en	About Cacti
bg	За cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
bg	Cacti е проектиран да бъде цялостно графично решение, базирано на рамката на RRDtool. Целта му е да улесни работата на мрежовия администратор, като се погрижи за всички необходими детайли, необходими за създаване на значими графики.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
bg	Моля, вижте официалния %sCacti уебсайт %s за информация, поддръжка и актуализации.

en	Active Developers
bg	Разработчици на Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
bg	Разработчици, работещи по Cacti, неговата архитектура, документация и бъдещи издания.

en	Honorable Mentions
bg	Секция на менюто на конзолата

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
bg	Сътрудници на Docuemntation, QA, Packaging, форумите и нашата страница в YouTube.

en	Emeritus Members
bg	Член на групата

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
bg	Членове на оригиналната Cacti Group, които оттогава са се преместили в кариерата си. Продължаваме да им желаем всичко най-добро.

en	Thanks
bg	Благодарим

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
bg	Особено благодарение на %sTobi Oetiker %s, създателя на %sRRDtool %s и много популярния %sMRTG %s.

en	The users of Cacti
bg	Потребителите на Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
bg	Особено всеки, който е отделил време да създаде доклад за проблема, или по друг начин да помогне за решаване на проблеми, свързани с Cacti. Също така и на всеки, който е допринесъл за подкрепата на Cacti.

en	License
bg	Лиценз

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
bg	Cacti е лицензиран под GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
bg	Тази програма се разпространява с надеждата, че тя ще бъде полезна, но без никаква гаранция; без дори подразбираща се гаранция за ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА или ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.

en	Delete
bg	Изтрий

en	Convert to Normal Graph
bg	Конвертиране в LINE1 графика

en	Place Graphs on Report
bg	Поставете графики в отчета

en	Migrate Aggregate to use a Template
bg	Мигрирайте Aggregate, за да използвате шаблон

en	Create New Aggregate from Aggregates
bg	Създайте нов агрегат от агрегати

en	Associate with Aggregate
bg	Свържете се със съвкупността

en	Disassociate with Aggregate
bg	Отделяне с агрегат

en	Place on a Tree (%s)
bg	Място на дърво ( %s)

en	Override Values for Graph Item
bg	Замяна на стойностите за графичен елемент

en	Override this Value
bg	Замяна на тази стойност

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
bg	Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
bg	За да мигрирате по-долу агрегираните графики към агрегати на базата на шаблони, първо създайте агрегиран шаблон за шаблона на графиката „ %s“.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
bg	Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
bg	За да мигрират агрегираните графики по-долу към съвкупност от шаблони, те трябва да използват само един графичен шаблон. Моля, натиснете 'Return' и след това изберете само агрегираща графика, която използва един и същ шаблон на графиката.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
bg	Понастоящем няма дефинирани агрегирани шаблони за избраните агрегати за наследство.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
bg	За да мигрирате по-долу агрегираните графики към агрегати на базата на шаблони, първо създайте агрегиран шаблон за шаблона на графиката „ %s“.

en	You currently have no reports defined.
bg	Понастоящем нямате дефинирани отчети.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната обща (и) графика (и).

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната обща (и) графика (и).

en	Delete Aggregate Graph
bg	Създайте съвкупна графика

en	Delete Aggregate Graphs
bg	Създайте съвкупна графика

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.

en	Migrate to Aggregate Graph
bg	Създайте съвкупна графика

en	Migrate to Aggregate Graphs
bg	Създайте съвкупна графика

en	Aggregate Template:
bg	Обобщен шаблон:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.

en	Combine Aggregate Graphs
bg	Обобщени графики

en	Aggregate Name:
bg	Агрегирано име:

en	New Aggregate
bg	Нов сбор

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната обща (и) графика (и).

en	Place Aggregate Graph on Report
bg	Поставете графики в отчета

en	Place Aggregate Graphs on Report
bg	Поставете графики в отчета

en	Report Name:
bg	Име на отчета

en	Timespan:
bg	Време

en	Align:
bg	Подравняване

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.

en	Convert Aggregate Graph
bg	Създайте съвкупна графика

en	Convert Aggregate Graphs
bg	Създайте съвкупна графика

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете следната графика (и) със сборния график.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете следната графика (и) със сборния график.

en	Associate Graph with Aggregate
bg	Свържете се със съвкупността

en	Associate Graphs with Aggregate
bg	Свържете се със съвкупността

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откажете следната графика (и) от „Агрегат“.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откажете следната графика (и) от „Агрегат“.

en	Disassociate Graph with Aggregate
bg	Отделяне с агрегат

en	Disassociate Graphs with Aggregate
bg	Отделяне с агрегат

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да поставите следната графика (и) под клона на дървото.

