templates using this Profile.
de	Die Anzahl der Datenvorlagen, die dieses Profil verwenden.

en	No Data Source Profiles Found
de	Keine Datenquellenprofile gefunden

en	Change Device
de	Gerät wechseln

en	Reapply Suggested Names
de	Namensregeln erneut anwenden

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu löschen

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu aktivieren.

en	Delete Data Source
de	Datenquelle löschen

en	Delete Data Sources
de	Datenquelle löschen

en	The following Graph is using this Data Source.
de	Die folgende Grafik zeigt die Verwendung dieser Datenquellen:

en	The following Graph is using these Data Sources.
de	Die folgende Grafik zeigt die Verwendung dieser Datenquellen:

en	Leave the Graph Untouched
de	Lassen Sie die Grafik unberührt.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
de	Löschen Sie alle Graph Items, die auf diese Datenquelle verweisen.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
de	Löschen Sie alle Graphen, die auf diese Datenquelle verweisen.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu deaktivieren.

en	Disable Data Source
de	Datenquelle deaktivieren

en	Disable Data Sources
de	Datenquelle deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu aktivieren.

en	Enable Data Source
de	Datenquelle aktivieren

en	Enable Data Sources
de	Datenquelle aktivieren

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu löschen

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Datenquelle zu löschen

en	Change Device for Data Source
de	Datenquellenprofil ändern

en	Change Device for Data Sources
de	Geräteeinstellungen ändern

en	New Device
de	Neues Zielsystem

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den vorgeschlagenen Namen erneut auf die folgende Datenquelle anzuwenden.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den vorgeschlagenen Namen erneut auf die folgende Datenquelle anzuwenden.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
de	Wiederholung der vorgeschlagenen Benennung für die Datenquelle

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
de	Wiederholung der vorgeschlagenen Benennung für die Datenquelle

en	Custom Data [data input: %s]
de	Benutzerdefinierte Daten (Dateneingabe: %s)

en	(From Device: %s)
de	(Vom Gerät: %s)

en	(From Data Template)
de	(Aus Datenvorlage)

en	Nothing Entered
de	Nichts eingegeben

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
de	Keine Eingabefelder für die gewählte Dateneingabe Quelle

en	Data Template Selection [edit: %s]
de	Auswahl der Datenvorlage[Bearbeiten: %s]

en	Data Template Selection [new]
de	Auswahl der Datenvorlage[neu]].

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
de	Schalten Sie den Datenquellen-Debug-Modus aus.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
de	Schalten Sie den Datenquellen-Debug-Modus ein.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
de	Schalten Sie den Info-Modus der Datenquelle aus.

en	Turn On Data Source Info Mode.
de	Schalten Sie den Info-Modus der Datenquelle ein.

en	Edit Graph: '%s'.
de	[Diagramm ändern:

en	Edit Device.
de	Gerät bearbeiten

en	Edit Data Template.
de	Datenvorlage bearbeiten.

en	Disable Data Source.
de	Datenquelle deaktivieren

en	Enable Data Source.
de	Datenquelle aktivieren

en	Selected Data Template
de	Ausgewählte Datenvorlage

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
de	Der Name, der dieser Datenvorlage gegeben wurde. Bitte beachten Sie, dass Sie Grafikvorlagen nur in eine 100%$ kompatible Grafikvorlage ändern dürfen, d.h. sie enthält identische Datenquellen.

en	Device
de	Zielsysteme

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
de	Wählen Sie das Gerät, zu dem diese Datenquelle gehört.

en	Supplemental Data Template Data
de	Ergänzende Datenvorlagendaten

en	Data Source Fields
de	Felder für Datenquellen

en	Data Source Item Fields
de	Eingabefeld der Datenquelle

en	Custom Data
de	Zusätzliche Daten

en	Data Source Item %s
de	Datenquellenelement %s

en	New
de	Neu

en	Data Source Debug
de	Fehleranalyse für Datenquellen

en	RRDtool Tune Info
de	RRDtool Tune-Info

en	External
de	Extern

en	1 Minute

en	Data Sources [ All Devices ]
de	Datenquellen[Kein Gerät]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
de	Datenquellen[Kein Gerät]

en	Data Sources [ %s ]
de	Datenquellen[%s]

en	Bad Indexes
de	Index

en	Note that this query may take some time to run.
de	Beachten Sie, dass die Ausführung dieser Abfrage einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

en	Orphaned
de	Waise

en	Data Source Name
de	Name der Datenquelle

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
de	Der Name dieser Datenquelle. Im Allgemeinen programmgesteuert aus der Definition der Datenvorlage generiert.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für diese Datenquelle. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diese Datenabfrage verwenden.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
de	Die Häufigkeit, mit der Daten für diese Datenquelle gesammelt werden.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
de	Wenn diese Datenquelle von Graphen nicht mehr verwendet wird, kann sie gelöscht werden.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
de	Ob für diese Datenquelle Daten erhoben werden oder nicht. Wird auf der Ebene der Datenvorlage gesteuert.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
de	Die Datenvorlage, auf der diese Datenquelle basiert.

en	Damaged Data Source Name
de	Name der Datenquelle

en	No Data Sources Found
de	Keine Datenquellen gefunden

en	No Graphs
de	Keine Diagramme

en	Aggregates
de	Aggregate

en	No Aggregates
de	Aggregate

en	Change Profile
de	Profil anpassen

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Delete Data Template
de	Datenvorlage(n) löschen

en	Delete Data Templates
de	Datenvorlage(n) löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Data Template
de	Doppelte Datenvorlage(n)

en	Duplicate Data Templates
de	Doppelte Datenvorlage(n)

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Change Profile for Data Template
de	Wechseln der Diagramm Schablone

en	Change Profile for Data Templates
de	Wechseln der Diagramm Schablone

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
de	HINWEIS: Diese Änderung betrifft nur zukünftige Datenquellen und ändert keine bestehenden Datenquellen.

en	New Data Source Profile
de	Neues Datenquellenprofil

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
de	Datenvorlagen [bearbeiten: %s]

en	Edit Data Input Method.
de	Dateneingabemethode bearbeiten.

en	Data Templates [new]
de	Datenvorlagen[neu]

en	This field is always templated.
de	Dieses Feld ist immer mit einer Vorlage versehen.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Benutzer den Wert auf der rechten Seite bei der Erstellung der Datenquelle überschreiben kann.

en	Data Templates in use can not be modified
de	Die verwendeten Datenvorlagen können nicht geändert werden.

en	Data Source Item [%s]
de	Datenquellenelement[%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
de	Dieser Wert ist deaktiviert, da er entweder vom Gerät oder einem speziellen Datenabfrageobjekt abgeleitet wird, das kritische Datendatenabfragezuordnungen verfolgt.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
de	Dieser Wert ist deaktiviert, da er vom Gerät abgeleitet und schreibgeschützt ist.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
de	Der Wert wird vom Gerät abgeleitet, wenn dieses Feld leer bleibt.

en	Custom Data Warning Message
de	Benutzerdefinierte Daten (Dateneingabe: %s)

en	WARNING: Data Loss can Occur
de	WARNUNG: Es kann zu Datenverlust kommen

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
de	Nachdem Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert und dann die Datenvorlage gespeichert haben, verlieren alle vorhandenen Datenquellen, die auf dieser Datenvorlage basieren, ihre benutzerdefinierten Daten. Dies kann zu fehlerhafter Datenerfassung und Diagrammen führen

en	Data Templates
de	Datenvorlagen

en	Method
de	Methode

en	Data Template Name
de	Name der Datenvorlage

en	The name of this Data Template.
de	Der Name dieser Datenvorlage.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für diese Datenvorlage. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
de	Datenvorlagen, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als von einer Datenquelle referenziert.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
de	Die Anzahl der Datenquellen, die diese Datenvorlage verwenden.

en	Input Method
de	Eingabe-Methode

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
de	Die Methode, mit der Daten in die RRD-Datei der Datenquelle platziert werden.

en	Profile Name
de	Profilname

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
de	Das Standard-Datenquellenprofil für diese Datenvorlage.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
de	Datenquellen, die auf inaktiven Datenvorlagen basieren, werden beim Ausführen des Pollers nicht aktualisiert.

en	No Data Templates Found
de	Keine Datenvorlagen gefunden

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden GPRINT-Voreinstellungen zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden GPRINT-Voreinstellungen zu löschen.

en	Delete GPRINT Preset
de	GPRINT-Preset(s) löschen

en	Delete GPRINT Presets
de	GPRINT-Preset(s) löschen

en	GPRINT Presets [edit: %s]
de	GPRINT Presets[Bearbeiten: %s]

en	GPRINT Presets [new]
de	GPRINT-Voreinstellungen[neu]

en	GPRINT Presets
de	Vordefinierte GPRINT

en	GPRINTs

en	GRPINTs
de	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
de	GPRINT Voreinstellung Name

en	The name of this GPRINT Preset.
de	Der Name dieses GPRINT-Presets.

en	Format

en	The GPRINT format string.
de	Die Zeichenkette im GPRINT-Format.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
de	GPRINTs, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Bei der Verwendung wird definiert, dass sie entweder durch ein Diagramm oder eine Diagrammvorlage referenziert wird.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
de	Die Anzahl der Diagramme, die diesen GPRINT verwenden.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diesen GPRINT verwenden.

en	No GPRINT Presets
de	Vordefinierte GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
de	GRAFIK EXISTIERT NICHT

en	Graph Utility View for Graph: %s
de	Diagramm Werkzeuge

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
de	Diagrammdetails, Zoom- und Debugging-Utilities

en	CSV Export

en	Edit Graph Template
de	Grafikvorlage bearbeiten.

en	Click to view just this Graph in Real-time
de	Klicken Sie hier, um nur dieses Diagramm in Echtzeit anzuzeigen.

en	Graph Source/Properties
de	Quelle/Diagrammeigenschaften

en	Graph Data
de	Aktuelle Graph-Element Datenquelle

en	The Cacti Poller has not run yet.
de	Der Kakteenpoller ist noch nicht gelaufen.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
de	Die Echtzeit wurde von Ihrem Administrator deaktiviert.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
de	Das Image-Cache-Verzeichnis existiert nicht. Bitte erstellen Sie es zuerst und setzen Sie Berechtigungen und versuchen Sie dann, einen weiteren Echtzeitgraph zu öffnen.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
de	Das Image Cache Directory ist nicht beschreibbar. Bitte setzen Sie Berechtigungen und versuchen Sie dann, ein anderes Echtzeit-Diagramm zu öffnen.

en	Cacti Real-time Graphing
de	Cacti Echtzeit-Grafik

en	Thumbnails
de	Vorschaubilder

en	%d seconds left.
de	%d Sekunden übrig.

en	seconds left.
de	%d Sekunden übrig.

en	Change Settings
de	Einstellungen ändern

en	Full Sync Graphs
de	Graphen synchronisieren

en	Quick Sync Graphs
de	Graphen synchronisieren

en	Cur:

en	Avg:
de	Durchschnittliche Bytes pro Datensatz:

en	Max:

en	Min:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
de	Grafikvorlagenelemente [Grafik bearbeiten: %s]

en	Data Template Filter
de	Element der Datenschablone

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
de	Dieser Filter schränkt die in der Dropdown-Liste „Datenquelle“ sichtbaren Datenquellen ein.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
de	Die Synchronisierung der Diagrammvorlage „%s“ führte zu %s Reparaturen!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
de	Die Synchronisierung der Diagrammvorlage „%s“ führte zu keinen Reparaturen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Delete Graph Template
de	Grafikvorlage(n) löschen

en	Delete Graph Templates
de	Grafikvorlage(n) löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Graph Template
de	Doppelte Grafikvorlage(n)

en	Duplicate Graph Templates
de	Doppelte Grafikvorlage(n)

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Farbvorlage zu löschen.

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Resize Graph Template
de	Neue Grafikvorlage

en	Resize Graph Templates
de	Graph-Templates

en	Template Class
de	Name des Graph-Templates

en	Graph Height
de	Höhe des Diagramms

en	Graph Width
de	Diagrammbreite

en	Image Format
de	Bild Format

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Ihre Grafiken mit den folgenden Grafikvorlagen zu synchronisieren. Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Grafiken haben, die mit mehreren Versionen einer Grafikvorlage existieren und diese alle einheitlich darstellen möchten.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Ihre Grafiken mit den folgenden Grafikvorlagen zu synchronisieren. Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Grafiken haben, die mit mehreren Versionen einer Grafikvorlage existieren und diese alle einheitlich darstellen möchten.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
de	Synchronisieren von Diagrammen mit Diagrammvorlage(n)

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
de	Synchronisieren von Diagrammen mit Diagrammvorlage(n)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Ihre Grafiken mit den folgenden Grafikvorlagen zu synchronisieren. Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Grafiken haben, die mit mehreren Versionen einer Grafikvorlage existieren und diese alle einheitlich darstellen möchten.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um Ihre Grafiken mit den folgenden Grafikvorlagen zu synchronisieren. Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Grafiken haben, die mit mehreren Versionen einer Grafikvorlage existieren und diese alle einheitlich darstellen möchten.

en	Graph Template Items [edit: %s]
de	Diagrammvorlagenelemente [bearbeiten: %s]

en	Graph Item Inputs
de	Eingaben für Diagramm Elemente

en	No Inputs
de	Keine Eingaben

en	Graph Template [edit: %s]
de	Diagrammvorlage [bearbeiten: %s]

en	Graph Template [new]
de	Diagrammvorlage[neu]

en	Graph Template Options
de	Optionen für Diagrammvorlagen

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dem Benutzer erlauben möchten, den Wert auf der rechten Seite während der Diagrammerstellung zu überschreiben.

en	Graph Templates
de	Graph-Templates

en	Class
de	Klassisch

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	The Class of this Graph Template
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	The Version of this Graph Template
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
de	Grafikvorlagen, die verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als durch ein Diagramm referenziert.

en	Graph Items
de	Diagramm Elemente

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
de	Die Anzahl der Diagramme, die diese Grafikvorlage verwenden.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
de	Die Anzahl der Diagramme, die diese Grafikvorlage verwenden.

en	The default image format for the resulting Graphs.
de	Das Standardbildformat für die resultierenden Graphen.

en	The default size of the resulting Graphs.
de	Die Standardgröße der resultierenden Graphen.

en	Vertical Label
de	Vertikale Beschriftung

en	The vertical label for the resulting Graphs.
de	Die vertikale Bezeichnung für die resultierenden Diagramme.

en	No Graph Templates Found
de	Keine Grafikvorlagen gefunden

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
de	Grafik Element Eingaben[Grafik bearbeiten: %s]

en	Associated Graph Items
de	Zugeordnete Diagramm Elemente

en	Item #%s
de	Element #%s

en	Graph Preview Filters
de	Diagramm-Vorschau-Filter

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
de	[ Angewandte benutzerdefinierte Graphenliste - Filtern aus der Liste ]

en	Graph List View Filters
de	Filter für die grafische Listenansicht

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
de	[ Angewandte benutzerdefinierte Grafikliste - Filter aus der Liste ]

en	View
de	Ansicht

en	View Graphs
de	Graphen anschauen

en	Add to a Report
de	Grafiken zum Bericht hinzufügen

en	Report
de	Melden

en	All Graphs & Templates
de	Alle Grafiken & Vorlagen

en	Not Templated
de	Nicht templatisiert

en	Graph Name
de	Name

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
de	Der Titel dieses Diagramms. Im Allgemeinen programmgesteuert generiert aus der Definition der Grafikvorlage oder den Regeln für die vorgeschlagene Benennung. Die maximale Länge des Titels wird unter Einstellungen->Visuell gesteuert.

en	Site Name
de	Name des Standortes

en	The Site Name for this Graph.
de	Der Name dieser Gruppe.

en	Site Location
de	Standort

en	The Site Location for this Graph.
de	Der Name dieser Gruppe.

en	The device for this Graph.
de	Der Name dieser Gruppe.

en	Source Type
de	Quelle

en	The underlying source that this Graph was based upon.
de	Die zugrunde liegende Quelle, auf der dieses Diagramm basiert.

en	Source Name
de	Quellname

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
de	Die Grafikvorlage oder Datenabfrage, auf der dieses Diagramm basiert.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
de	Die Größe dieses Diagramms, wenn es sich nicht im Vorschaumodus befindet.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
de	Wählen Sie den Bericht aus, zu dem Sie die ausgewählten Diagramme hinzufügen möchten.