en	Place Aggregate Graph on Tree
bg	Поставете графиките в Дървото

en	Place Aggregate Graphs on Tree
bg	Поставете графиките в Дървото

en	Destination Branch:
bg	Клон на дестинацията:

en	[edit: %s]
bg	[редактиране: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
bg	Общи настройки на графиката

en	Details
bg	Детайли

en	Items
bg	Елементи

en	Preview
bg	Преглед

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
bg	Общи настройки на графиката

en	Turn Off Graph Debug Mode
bg	Изключете режима за отстраняване на грешки от графиката

en	Turn On Graph Debug Mode
bg	Включете режима за отстраняване на грешки в графиката

en	Show Item Details
bg	Показване на детайлите на елемента

en	Aggregate Preview Does Not Exist
bg	Общ преглед [ %s]

en	Aggregate Preview %s
bg	Общ преглед [ %s]

en	RRDtool Command:
bg	Команда RRDtool:

en	RRDtool Says:
bg	RRDtool казва:

en	Not Checked
bg	Без проверки

en	Aggregate Graph %s
bg	Общ график %s

en	Prefix Replacement Values
bg	Модел за заместване

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
bg	Можете да използвате тези заместващи стойности за префикса в агрегираната графика

en	Total
bg	Общо

en	All Items
bg	Всички Елементи

en	Graph Configuration
bg	Конфигурация на графиката

en	Show
bg	Покажи

en	Hide Item Details
bg	Скриване на детайлите на елемента

en	Matching Graphs
bg	Съответстващи графики

en	Search
bg	Търсене

en	Graphs
bg	Графики

en	Default
bg	По подразбиране

en	Part of Aggregate
bg	Част от агрегата

en	Go
bg	Търси

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / опресняване на филтрите

en	Clear
bg	Изчисти

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Graph Title
bg	Заглавие на графиката

en	ID

en	Included in Aggregate
bg	Включено в сборния

en	Size
bg	Размер

en	No
bg	Не

en	Yes
bg	Да

en	No Graphs Found
bg	Няма намерени графики

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
bg	[Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]

en	Aggregate Graphs
bg	Обобщени графики

en	Template
bg	Шаблон

en	Any
bg	Всички

en	None
bg	Няма

en	The title for the Aggregate Graphs
bg	Заглавието на обобщените графики

en	The internal database identifier for this object
bg	Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект

en	Aggregate Template
bg	Обобщен шаблон:

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
bg	Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график

en	No Aggregate Graphs Found
bg	Не са намерени общи графики

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Delete Aggregate Graph Template
bg	Създайте Съвкупност от Шаблон

en	Delete Aggregate Graph Templates
bg	Изтриване на шаблона (ите) на графиката

en	Aggregate Template [edit: %s]
bg	Агрегиран шаблон [редактиране: %s]

en	Aggregate Template [new]
bg	Агрегиран шаблон [нов]

en	Aggregate Templates
bg	Агрегирани шаблони

en	Templates
bg	Шаблони

en	Has Graphs
bg	Има графики

en	Template Title
bg	Заглавие на шаблона

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
bg	Агрегираните шаблони, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира, че е посочен от агрегат.

en	Deletable

en	Graphs Using
bg	Използване на графики

en	Graph Template
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	No Aggregate Templates Found
bg	Не са намерени общи шаблони

en	Failed to verify token
bg	Неуспешна проверка на маркер

en	2FA Verification
bg	Проверка за изтриване

en	2nd Factor Authentication
bg	Уеб основно удостоверяване

en	Enter your token
bg	Въведете ключова дума

en	Token
bg	Секретен код

en	Verify
bg	Потвърдете всичко

en	You cannot use a previously entered password!
bg	Не можете да използвате вече въведена парола!

en	Your new passwords do not match, please retype.
bg	Новите ви пароли не съвпадат, моля, въведете отново.

en	Your current password is not correct. Please try again.
bg	Текущата ви парола не е правилна. Моля, опитайте отново.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
bg	Новата ви парола не може да бъде същата като старата парола. Моля, опитайте отново.

en	Forced password change
bg	Смяна на принудителната парола

en	Password requirements include:
bg	Изискванията за пароли включват:

en	Must be at least %d characters in length
bg	Трябва да има дължина поне% d знака

en	Must include mixed case
bg	Трябва да включва смесен случай

en	Must include at least 1 number
bg	Трябва да включва поне 1 номер

en	Must include at least 1 special character
bg	Трябва да включва поне 1 специален знак

en	Cannot be reused for %d password changes
bg	Не може да се използва повторно за% d промени в паролата

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
bg	Има проблеми със страницата "Смяна на паролата". Свържете се веднага с администратора на Cacti.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
bg	Моля, въведете текущата си парола и новата си <br> Cacti парола.

en	Please enter your new Cacti password.
bg	Моля, въведете текущата си парола и новата си <br> Cacti парола.

en	Change Password
bg	Промяна на паролата

en	Username
bg	Потребител

en	Current password
bg	Настояща парола

en	New password
bg	Нова парола

en	Confirm password
bg	Потвърди новата парола

en	Save
bg	Запази

en	Return
bg	Връщане

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
bg	Потребителят е удостоверен, но шаблонният акаунт е деактивиран. Използване на акаунт за гости

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
bg	Отказан достъп, потребителският профил е деактивиран.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
bg	Ако смятате, че това е грешка. Моля, свържете се с вашия Cacti Administrator.

en	Login to Cacti
bg	Влезте в Cacti

en	User Login
bg	?џ???‚?Ђ?µ?±???‚?µ?»

en	Enter your Username and Password below
bg	По-долу въведете потребителското си име и парола

en	Password
bg	Парола

en	Realm
bg	Област:

en	Keep me signed in
bg	Запомни ме на този компютър

en	Login
bg	Вход

en	Invalid User Name/Password Please Retype
bg	Невалидно потребителско име / парола Моля, въведете отново

en	User Account Disabled
bg	Потребителски акаунт е деактивиран

en	General
bg	Основни

en	2FA
bg	2ФА

en	User Account Details
bg	Данни за потребителския акаунт

en	Tree View
bg	Дървовиден изглед

en	List View
bg	Списък

en	Preview View
bg	Преглед на изгледа

en	User Name
bg	Потребителско име

en	The login name for this user.
bg	Името за вход за този потребител.