en	Preview Mode
de	Vorschau Modus

en	Add Selected Graphs to Report
de	Hinzufügen ausgewählter Grafiken zum Bericht

en	Ok

en	Title
de	Titel

en	Start Date
de	Startdatum

en	End Date
de	Enddatum

en	Step
de	Schritt

en	Total Rows
de	Gesamtzahlen

en	Graph ID
de	Grafik-ID

en	Host ID
de	Gastgeber-ID

en	Nth Percentile
de	Nächstes Perzentil

en	Summation
de	Summierung

en	Date
de	Datum

en	Summary Details
de	Zusammenfassende Details

en	Download

en	Change Graph Template
de	Wechseln der Diagramm Schablone

en	Convert to Graph Template
de	Umwandeln in Diagramm Schablone

en	Apply Automation Rules
de	Automatisierungsregeln anwenden

en	Create Aggregate Graph
de	Aggregatdiagramm erstellen

en	Create Aggregate from Template
de	Aggregat aus Vorlage erstellen

en	No Device -
de	No Device

en	Created graph: %s
de	Erstellter Graph: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
de	FEHLER: Keine Datenquelle zugeordnet. Vorlage prüfen

en	Data Sources [No Device]
de	Datenquellen[Kein Gerät]

en	Data Sources [%s]
de	Datenquellen[%s]

en	Data Template
de	Element der Datenschablone

en	Graph Items [graph: %s]
de	Grafik-Elemente (Grafik: %s)

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
de	Wählen Sie die Datenquelle, die mit diesem Grafikelement verknüpft werden soll.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
de	Derzeit sind für die ausgewählten Legacy-Aggregate keine Aggregatvorlagen definiert.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu löschen.

en	Delete Graph
de	Graph(en) löschen

en	Delete Graphs
de	Graph(en) löschen

en	The following Data Source is used by this Graph.
de	Die folgenden Datenquellen werden durch folgende Graphen genutzt:

en	The following Data Source is used by these Graphs.
de	Die folgenden Datenquellen werden durch folgende Graphen genutzt:

en	Delete Method
de	Farbelement löschen

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
de	Löschen Sie alle Datenquellen, auf die in diesen Grafiken verwiesen wird, die an anderer Stelle nicht verwendet werden.

en	Leave the Data Source untouched.
de	Lassen Sie die Datenquelle(n) unberührt.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
de	Wählen Sie eine Grafikvorlage aus und klicken Sie auf "Weiter", um die Grafikvorlage für die folgenden Grafiken zu ändern. Bitte beachten Sie, dass nur kompatible Grafikvorlagen angezeigt werden. Kompatibel wird durch Personen mit identischen Datenquellen identifiziert.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
de	Wählen Sie eine Grafikvorlage aus und klicken Sie auf "Weiter", um die Grafikvorlage für die folgenden Grafiken zu ändern. Bitte beachten Sie, dass nur kompatible Grafikvorlagen angezeigt werden. Kompatibel wird durch Personen mit identischen Datenquellen identifiziert.

en	New Graph Template
de	Neue Grafikvorlage

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Graph
de	Doppelte Grafik(en)

en	Duplicate Graphs
de	Doppelte Grafik(en)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregatdiagrammvorlage(n) zu löschen.

en	Convert Graph to Template
de	Umwandeln in Diagramm Schablone

en	Convert Graphs to Templates
de	Umwandeln in Diagramm Schablone

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die ausgewählten Diagramme zum Bericht unten hinzuzufügen.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
de	Klicken Sie auf 'Weiter', um die ausgewählten Diagramme zum Bericht unten hinzuzufügen.

en	Change Graph to new Device
de	Grafik(en) ändern Zugehöriges Gerät ändern

en	Change Graphs to new Device
de	Grafik(en) ändern Zugehöriges Gerät ändern

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die vorgeschlagene Benennung für die folgenden Grafiken erneut anzuwenden.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die vorgeschlagene Benennung für die folgenden Grafiken erneut anzuwenden.

en	Reapply Suggested Names for Graph
de	Wiederholen Sie die vorgeschlagene Benennung auf die Grafik(en).

en	Reapply Suggested Names for Graphs
de	Wiederholen Sie die vorgeschlagene Benennung auf die Grafik(en).

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Automatisierungsregeln auf die folgenden Diagramme anzuwenden.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Automatisierungsregeln auf die folgenden Diagramme anzuwenden.

en	Apply Automation Rules to Graph
de	Automatisierungsregeln anwenden

en	Apply Automation Rules to Graphs
de	Automatisierungsregeln anwenden

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um aus den ausgewählten Grafiken ein Aggregatdiagramm zu erstellen.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um aus den ausgewählten Grafiken ein Aggregatdiagramm zu erstellen.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
de	Die folgenden Datenquellen werden durch folgende Graphen genutzt:

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
de	Die folgenden Datenquellen werden durch folgende Graphen genutzt:

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um aus den ausgewählten Grafiken ein Aggregatdiagramm zu erstellen.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um aus den ausgewählten Grafiken ein Aggregatdiagramm zu erstellen.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Berichte zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Berichte zu deaktivieren.

en	Place Graph on Report
de	Graphen auf Bericht platzieren

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Place Graph on Tree
de	Graph(e) auf dem Baum platzieren

en	Place Graphs on Tree
de	Graph(e) auf dem Baum platzieren

en	Destination Branch
de	Ziel Zweig:

en	Graph Items [new]
de	Graphische Elemente[neu]

en	Graph Items [edit: %s]
de	Grafikelemente [bearbeiten: %s]

en	Graph [edit: %s]
de	Grafik [bearbeiten: %s]

en	Graph [new]
de	Grafik[neu]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
de	Schalten Sie den Grafik-Debug-Modus aus.

en	Turn On Graph Debug Mode.
de	Schalten Sie den Grafik-Debug-Modus ein.

en	Edit Graph Template.
de	Grafikvorlage bearbeiten.

en	Edit Data Source: '%s'.
de	Datenquelle: %d

en	Unlock Graph.
de	Grafik freischalten.

en	Lock Graph.
de	Grafik sperren.

en	View Timespans.
de	Zeitspanne

en	Selected Graph Template
de	Ausgewählte Diagramm Schablonen

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
de	Wählen Sie eine Grafikvorlage, die auf diese Grafik angewendet werden soll. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Grafikvorlagen in eine 100% kompatible Grafikvorlage ändern dürfen, d.h. sie enthält identische Datenquellen.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
de	Wählen Sie das Gerät, zu dem dieser Graph gehört.

en	Supplemental Graph Template Data
de	Zusätzliche Daten für Diagramm Schablonen

en	Graph Fields
de	Diagramm Felder

en	Graph Item Fields
de	Graph Element Felder

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
de	[ Angewandte benutzerdefinierte Grafikliste - Filter aus der Liste ]

en	Graph Management [ All Devices ]
de	Neue Grafiken für [ Alle Geräte ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
de	Benutzergruppenverwaltung[Bearbeiten: %s]

en	Graph Management [ %s ]
de	Diagramm Verwaltung

en	Source
de	Quelle

en	Non Templated
de	Nicht templatisiert

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für dieses Diagramm. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	The image format of the Graph.
de	Das Standardbildformat für die resultierenden Graphen.

en	Empty Graph
de	Nur Diagramm

en	Default Settings Saved
de	Standardeinstellungen gespeichert

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
de	Neue Grafiken für [ %s ]

en	New Graphs for [ All Devices ]
de	Neue Grafiken für [ Alle Geräte ]

en	New Graphs for None Host Type
de	Neue Diagramme für keinen Hosttyp

en	Filter Settings Saved
de	Filtereinstellungen gespeichert

en	Graph Types
de	Diagrammtypen

en	Graph Template Based
de	Name des Graph-Templates

en	Save Filters
de	Filter speichern

en	Edit this Device
de	Dieses Gerät bearbeiten

en	Create New Device
de	Neues Gerät erstellen

en	(Select a graph type to create)
de	(Wählen Sie einen Diagrammtyp aus)

en	Create
de	Erzeugen

en	Select All
de	Alles auswählen

en	Select All Rows
de	Alle Zeilen auswählen

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
de	Fehler beim Analysieren der Datenabfrage-Ressourcen-XML-Datei für die Datenabfrage „%s“ mit der ID „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
de	Fehler beim Analysieren der Datenabfrage-Ressourcen-XML-Datei für die Datenabfrage „%s“ mit der ID „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
de	Fehler beim Analysieren der Datenabfrage-Ressourcen-XML-Datei für die Datenabfrage „%s“ mit der ID „%s“

en	Data Query [%s]
de	Datenabfrage[%s]

en	From there you can get more information.
de	Von dort aus können Sie weitere Informationen erhalten.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
de	Diese Datenabfrage lieferte 0 Zeilen zurück, vielleicht gab es ein Problem bei der Ausführung dieser Datenabfrage.

en	You can run this Data Query in debug mode
de	Sie können diese Datenabfrage im Debug-Modus ausführen.

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
de	Der Index ist deaktiviert, da die Datenabfrage keine zugeordneten Diagrammvorlagen hat.

en	Search Returned no Rows.
de	Es wurde nichts gefunden.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
de	Fehler in der Datenabfrage. Dies kann folgende Ursachen haben: Dateiberechtigungen oder eine fehlende oder falsch formatierte Datenabfrage-XML-Datei.

en	Select a Graph Type to Create
de	(Wählen Sie einen Diagrammtyp aus)

en	Make selection default
de	Auswahlvorschlag machen

en	Set Default
de	Als Standard

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
de	Geräteeinstellungen ändern

en	Clear Statistics
de	Statistiken löschen

en	Sync to Device Template
de	Mit Gerätevorlage synchronisieren

en	Place Device on Report
de	Gerät(e) auf Baum platzieren

en	Data Query Re-indexed.
de	Index der Datenabfrage

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
de	Gerätedatenabfrage neu indiziert. Ausführliche Ausgabe angezeigt.

en	Device Debugging Enabled for Device.
de	Geräte-Debugging für Gerät aktiviert.

en	Device Debugging Disabled for Device.
de	Gerät ist deaktiviert

en	Poller Cache for Device Refreshed.
de	Poller-Cache für Gerät aktualisiert.

en	ERROR: Invalid Device ID.
de	FEHLER: Ungültige Anzahl der Threads für Zielsysteme: (%s)

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
de	Geräte-Neuindizierung in% 0,2 f Sekunden abgeschlossen. Es wurden% d Elemente aktualisiert.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
de	Verbindung zum Server nicht möglich

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Delete Devices
de	Gerät löschen

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
de	Lassen Sie alle Grafiken und Datenquellen unberührt. Datenquelle(n) werden jedoch deaktiviert.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
de	Alle zugehörigen Grafiken und Datenquellen löschen.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu aktivieren.

en	Enable Device
de	Gerät(e) aktivieren

en	Enable Devices
de	Gerät(e) aktivieren

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu deaktivieren.

en	Disable Device
de	Zielsystem deaktivieren

en	Disable Devices
de	Zielsystem deaktivieren

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Change Devices
de	Gerät wechseln

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte zu löschen.

en	Clear Statistics for Device
de	Statistiken auf Geräten löschen

en	Clear Statistics for Devices
de	Statistiken auf Geräten löschen

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte mit ihrer Gerätevorlage zu synchronisieren.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Geräte mit ihrer Gerätevorlage zu synchronisieren.

en	Synchronize Device Template
de	Mit Gerätevorlage synchronisieren

en	Synchronize Devices Templates
de	Mit Gerätevorlage synchronisieren

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Berichte zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um die folgenden Geräte zu aktivieren.

en	Place Devices on Report
de	Gerät(e) auf Baum platzieren

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Place Device on Tree
de	Gerät(e) auf Baum platzieren

en	Place Devices on Tree
de	Gerät(e) auf Baum platzieren

en	Device [new]
de	Gerät[neu]

en	Device [edit: %s]
de	Gerät [bearbeiten: %s]

en	Disable Device Debug
de	Geräte-Debug deaktivieren

en	Enable Device Debug
de	Geräte-Debug aktivieren

en	Repopulate Poller Cache
de	Neugenerieren des Poller Speichers

en	View Poller Cache
de	Ansehen des Poller Speichers

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
de	Erstellen von Grafiken für dieses Gerät

en	Re-Index Device
de	Art der Re-Indizierung

en	Data Source List
de	Datenquellenliste

en	Graph List
de	Grafikliste

en	Contacting Device
de	Kontaktierendes Gerät

en	Edit
de	Bearbeiten

en	Is Being Graphed
de	Wird graphisch dargestellt

en	Not Being Graphed
de	Wird nicht graphisch dargestellt

en	Delete Graph Template Association
de	Lösche Zuordnung zur Diagramm Schablone

en	No associated graph templates.
de	Keine zugeordneten Diagramm Schablonen.

en	Add Graph Template
de	Grafikvorlage hinzufügen

en	Add Graph Template to Device
de	Grafikvorlage zum Gerät hinzufügen

en	Data Query Debug Information
de	Informationen zur Fehlersuche bei Datenabfragen

en	Copy
de	Kopieren

en	Hide
de	Verstecken

en	Associated Data Queries
de	Zugeordnete Datenabfragen

en	Re-Index Method
de	Art der Re-Indizierung

en	[%d Items, %d Rows]
de	(%d Gegenstände, %d Zeilen)

en	Fail
de	Fehlschlag

en	Success
de	Erfolgreich

en	Reload Query
de	Abfrage neu laden

en	Verbose Query
de	Detaillierte Abfrage

en	Remove Query
de	Abfrage entfernen

en	No Associated Data Queries.
de	Keine zugeordneten Daten-Abfragen.

en	Add Data Query
de	Datenabfrage hinzufügen

en	Add Data Query to Device
de	Datenabfrage zum Gerät hinzufügen

en	Delete Item from Device Template
de	Gerätevorlage(n) löschen

en	Undefined
de	Undefiniert

en	Site
de	Standort

en	Export Devices
de	Exportgeräte

en	Not Up
de	Nicht aktiv

en	Recovering
de	Wiederherstellend

en	Service Check
de	Check löschen

en	Device Description
de	Gerätebeschreibung

en	The name by which this Device will be referred to.
de	Der Name, unter dem auf dieses Gerät verwiesen wird.

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
de	Entweder eine IP-Adresse oder ein Hostname. Wenn ein Hostname, muss er entweder durch DNS oder aus der Hosts-Datei auflösbar sein.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für dieses Gerät. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
de	Die Anzahl der gleichzeitigen Threads, die für die Abfrage dieses Geräts verwendet werden. Dies gilt nur für den Wirbelsäulenposter.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
de	Die Gesamtzahl der von diesem Gerät erzeugten Grafiken.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
de	Die Gesamtzahl der von diesem Gerät erzeugten Datenquellen.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
de	Der Überwachungszustand des Geräts basierend auf den Ping-Ergebnissen. Wenn es sich bei diesem Gerät um ein spezielles Gerät handelt, das unter dem Hostnamen "localhost" oder aufgrund der Einstellung, keine Verfügbarkeitsprüfung durchzuführen, immer Up bleibt. Bei der Verwendung des cmd.php-Datensammlers wird ein Gerät ohne Grafiken nicht vom Datensammler gepinnt und bleibt im Zustand "Unbekannt".

en	The site associated to this Device
de	Stadt/Ort der Lokation.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
de	Bundesland

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
de	Die Zeitspanne, in der sich dieses Gerät im aktuellen Zustand befindet.

en	The current amount of time that the host has been up.
de	Die aktuelle Zeitspanne, in der der Host hochgefahren ist.

en	Poll Time
de	Pollerzeit

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
de	Die Zeit, die benötigt wird, um Daten von diesem Gerät zu sammeln.

en	Current (ms)
de	Aktuell (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
de	Die aktuelle Pingzeit in Millisekunden, um das Gerät zu erreichen.

en	Average (ms)
de	Mittel (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
de	Die durchschnittliche Ping-Zeit in Millisekunden, um das Gerät zu erreichen, seit die Zähler für dieses Gerät gelöscht wurden.

en	Availability
de	Verfügbarkeit

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
de	Der Verfügbarkeitsprozentsatz basiert auf Ping-Ergebnissen, da die Zähler für dieses Gerät gelöscht wurden.

en	Create Date
de	Erzeugen

en	The Date that the Device was added to Cacti.
de	Das Datum, an dem der Debug gestartet wurde.

en	Sync Devices
de	Geräte synchronisieren

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Delete Device Template
de	Gerätevorlage(n) löschen

en	Delete Device Templates
de	Gerätevorlage(n) löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Duplicate Device Template
de	Gerätevorlage(n) duplizieren

en	Duplicate Device Templates
de	Gerätevorlage(n) duplizieren

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Gerätevorlage(n) zu löschen.

en	Sync Device Template
de	Mit Gerätevorlage synchronisieren

en	Sync Device Templates
de	Mit Gerätevorlage synchronisieren

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Grafikvorlage zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt wird.

en	Graph Template Name: %s
de	Name der Grafikvorlage: %s

en	Remove Graph Template
de	Neue Grafikvorlage

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Datenabfragen zu löschen, die von der Gerätevorlage getrennt werden.

en	Data Query Name: %s
de	Name der Datenanfrage: %s

en	Remove Data Query
de	Abfrage entfernen

en	Device Templates [edit: %s]
de	Gerätevorlagen [bearbeiten: %s]

en	Device Templates [new]
de	Gerätevorlagen[neu]

en	Default Submit Button
de	Standard-Senden-Taste

en	Add Graph Template to Device Template
de	Grafikvorlage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	No associated data queries.
de	Keine zugeordneten Daten-Abfragen.

en	Add Data Query to Device Template
de	Datenabfrage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	Device Templates
de	Zielsystem Schablonen

en	Has Devices
de	Hat Geräte

en	Device Template Name
de	Name der Gerätevorlage

en	The name of this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	Device Class
de	Geräteregeln

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The version of this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	Author
de	Autor

en	The author of this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	Copyright
de	rechts

en	The copyright of this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für diese Gerätevorlage. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
de	Verwendete Gerätevorlagen können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als von einem Gerät referenziert.

en	Devices Using
de	Geräte mit

en	The number of Devices using this Device Template.
de	Die Anzahl der Geräte, die diese Gerätevorlage verwenden.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
de	Keine Gerätevorlagen gefunden

en	Not Logged In
de	Nicht angemeldet

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
de	Du musst eingeloggt sein, um diesen Bereich von Cacti zu betreten.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
de	FATAL: Du musst eingeloggt sein, um Zugang zu diesem Bereich von Cacti zu erhalten.

en	Login Again
de	Neu Anmelden

en	Permission Denied
de	Erlaubnis verweigert

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
de	Wenn du denkst, dass dies ein Fehler ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Cacti-Administrator.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
de	Es ist Ihnen nicht gestattet, auf diesen Bereich von Cacti zuzugreifen.

en	Installation In Progress
de	Installation im Gange

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
de	Nur Cacti-Administratoren mit der Berechtigung Install/Upgrade dürfen sich zu diesem Zeitpunkt anmelden.