en	Full Name
bg	Пълно име

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
bg	По-описателно име за този потребител, което може да включва интервали или специални знаци.

en	Email Address
bg	Имейл адрес

en	An Email Address you be reached at.
bg	Адрес за електронна поща, до който сте достигнали.

en	Clear User Settings
bg	Изчистване на потребителските настройки

en	Return all User Settings to Default values.
bg	Върнете всички потребителски настройки на стойности по подразбиране.

en	Clear Private Data
bg	Изчистване на личните данни

en	Clear Private Data including Column sizing.
bg	Изчистване на личните данни, включително оразмеряване на колони.

en	Logout Everywhere
bg	Изход навсякъде

en	Clear all your Login Session Tokens.
bg	Изчистете всичките си маркери за входна сесия.

en	User Settings
bg	Настройки на потребителя

en	2FA Settings
bg	Настойки

en	2FA Enabled
bg	Разрешен

en	Whether 2FA is enabled for this user.
bg	Името за вход за този потребител.

en	2FA QA Code
bg	2FA QA код

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app
bg	2FA QA кодът, който трябва да се сканира с Google Authenticator, Authy или всяко съвместимо приложение 2FA

en	2FA App Token
bg	Маркер за приложение 2FA

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app
bg	Токенът, генериран от Google Authenticator, Auth или всяко съвместимо приложение 2FA

en	Verify App Token
bg	Потвърдете всичко

en	Verify the 2FA App token entered above
bg	Проверка на въведения по-горе маркер за приложение 2FA

en	Disabled
bg	Изключен

en	Enabled
bg	Разрешен

en	Enabling...
bg	Позволява...

en	Private Data Cleared
bg	Частни данни са изчистени

en	Your Private Data has been cleared.
bg	Вашите лични данни са изчистени.

en	All your login sessions have been cleared.
bg	Всички сесии за влизане са изчистени.

en	User Sessions Cleared
bg	Изчистени са потребителските сесии

en	Reset
bg	Изчистване

en	Add Device
bg	Добави устройство

en	Delete Device
bg	Изтриване на устройствата

en	Down
bg	Надолу

en	Up
bg	Нагоре

en	Added manually through device automation interface.
bg	Добавен ръчно през интерфейса за автоматизация на устройството.

en	Device %s Added to Cacti
bg	Добавено към Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
bg	Не се добавя към Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
bg	Устройства, премахнати от базата данни Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите следното Открито устройство (а).

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите следното Открито устройство (а).

en	Add Discovered Device
bg	Открити устройства

en	Add Discovered Devices
bg	Открити устройства

en	Poller:
bg	Анкетиращ

en	Device Template:
bg	Шаблон на устройството:

en	Availability Method:
bg	Метод на наличност

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите следното Открито устройство (а).

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите следното Открито устройство (а).

en	Remove Discovered Device
bg	Открити устройства

en	Remove Discovered Devices
bg	Открити устройства

en	Devices
bg	Устройства

en	Imported Device
bg	Експортиране на устройства

en	Device Name
bg	Име на устройство

en	IP
bg	IP адрес

en	Network
bg	Мрежа

en	SNMP Name
bg	SNMP име

en	Location
bg	Местоположение

en	Contact
bg	Контакт

en	Description
bg	Описание

en	OS
bg	Операционна система

en	Uptime
bg	Време на работа

en	SNMP

en	Status
bg	Статус

en	Last Check
bg	Последна проверка

en	Not Detected
bg	Не е открит

en	No Devices Found
bg	Няма намерени устройства

en	Removed from Cacti
bg	Премахни от групата

en	Not In Cacti
bg	За cacti

en	Invalid Network
bg	Мрежа

en	Discovery Filters
bg	Филтри за откриване

en	Reset fields to defaults
bg	Нулиране на полетата по подразбиране

en	Export
bg	Експортиране

en	Export to a file
bg	Експортиране във файл

en	Purge
bg	Изтриване

en	Purge Discovered Devices
bg	Прочистване на откритите устройства

en	N/A
bg	Няма

en	Duplicate
bg	Дублирай

en	Enable
bg	Включи

en	Disable
bg	Изключи

en	Import Graph Rules from Local File
bg	Импортиране на шаблон от локален файл

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Graph Rules from Text
bg	Импортиране на шаблон от текст

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ шаблонни данни като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Import Results
bg	Резултати от импортиране

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Graph Rules
bg	Графични правила

en	Import
bg	Импорт

en	NOTE:
bg	Бележка:

en	ERROR:
bg	Грешка: Файлът не може да бъде изтрит

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните правила.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните правила.

en	Delete Graph Rule
bg	Създайте правило за графика

en	Delete Graph Rules
bg	Създайте правило за графика

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.

en	Enable Graph Rule
bg	Активиране на правилото

en	Enable Graph Rules
bg	Графични правила

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила.

en	Disable Graph Rule
bg	Създайте правило за графика

en	Disable Graph Rules
bg	Графични правила

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните правила.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.

en	Export Graph Rule
bg	Създайте правило за графика

en	Export Graph Rules
bg	Графични правила

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Graph Rule
bg	Дублирани графики

en	Duplicate Graph Rules
bg	Дублирани графики

en	Title Format:
bg	Формат на заглавието:

en	Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на правило [редактиране: %s]

en	Rule
bg	Име на правило

en	Matching Devices
bg	Съответстващи устройства

en	Matching Objects
bg	Съответстващи обекти

en	Rule Selection [new]
bg	Избор на правило [ново]

en	Device Selection Criteria
bg	Критерии за избор на устройство

en	Graph Creation Criteria
bg	Критерии за създаване на графики

en	SQL Debug Output
bg	Debug Output Width

en	Graph Rules
bg	Графични правила

en	Data Query
bg	Вземане на данни

en	Rule Name
bg	Име на правило

en	The name of this rule.
bg	Името на това правило.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
bg	Вътрешният идентификатор на базата данни за това правило. Полезен при извършване на отстраняване на грешки и автоматизация.

en	Graph Type
bg	Тип на графиката

en	No Graph Rules Found
bg	Няма намерени правила за графика

en	Change Network Settings
bg	Промяна на настройките

en	Discover Now
bg	Открийте Сега

en	Cancel Discovery
bg	Отказ от откриването

en	Manual
bg	Ръчна

en	Daily
bg	Ежедневно

en	Weekly
bg	Седмично

en	Monthly
bg	Месечно

en	Monthly on Day
bg	Месечно на ден

en	Import Network Discovery Rule from Local File
bg	Импортирайте цветове от локален файл

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Network Discovery Rule from Text
bg	Обхват на откриването на мрежата [нов]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ шаблонни данни като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Cacti has imported the following items:
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Network Discovery Rule
bg	Нов диапазон за откриване на мрежа

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
bg	Не може да се рестартира Discovery за откриване в процес на работа за мрежата " %s"

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
bg	Не може да се извърши откриването за забранена мрежа „ %s“

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите деня от седмицата. Деактивиране на мрежата %s !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите както месеците, така и дните от месеца. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите месеците, седмиците на месеците и дните на седмицата. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
bg	ГРЕШКА: Мрежата " %s" е невалидна.

en	Update this Field
bg	Актуализирайте това поле

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните мрежи.

en	Delete Network
bg	Изтриване на цвят

en	Delete Networks
bg	Мрежи

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните мрежи.

en	Disable Network
bg	Деактивиране на потребителите

en	Disable Networks
bg	Деактивиране на потребителите

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните мрежи.

en	Enable Network
bg	Активиране на отчета

en	Enable Networks
bg	Активиране на отчета

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	Discover Network
bg	Открийте Сега

en	Discover Networks
bg	Открийте Сега

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices
bg	Извършете сухо бягане. Не добавяй устройства

en	Enable Debug Logging
bg	Активиране на приставката

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да отмените показването на Откриване на мрежа.

en	Cancel Network Discovery
bg	Отказ от откриването

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	Export Network
bg	Мрежа

en	Export Networks
bg	Експортиране на цветове

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Network
bg	Дублирай

en	Duplicate Networks
bg	Дублирай

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.
bg	Щракнете върху "Продължи", за да промените опциите на мрежата за следната мрежа. Поставете отметки в квадратчетата, за да покажете, че тази настройка трябва да бъде променена.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.
bg	Щракнете върху "Продължи", за да промените опциите на мрежата за следните мрежи. Поставете отметки в квадратчетата, за да покажете, че тази настройка трябва да бъде променена.

en	Change Network
bg	Промяна на паролата

en	Change Networks
bg	Мрежи

en	SNMP Get
bg	Получете SNMP

en	General Settings
bg	Основни настройки

en	Name
bg	Име

en	Give this Network a meaningful name.
bg	Дайте на тази мрежа смислено име.

en	New Network Discovery Range
bg	Нов диапазон за откриване на мрежа

en	Data Collector
bg	Събирач на данни

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
bg	Изберете Cacti Data Collector / Poller, който ще се използва за събиране на данни от това устройство.

en	Associated Site
bg	Свързан сайт

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
bg	Изберете Cacti Site, с който искате да асоциирате открити Devices.

en	Subnet Range
bg	Обхват на подмрежата

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
bg	Въведете валидни диапазони от мрежи, разделени със запетаи. Можете да използвате IP адрес, мрежов обхват като 192.168.1.0/24 или 192.168.1.0/255.255.255.0, или като използвате заместващи символи като 192.168. *. *

en	IP Addresses to Ignore
bg	IP Адрес

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.
bg	Въведете валидна команда за списък, разделен със запетая, на IP адреси от този диапазон, за да игнорирате.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan
bg	Списък с IP адреси, разделен със запетая, за да не се сканира

en	Total IP Addresses
bg	Общо IP адреси

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
bg	Общо адресируеми IP адреси в тази мрежа.

en	Alternate DNS Servers
bg	Алтернативни DNS сървъри

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
bg	Списък с разделители в пространството с алтернативни DNS сървъри, които да се използват за разрешаване на DNS. Ако е празно, операционната система Poller ще се използва за разрешаване на DNS имена.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
bg	Въведете IP или FQDNs на DNS сървъри

en	Discovery Threads
bg	Потоци за откриване

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
bg	Определете броя на нишките, които да използвате за откриване на този обхват на мрежата.

en	%d Thread
bg	% d Тема

en	%d Threads
bg	% d Теми

en	Run Limit
bg	Пусни лимит

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
bg	След избрания лимит на изпълнение, процесът на откриване ще бъде прекратен.

en	%d Minute
bg	%d минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	%d Hour
bg	%d час

en	%d Hours
bg	%d часа

en	Enable this Network Range.
bg	Активирайте този обхват на мрежата.

en	Enable NetBIOS
bg	Активиране на NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
bg	Използвайте NetBIOS, за да опитате да разрешите името на хоста на хостовете.