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
de	Es ist eine Installation oder ein Upgrade im Gange.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
de	Das letzte Mal, als dieser Datensammler vollständig mit der Hauptseite von Cacti synchronisiert wurde.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
de	Erfolgreich gespeichert.

en	Save Failed.
de	Speichern war nicht erfolgreich.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
de	Speichern fehlgeschlagen aufgrund von Fehlern bei der Eingabe von Feldern (Rote Felder prüfen).

en	Passwords do not match, please retype.
de	Passwörter stimmen nicht überein, bitte erneut eingeben.

en	You must select at least one field.
de	Sie müssen mindestens ein Feld selektieren.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
de	Sie müssen die integrierte Benutzerauthentifikation anschalten um dieses Feature nutzen zu können.

en	XML parse error.
de	XML Lese-Fehler.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
de	Das markierte Verzeichnis existiert nicht. Bitte geben Sie ein gültiges Verzeichnis ein.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
de	Die Cacti-Logdatei muss die Erweiterung '.log' haben.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
de	Die Dateneingabe für die Methode scheint nicht auf der Whitelist zu stehen.

en	Data Source does not exist.
de	Datenquelle existiert nicht.

en	Username already in use.
de	Benutzername ist bereits in Verwendung.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
de	Die SNMP v3 Privacy Passphrasen stimmen nicht überein.

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
de	Die SNMP v3 Authentifizierungspassphrasen stimmen nicht überein.

en	XML: Cacti version does not exist.
de	XML: Hash Version existiert nicht.

en	XML: Hash version does not exist.
de	XML: Hash Version existiert nicht.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
de	XML: Wurde mit einer neueren Version von Cacti erstellt.

en	XML: Cannot locate type code.
de	XML: Kann den Code-Typen nicht finden.

en	Username already exists.
de	Benutzername ist schon vorhanden.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
de	Benutzernamenänderung ist für die designierte Schablone oder Gast-Benutzer nicht erlaubt.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
de	Benutzerlöschung ist für die designierte Schablone oder Gast-Benutzer nicht erlaubt.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
de	Benutzerlöschung ist für den designierten Graph-Export-Benutzer nicht erlaubt.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
de	Die Datenvorlage enthält gelöschte Datenquellenprofile. Bitte speichern Sie die Datenvorlage mit einem bestehenden Datenquellenprofil erneut.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
de	Die Grafikvorlage enthält gelöschte GPrint Präfixe. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren und/oder zu korrigieren.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
de	Die Grafikvorlage enthält gelöschte CDEFs. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren und/oder zu korrigieren.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
de	Die Diagrammvorlage enthält die gelöschte Dateneingabemethode. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
de	Datenvorlage beim Export nicht gefunden. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
de	Gerätevorlage beim Export nicht gefunden. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
de	Datenabfrage beim Export nicht gefunden. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
de	Grafikvorlage beim Export nicht gefunden. Bitte führen Sie das Datenbank-Reparaturskript aus, um es zu identifizieren.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
de	Grafik nicht gefunden. Entweder wurde sie gelöscht oder Ihre Datenbank muss repariert werden.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
de	SNMPv3 Auth Passphrasen müssen mindestens 8 Zeichen lang sein.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
de	Einige Grafiken wurden nicht aktualisiert. Das Gerät kann nicht für Datenabfrage-basierte Grafiken gewechselt werden.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
de	Das Gerät kann nicht für Datenabfrage-basierte Grafiken gewechselt werden.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
de	Einige Einstellungen wurden nicht gespeichert. Überprüfen Sie die folgenden Meldungen. Überprüfen Sie die roten Felder auf Fehler.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
de	Die markierte Datei existiert nicht. Bitte geben Sie einen gültigen Dateinamen ein.

en	All User Settings have been returned to their default values.
de	Alle Benutzereinstellungen wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
de	Der vorgeschlagene Feldname wurde nicht eingegeben. Bitte geben Sie einen Feldnamen ein und versuchen Sie es erneut.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
de	Der vorgeschlagene Wert wurde nicht eingegeben. Bitte geben Sie einen Vorschlagswert ein und versuchen Sie es erneut.

en	You must select at least one object from the list.
de	Sie müssen mindestens ein Objekt aus der Liste auswählen.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
de	Gerätevorlage aktualisiert. Denken Sie daran, Vorlagen zu synchronisieren, um alle Änderungen auf Geräte zu übertragen, die diese Gerätevorlage verwenden.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
de	Speichern erfolgreich. Einstellungen, die auf entfernte Datensammler repliziert werden.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
de	Speichern fehlgeschlagen. Die Minimalwerte müssen kleiner als der Maximalwert sein.

en	Unable to change password. User account not found.
de	Passwort kann nicht geändert werden. Benutzerkonto nicht gefunden.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
de	Dateneingabe gespeichert. Sie müssen die Datenvorlagen, auf die sich diese Dateneingabemethode bezieht, aktualisieren, bevor Sie Grafiken oder Datenquellen erstellen.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
de	Dateneingabe gespeichert. Sie müssen die Datenvorlagen mit Bezug auf diese Dateneingabemethode aktualisieren, bevor die Datensammler neue oder geänderte Dateneingabefelder verwenden.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
de	Dateneingabefeld gespeichert. Sie müssen die Datenvorlagen, auf die sich diese Dateneingabemethode bezieht, aktualisieren, bevor Sie Grafiken oder Datenquellen erstellen.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
de	Dateneingabefeld gespeichert. Sie müssen die Datenvorlagen mit Bezug auf diese Dateneingabemethode aktualisieren, bevor die Datensammler neue oder geänderte Dateneingabefelder verwenden.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
de	Die angegebene Protokolldatei ist keine Cacti-Protokoll- oder Archivdatei.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
de	Die angegebene Protokolldatei war die Cacti-Archivdatei und wurde entfernt.

en	Cacti log purged successfully
de	Kakteenprotokoll erfolgreich bereinigt

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
de	Wenn Sie eine Passwortänderung erzwingen, müssen Sie dem Benutzer auch erlauben, sein Passwort zu ändern.

en	You are not allowed to change your password.
de	Entschuldigung, dir ist es nicht erlaubt, dein Passwort zu verändern.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
de	Größe des Passwortfeldes kann nicht bestimmt werden, bitte überprüfen Sie die Berechtigungen des db-Benutzers.

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
de	Das Passwortfeld kann nicht vergrößert werden, bitte prüfen Sie die Berechtigung des db-Benutzers.

en	LDAP/AD based password change not supported.
de	LDAP/AD-basierte Passwortänderung wird nicht unterstützt.

en	Password successfully changed.
de	Passwort erfolgreich geändert.

en	Unable to clear log, no write permissions
de	Das Protokoll kann nicht gelöscht werden, keine Schreibrechte.

en	Unable to clear log, file does not exist
de	Das Protokoll kann nicht gelöscht werden, die Datei existiert nicht.

en	CSRF Timeout, refreshing page.
de	CSRF Timeout, aktualisierende Seite.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
de	CSRF-Timeout aufgrund von Inaktivität aufgetreten, Seite aktualisiert.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
de	Ungültiger Zeitstempel. Wählen Sie den Zeitstempel in der Zukunft.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
de	Datensammler synchronisiert für den Offline-Betrieb

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
de	Datensammler nicht gefunden bei Synchronisationsversuch

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
de	Die MySQL-Verbindung mit dem Remote Data Collector konnte nicht hergestellt werden.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
de	Die Synchronisation des Datensammlers muss vom Hauptserver von Cacti initiiert werden.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
de	Die Synchronisation beinhaltet nicht den zentralen Cacti-Datenbankserver.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
de	Beim Speichern eines Remote Data Collectors muss der Datenbank-Hostname von allen anderen eindeutig sein.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
de	Ihr Hostname für die Remote-Datenbank muss für jeden Remote-Datensammler etwas anderes als 'localhost' sein.

en	Path variables on this page were only saved locally.
de	Pfadvariablen auf dieser Seite wurden nur lokal gespeichert.

en	Report Saved
de	Bericht gespeichert

en	Report Save Failed
de	Bericht speichern fehlgeschlagen

en	Report Item Saved
de	Berichtselement gespeichert

en	Report Item Save Failed
de	Speichern des Berichtselements fehlgeschlagen

en	Graph was not found attempting to Add to Report
de	Das Diagramm wurde nicht gefunden, als versucht wurde, es zum Bericht hinzuzufügen.

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
de	Es ist nicht möglich, Grafiken hinzuzufügen. Aktueller Benutzer ist nicht Eigentümer

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
de	Es ist nicht möglich, alle Diagramme hinzuzufügen. Siehe Fehlermeldung für Details.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
de	Sie müssen mindestens ein Diagramm auswählen, das zu einem Bericht hinzugefügt werden soll.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
de	Alle Grafiken wurden dem Bericht hinzugefügt. Doppelte Diagramme mit der gleichen Zeitspanne wurden übersprungen.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
de	Poller Resource Cache gelöscht. Der Hauptdatensammler wird beim nächsten Start des Pollers neu aufgebaut, und die entfernten Datensammler werden anschließend synchronisiert.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
de	Zugang verweigert. Sie haben keine Berechtigung für die angeforderte Aktion.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
de	Seite ist nicht definiert. Daher kann es nicht angezeigt werden.

en	Unexpected error occurred
de	Unerwarteter Fehler aufgetreten

en	Function
de	Funktion

en	Special Data Source
de	Spezial Datenquelle

en	Custom String
de	Spezifische Zeichenkette

en	Current Graph Item Data Source
de	Aktuelle Graph-Element Datenquelle

en	Script/Command
de	Skript/Befehl

en	Script Server

en	Stream Data
de	Aktuelle Graph-Element Datenquelle

en	Stream Data Query
de	Aktuelle Graph-Element Datenquelle

en	Index Count
de	Indexzahl

en	Verify All
de	Alle verifizieren

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
de	Alle Re-Indexierungen erfolgen manuell oder werden über Skripte oder die Geräteautomatisierung verwaltet.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
de	Wenn die SNMP-Betriebszeit der Geräte rückwärts geht, wird ein Re-Index durchgeführt.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
de	Wenn sich die Anzahl der Datenabfrage-Indizes ändert, wird ein Re-Index durchgeführt.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
de	Bei jedem Pollingzyklus wird ein Re-Index durchgeführt. Sehr teuer.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
de	SNMP-Feld Name (Dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
de	SNMP-Feld Wert (Vom Benutzer)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
de	SNMP-Feld Typ (Dropdown)

en	Normal

en	Light
de	Dünn

en	Mono

en	North
de	Norden

en	South
de	Süd

en	West

en	East
de	Osten

en	Left
de	Links

en	Right
de	Rechts

en	Justified
de	Ausgerichtet

en	Center
de	Mitte

en	Top -> Down
de	Oben -> Unten

en	Bottom -> Up
de	Unten -> Oben

en	Numeric
de	Numerische Sortierung

en	Timestamp
de	Zeitstempel

en	Duration
de	Dauer

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Not In Use
de	Nicht verwendet

en	Version %d

en	[None]
de	[Keine]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
de	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
de	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
de	AES-256

en	Logfile Only
de	Nur Log-Datei

en	Logfile and Syslog/Eventlog
de	Log-Datei und Syslog/Ereignis-Log

en	Syslog/Eventlog Only
de	Nur Syslog/Ereignis-Log

en	Ping and SNMP Uptime
de	Ping- und SNMP-Verfügbarkeit

en	Ping or SNMP Uptime
de	Ping oder SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
de	SNMP Betriebszeit

en	SNMP Desc
de	SNMP Beschreibung

en	SNMP getNext
de	SNMP GetNext

en	Ping

en	Stream Device
de	Geräte synchronisieren

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	TCP Ping Closed
de	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
de	NICHTS - Nur Syslog falls ausgewählt

en	LOW - Statistics and Errors
de	WENIG - Statistiken und Fehler

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
de	MITTEL - Statistiken, Fehler und Ergebnisse

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
de	HOCH - Statistiken, Fehler, Ergebnisse und bedeutende I/O Ereignisse

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
de	DEBUG - Statistiken, Fehler, Ergebnisse, I/O und Programm-Abläufe

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
de	DEVEL - Debug-Modus für Entwickler

en	Selected Poller Interval
de	Ausgewähltes Poller-Intervall

en	Every %d Seconds
de	Alle %d Sekunden

en	Every Minute
de	Jede Minute

en	Every %d Minutes
de	Alle %d Minuten

en	Every Hour
de	Stündlich

en	Every %d Hours
de	Alle %d Stunden

en	Every %d Day
de	Alle %1 Tag

en	%0.1f Minutes
de	%d Minuten

en	%d Year
de	%d Jahr

en	Disabled/Manual
de	Deaktiviert/Manuell

en	Every day
de	Täglich

en	1 Thread
de	%d Thread

en	Cacti Builtin Authentication
de	Eingebaute Authentisierung

en	Web Basic Authentication
de	Einfache Webauthentifizierung

en	LDAP/AD User Domains
de	Benutzerdomänen

en	LDAP

en	Active Directory
de	Das Active Directory

en	LDAPS
de	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
de	Schwer

en	Demand
de	Nachfrage

en	Allow
de	Zulassen

en	Try
de	Versuche

en	No Searching
de	Kein Suchen

en	Anonymous Searching
de	Anonyme Suche

en	Specific Searching
de	Spezifisches Suchen

en	Enabled (strict mode)
de	Angeschaltet (Strikter Modus)

en	Operator

en	Another CDEF
de	Weiterer CDEF

en	Inherit Parent Sorting
de	Vererben der Elternsortierung

en	Manual Ordering (No Sorting)
de	Manuelle Bestellung (keine Sortierung)

en	Alphabetic Ordering
de	Alphabetische Sortierung

en	Natural Ordering
de	Natürliche Sortierung

en	Numeric Ordering
de	Numerische Sortierung

en	Header

en	Graph
de	Diagramm

en	Data Query Index
de	Index der Datenabfrage

en	Current Graph Item Polling Interval
de	Aktuelles Abrufintervall des Graphenelements

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
de	Alle Datenquellen (keine Duplikate einbeziehen)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
de	Alle Datenquellen (inklusive Duplikate)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
de	Alle ähnlichen Datenquellen (keine Duplikate einbeziehen)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
de	Alle ähnlichen Datenquellen (keine Duplikate einbeziehen) Abrufintervall

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
de	Alle gleichartigen Datenquellen (Inklusive Duplikate)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
de	Aktuelles Datenquelle-Element: Minimum Wert

en	Current Data Source Item: Maximum Value
de	Aktuelles Daten-Element: Maximalwert

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
de	Aktuelles Datenquelle-Element: Minimum Wert

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
de	Aktuelles Datenquelle-Element: Minimum Wert

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
de	Aktuelles Datenquelle-Element: Minimum Wert

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
de	Graph: Unteres Limit

en	Graph: Upper Limit
de	Graph: Oberes Limit

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
de	Anzahl aller Datenquellen (keine Duplikate einbeziehen)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
de	Anzahl aller Datenquellen (Inklusive Duplikate)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
de	Anzahl aller ähnlichen Datenquellen (keine Duplikate einbeziehen)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
de	Anzahl aller gleichartigen Datenquellen (Inklusive Duplikate)

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
de	Lizenz

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Main Console
de	Konsole

en	Console Page
de	Oben auf der Konsolenseite

en	New Graphs
de	Neue Diagramme

en	Management
de	Verwaltung

en	Sites
de	Standorte

en	Trees
de	Diagramm-Bäume

en	Data Collection
de	Datensammlung

en	Data Collectors
de	Datenkollektoren

en	Aggregate
de	Zusammenfassen

en	Automation
de	Automatisierung

en	Discovered Devices
de	Erkannten Geräte

en	Presets
de	Voreinstellungen

en	Data Profiles
de	Datenprofile

en	Import/Export

en	Import Packages
de	Vorlage importieren

en	Import Templates
de	Vorlage importieren

en	Export Templates
de	Vorlage exportieren

en	Create Packages
de	Vorlage importieren

en	Repositories
de	Wiederholungen

en	Public Keys
de	Veröffentlichen

en	Configuration
de	Konfiguration

en	Settings
de	Einstellungen

en	Users
de	Benutzer

en	User Groups
de	Benutzergruppen

en	User Domains
de	Benutzerdomänen

en	Utilities
de	Werkzeuge

en	System Utilities
de	Systemwerkzeuge

en	RRDfile Cleaner
de	RRDfile Reiniger

en	SNMP Managers
de	SNMP-Einträge

en	External Links
de	Externe Links

en	User Log
de	Benutzer anmelden

en	Troubleshooting
de	Fehlerbehebung

en	RRDfile Checker
de	RRDfile Reiniger

en	Technical Info
de	Technischer Support

en	Change Log
de	ÄnderungsProtokoll

en	Support

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
de	Automatisierungsregeln anwenden

en	Cacti Related
de	Cacti-Bericht

en	Database Related
de	Datenbank

en	Facilities Related

en	Generic Device
de	Generischer Log-Level

en	HPC/Grid Computing
de	Raster-Optionen

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
de	Lastenausgleich

en	Network Switch
de	Netzwerkfilter

en	Network Router
de	Netzwerkfilter

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
de	Netzwerkfilter

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
de	Datenbank

en	Storage Related

en	Telco Related
de	Vorlage wählen

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	Amon Server Stats
de	Keine Angabe

en	AMQP Stats
de	Statistik

en	CPU Stats
de	Statistik

en	Disk Stats
de	Gerätestatus

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
de	Nächste Startzeit:

en	Webserver Stats
de	Gerätestatus

en	Kafka Stats
de	Statistik

en	Kernel Stats
de	Keine Angabe

en	Kernel Memory
de	Systemspeicher

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
de	Keine Angabe

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
de	Keine Angabe

en	Mosquitto Stats
de	Boost-Status

en	Network Stats
de	Netzwerke

en	Process Stats
de	Prozesse

en	QOS Stats
de	Statistik

en	Swap Stats
de	Statistik

en	Syslog Stats
de	Keine Angabe

en	System Stats
de	Einstellungen für System Log

en	Unspecified
de	Ausgerichtet

en	All Lines
de	Alle Zeilen

en	%d Lines
de	%d Zeilen

en	Console Access
de	Konsolenzugriff

en	Realtime Graphs
de	Echtzeit-Diagramme

en	Update Profile
de	Profil aktualisieren

en	Users/Groups
de	Benutzergruppen

en	Settings/Utilities
de	Einstellungen/Dienstprogramme

en	Installation/Upgrades

en	Sites/Devices/Data
de	Standorte/Geräte/Daten

en	Spike Handling
de	Einstellungen für Spike Kills

en	Package Management
de	Log Verwaltung

en	Log Administration
de	Log Verwaltung

en	Log Viewing
de	Protokollanzeige

en	Reports Administration
de	Log Verwaltung

en	Reports Creation
de	Berichte erstellen

en	Show Graph Action Icons
de	Zeige Graph Namen

en	Show User Help Links
de	Benutzerhilfe-Links anzeigen

en	Plugin Administration
de	Log Verwaltung

en	Normal User
de	Kunde / Urlauber

en	Template Editor
de	Vorlagen Editor

en	General Administration
de	Allgemeine Administration

en	System Administration
de	Systemverwaltung

en	CDEF

en	CDEF Item
de	Wählen Sie die Art des CDEF Elements.

en	GPRINT Preset
de	GPRINT Voreinstellung

en	Data Input Field
de	Dateneingabefeld

en	Data Source Profile
de	Datenquellenprofil

en	Data Template Item
de	Element der Datenschablone

en	Graph Template Item
de	Diagrammvorlagenelement

en	Graph Template Input
de	Diagrammvorlageneingabe

en	VDEF
de	Ein hilfreicher Name für diese VDEF.

en	VDEF Item
de	Wählen Sie die Art dieses VDEF Elementes.

en	Last Half Hour
de	Letzte halbe Stunde

en	Last Hour
de	Letzte Stunde

en	Last %d Hours
de	Letzte %d Stunden

en	Last Day
de	Letzter Tag

en	Last %d Days
de	Letzte %d Tage

en	Last Week
de	Letzte Woche

en	Last %d Weeks
de	Letzte %d Wochen

en	Last Month
de	Letzter Monat

en	Last %d Months
de	Letzte %d Monate

en	Last Year
de	Letztes Jahr

en	Last %d Years
de	Letzte %d Jahre

en	Day Shift
de	Tag Verschiebung

en	This Day
de	Dieser Tag

en	This Week
de	Diese Woche

en	This Month
de	Dieser Monat

en	This Year
de	Dieses Jahr

en	Previous Day
de	Vorheriger Tag

en	Previous Week
de	Vorherige Woche

en	Previous Month
de	Vorheriger Monat

en	Previous Year
de	Vorheriges Jahr

en	%d Min
de	%d min

en	Month Number, Day, Year
de	Monatsnummer, Tag, Jahr, Jahr

en	Month Name, Day, Year
de	Monatsname, Tag, Jahr, Jahr

en	Day, Month Number, Year
de	Tag, Monatsnummer, Jahr, Jahr

en	Day, Month Name, Year
de	Tag, Monatsname, Jahr, Jahr

en	Year, Month Number, Day
de	Jahr, Monatszahl, Tag

en	Year, Month Name, Day
de	Jahr, Monat, Tag

en	After Boost
de	Nach dem Boost

en	%d MBytes
de	%d MByte

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes
de	%d GByte

en	2,000 Data Source Items
de	2.000 Datenquellenelemente

en	5,000 Data Source Items
de	5.000 Datenquellenelemente

en	10,000 Data Source Items
de	10.000 Datenquellenelemente

en	15,000 Data Source Items
de	15.000 Datenquellenelemente

en	25,000 Data Source Items
de	25.000 Datenquellenelemente

en	50,000 Data Source Items (Default)
de	50.000 Datenquellenelemente (Standard)

en	100,000 Data Source Items
de	100.000 Datenquellenelemente

en	200,000 Data Source Items
de	200.000 Datenquellenelemente

en	400,000 Data Source Items
de	400.000 Datenquellenelemente

en	2 Hours
de	2 Stunden

en	4 Hours
de	4 Stunden

en	6 Hours
de	6 Stunden

en	%s Hours
de	%s Stunden

en	%d GByte

en	Unlimited
de	Unbegrenzt

en	%s Minutes
de	%s Minuten

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes
de	%d Megabyte

en	Send Now
de	Jetzt senden

en	Take Ownership
de	Eigentümerschaft übernehmen

en	Inline PNG Image
de	Inline PNG-Bild

en	Inline JPEG Image
de	Inline-JPEG-Bild

en	Inline GIF Image
de	Inline GIF Bild

en	Attached PNG Image
de	Angehängtes PNG-Bild

en	Attached JPEG Image
de	Angehängtes JPEG-Bild

en	Attached GIF Image
de	Angehängtes GIF-Bild

en	Inline PNG Image, LN Style
de	Inline PNG-Bild, LN-Stil

en	Inline JPEG Image, LN Style
de	Inline-JPEG-Bild, LN-Stil

en	Inline GIF Image, LN Style
de	Inline GIF Bild, LN Stil

en	Text

en	Tree
de	Baum

en	Horizontal Rule
de	Horizontale Linie

en	left
de	links

en	center
de	zentriert

en	right
de	rechts

en	Minute(s)
de	Minute(n)

en	Hour(s)
de	Stunde(n)

en	Day(s)
de	Tag(e)

en	Week(s)
de	Woche(n)

en	Month(s), Day of Month
de	Monat(e), Tag des Monats

en	Month(s), Day of Week
de	Monat(e), Tag der Woche

en	Year(s)
de	Jahr(e)

en	Keep Graph Types
de	Diagrammtypen beibehalten

en	Keep Type and STACK
de	Typ behalten und stapeln

en	Convert to AREA/STACK Graph
de	Konvertieren in AREA/STACK-Diagramm

en	Convert to LINE1 Graph
de	Konvertieren in LINE1 Grafik

en	Convert to LINE2 Graph
de	Konvertieren in LINE2 Grafik

en	Convert to LINE3 Graph
de	Konvertieren in LINE3-Diagramm

en	Convert to LINE1/STACK Graph
de	Konvertieren in LINE1 Grafik

en	Convert to LINE2/STACK Graph
de	Konvertieren in LINE2 Grafik

en	Convert to LINE3/STACK Graph
de	Konvertieren in LINE3-Diagramm

en	No Totals
de	Gesamtbetrag anzeigen

en	Print All Legend Items
de	Alle Legendenartikel drucken

en	Print Totaling Legend Items Only
de	Nur summierte Legendenartikel drucken

en	Total Similar Data Sources
de	Summe der ähnlichen Datenquellen

en	Total All Data Sources
de	Summe aller Datenquellen

en	No Reordering
de	Keine Nachbestellung

en	Data Source, Graph
de	Datenquelle, Grafik

en	Graph, Data Source
de	Grafik, Datenquelle

en	Base Graph Order
de	Hat Diagramme

en	contains
de	enthält

en	does not contain
de	enthält nicht

en	begins with
de	beginnt mit

en	does not begin with
de	beginnt nicht mit

en	ends with
de	endet mit

en	does not end with
de	endet nicht mit

en	matches
de	Spiele

en	is not equal to
de	ist nicht gleich

en	is less than
de	Nicht mehr als

en	is less than or equal
de	ist niedriger oder gleich

en	is greater than
de	Mehr als

en	is greater than or equal
de	ist größer oder gleich

en	is unknown
de	ist unbekannt

en	is not unknown
de	ist unbekannt

en	is empty
de	ist leer

en	is not empty
de	ist nicht leer

en	matches regular expression
de	entspricht dem regulären Ausdruck

en	does not match regular expression
de	entspricht nicht dem regulären Ausdruck

en	Fixed String
de	Feste Zeichenkette

en	Every 1 Hour
de	Alle 1 Stunde

en	Every Day
de	Täglich

en	Every Week
de	Wöchentlich

en	Every %d Weeks
de	Alle %d Wochen

en	Jan

en	Feb

en	Mar
de	Mär

en	Apr

en	May
de	Mai

en	Jun

en	Jul

en	Aug

en	Sep

en	Oct
de	Okt

en	Nov

en	Dec
de	Dez

en	Use the First Handler Found
de	Verwenden Sie den PHP-GetText-Handler

en	Use the PHP GetText Handler
de	Verwenden Sie den PHP-GetText-Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
de	Verwenden Sie den Oscarotero-GetText-Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
de	Verwenden Sie den GetText-Handler von MonoTranslator

en	Sun
de	So

en	Mon
de	Mo

en	Tue
de	Di

en	Wed
de	Mi

en	Thu
de	Do

en	Fri
de	Fr

en	Sat
de	Sa

en	Arabic
de	Arabisch

en	Bulgarian
de	Bulgarisch

en	Chinese (China)
de	Chinesisch (China)

en	Chinese (Taiwan)
de	Chinesisch (Taiwan)

en	Dutch
de	Holländisch

en	English
de	Englisch

en	French
de	Französisch

en	German
de	Deutsch

en	Greek
de	Griechisch

en	Hebrew
de	Hebräisch

en	Hindi

en	Italian
de	Italienisch

en	Japanese
de	Japanisch

en	Korean
de	Koreanisch

en	Polish
de	Polnisch

en	Portuguese
de	Portugiesisch

en	Portuguese (Brazil)
de	Portugiesisch (Brasilien)

en	Russian
de	Russisch

en	Spanish
de	Spanisch

en	Swedish
de	Schwedisch

en	Turkish
de	Türkisch

en	Vietnamese
de	Vietnamesisch

en	Classic
de	Klassisch

en	Modern

en	Dark
de	Dunkel

en	Paper-plane
de	Papierbahn

en	Paw
de	Pfote

en	Sunrise
de	Salida del sol

en	[Fail]
de	[Fehlgeschlagen]

en	[Warning]
de	WARNUNG:

en	[Restart]
de	Eingeschränkt

en	[Success]
de	Erfolgreich!

en	[Skipped]
de	[Übersprungen]

en	User Profile (Edit)
de	Benutzerprofil (Bearbeiten)

en	Tree Mode
de	Baum Ansicht

en	List Mode
de	Listen Ansicht

en	Console
de	Konsole

en	Graph Management
de	Diagramm Verwaltung

en	(Edit)
de	(Verändern)

en	Create New Graphs
de	Neue Diagramm anlegen

en	Create Graphs from Data Query
de	Erstelle Graphen aus Daten-Abfrage

en	(Remove)
de	(Entfernen)

en	View Log
de	Protokoll ansehen

en	Graph Trees
de	Diagrammbäume

en	Graph Template Items
de	Graph Templates Elemente

en	Round Robin Archives
de	Round Robin Archive

en	Data Input Fields
de	Daten Eingabe Felder

en	(Remove Item)
de	(Entferne Element)

en	RRD Cleaner
de	RRD Reiniger

en	List unused Files
de	Liste der unbenutzten Dateien

en	RRD Check
de	Laufprüfung

en	Technical Support
de	Technischer Support

en	View User Log
de	Ansehen des Benutzerlogs

en	Clear User Log
de	Benutzerprotokoll löschen

en	Purge User Log
de	Benutzerprotokoll bereinigen

en	View Data Query Cache
de	Datenabfrage-Cache anzeigen

en	Clear Log
de	Protokoll löschen

en	Boost Status
de	Boost-Status

en	View SNMP Agent Cache
de	SNMP Agent Cache anzeigen

en	View SNMP Agent Notification Log
de	Anzeigen des Benachrichtigungsprotokolls für SNMP-Agenten

en	VDEF Items
de	VDEF Elemente

en	View SNMP Notification Receivers
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger anzeigen

en	Cacti Settings
de	Cacti Einstellungen

en	External Link
de	Externer Link

en	(Action)
de	(Aktion)

en	Cacti Help
de	Cacti Hilfe

en	Export Results
de	Ergebnisse exportieren

en	Package Cacti Template
de	Doppelte Datenvorlage(n)

en	Package Repositories
de	Paketdateien

en	Package Public Keys
de	Paketdateien

en	Reporting
de	Berichte

en	Report Add
de	Bericht hinzufügen

en	Report Delete
de	Bericht löschen

en	Report Edit
de	Bericht bearbeiten

en	Report Edit Item
de	Berichtsbearbeitungselement

en	Color Template Items
de	Elemente von Farbvorlagen

en	Aggregate Items
de	Aggregatpositionen

en	Graph Rule Items
de	Graphische Regeleinträge

en	Tree Rule Items
de	Elemente der Baumregel

en	years
de	%d Jahre

en	days
de	Tage

en	hrs
de	Std

en	mins
de	Minuten

en	secs
de	Sekunden

en	hours
de	Stunden

en	minutes
de	Minuten

en	seconds
de	Sekunden

en	SNMP Version

en	Choose the SNMP version for this host.
de	Wählen Sie die SNMP-Version für diesen Host aus.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
de	Füllen Sie die SNMP-Lesecommunity für dieses Gerät aus.