en	Automatically Add to Cacti
bg	Автоматично добавяне към Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
bg	За всички новооткрити устройства, които са достъпни чрез SNMP и които съответстват на правило на устройство, ги добавете в Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
bg	Разрешаване на същия sysName на различни хостове

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
bg	Когато откривате устройства, позволете да се добавят дублирани системни имена на различни хостове

en	Rerun Data Queries
bg	Повторни заявки за данни

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
bg	Ако е намерено устройство, добавено преди това към Cacti, повторете заявките за данни.

en	Discovery Timing
bg	Време за откриване

en	Schedule Type
bg	Zeitplan

en	Define the collection frequency.
bg	Определете честотата на събиране.

en	Starting Date/Time
bg	Начална дата / час

en	What time will this Network discover item start?
bg	Кога ще открие стартирането на тази мрежа?

en	Rerun Every
bg	Повторно всеки

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
bg	Повторно откриване за този обхват на мрежата на всеки X.

en	Days of Week
bg	Дни от седмицата

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
bg	Какъв ден (дни) на седмицата ще бъде открит този диапазон на мрежата.

en	Sunday
bg	Неделя

en	Monday
bg	Понеделник

en	Tuesday
bg	Вторник

en	Wednesday
bg	Сряда

en	Thursday
bg	Четвъртък

en	Friday
bg	Петък

en	Saturday
bg	Събота

en	Months of Year
bg	Месеци на годината

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
bg	Колко месеца (и) на годината ще бъде открит този обхват на мрежата.

en	January
bg	Януари

en	February
bg	Февруари

en	March
bg	Март

en	April
bg	Април

en	May
bg	Май

en	June
bg	Юни

en	July
bg	Юли

en	August
bg	Август

en	September
bg	Септември

en	October
bg	Октомври

en	November
bg	Ноември

en	December
bg	Декември

en	Days of Month
bg	Дни от месеца

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
bg	Какъв ден (дни) на месеца ще бъде открит този обхват на мрежата.

en	Last
bg	Последно

en	Week(s) of Month
bg	Седмица (и) от месеца

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
bg	Коя седмица (и) на месеца ще бъде открита тази мрежа.

en	First
bg	Първо

en	Second
bg	Секунда

en	Third
bg	Трети

en	Day(s) of Week
bg	Дни от седмицата

en	Notification Settings
bg	Настройки за известията

en	Notification Enabled
bg	Известие е активирано

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
bg	Ако е отметнато, при сканиране на мрежата за автоматизация ще бъде изпратен отчет в профила за имейли за уведомяване ..

en	Notification Email
bg	Имейл за уведомяване

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
bg	Имейл акаунтът, който ще се използва за изпращане на имейл за уведомяване.

en	Notification From Name
bg	Известие от името

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
bg	Името на имейл акаунта, който ще се използва като име на подателите за имейла за уведомяване. Ако е оставено празно, Cacti ще използва името на автоматичното уведомяване по подразбиране, ако е посочено, в противен случай ще използва имейл на име на системата Cacti по подразбиране

en	Notification From Email Address
bg	Уведомление от имейл адрес

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
bg	Имейл адресът, който ще се използва като имейл за подателите на имейла за уведомяване. Ако оставите празно, Cacti ще използва имейл адреса за автоматично уведомяване по подразбиране, в противен случай ще използва по подразбиране имейл адреса на системата Cacti

en	Reachability Settings
bg	Настройки за достигане

en	SNMP Options
bg	Опции за SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
bg	Изберете опциите за SNMP, които да използвате за откриване на този обхват на мрежата.

en	Ping Method
bg	Ping метод

en	The type of ping packet to send.
bg	Типът на пинг пакет за изпращане.

en	Ping Port
bg	Порт Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
bg	TCP или UDP порт за опит за свързване.

en	Ping Timeout Value
bg	Стойност на Ping Timeout

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
bg	Стойността на таймаут, която ще се използва за хост ICMP и UDP пинг. Тази стойност на SNMP изчакване за хост се прилага за SNMP пинове.

en	Ping Retry Count
bg	Брой повторни повторения

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
bg	След първоначален неуспех, броят на повторенията на пинг Cacti ще се опита, преди да се провали.

en	Select the days(s) of the week
bg	Изберете дните от седмицата

en	Select the month(s) of the year
bg	Изберете месец / а от годината

en	Select the day(s) of the month
bg	Изберете ден (и) от месеца

en	Select the week(s) of the month
bg	Изберете седмицата (ите) от месеца

en	Select the day(s) of the week
bg	Изберете ден (и) от седмицата

en	every X Days
bg	на всеки X дни

en	every X Weeks
bg	всеки X седмици

en	every X Days.
bg	на всеки X дни.

en	every X.
bg	всеки X.

en	every X Weeks.
bg	всеки X седмици.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
bg	Обхват на откриването на мрежата [редактиране: %s]

en	Network Discovery Range [new]
bg	Обхват на откриването на мрежата [нов]

en	Network Filters
bg	Мрежови филтри

en	Networks
bg	Мрежи

en	Network Name
bg	Име на мрежатаSMS Center number

en	Schedule
bg	Планиране

en	Total IPs
bg	Общо IP адреси

en	The Current Status of this Networks Discovery
bg	Текущото състояние на това откритие на мрежите

en	Progress
bg	Прогрес

en	Pending/Running/Done
bg	В очакване / бягане / Съставено

en	Up/SNMP Hosts
bg	Нагоре / SNMP хостове

en	Threads
bg	Теми

en	Last Runtime
bg	Последно време

en	Next Start
bg	Следващ старт

en	Last Started
bg	Последното стартиране

en	Running
bg	실행 중

en	Idle
bg	Празен ход

en	Never
bg	Никога

en	No Networks Found
bg	Не са намерени мрежи

en	Refresh
bg	Обновяване

en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	Clear Filtered
bg	Изчисти филтрирано

en	Import Networks
bg	Импортиране на цветове

en	Import SNMP Options from Local File
bg	Импортирайте цветове от локален файл

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import SNMP Options from Text
bg	Импортиране на шаблон от текст

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ шаблонни данни като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import SNMP Options
bg	Опции за SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Delete SNMP Option
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Delete SNMP Options
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Duplicate SNMP Option
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Duplicate SNMP Options
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Name Format:
bg	Формат на името:

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
bg	Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.

en	Export SNMP Option
bg	Опции за SNMP

en	Export SNMP Options
bg	Опции за SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
bg	Елементът за автоматизация не съществува. Не може да се дублира.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
bg	Кликнете върху "Продължи", за да изтриете следната SNMP опция.

en	SNMP Option:
bg	Опция SNMP:

en	SNMP Version: %s
bg	Версия SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
bg	SNMP общността / потребителско име: %s

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Remove SNMP Item
bg	Премахване на SNMP елемент

en	SNMP Options [edit: %s]
bg	Опции на SNMP [редактиране: %s]

en	SNMP Options [new]
bg	Опции на SNMP [new]

en	Sequence
bg	Последователност

en	Sequence of Item.
bg	Последователност от позиция.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
bg	SNMP Option Set [редактиране: %s]

en	SNMP Option Set [new]
bg	Набор от опции за SNMP [new]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
bg	Попълнете името на този набор от опции за SNMP.

en	Item
bg	Артикул

en	Version
bg	Версия

en	Community
bg	Общност

en	Port
bg	Порт

en	Timeout
bg	Време за изчакване

en	Retries
bg	Нов опит

en	Max OIDS
bg	Макс OIDS

en	Auth Username
bg	Потребителско име за удостоверяване

en	Auth Password
bg	Автентична парола

en	Auth Protocol

en	Priv Passphrase

en	Priv Protocol
bg	Priv протокол

en	Context
bg	Контекст

en	Action
bg	Действие

en	Item#%d
bg	Артикул #% г

en	none
bg	нищо

en	Move Down
bg	Преместване нагоре

en	Move Up
bg	Преместване Нагоре

en	No SNMP Items
bg	Няма SNMP елементи

en	Delete SNMP Option Item
bg	Изтриване на SNMP опция

en	SNMP Rules
bg	SNMP правила

en	SNMP Option Sets
bg	Опции за SNMP опции

en	SNMP Option Set
bg	Набор опции за SNMP

en	Networks Using
bg	Използване на мрежи

en	SNMP Entries
bg	SNMP записи

en	V1 Entries
bg	V1

en	V2 Entries
bg	V2 Записи

en	V3 Entries
bg	V3 Записи

en	No SNMP Option Sets Found
bg	Няма намерени опции за SNMP опции

en	Import Device Rules from Local File
bg	Импортиране на шаблон от локален файл

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Device Rules from Text
bg	Импортиране на шаблон от текст

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ шаблонни данни като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Device Rules
bg	Резултати от импортиране на импортиране

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule
bg	Графичното правило е добавено към правилото за устройството

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule
bg	Дървовидното правило е добавено към правилото за устройството

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Delete Device Rule
bg	Изтриване на устройствата

en	Delete Device Rules
bg	Изтриване на устройствата

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Export Device Rule
bg	Експортиране на устройства

en	Export Device Rules
bg	Експортиране на устройства

en	Unknown
bg	알려지지 않음

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон на графиката, който няма да бъде свързан с шаблона на устройството.

en	Graph Rule Name: '%s'
bg	Име на графиката: %s

en	Remove Graph Rule
bg	Създайте правило за графика

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
bg	Общият брой графики, генерирани от това устройство.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните заявки за данни, които няма да бъдат свързани с шаблона на устройството.

en	Tree Rule Name: '%s'
bg	Елементи от дърво правило

en	Remove Tree Rule
bg	Правила на дървото

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule
bg	Дървовидното правило е премахнато от правилото за автоматизация на устройства

en	Matching Settings
bg	Настройки на cacti

en	Device Template
bg	Шаблон на устройството

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
bg	Изберете Шаблон на устройството, на който устройствата ще бъдат съпоставени.

en	Availability Method
bg	Метод на наличност

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
bg	Изберете Метод за наличност за използване за открити устройства.

en	System Description Match
bg	Описание на системата Съвпадение

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
bg	Това е уникален низ, който ще бъде съчетан с низ sysDescr на устройствата, за да се сдвои с този шаблон за автоматизация. Всеки редовен израз на Perl може да се използва в допълнение към всеки израз SQL Where.

en	System Name Match
bg	Съвпадение на името на системата

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
bg	Това е уникален низ, който ще бъде съпоставен със низ sysName на устройства, за да се сдвои с този шаблон за автоматизация. Всеки редовен израз на Perl може да се използва в допълнение към всеки израз SQL Where.

en	System OID Match
bg	Съвпадение на системата OID

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
bg	Това е уникален низ, който ще бъде съпоставен със низ sysOid за да го сдвоите с този шаблон за автоматизация. Всеки редовен израз на Perl може да се използва в допълнение към всеки израз SQL Where.