en	SNMP Security Level
de	SNMP Sicherheitsstufe

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
de	SNMP v3 Sicherheitsstufe, die bei der Abfrage des Geräts verwendet werden soll.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
de	SNMP Authentifizierungsprotokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Authentifizierungsprotokoll.

en	SNMP Username (v3)
de	SNMP Benutzername (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
de	SNMPv3 Benutzername für dieses Endgerät.

en	SNMP Password (v3)
de	SNMP Passwort (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
de	SNMPv3 Passwort für dieses Endgerät.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
de	SNMP Privacy Protokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Privacy Protokoll.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
de	SNMP Privacy Passwort (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
de	Wählen Sie das SNMPv3 Privacy Passwort.

en	SNMP Context (v3)
de	SNMP-Kontext (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
de	Geben Sie den SNMP Kontext für dieses Endgerät ein.

en	SNMP Engine ID (v3)
de	SNMP-Modul-ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
de	Geben Sie die SNMP v3 Engine Id ein, die für dieses Gerät verwendet werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, um die SNMP-Engine-ID zu verwenden, die pro SNMPv3-Benachrichtigungsempfänger definiert ist.

en	SNMP Port

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
de	Geben Sie die UDP-Portnummer ein, die für SNMP verwendet werden soll (Standard ist 161).

en	SNMP Timeout
de	SNMP-Zeitüberschreitung

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
de	Die maximale Anzahl von Millisekunden, die Cacti auf eine SNMP-Antwort wartet (funktioniert nicht mit php-snmp-Unterstützung).

en	SNMP Retries
de	SNMP-Wiederholungen

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
de	Die Anzahl, wie oft Cacti versucht, ein Device anzupingen, bevor es als ausgefallen markiert wird.

en	Maximum OIDs Per Get Request
de	Maximale OID's pro Get-Anfrage

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
de	Geben Sie die Anzahl der OIDs an, die in einer einzigen SNMP Get-Anfrage erhalten werden können.

en	%d OID
de	Maximale OID Anzahl

en	%d OID's
de	%d OIDs

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
de	Bulk Walk Maximale Wiederholungen

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
de	Für SNMPv2- und SNMPv3-Geräte die maximale Größe der SNMP Bulk Walk-Wiederholungen. Die Standardeinstellung ist 'Auto Detect on Re-Index'. Bei sehr großen Switches, Hochleistungsservern, Jumbo-Frame-Netzwerken oder bei WAN-Verbindungen mit hoher Latenz kann die Erhöhung dieses Wertes die Pollerleistung erhöhen. Mehr Daten werden in ein einzelnes SNMP-Paket gepackt, wodurch die Laufzeit der Datenabfrage verkürzt werden kann. Einige Geräte verweigern jedoch möglicherweise die Antwort auf Pakete mit einer zu groß eingestellten maximalen Wiederholungsgröße. Dies gilt insbesondere für IoT-Geräte mit geringerer Leistung oder kleinere eingebettete IT-Appliances. Besonderes Augenmerk sollte auch auf die MTU des gesamten Netzwerkpfads gelegt werden, da ein zu hoher Wert zu einer Paketfragmentierung führen kann.

en	Auto Detect on Re-Index
de	Automatische Erkennung bei Neuindexierung

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
de	Automatische Erkennung/Einstellung beim ersten Neuindex

en	%d Repetition
de	Raster-Optionen

en	%d Repetitions
de	Raster-Optionen

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
de	Die maximale Anzahl von Versuchen, ein Gerät über einen SNMP-Lese-String zu erreichen, bevor es aufgegeben wird.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
de	Ein nützlicher Name für dieses Datenspeicher- und Abrufprofil.

en	New Profile
de	Neues Profil

en	Polling Interval
de	Abfrageintervall

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
de	Die Häufigkeit, mit der Daten aus der Datenquelle gesammelt werden?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
de	Wie lange können Daten fehlen, bis RRDtool unbekannte Daten aufzeichnet. Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Ihre Datenquelle instabil ist und Sie alte Daten übertragen möchten, anstatt Lücken in Ihren Diagrammen zu zeigen. Dieser Wert wird mit dem X-Files-Faktor multipliziert, um die tatsächliche Zeitspanne zu bestimmen.

en	X-Files Factor
de	X-Files Faktor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
de	Die Menge an unbekannten Daten, die noch als bekannt angesehen werden kann.

en	Consolidation Functions
de	Konsolidierungsfunktionen

en	How data is to be entered in RRAs.
de	Wie Daten in RRAs erfasst werden sollen.

en	Is this the default storage profile?
de	Ist dies das Standard-Speicherprofil?

en	RRDfile Size (in Bytes)
de	RRDfile Größe (in Bytes)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
de	Basierend auf der Anzahl der Zeilen in allen RRAs und der Anzahl der ausgewählten Konsolidierungsfunktionen, die Größe der gesamten Zeile in der RRDatei.

en	New Profile RRA
de	Neues Profil RRA

en	Aggregation Level
de	Aggregationsebene

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
de	Die Anzahl der Proben, die benötigt werden, bevor eine Zeile in der RRA-Spezifikation ausgefüllt wird. Die erste RRA sollte immer den Wert 1 haben.

en	How many generations data is kept in the RRA.
de	Wie viele Generationen von Daten werden im RRA gespeichert.

en	Default Timespan
de	Standardzeitspanne

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
de	Wenn Sie ein Diagramm basierend auf dem betreffenden RRA anzeigen, wird die standardmäßige Zeitspanne, die für dieses Diagramm angezeigt wird.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
de	Basierend auf der Aggregationsebene, den Zeilen und dem Abrufintervall wird die Datenmenge, die im RRA gespeichert wird, berechnet.

en	RRA Size (in Bytes)
de	RRA-Größe (in Bytes)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
de	Basierend auf der Anzahl der Zeilen und der Anzahl der ausgewählten Konsolidierungsfunktionen, die Größe dieses RRAs in der RRDatei.

en	A useful name for this CDEF.
de	Ein hilfreicher Name für diese CDEF.

en	The name of this Color.
de	Der Name dieser Farbvorlage.

en	Hex Value
de	Hex Wert

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
de	Der Hex-Wert für diese Farbe; gültiger Bereich: 00000000-FFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
de	Jede benannte Farbe sollte nur gelesen werden.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
de	Geben Sie dieser Dateneingabe-Methode einen aussagekräftigen Namen.

en	Input Type
de	Eingabetyp

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
de	Wählen Sie die Methode, mit der Sie Daten für diese Dateneingabemethode sammeln möchten.

en	Input String
de	Eingabe Zeichenkette

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
de	Die Daten, die an das Skript gesendet werden, einschließlich des vollständigen Pfades zum Skript und der Eingabestellen in <> Klammern.

en	White List Check
de	Überprüfung der Whitelist

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
de	Das Ergebnis der Whitespace-Verifizierungsprüfung für die spezifische Eingabemethode. Wenn sich der Input-String ändert und die Whitelist-Datei nicht aktualisiert wird, ist es nicht erlaubt, Grafiken zu erstellen.

en	Field [%s]
de	Feld [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
de	Wählen Sie das zugehörige Feld aus dem Feld %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
de	Geben Sie einen Namen für dieses Feld %s ein. Hinweis: Wenn Sie z.B. Namenswert-Paare in Ihrem Skript verwenden: NAME:VALUE, ist es wichtig, dass der Name mit Ihrem Ausgabefeldnamen identisch mit dem oder den Namen der Skriptausgabe ist.

en	Update RRDfile
de	RRDatei aktualisieren

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
de	Ob Daten aus diesem Ausgabefeld in die RRDatei eingetragen werden sollen.

en	Regular Expression Match
de	Regulärer Ausdruck Treffer

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
de	Wenn Sie möchten, dass ein bestimmter regulärer Ausdruck mit den Eingabedaten abgeglichen wird, geben Sie ihn hier ein (Format preg_match).

en	Allow Empty Input
de	Leere Eingabe erlaubt

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
de	Anwählen, falls Sie eine NULL Eingabe zulassen wollen.

en	Special Type Code
de	Spezieller Typenschlüssel

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
de	Wenn dieses Feld speziell durch Host-Templates behandelt werden soll, geben Sie dies hier an. Gültige Schlüsselwörter für dieses Feld sind %s.

en	The name given to this data template.
de	Der Name, dem dieses Daten-Template zugeordnet wurde.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
de	Wählen Sie einen Namen für diese Datenquelle. Es kann Ersatzvariablen wie |host_description| oder |query_fieldName| beinhalten. Eine vollständige Liste der unterstützten Ersatz-Tags finden Sie in der Cacti-Dokumentation.

en	Data Source Path
de	Dateipfad der Datenquelle

en	The full path to the RRDfile.
de	Der vollständige Pfad zur RRDatei.

en	The script/source used to gather data for this data source.
de	Das Skript/die Quelle, das/die verwendet wurde, um Daten für diese Datenquelle zu sammeln.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
de	Wählen Sie das Datenquellenprofil aus. Das Datenquellenprofil steuert das Abfrageintervall, die Datenaggregation und die Aufbewahrungsrichtlinie für die resultierenden Datenquellen.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
de	Die Zeitspanne in Sekunden zwischen den erwarteten Updates.

en	Data Source Active
de	Datenquelle aktiv

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
de	Ob Cacti Daten für diese Datenquelle sammeln sollen oder nicht.

en	Internal Data Source Name
de	Name der internen Datenquelle

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
de	Wählen Sie einen eindeutigen Namen, um dieses Datenelement innerhalb der RRDatei darzustellen.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
de	Minimalwert ("U" für No Minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
de	Der Mindestwert der Daten, die gesammelt werden dürfen.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
de	Maximalwert ("U" für No Maximum)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
de	Der maximale Wert der Daten, die gesammelt werden dürfen.

en	Data Source Type
de	Typ der Datenquelle

en	How data is represented in the RRA.
de	Wie die Daten im RRA dargestellt werden.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
de	Die maximale Zeitspanne, die vergehen kann, bis Daten als "unbekannt" eingegeben werden. (Normalerweise 2x300=600)

en	Not Selected
de	Nicht ausgewählt

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
de	Wenn Daten gesammelt werden, werden die Daten für dieses Feld in diese Datenquelle übernommen.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
de	Geben Sie einen Namen für dieses GPRINT-Preset ein, stellen Sie sicher, dass es etwas ist, das Sie erkennen.

en	GPRINT Text

en	Enter the custom GPRINT string here.
de	Geben Sie hier die benutzerdefinierte GPRINT-Zeichenkette ein.

en	Common Options
de	Allgemeine Einstellungen

en	Title (--title)
de	Titel (--Titel)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
de	Der Name, der auf dem Diagramm ausgegeben wird. Es kann Ersatzvariablen wie |host_description| oder |query_fieldName| beinhalten. Eine vollständige Liste der unterstützten Ersatz-Tags finden Sie in der Cacti-Dokumentation.

en	Vertical Label (--vertical-label)
de	Vertikales Etikett (--vertikales Etikett)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
de	Das Etikett, das vertikal links neben dem Diagramm gedruckt wird.

en	Image Format (--imgformat)
de	Bildformat (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
de	Der Typ der erzeugten Grafik; PNG, GIF oder SVG. Die Auswahl des Diagrammbildtyps ist sehr RRDtool-abhängig.

en	Height (--height)
de	Höhe (--höhe)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
de	Die Höhe (in Pixeln) des Diagrammbereichs innerhalb des Diagramms. Dieser Bereich beinhaltet nicht die Legende, die Achsenlegende und den Titel.

en	Width (--width)
de	Breite (--Breite)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
de	Die Breite (in Pixeln) des Diagrammbereichs innerhalb des Diagramms. Dieser Bereich beinhaltet nicht die Legende, die Achsenlegende und den Titel.

en	Base Value (--base)
de	Basiswert (--basis)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
de	Sollte auf 1024 für den Speicher und 1000 für die Verkehrsmessung eingestellt werden.

en	Slope Mode (--slope-mode)
de	Slope Modus (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
de	Die Verwendung des Slope-Modus gleicht die Form der Diagramme aus, was zu Lasten der Auflösung auf dem Bildschirm geht.

en	Scaling Options
de	Skalierungsoptionen

en	Auto Scale
de	Automatische Skalierung

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
de	Automatische Skalierung der y-Achse, anstatt eine obere und untere Grenze zu definieren. Hinweis: Wenn dies überprüft wird, werden sowohl die obere als auch die untere Grenze ignoriert.

en	Auto Scale Options
de	Optionen für automatische Skalierung

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
de	Verwenden Sie <br> --alt-autoscale, um auf das absolute Minimum und Maximum zu skalieren <br> --alt-autoscale-max, um auf den Maximalwert zu skalieren, unter Verwendung einer gegebenen unteren Grenze <br> --alt-autoscale-min, um auf den Minimalwert zu skalieren, unter Verwendung einer gegebenen oberen Grenze <br> --alt-autoscale (mit Grenzen), um sowohl unterer als auch oberer Grenze zu skalieren (RRDtool Standard) <br>.

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
de	Verwendung von --alt-autoscale (ignoriert vorgegebene Grenzwerte)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
de	Verwendung von --alt-autoscale-max (Akzeptieren einer unteren Grenze)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
de	Verwendung von --alt-autoscale-min (akzeptiert eine Obergrenze)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
de	Verwendung von --alt-autoscale (akzeptiert beide Limits, RRDtool Standard)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
de	Logarithmische Skalierung (--logarithmisch)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
de	Logarithmische Skalierung der y-Achse verwenden

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
de	SI-Einheiten für logarithmische Skalierung (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
de	Verwenden Sie SI-Einheiten für die logarithmische Skalierung anstelle der exponentiellen Notation.<br> Hinweis: Lineare Graphen verwenden standardmäßig die SI-Notation.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
de	Starrer Grenzmodus (--starr)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
de	Erweitere untere und obere Grenze nicht, wenn das Diagramm Werte außerhalb des gültigen Bereiches enthält.

en	Upper Limit (--upper-limit)
de	Oberer Grenzwert (--oberer Grenzwert)

en	The maximum vertical value for the graph.
de	Der maximale vertikale Wert für das Diagramm.

en	Lower Limit (--lower-limit)
de	Unterer Grenzwert (-unterer Grenzwert)

en	The minimum vertical value for the graph.
de	Der minimale vertikale Wert für das Diagramm.

en	Grid Options
de	Raster-Optionen

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
de	Einheitsnetzwert (--unit/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
de	Setzt den Exponentenwert auf der Y-Achse für Zahlen. Hinweis: Diese Option ist veraltet und wird durch die Option --y-grid ersetzt. In dieser Option werden in jedem Rasterschrittintervall Rasterlinien der Y-Achse angezeigt. Etiketten werden in jeder Zeile des Etikettenfaktors platziert.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
de	Einheit Exponent Wert (-- Einheiten- Exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
de	Welche Einheit Cacti auf der Y-Achse verwenden sollen. Verwenden Sie 3, um alles in "k" oder -6 anzuzeigen, um alles in "u" (micro) anzuzeigen.

en	Unit Length (--units-length <length>)
de	Einheitenlänge (-- Einheitenlänge <Länge>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
de	Wie viele Ziffern sollte RRDtool annehmen, dass die Beschriftungen der y-Achse gleich sind? Möglicherweise müssen Sie diese Option verwenden, um genügend Platz zu schaffen, wenn Sie mit der Beschriftung der y-Achse beginnen.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
de	Kein Gridfit (--kein Gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
de	Um Verwacklungsunschärfe zu vermeiden, fängt RRDtool Punkte an Pixel mit Geräteauflösung, was zu einem klareren Erscheinungsbild führt. Wenn dies nicht nach Ihrem Geschmack ist, können Sie mit diesem Schalter dieses Verhalten deaktivieren. <br><stark>Hinweis: </stark>Rasterfitting ist für PDF-, EPS- und SVG-Ausgaben standardmäßig deaktiviert.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
de	Alternatives Y-Netz (--alt-y-y-Netz)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
de	Der Algorithmus stellt sicher, dass Sie immer ein Gitter haben, dass es genügend, aber nicht zu viele Gitterlinien gibt und dass das Gitter metrisch ist. Dieser Parameter stellt auch sicher, dass Sie genügend Dezimalstellen angezeigt bekommen, selbst wenn Ihr Diagramm von 69.998 bis 70.001.<br><stark>Hinweis: </stark>Dieser Parameter kann die --alt-autoskalierten Optionen stören.

en	Axis Options
de	Achsoptionen

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
de	Rechte Achse (-rechte Achse <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
de	Eine zweite Achse wird rechts neben dem Diagramm eingezeichnet. Sie ist über die Skalen- und Verschiebungsparameter an die linke Achse gebunden.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
de	Beschriftung der rechten Achse (--rechts-Achsenbeschriftung <string>)

en	The label for the right axis.
de	Die Bezeichnung für die rechte Achse.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
de	Format der rechten Achse (--rechts-Format der rechten Achse <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
de	Standardmäßig wird das Format der Achsenbeschriftungen automatisch bestimmt. Wenn Sie dies selbst tun möchten, verwenden Sie diese Option mit den gleichen %lf-Argumenten, die Sie von den Befehlen PRINT und GPRINT kennen.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
de	Formatierer für die rechte Achse (--rechts-Achsen-Formatierer <Formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
de	Wenn Sie die richtige Achsenbeschriftung einrichten, wenden Sie eine Regel auf das Datenformat an. Unterstützte Formate sind "numerisch", wobei die Daten als numerisch behandelt werden, "Zeitstempel", bei denen die Werte als UNIX-Zeitstempel interpretiert werden (Anzahl der Sekunden seit Januar 1970) und im strftime-Format ausgedrückt werden (Standard ist "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Siehe auch --Einheiten-Länge und -Rechts-Achsen-Format. Abschließend "Dauer", wobei Werte als Dauer in Millisekunden interpretiert werden. Die Formatierung erfolgt nach den Regeln von valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
de	Formatierer für die linke Achse (-- linke Achse-Formatierer <Formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
de	Formatierer für die linke Achse (-- linke Achse-Formatierer <Formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
de	Wenn Sie die Beschriftung der linken Achse einrichten, wenden Sie eine Regel auf das Datenformat an. Unterstützte Formate sind "numerisch", wobei die Daten als numerisch behandelt werden, "Zeitstempel", bei denen die Werte als UNIX-Zeitstempel interpretiert werden (Anzahl der Sekunden seit Januar 1970) und im strftime-Format ausgedrückt werden (Standard ist "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Siehe auch --Einheiten-Länge. Abschließend "Dauer", wobei Werte als Dauer in Millisekunden interpretiert werden. Die Formatierung erfolgt nach den Regeln von valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
de	Optionen für Legenden

en	Auto Padding
de	automatische Justage

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
de	Füge den Text so ein, dass Legenden- und Diagrammdaten immer übereinstimmen. Hinweis: Dies kann dazu führen, dass Graphen aufgrund des größeren Overheads länger zum Rendern benötigen. Auch Auto-Padding ist möglicherweise nicht bei allen Arten von Diagrammen genau, eine konsistente Beschriftung hilft in der Regel.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
de	Dynamische Etiketten (--dynamische Etiketten)

en	Draw line markers as a line.
de	Zeichne Linienmarker als Linie.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
de	Legende der Kraftregeln (--force-reules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
de	Erzwingen Sie die Generierung von HRULE- und VRULE-Legenden.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
de	Breite der Registerkarte (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
de	Standardmäßig beträgt die Breite der Registerkarte 40 Pixel, verwenden Sie diese Option, um sie zu ändern.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
de	Legendenposition (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
de	Platzieren Sie die Legende auf der angegebenen Seite des Diagramms.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
de	Legendenrichtung (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
de	Platzieren Sie die Legendenelemente in der angegebenen vertikalen Reihenfolge.

en	Graph Item Type
de	Graph Element Typ

en	How data for this item is represented visually on the graph.
de	Wie die Daten für dieses Element visuell im Diagramm dargestellt werden.

en	The data source to use for this graph item.
de	Die Datenquelle, die für dieses Grafikelement verwendet werden soll.

en	Primary Color
de	Primäre Verwaltung

en	The color to use for the canvas item and legend.
de	Die Farbe, die für die Legende genutzt wird.

en	Primary Opacity
de	Primäre Verwaltung

en	The opacity of the primary color.
de	Der Opazitäts-/Alpha-Kanal der Farbe.

en	Gradient Color
de	Benannte Farbe

en	The gradient color to use for the canvas item.
de	Die Datenquelle, die für dieses Grafikelement verwendet werden soll.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
de	Der Opazitäts-/Alpha-Kanal der Farbe.

en	Gradient Height
de	Höhe des Diagramms

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Consolidation Function
de	Konsolidierungsfunktion

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
de	Wie die Daten für dieses Element statistisch im Diagramm dargestellt werden.

en	CDEF Function
de	CDEF Funktion

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
de	Eine CDEF-Funktion (Mathematik), die auf dieses Element im Diagramm oder in der Legende angewendet wird.

en	VDEF Function
de	VDEF Funktion

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
de	Eine VDEF (Mathematik)-Funktion, die auf dieses Element in der Diagrammlegende angewendet wird.

en	Shift Data
de	Nach links verschieben

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
de	Versetzen Sie Ihre Daten auf der Zeitachse (x-Achse) um den im Feld "Wert" angegebenen Betrag.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
de	(HRULE|VRULE): Der Wert des Grafikelements.[TICK]: Der Bruchteil für die Tick-Linie.[SHIFT]: Der Zeitversatz in Sekunden.

en	GPRINT Type
de	GPRINT Typ

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
de	Wenn es sich bei diesem Grafikelement um einen GPRINT handelt, können Sie hier optional ein anderes Format wählen. Weitere Typen können Sie unter "GPRINT Presets" definieren.

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
de	Textausrichtung (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
de	Alle nachfolgenden Legendenlinien werden wie hier angegeben ausgerichtet. Sie können diesen Befehl mehrmals in einem einzigen Diagramm verwenden. Dieser Befehl erzeugt kein tabellarisches Layout.Hinweis: Sie möchten vielleicht ein <HR> auf dem vorhergehenden Grafikelement einfügen. Hinweis: A <HR> auf dieser Legende wird diese Einstellung veraltet!

en	Text Format

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
de	Text, der in der Legende für dieses Diagrammelement angezeigt wird.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	Insert Hard Return
de	Zeilenumbruch einfügen

en	Forces the legend to the next line after this item.
de	Erzwingt die Legende auf die nächste Zeile nach diesem Element.

en	Line Width (decimal)
de	Linienbreite (dezimal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
de	Falls LINE gewählt wurde, geben Sie hier die Breite der Linie an. Sie müssen eine dezimale Genauigkeit angeben, z.B. 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
de	Striche (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
de	Der Strichmodifikator ermöglicht den Stil der gestrichelten Linie.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
de	Strich-Abstand (dash-offset=Abstand)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
de	Der Dash-Offset-Parameter gibt einen Versatz in das Muster an, bei dem der Hub beginnt.

en	The name given to this graph template.
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	The Class of this Graph Template.
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	The Version given to this Graph Template.
de	Der Name der Graph-Schablone.

en	Multiple Instances
de	Mehrere Ausgaben

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es mehr als ein solches Diagramm pro Gerät geben kann.

en	Test Data Sources
de	Hat Datenquellen

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Datenquellen vor ihrer Erstellung testen möchten. Wenn Datenquellen testen aktiviert ist und die Datenquelle keine gültigen Daten zurückgibt, wird das Diagramm nicht erstellt. Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie eine allgemeinere Gerätevorlage haben möchten, die mehr Diagrammvorlagen enthalten kann, die je nach den Eigenschaften des Geräts selbst selektiv angewendet werden können. Hinweis: Wenn Sie ein lang laufendes Skript als Datenquelle verwenden, verlängert sich die Zeit zum Erstellen von Diagrammen.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
de	Geben Sie einen Namen für diese Eingabe des Diagrammelements ein, und stellen Sie sicher, dass es sich um etwas handelt, das Sie erkennen.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
de	Geben Sie eine Beschreibung für diese Eingabe des Grafikelements ein, um zu beschreiben, wofür diese Eingabe verwendet wird.

en	Field Type
de	Feldtyp

en	How data is to be represented on the graph.
de	Wie die Daten im Diagramm dargestellt werden sollen.

en	General Device Options
de	Allgemeine Zielsystem Optionen

en	Give this host a meaningful description.
de	Geben Sie diesem Host eine aussagekräftige Beschreibung.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
de	Voll qualifizierter Hostname oder IP-Adresse für dieses Gerät.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
de	Der physikalische Standort des Geräts. Dieser Freitext kann ein Raum, ein Regalplatz usw. sein.

en	Poller Association

en	Device Site Association
de	Geräte-Standortzuordnung

en	What Site is this Device associated with.
de	Zu welcher Seite gehört dieses Gerät?

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
de	Wählen Sie die zu verwendende Gerätevorlage, um die mit diesem Gerät verbundenen Standard-Grafikvorlagen und Datenabfragen zu definieren.

en	Number of Collection Threads
de	Anzahl der Sammelgewinde

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
de	Die Anzahl der gleichzeitigen Threads, die für die Abfrage dieses Geräts verwendet werden. Dies gilt nur für den Wirbelsäulenposter.

en	Check this box to disable all checks for this host.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Prüfungen für diesen Host zu deaktivieren.

en	Availability/Reachability Options
de	Verfügbarkeits-/Erreichbarkeits-Optionen

en	Downed Device Detection
de	Erkennung inaktiver Zielsysteme

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
de	Die Methode Cacti wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Host für die Abfrage zur Verfügung steht. <br><i>HINWEIS: Es wird empfohlen, mindestens immer SNMP zu wählen.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
de	Ändern der SNMP-Optionen für Geräte(s)

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
de	Die Art des zu sendenden Ping-Pakets. <br><i>HINWEIS: ICMP unter Linux/UNIX erfordert Root-Rechte.</i>

en	Additional Options
de	Zusätzliche Einstellungen

en	Created
de	Erzeugen

en	Date/time the device was added

en	Notes
de	Notizen

en	Enter notes to this host.
de	Geben Sie Notizen zu diesem Host ein.

en	External ID
de	Externe ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
de	Externe ID zur Verknüpfung von Kakteendaten mit externen Überwachungssystemen.

en	A useful name for this host template.
de	Ein nützlicher Name für diese Host-Vorlage.

en	The Version given to this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	A suitable Class for the Device Template.
de	Ein nützlicher Name für diese Vorlage.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
de	Der ursprüngliche Autor dieses Baumes.

en	Author Email
de	Autor

en	The original author's Email address.
de	Der ursprüngliche Autor dieses Baumes.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
de	Der Name dieser Gerätevorlage.

en	Installation Instructions
de	Installationsoptionen:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	A name for this data query.
de	Der Name für diese Datenabfrage.

en	A description for this data query.
de	Eine Beschreibung für diese Datenabfrage.

en	XML Path
de	XML Pfad

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
de	Der vollständige Pfad zur XML-Datei mit Definitionen für diese Datenabfrage.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
de	Wählen Sie die Eingabemethode für diese Datenabfrage. Diese Eingabemethode definiert, wie Daten für jedes Gerät gesammelt werden, das der Datenabfrage zugeordnet ist.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
de	Wählen Sie die Grafikvorlage, die für dieses Element der Datenabfrage-Grafikvorlage verwendet werden soll.

en	A name for this associated graph.
de	Der Name für dieses zugeordnete Diagramm.

en	A useful name for this graph tree.
de	Ein hilfreicher Name für diesen Diagrammbaum.

en	Sorting Type
de	Art der Sortierung

en	Choose how items in this tree will be sorted.
de	Wählen Sie die Sortierfolge der Diagramm-Baum Elemente.

en	Publish
de	Veröffentlichen

en	Should this Tree be published for users to access?
de	Soll dieser Baum veröffentlicht werden, auf den die Benutzer zugreifen können?

en	An Email Address where the User can be reached.
de	Eine E-Mail-Adresse, unter der der Benutzer erreichbar ist.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
de	Geben Sie das Kennwort für diesen Benutzer zur Bestätigung zweimal ein. Denken Sie daran, dass Passwörter Groß-/Kleinschreibung beachtet werden!

en	Determines if user is able to login.
de	Bestimmt, ob der Benutzer sich anmelden kann.

en	Locked
de	Gesperrt

en	Determines if the user account is locked.
de	Legt fest, ob das Benutzerkonto gesperrt ist.

en	Account Options
de	Optionen für das Benutzerkonto

en	Set any user account specific options here.
de	Legen Sie hier alle benutzerkontenspezifischen Optionen fest.

en	Must Change Password at Next Login
de	Muss das Passwort beim nächsten Login ändern.

en	Maintain Custom Graph and User Settings
de	Benutzerdefinierte Grafik- und Benutzereinstellungen pflegen

en	Graph Options
de	Graph-Optionen

en	Set any graph specific options here.
de	Legen Sie hier alle grafikspezifischen Optionen fest.

en	User Has Rights to Tree View
de	Benutzer hat das Recht die Baum-Ansicht aufzurufen

en	User Has Rights to List View
de	Benutzer hat das Recht die Listen-Ansicht aufzurufen

en	User Has Rights to Preview View
de	Benutzer hat das Recht die Vorschau-Ansicht aufzurufen

en	Login Options
de	Login Optionen

en	What to do when this user logs in.
de	Was passieren soll, wenn der Benutzer sich einloggt.

en	Show the page that user pointed their browser to.
de	Zeigt die Seite an, auf die der Benutzer seinen Browser gerichtet hat.

en	Show the default console screen.
de	Zeigt den Standardbildschirm der Konsole an.

en	Show the default graph screen.
de	Zeigt den Standard-Grafikbildschirm an.

en	Authentication Realm
de	Berechtigungsbereich

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
de	Wird nur verwendet, wenn LDAP oder Web Basic Authentication aktiviert ist. Wenn du dies in einen nicht aktivierten Bereich änderst, wird der Benutzer effektiv deaktiviert.

en	Import Template from Local File
de	Schablonenimport aus einer lokalen Datei

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
de	Wenn die XML Datei für diese Schablone auf Ihrem lokalen System vorhanden ist, wählen Sie es bitte hier aus.

en	Data Source Overrides
de	Datenquellenprofile

en	Create New from Template
de	Neue aus Vorlage erstellen

en	Graph/Data Template Overrides
de	Optionen für Diagrammvorlagen

en	Remove Orphaned Graph Items
de	Verwaiste Grafikelemente entfernen

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
de	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, löscht Cacti alle Grafikelemente sowohl aus der Grafikvorlage als auch aus den zugehörigen Grafiken, die nicht in der importierten Grafikvorlage enthalten sind.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
de	Grafikvorlage Bildformat

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
de	Das Standardbildformat, das für alle neuen Grafikvorlagen verwendet werden soll.

en	Graph Template Height
de	Höhe der Diagrammvorlage

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
de	Die Standard-Diagrammbreite, die für alle neuen Diagrammvorlagen verwendet wird.

en	Graph Template Width
de	Diagrammvorlagenbreite

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
de	Die Standard-Diagrammbreite, die für alle neuen Diagrammvorlagen verwendet wird.

en	General SNMP Entity Options
de	Allgemeine SNMP-Entitätsoptionen

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
de	Geben Sie dieser SNMP-Einheit eine aussagekräftige Beschreibung.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
de	Voll qualifizierter Hostname oder IP-Adresse für dieses Gerät.

en	Disable SNMP Notification Receiver
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger deaktivieren

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie vorübergehend keine SNMP-Benachrichtigungen an diesen Host senden möchten.

en	Maximum Log Size
de	Maximale Größe für das Log

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
de	Die maximale Anzahl der täglichen Benachrichtigungsprotokolleinträge für diesen Empfänger muss gespeichert werden.

en	SNMP Message Type
de	SNMP-Nachrichtentyp

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
de	SNMP-Traps sind immer unbestätigt. Für den Versand von bestätigten SNMP-Benachrichtigungen, formal "INFORMEN" genannt, ist SNMPv2 oder höher erforderlich.

en	The new Title of the aggregated Graph.
de	Der neue Titel des aggregierten Graphen.

en	Prefix
de	Präfix

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
de	Ein Präfix für alle GPRINT-Leitungen zur Unterscheidung von z.B. verschiedenen Hosts.

en	Include Prefix Text
de	Include-Index

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
de	Fügen Sie den GPRINT-Titeltext der Quelldiagramme in die aggregierten Diagramme ein.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
de	Verwenden Sie diese Option, um z.B. gestapelte Graphen zu erstellen.<br>AREA/STACK: 1. Grafik behält AREA/STACK Elemente, andere konvertieren in STACK<br>LINE1: alle Elemente konvertieren in LINE1 Elemente<br>LINE2: alle Elemente konvertieren in LINE2 Elemente<br>LINE3: alle Elemente konvertieren in LINE3 Elemente konvertieren

en	Totaling
de	Insgesamt

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
de	Bitte überprüfen Sie die Punkte, die in der Spalte "Total" summiert werden sollen, wenn Sie hier eine Summierungsoption auswählen.

en	Total Type
de	Gesamttyp

en	Which type of totaling shall be performed.
de	Welche Art der Summierung soll durchgeführt werden?