en	Device Creation Defaults
bg	По подразбиране на устройството

en	Device Description Pattern
bg	Описание на устройството

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.
bg	Представлява крайното желано описание на устройството, което ще се използва в Cacti. Могат да се използват следните заместващи стойности: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. Могат да се използват и следните функции: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). Вижте документацията на MySQL / MariaDB за примери как да използвате тези функции. Пример за това е: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Внимавайте да включите цитиране около имената на променливите, когато се използват в поддържаните примери за MySQL / MariaDB функция.

en	Populate Location with sysLocation
bg	Попълване на местоположението със sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
bg	Ако е отметнато, при сканиране на мрежата за автоматизация ще бъде изпратен отчет в профила за имейли за уведомяване ..

en	Device Rules [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
bg	Шаблони за автоматизация за [изтрит шаблон]

en	Device Rules [new]
bg	Шаблони за устройства [ново]

en	Associated Graph Rules
bg	Свързани графични елементи

en	Graph Rule Name
bg	Име на графиката

en	Actions
bg	Действия

en	No Associated Graph Rules
bg	Свързани графични елементи

en	Add Graph Rule
bg	Графични правила

en	Add
bg	Добави

en	Add Graph Rule to Device Rule
bg	Добавете шаблон на графиката към устройството

en	Associated Tree Rules
bg	Свързани графични елементи

en	Tree Rule Name
bg	Име на правило

en	Exit On Match
bg	Съвпадение на системата OID

en	No Associated Tree Rules
bg	Няма заявки за свързани данни.

en	Add Tree Rule
bg	Правила на дървото

en	Add Tree Rule to Device Rule
bg	Добавете заявка за данни към шаблона на устройството

en	Delete Item from Device Rule
bg	Изтриване на шаблони на устройствата

en	Device Rules
bg	Правила на устройството

en	Template Name
bg	Име на шаблона

en	System ObjectId Match

en	Order
bg	Поръчка

en	Unknown Template
bg	Неизвестен шаблон

en	No Automation Device Templates Found
bg	Не са намерени шаблони за устройства за автоматизация

en	Import Tree Rules from Local File
bg	Импортиране на шаблон от локален файл

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Tree Rules from Text
bg	Импортиране на шаблон от текст

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ шаблонни данни като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Tree Rules
bg	Резултати от импортиране на импортиране

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Delete Tree Rule
bg	Изтриване на дървото

en	Delete Tree Rules
bg	Изтриване на дървото

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила.

en	Enable Tree Rule
bg	Активиране на правилото

en	Enable Tree Rules
bg	Активиране на правилото

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила.

en	Disable Tree Rule
bg	Правила на дървото

en	Disable Tree Rules
bg	Правила на дървото

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да публикувате следното Дърво.

en	Export Tree Rule
bg	Правила на дървото

en	Export Tree Rules
bg	Правила на дървото

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Tree Rule
bg	Дублирай

en	Duplicate Tree Rules
bg	Правила на дървото

en	Created Trees
bg	Създадени дървета

en	Don't Show
bg	Не показвай

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на дърво правило [редактиране: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
bg	Избор на дървови правила [нов]

en	Object Selection Criteria
bg	Критерии за избор на обекти

en	Tree Creation Criteria
bg	Критерии за създаване на дърво

en	Change Leaf Type
bg	Промяна на вида на листа

en	WARNING:
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
bg	Променяте типа листа на „Устройство“, което не поддържа съвпадение / създаване на обекти, базирани на графики.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
bg	С промяната на типа листа всички невалидни правила ще бъдат автоматично премахнати и няма да могат да бъдат възстановявани.

en	Are you sure you wish to continue?
bg	Наистина ли искате да продължите?

en	Tree Rules
bg	Правила на дървото

en	Hook into Tree
bg	Върни се в дървото

en	At Subtree
bg	В поддърво

en	This Type
bg	Този вид

en	Using Grouping
bg	Използване на групиране

en	ROOT
bg	Constellation name (optional)

en	No Tree Rules Found
bg	Не са намерени правила за дърво

en	Cacti System Warning
bg	Предупреждение за кактуси

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
bg	ВНИМАНИЕ: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
bg	Cacti System Utilities

en	Notice: Cacti Daemon PID[
bg	Забележка: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния CDEF.

en	Delete CDEF
bg	Изтриване на CDEF

en	Delete CDEFs
bg	Изтриване на CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate CDEF
bg	Дублиран CDEF

en	Duplicate CDEFs
bg	Дублиран CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния CDEF елемент.

en	CDEF Name: %s
bg	Име на CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
bg	Премахване на CDEF елемент

en	CDEF Preview
bg	CDEF Преглед

en	CDEF Items [edit: %s]
bg	CDEF елементи [редактиране: %s]

en	CDEF Item Type
bg	Тип на CDEF елемента

en	Choose what type of CDEF item this is.
bg	Изберете какъв тип CDEF елемент е този.

en	CDEF Item Value
bg	Стойност на CDEF елемента

en	Enter a value for this CDEF item.
bg	Въведете стойност за този CDEF елемент.

en	CDEF [edit: %s]
bg	CDEF [редактиране: %s]

en	CDEF [new]
bg	CDEF [нов]

en	CDEF Items
bg	CDEF елементи

en	Item Value
bg	Стойност на елемента

en	Item #%d
bg	Елемент #% d

en	Delete CDEF Item
bg	Изтриване на CDEF елемент

en	CDEFs

en	CDEF Name
bg	Име на CDEF

en	The name of this CDEF.
bg	Името на този CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
bg	Използваните CDEF не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от графичен или графичен шаблон.