en	Prefix for GPRINT Totals
de	Präfix für GPRINT-Summen

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
de	Ein Präfix für alle Summenbildung GPRINT-Zeilen.

en	Reorder Type
de	Reorder-Typ

en	Reordering of Graphs.
de	Neuordnung von Graphen.

en	Please name this Aggregate Graph.
de	Bitte nennen Sie dieses Aggregatdiagramm.

en	Propagation Enabled
de	Ausbreitung aktiviert

en	Is this to carry the template?
de	Soll das die Vorlage tragen?

en	Aggregate Graph Settings
de	Einstellungen für die Aggregatgrafik

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
de	Ein Präfix für alle GPRINT-Leitungen zur Unterscheidung von z.B. verschiedenen Hosts. In diesem Präfix können Sie sowohl Host- als auch Datenabfrage-Ersatzvariablen verwenden.

en	Aggregate Template Name
de	Aggregatvorlagenname

en	Please name this Aggregate Template.
de	Bitte nennen Sie diese Aggregatvorlage.

en	Source Graph Template
de	Quelldiagrammvorlage

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
de	Die Grafikvorlage, auf der diese Aggregatvorlage basiert.

en	Aggregate Template Settings
de	Einstellungen der Gesamtvorlage

en	The name of this Color Template.
de	Der Name dieser Farbvorlage.

en	A nice Color
de	Eine schöne Farbe

en	A useful name for this Template.
de	Ein nützlicher Name für diese Vorlage.

en	Operation
de	Operationen

en	Logical operation to combine rules.
de	Logische Verknüpfung zur Kombination von Regeln.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
de	Der Feldname, der für dieses Regelelement verwendet werden soll.

en	Operator.
de	Operator

en	Matching Pattern
de	Passendes Muster

en	The Pattern to be matched against.
de	Das Muster, mit dem verglichen werden soll.

en	Sequence.
de	Sequenz

en	A useful name for this Rule.
de	Ein nützlicher Name für diese Regel.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
de	Wählen Sie eine Datenabfrage, die auf diese Regel angewendet werden soll.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
de	Wählen Sie einen der verfügbaren Grafiktypen aus, der auf diese Regel angewendet werden soll.

en	Enable Rule
de	Regel aktivieren

en	Check this box to enable this rule.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Regel zu aktivieren.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
de	Wählen Sie einen Baum für die neuen Baumelemente aus.

en	Leaf Item Type
de	Blattartikeltyp

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
de	Der Elementtyp, der dem Baum dynamisch hinzugefügt werden soll.

en	Graph Grouping Style
de	Gruppierungsstil für Diagramme

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
de	Wählen Sie, wie Diagramme gruppiert werden, wenn sie für diesen bestimmten Host im Baum gezeichnet werden.

en	Optional: Sub-Tree Item
de	Optional: Teilbaumelement

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
de	Wählen Sie ein Teilbaumelement zum Einhängen.<br>Stellen Sie sicher, dass es bei der Ausführung dieser Regel noch vorhanden ist!

en	Header Type
de	Header Typ

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
de	Wählen Sie ein Objekt, um eine neue Unterüberschrift zu erstellen.

en	Propagate Changes
de	Weitergabe der Änderungen

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
de	Alle Optionen (ohne 'Titel') werden an alle untergeordnete 'Überschrift' Elemente weitergegeben.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
de	Das String Pattern (Regular Expression), gegen das man abgleichen kann, muss <stark>NICHT</stark> angegeben werden!

en	Replacement Pattern
de	Ersatzmuster

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
de	Das Ersetzungszeichenkettenmuster zur Verwendung als Baumüberschrift.<br>Verweis auf ein Match durch z.B. <strong>\${1}</strong> für das erste Match!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
de	Pfade

en	Logging
de	Protokollierung

en	Device Defaults
de	Gerätevoreinstellungen

en	Data
de	Daten

en	Visual
de	Visuell

en	Authentication
de	LDAP Authentifizierung

en	Performance
de	Leistung

en	Spikes
de	AEHRE

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
de	Mail/Bericht/DNS

en	Time Spanning/Shifting
de	Zeitüberbrückung/Verschiebung

en	Graph Thumbnail Settings
de	Einstellungen für Diagramm-Miniaturansichten

en	Tree Settings
de	Baum Einstellungen

en	Graph Fonts
de	Schriftart für Diagramme

en	PHP Mail() Function
de	PHP Mail() Funktion

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
de	Erforderliche Tool-Pfad

en	snmpwalk Binary Path
de	snmpwalk-Datei Pfad

en	The path to your snmpwalk binary.
de	Der Pfad zu Ihrer snmpwalk Binärdatei.

en	snmpget Binary Path
de	snmpget Binärpfad

en	The path to your snmpget binary.
de	Der Pfad zu Ihrer snmpget Binärdatei.

en	snmpbulkwalk Binary Path
de	snmpbulkwalk Binärer Pfad

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
de	Der Pfad zu Ihrem snmpbulkwalk binary.

en	snmpgetnext Binary Path
de	snmpgetnext Binärpfad

en	The path to your snmpgetnext binary.
de	Der Pfad zu Ihrer snmpgetnext-Binary.

en	snmptrap Binary Path
de	snmptrap Binärer Pfad

en	The path to your snmptrap binary.
de	Der Pfad zu Ihrer snmptrap-Binary.

en	RRDtool Binary Path
de	RRDtool Binärer Pfad

en	The path to the rrdtool binary.
de	Der Pfad zum rrdtool-Binary.

en	PHP Binary Path
de	PHP Binärpfad

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
de	Der Pfad zu Ihrer PHP-Binärdatei (kann eine php-Rekompilierung erfordern, um diese Datei zu erhalten).

en	FPing Binary Path
de	PHP Binärpfad

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
de	Cacti-Protokollpfad

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
de	Der Pfad zu Ihrer Cacti-Logdatei (falls leer, standardmäßig <path_cacti>/log/cacti.log).

en	Poller Standard Error Log Path
de	Poller Standard Fehlerprotokollpfad

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
de	Wenn Sie Probleme mit den Datensammlern von Cacti haben, setzen Sie diesen Dateipfad und der Standardfehler der Datensammler wird auf diese Datei umgeleitet.

en	Boost Debug Log
de	Debug-Protokoll verbessern

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Alternate Poller Path
de	Abweichender Poller Dateipfad

en	Spine Binary File Location
de	Lage der Binärdatei der Wirbelsäule

en	The path to Spine binary.
de	Der Pfad zur Binärdatei der Wirbelsäule.

en	Spine Config File Path
de	Wirbelsäulenkonfiguration Dateipfad

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
de	Der Pfad zur Spine Konfigurationsdatei. Standardmäßig in der cwd von Spine, oder /etc, wenn nicht angegeben.

en	RRDfile Auto Clean
de	RRDatei Automatische Bereinigung

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
de	RRD-Dateien automatisch archivieren oder löschen, wenn die entsprechenden Datenquellen aus Cacti entfernt werden.

en	RRDfile Auto Clean Method
de	RRDfile Auto-Reinigungsmethode

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
de	Die Methode, mit der RRD-Dateien von Cacti bereinigt werden, nachdem ihre Datenquellen gelöscht wurden.

en	Archive
de	Archiv

en	Archive directory
de	Arşiv klasörü

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
de	Dies ist das Verzeichnis, in dem sich die RRD-Dateien verschiebt zur Archivierung befinden.

en	Log Settings
de	Protokoll Einstellungen

en	Log Destination
de	Ziel für Log

en	How will Cacti handle event logging.
de	Wie wird Cacti die Ereignisprotokollierung handhaben?

en	Generic Log Level
de	Generischer Log-Level

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
de	Welchen Detaillierungsgrad möchten Sie an die Protokolldatei senden? WARNUNG: Wenn Sie einen anderen Status als NONE oder LOW wählen, kann Ihr Festplattenspeicher schnell erschöpft sein.

en	Expand log details
de	Ausklappen der Zielsysteme

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
de	Probleme bei der Validierung von Protokolleingaben

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
de	Aufzeichnung, wenn auf Anforderungsfelder zugegriffen wird, ohne eine ordnungsgemäße Eingabevalidierung zu durchlaufen.

en	Data Source Tracing
de	Datenquellen über

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
de	Eine Option für Entwickler, um die Erstellung von Datenquellen zu verfolgen, vor allem um Prüfungen auf Eindeutigkeit.

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
de	Selektives Datei-Debugging

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
de	Wählen Sie, welche Dateien Sie unabhängig von der Einstellung Generic Log Level im Debug-Modus platzieren möchten. Alle ausgewählten Dateien werden so behandelt, wie sie sich im Debug-Modus befinden.

en	Selective Plugin Debug
de	Selektives Plugin Debugging

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
de	Wählen Sie aus, welche Plugins Sie unabhängig von der Einstellung Generic Log Level im Debug-Modus platzieren möchten. Alle Dateien, die von diesem Plugin verwendet werden, werden so behandelt, wie sie sich im Debug-Modus befinden.

en	Selective Device Debug
de	Selektiver Geräte-Debugger

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
de	Eine kommagetrennte Liste von Geräte-IDs, die Sie während der Datenerfassung im Debug-Modus haben möchten. Dieser Debug-Level ist nur während des Cacti-Polling-Prozesses vorhanden.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
de	Syslog/Eventlog Item Auswahl

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
de	Wenn Sie Syslog/Eventlog für die Protokollierung verwenden, protokollieren die Cacti-Meldungen, die an das Syslog/Eventlog weitergeleitet werden.

en	Statistics
de	Statistiken

en	Warnings
de	Warnungen

en	Errors
de	Fehler

en	Log Rotation
de	Audit Protokoll Speicherung

en	Rotate the Cacti Log
de	Drehen Sie den Kakteenstamm.

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
de	Diese Option dreht das Kakteenlogbuch regelmäßig.

en	Rotation Frequency
de	Drehfrequenz

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
de	Mit welcher Frequenz möchten Sie Ihre Logs drehen?

en	Log Retention
de	Audit Protokoll Speicherung

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
de	Wie viele Protokolldateien möchten Sie aufbewahren? Verwenden Sie 0, um niemals Protokolle zu entfernen. (0-365)

en	Internationalization (i18n)
de	Internationalisierung (i18n)

en	Language Support
de	Sprachenunterstützung

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
de	Wählen Sie "aktiviert", um die Lokalisierung von Cacti zu ermöglichen. Der strenge Modus erfordert, dass die angeforderte Sprache auch von allen Plugins unterstützt wird, die auf Ihrem System installiert sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird alles auf Englisch angezeigt.

en	Language
de	Sprache

en	Default language for this system.
de	Standardsprache für diese Installation.

en	Auto Language Detection
de	Automatische Sprachenerkennung

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
de	Ermöglicht die automatische Bestimmung der "Standard"-Sprache des Benutzers und deren Bereitstellung bei der Anmeldung, wenn diese Sprache von Cacti unterstützt wird. Wenn deaktiviert, bleibt die Standardsprache in Kraft, bis der Benutzer eine andere Sprache wählt.

en	Preferred Language Processor
de	Bevorzugter Sprachprozessor

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
de	Cacti bietet Unterstützung für mehrere alternative Sprachübersetzungsprozessoren. Standardmäßig wird die integrierte PHP-Unterstützung verwendet, aber nicht alle Linux-Varianten enthalten eine integrierte Sprachunterstützung. Wenn nicht ausgewählt, wählt Cacti den ersten gefundenen aus.

en	Client TimeZone Support
de	MySQL - TimeZone Unterstützung

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
de	Anzeigeformat des Datums

en	The System default date format to use in Cacti.
de	Das standardmäßige Datumsformat des Systems, das in Cacti verwendet wird.

en	Date Separator
de	Datumstrennzeichen

en	The System default date separator to be used in Cacti.
de	Der standardmäßige Datumstrenner des Systems, der in Cacti verwendet wird.

en	Other Settings
de	Weitere Einstellungen

en	Show only site specific locations
de	Legen Sie hier alle grafikspezifischen Optionen fest.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
de	Grafiken/Datenquellen prüfen lassen

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
de	Sollen die Has-Graphen und Has-Datenquellen standardmäßig überprüft werden.

en	RRDtool Version

en	The version of RRDtool that you have installed.
de	Die Version von RRDtool, die Sie installiert haben.

en	Enable Gradient Support
de	Bericht aktivieren

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
de	Diagrammberechtigungsmethode

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
de	Es gibt zwei Methoden zum Bestimmen der Graphenrechte eines Benutzers. Die erste ist "Permissiv". Unter der Einstellung "Permissiv" benötigt ein Benutzer nur Zugriff auf die Grafik, das Gerät oder die Grafikvorlage, um Zugriff auf die für ihn geltenden Grafiken zu erhalten. Unter'Restriktiv' muss der Benutzer Zugriff auf das Diagramm, das Gerät und die Diagrammvorlage haben, um Zugriff auf das Diagramm zu erhalten.

en	Permissive
de	Freizügig

en	Restrictive
de	Restriktiv

en	Device Based
de	Gerätename

en	Graph/Data Source Creation Method
de	Methode zur Erstellung von Diagrammen/Datenquellen

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
de	Wenn auf Einfach gesetzt, können Grafiken und Datenquellen nur aus neuen Grafiken erstellt werden. Wenn Erweitert, wird die Erstellung von Legacy-Grafiken und Datenquellen unterstützt.

en	Simple
de	Einfach

en	Advanced
de	Erweitert

en	Show Form/Setting Help Inline
de	Formular anzeigen/Einstellhilfe Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
de	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Hilfe zu Formular und Einstellung inline angezeigt. Andernfalls wird es angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die Hilfetaste fahren.

en	Local Page Help Only
de	Hilfe erhalten

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
de	Löschungsbestätigung

en	Prompt user before item deletion.
de	Benutzer vor dem Löschen von Elementen auffordern.

en	Data Source Preservation Preset
de	Methode zur Erstellung von Diagrammen/Datenquellen

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, setzt Cacti das Optionsfeld so, dass verwandte Datenquellen eines Diagramms gelöscht werden, wenn Diagramme entfernt werden. Hinweis: Cacti erlaubt das Entfernen von Datenquellen nicht, wenn sie in anderen Diagrammen verwendet werden.

en	Graphs Auto Unlock
de	Graphische Übereinstimmungsregel

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, sperrt Cacti keine Grafiken. Dies ermöglicht eine schnellere manuelle Änderung von Datenquellen, die sich auf ein Diagramm beziehen.

en	Hide Cacti Dashboard
de	Cacti Dashboard ausblenden

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
de	Zur Verwendung mit der externen Linkunterstützung von Cacti. Mit dieser Einstellung können Sie das Cacti Dashboard ausblenden, so dass Sie nur Ihre eigene Seite anzeigen können.

en	Enable Drag-N-Drop
de	Drag-N-Drop aktivieren

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
de	Einige der Schnittstellen von Cacti unterstützen Drag-N-Drop. Wenn diese Option aktiviert ist, wird sie aktiviert. Hinweis: Für sehbehinderte Benutzer kann diese Option deaktiviert sein.

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
de	Benutzerkonto

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
de	Erfolg - Token

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
de	Plugin aktivieren

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
de	Paketdateien

en	Author Name
de	Autor

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
de	Der Name des Benutzers, den Cacti als Vorlage für neue Benutzerkonten verwenden wird.

en	Author Email Address
de	Von E-Mail-Adresse

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Site Security
de	Site-Security

en	Force Connections over HTTPS
de	Verbindungen über HTTPS erzwingen

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Versuche, auf Cacti zuzugreifen, auf HTTPS umgeleitet, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
de	Unsichere JavaScript-Aufrufe eval () zulassen

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
de	Bestimmte Cacti-Plugins erfordern die Verwendung unsicherer JavaScript eval () -Aufrufe. Wenn Sie diese Option auswählen, werden sie in Cacti zugelassen.

en	Content-Security Alternate Sources
de	Alternative Quellen für Inhaltssicherheit

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
de	Durch Leerzeichen getrennte Domänennamen, auf die außerhalb des Webservers selbst zugegriffen werden darf. Dies ist wichtig für Benutzer, die sich für die Verwendung eines CDN oder einer Hosting-Site entscheiden. Quellen können Platzhalter enthalten, zum Beispiel: *.mydomain.com, oder ein Protokoll, zum Beispiel: https://*.example.com. Diese alternativen Quellen umfassen nur Bild-, CSS- und JavaScript-Typen.

en	Remote Agent
de	Timeout des Remote-Agenten

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
de	SMTP Port

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
de	Die Zeitspanne in Sekunden, die der zentrale Cacti-Webserver auf eine Antwort des entfernten Datensammlers wartet, um verschiedene Geräteinformationen abzurufen, bevor er die Anforderung abbricht. Auf Geräten, die mit anderen Datensammlern als dem zentralen Cacti-Datensammler verbunden sind, muss der Remote Agent verwendet werden, um Geräteinformationen zu sammeln.

en	Logging Level
de	Protokollierung

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
de	Automatische Diagrammerstellung aktivieren

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
de	Wenn deaktiviert, erstellt Cacti Automation kein Diagramm. Dies ist nützlich, wenn Sie die Geräteeinstellungen so anpassen, dass Sie nicht jedes Mal, wenn Sie ein Objekt speichern, neue Grafiken erstellen. Der manuelle Aufruf von Automatisierungsregeln ist weiterhin möglich.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
de	Automatische Erstellung von Baumelementen aktivieren

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
de	Wenn deaktiviert, erstellt Cacti Automation kein Baumelement aktiv. Dies ist nützlich, wenn Sie die Geräte- oder Grafikeinstellungen so anpassen, dass Sie nicht jedes Mal, wenn Sie ein Objekt speichern, neue Baumeinträge erstellen. Das manuelle Aufrufen von Regeln ist weiterhin möglich.

en	Automation Notification To Email
de	Automatisierungsbenachrichtigung per E-Mail

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
de	Die E-Mail-Adresse, an die Automation Notification Emails gesendet werden sollen, falls nicht auf der Ebene des Automation Network angegeben. Wenn entweder dieses Feld oder der Wert des Automation Network leer gelassen wird, verwendet Cacti das Primary Cacti Admins Email-Konto.

en	Automation Notification From Name
de	Automatisierungsbenachrichtigung aus dem Namen

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
de	Der E-Mail-Name, der für Benachrichtigungs-E-Mails zur Automatisierung verwendet werden soll, wenn er nicht auf der Ebene des Automatisierungsnetzwerks angegeben ist. Wenn entweder dieses Feld oder der Wert des Automatisierungsnetzwerks leer gelassen wird, verwendet Cacti den Systemstandard From Name.

en	Automation Notification From Email
de	Automatisierungsbenachrichtigung per E-Mail

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
de	Die E-Mail-Adresse, die für Benachrichtigungs-E-Mails zur Automatisierung verwendet werden soll, wenn sie nicht auf der Ebene des Automatisierungsnetzwerks angegeben ist. Wenn entweder dieses Feld oder der Wert des Automatisierungsnetzwerks leer gelassen wird, verwendet Cacti den Systemstandard From Email Address.

en	Graph Template Defaults
de	Bezeichnungen für Diagramm Schablone

en	Graph Template Test Data Source
de	Grafik, Datenquelle

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Datenquellen vor ihrer Erstellung auf neue und neu importierte Diagrammvorlagen testen möchten. Wenn Datenquellen testen aktiviert ist und die Datenquelle keine gültigen Daten zurückgibt, wird das Diagramm nicht erstellt. Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie eine allgemeinere Gerätevorlage haben möchten, die mehr Diagrammvorlagen enthalten kann, die je nach den Eigenschaften des Geräts selbst selektiv angewendet werden können. Hinweis: Wenn Sie ein lang laufendes Skript als Datenquelle verwenden, verlängert sich die Zeit zum Erstellen von Diagrammen.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
de	Das Standardbildformat, das für alle neuen Grafikvorlagen verwendet werden soll.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
de	Die Standard-Diagrammbreite, die für alle neuen Diagrammvorlagen verwendet wird.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
de	Die Standard-Diagrammbreite, die für alle neuen Diagrammvorlagen verwendet wird.

en	General Defaults
de	Allgemeine Standardeinstellungen

en	The default Device Template used on all new Devices.
de	Die standardmäßige Gerätevorlage, die auf allen neuen Geräten verwendet wird.

en	The default Site for all new Devices.
de	Die Standard-Site für alle neuen Geräte.

en	The default Poller for all new Devices.
de	Der Standard-Poller für alle neuen Geräte.

en	Device Threads
de	Geräte-Threads

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
de	Die Standardanzahl der Geräte-Threads. Dies gilt nur bei Verwendung des Spine Data Collectors.

en	%s Thread
de	%s Threads

en	%s Threads

en	Re-index Method for Data Queries
de	Re-Index-Methode für Datenabfragen

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
de	Die standardmäßige Re-Index-Methode, die für alle Datenabfragen verwendet wird.

en	Default Interface Speed
de	Standard-Diagrammtyp

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
de	Wenn Cacti die Interface-Geschwindigkeit nicht bestimmen kann, weil entweder ifSpeed oder ifHighSpeed nicht gesetzt oder Null ist, welchen Maximalwert wünschen Sie sich für die resultierenden RRD-Dateien?

en	100 Mbps Ethernet
de	100 Mbit/s Ethernet

en	1 Gbps Ethernet
de	1 Gbit/s Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
de	10 Gbit/s Ethernet

en	25 Gbps Ethernet
de	25 Gbit/s Ethernet

en	40 Gbps Ethernet
de	40 Gbit/s Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
de	56 Gbit/s Ethernet

en	100 Gbps Ethernet
de	100 Gbit/s Ethernet

en	SNMP Defaults
de	SNMP Standardwerte

en	Default SNMP version for all new Devices.
de	Standard-SNMP-Version für alle neuen Geräte.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
de	Standard-SNMP-Lesecommunity für alle neuen Geräte.

en	Security Level
de	Sicherheitsstufe

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
de	Standard SNMP v3 Sicherheitsstufe für alle neuen Geräte.

en	Auth Protocol (v3)
de	SNMP Authentifizierungsprotokoll (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
de	Standard SNMPv3 Autorisierungsprotokoll für alle neuen Geräte.

en	Auth User (v3)
de	Auth Benutzer (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
de	Standard SNMP v3 Autorisierungsbenutzer für alle neuen Geräte.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
de	Standard SNMP v3 Autorisierungspassphrase für alle neuen Geräte.

en	Privacy Protocol (v3)
de	SNMP Privacy Protokoll (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
de	Standard SNMPv3-Datenschutzprotokoll für alle neuen Geräte.

en	Privacy Passphrase (v3)
de	SNMP Privacy Passwort (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
de	Standard SNMPv3 Privacy Passphrase für alle neuen Geräte.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
de	Geben Sie den SNMP v3-Kontext für alle neuen Geräte ein.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
de	Standard SNMP v3 Engine Id für alle neuen Geräte. Lassen Sie dieses Feld leer, um die SNMP-Engine-ID zu verwenden, die pro SNMPv3-Benachrichtigungsempfänger definiert ist.

en	Port Number
de	Steckplatznummer

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
de	Standard UDP Port für alle neuen Geräte. Typischerweise 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
de	Standard-SNMP-Timeout in Millisekunden für alle neuen Geräte.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
de	Standard-SNMP-Wiederholungsversuche für alle neuen Geräte.

en	Availability/Reachability
de	Verfügbarkeits-/Erreichbarkeits-Optionen

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
de	Standardverfügbarkeit/Reichbarkeit für alle neuen Geräte. Die Methode, die Cacti verwendet, um festzustellen, ob ein Gerät für die Abfrage verfügbar ist. <br><i>HINWEIS: Es wird empfohlen, mindestens immer SNMP zu wählen.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Ping Type
de	Ping Typ

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
de	Standard-Ping-Typ für alle neuen Geräte.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
de	Standard-Ping-Port für alle neuen Geräte. Mit TCP wird Cacti versuchen, den Port zu synchronisieren. Bei UDP erfordert Cacti entweder eine erfolgreiche Verbindung oder einen Fehler "Port nicht erreichbar", um festzustellen, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
de	Standard Ping Timeout Wert in Millisekunden für alle neuen Geräte. Die Timeout-Werte, die für Device SNMP, ICMP, UDP und TCP Ping verwendet werden. ICMP Pings werden auf die nächste Sekunde aufgerundet. TCP- und UDP-Verbindungs-Timeout unter Windows werden vom Betriebssystem gesteuert und werden daher unter Windows nicht empfohlen.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
de	Die Anzahl, wie oft Cacti versucht, ein Device anzupingen, bevor es als ausgefallen markiert wird.

en	Up/Down Settings
de	Auf/Ab-Einstellungen

en	Failure Count
de	Fehleranzahl

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
de	Die Anzahl der Abfrageintervalle, in denen ein Gerät abgeschaltet sein muss, bevor es einen Fehler protokolliert und das Gerät als abgeschaltet meldet.

en	Recovery Count
de	Wiederherstellungszahl

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
de	Die Anzahl der Abfrageintervalle, die ein Gerät aufrechterhalten muss, bevor es in den Betriebszustand zurückkehrt und eine Benachrichtigung ausgibt.

en	Theme Settings
de	Theme Einstellungen

en	Theme

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
de	Bitte wählen Sie eines der verfügbaren Themes aus, um Ihr Cacti damit zu versehen.

en	Table Settings
de	Tabellen-Einstellungen

en	Rows Per Page
de	Spalten per Seite

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
de	Die Standardanzahl der Zeilen, die für eine Tabelle angezeigt werden sollen.

en	Autocomplete Enabled
de	Autovervollständigung aktiviert

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
de	In sehr großen Systemen können Auswahllisten die Benutzeroberfläche erheblich verlangsamen. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet Cacti Auto-Vervollständigen-Rückrufe, um die Auswahlliste systematisch zu füllen. Hinweis: Die automatische Vervollständigung ist im Classic-Thema zwangsweise deaktiviert.

en	Autocomplete Rows
de	Zeilen mit automatischer Vervollständigung

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
de	Die Standardanzahl der Zeilen, die von einem auf Autovervollständigung basierenden Auswahlmuster zurückgegeben werden, stimmt überein.

en	Autocomplete Delay
de	Zeilen mit automatischer Vervollständigung

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
de	Minimale Länge

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
de	Die Mindestbreite des Baums, auf den er sich zusammenziehen soll.

en	Maximum Tree Width
de	Maximale Überschriftslänge

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
de	Die maximale Breite des Baums, auf die erweitert werden soll. Nach dieser Zeit werden die Baumzweige auf der Seite gescrollt.

en	Filter Settings
de	Filtereinstellungen

en	Strip Domains from Device Dropdowns
de	Entfernen Sie Domänen von Gerätetropfen

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
de	Wenn Sie Dropdown-Listen für Gerätenamenfilter anzeigen, wird durch Aktivieren dieser Option die Domäne vom Hostnamen entfernt.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
de	Einstellungen für Grafik-/Datenquellen-/Datenabfrageeinstellungen

en	Maximum Title Length
de	Maximale Überschriftslänge

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
de	Die maximal zulässigen Grafik- oder Datenquellentitel.

en	Data Source Field Length
de	Länge des Datenquellenfeldes

en	The maximum Data Query field length.
de	Die maximale Feldlänge der Datenabfrage.

en	Graph Creation
de	Graphen Erzeugung

en	Default Graph Type
de	Standard-Diagrammtyp

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
de	Welchen Diagrammtyp möchten Sie bei der Erstellung von Diagrammen vorselektieren?

en	All Types
de	Alle Typen

en	By Template/Data Query
de	Nach Vorlage/Datenabfrage

en	Log Management
de	Log Verwaltung

en	Default Log Tail Lines
de	Standardmäßige Protokoll-Endlinien

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
de	Standardmäßige Anzahl der Zeilen der Cacti-Logdatei zum Schluss.

en	Maximum number of rows per page
de	Maximale Anzahl von Zeilen pro Seite

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
de	Benutzerdefinierte Anzahl von Zeilen, die der CLOG bei der Auswahl von'Alle Zeilen' beschneiden soll.

en	Log Tail Refresh
de	Protokoll-Schweif-Aktualisierung

en	How often do you want the Cacti log display to update.
de	Wie oft soll die Kakteenprotokollanzeige aktualisiert werden?

en	Log Viewer Settings
de	Einstellungen des Protokollviewers

en	Exclusion Regex
de	Ausschluss Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong>
de	Alle Zeichenketten, die diesem Regex entsprechen, werden von der Benutzeranzeige ausgeschlossen. <Wenn Sie beispielsweise alle Protokollzeilen ausschließen möchten, die die Wörter'Admin' oder'Login' enthalten, geben Sie '(Admin ||| Login)'</strong> ein.

en	Real-time Graphs
de	Echtzeit-Grafiken

en	Enable Real-time Graphing
de	Echtzeit-Grafik aktivieren

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
de	Wenn eine Option aktiviert ist, können Benutzer Cacti in den Echtzeitmodus versetzen.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
de	Diese Zeitspanne möchten Sie im Standardgraphen sehen.

en	Minimum Refresh Interval
de	Zeit zwischen Aktualisierungen

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
de	Dies ist die minimal unterstützte Zeit zwischen Graph-Updates. Dieser Wert wird auch verwendet, um bestimmte RRDfile-Attribute festzulegen. Wenn Sie ein Gerät haben, das Daten zwischenspeichert und keine Echtzeitaktualisierungen bereitstellt, müssen Sie möglicherweise das standardmäßige Mindestaktualisierungsintervall erhöhen, um zu verhindern, dass Diagramme mit Lücken erstellt werden.

en	Cache Directory
de	Cache Verzeichnis:

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
de	Dies ist der Ort auf dem Webserver, an dem die RRD-Dateien und PNG-Dateien zwischengespeichert werden. Dieser Cache wird vom Poller verwaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Lese- und Schreibrechte für diesen Ordner haben.

en	RRDtool Graph Options
de	Graph-Optionen

en	Custom Watermark
de	Zusätzliche Daten

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
de	Text, der sich in der unteren Mitte jedes Diagramms befindet.

en	Custom Date Format
de	Benutzerdefiniertes Datumsformat

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
de	Zu verwenden beim Formatieren von |date_time| auf einer Grafik

en	Disable RRDtool Watermark
de	RRDtool Graph Wasserzeichen

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
de	Sofern Ihre RRDtool-Version dies unterstützt, können Sie die RRDtool-Werbung in Ihren Diagrammen deaktivieren, indem Sie diese Option aktivieren.

en	Font Selection Method
de	Verfahren zur Auswahl von Schriften

en	How do you wish fonts to be handled by default?
de	Wie sollen Schriften standardmäßig behandelt werden?

en	System

en	Default Font
de	Standard Schrift

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
de	Wenn Sie keine themenbasierte Schriftart-Steuerung verwenden, wird der Pangon-Font-Config-Fontname, der für alle Grafiken verwendet werden soll, verwendet. Optional können Sie das Feld leer lassen und die Schrifteinstellungen auf Objektbasis steuern.

en	Enter Valid Font Config Value
de	Gültigen Schriftarten-Konfigurationswert eingeben

en	Title Font Size
de	Überschrift Schriftgröße

en	The size of the font used for Graph Titles
de	Die Schriftgröße, die für die Diagrammüberschrift genutzt werden soll

en	Title Font Setting
de	Einstellung der Titelschriftart

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
de	Die Schriftart, die für Grafiktitel verwendet werden soll. Geben Sie entweder eine gültige True Type Font Datei oder einen gültigen Pango Font-Konfigurationswert ein.

en	Legend Font Size
de	Legenden Schriftgröße

en	The size of the font used for Graph Legend items
de	Die Schriftgröße, die für die Graph-Legenden-Elemente genutzt werden soll

en	Legend Font Setting
de	Einstellung der Legendenschriftart

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
de	Die Schriftart, die für Graph Legends verwendet werden soll. Geben Sie entweder eine gültige True Type Font Datei oder einen gültigen Pango Font-Konfigurationswert ein.

en	Axis Font Size
de	Font Größe für Achsenbeschriftung

en	The size of the font used for Graph Axis
de	Die Schriftgröße, die für die Graphen-Achse genutzt wird

en	Axis Font Setting
de	Einstellung der Achsschriftart

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
de	Die Schriftart, die für Graph Axis Elemente verwendet werden soll. Geben Sie entweder eine gültige True Type Font Datei oder einen gültigen Pango Font-Konfigurationswert ein.

en	Unit Font Size
de	Einheiten Schriftgröße

en	The size of the font used for Graph Units
de	Die Schriftgröße, die für die Graphen-Einheiten genutzt wird

en	Unit Font Setting
de	Einstellung der Einheitsschriftart

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
de	Die Schriftart, die für Elemente der Grafikeinheit verwendet werden soll. Geben Sie entweder eine gültige True Type Font Datei oder einen gültigen Pango Font-Konfigurationswert ein.

en	Business Hours Settings
de	Benutzereinstellungen

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
de	%d Wochen

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
de	Maximale Anzahl von Zeilen pro Seite

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
de	Datenerfassung aktiviert