en	The number of Graphs using this CDEF.
bg	Броят графики, използващи този CDEF.

en	Templates Using
bg	Използване на шаблони

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
bg	Броят на графичните шаблони, използващи този CDEF.

en	No CDEFs
bg	Няма CDEF

en	Highlights
bg	Акценти

en	Full
bg	Пълно име

en	Change Log [%s]
bg	Промени

en	Version %s
bg	Версия %s

en	Unnamed Color
bg	Цвят без име

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Цвят

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Цвят

en	Delete Color
bg	Изтриване на цвят

en	Delete Colors
bg	Изтриване на цвят

en	Import Colors
bg	Импортиране на цветове

en	Import Colors from Local File
bg	Импортирайте цветове от локален файл

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
bg	Моля, посочете местоположението на CSV файла, съдържащ информацията за цвета ви.

en	Select a File
bg	Изберете файл

en	Overwrite Existing Data?
bg	Презапишете съществуващите данни?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
bg	Трябва ли процесът на импортиране да може да презапише съществуващи данни? Моля, обърнете внимание, че това не означава изтриване на стари редове, а само обновяване на дублирани редове.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
bg	Разрешаване на съществуващите редове да се актуализират?

en	Required File Format Notes
bg	Задължителни бележки за файловия формат

en	The file must contain a header row with the following column headings.
bg	Файлът трябва да съдържа заглавен ред със следните заглавия на колони.

en	name - The Color Name
bg	name - Името на цвят

en	hex - The Hex Value
bg	hex - стойността на Hex

en	Colors [edit: %s]
bg	Цветове [редактиране: %s]

en	Colors [new]
bg	Цветове [нови]

en	Colors
bg	Цветове

en	Named Colors
bg	Цветове по имена

en	Export Colors
bg	Експортиране на цветове

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
bg	Hex стойността за този цвят.

en	Color Name
bg	Име на цвят

en	The name of this Color definition.
bg	Името на тази дефиниция на цвят.

en	Named Color
bg	Име на цвят

en	Is this color a named color which are read only.
bg	Дали този цвят е име на цвят, който се чете само.

en	Color
bg	Цвят

en	The Color as shown on the screen.
bg	Цветът, както е показано на екрана.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
bg	Използваните цветове не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като се отнася до графиката или графичния шаблон.

en	The number of Graph using this Color.
bg	Броят на графиките, използващи този цвят.

en	The number of Graph Templates using this Color.
bg	Броят на графичните шаблони, които използват този цвят.

en	No Colors Found
bg	Няма намерени цветове

en	Sync Aggregates
bg	агрегати

en	Color Item
bg	Цветен елемент

en	Item # %d
bg	Елемент #% d

en	No Items
bg	Елементи

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Delete Color Template
bg	Изтриване на шаблона за цвят

en	Delete Color Templates
bg	Изтриване на шаблона за цвят

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Duplicate Color Template
bg	Дублиран шаблон за цвят

en	Duplicate Color Templates
bg	Дублиран шаблон за цвят

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цвят на цветния шаблон.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цвят на цветния шаблон.

en	Synchronize Color Template
bg	Синхронизиране на графиките с графичните шаблони

en	Synchronize Color Templates
bg	Синхронизиране на графиките с графичните шаблони

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цвят на цветния шаблон.

en	Color Name:
bg	Име на цвят:

en	Color Hex:
bg	Цвят Hex:

en	Remove Color Item
bg	Премахване на цветния елемент

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране на елемента от отчета: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [нов елемент на отчета: %s]

en	Color Template Items [new]
bg	Елементи на цветни шаблони [нови]

en	Color Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране: %s]

en	Delete Color Item
bg	Изтриване на цвят

en	Color Template [edit: %s]
bg	Шаблон за цвят [редактиране: %s]

en	Color Template [new]
bg	Шаблон за цвят [нов]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
bg	Цветовият шаблон „%s“ имаше% d агрегатни шаблони бяха изтласкани и% d не шаблонирани агрегати бяха изтласкани

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
bg	Цветовият шаблон „%s“ не е имал агрегирани шаблони или графики, използващи този цветен шаблон.

en	Color Templates
bg	Шаблони за цвят

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
bg	Шаблоните за цвят, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от агрегиран шаблон.

en	No Color Templates Found
bg	Няма намерени шаблони за цвят

en	Run Check
bg	Пусни Проверка

en	Delete Check
bg	Изтрий Проверка

en	Data Source debug started.
bg	Отстраняване на грешки в източника на данни

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
bg	Отстраняване на грешки в източника на данни получи невалиден идентификатор на източник на данни.

en	All RRDfile repairs succeeded.
bg	Всички RRDfile ремонти успяха.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
bg	Един или повече RRDfile ремонти не успяха. Вижте Cacti log за грешки.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
bg	Автоматично отстраняване на грешки от източника на данни след повторно изпълнение.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
bg	Ремонтът на източника на данни получи невалиден идентификатор на източника на данни.

en	Data Source
bg	Източник на данни

en	The Data Source to Debug
bg	Източникът на данни за отстраняване на грешки

en	User
bg	Потребител

en	The User who requested the Debug.
bg	Потребителят, който е поискал отстраняването на грешки.

en	Started
bg	Започна

en	The Date that the Debug was Started.
bg	Датата, на която е стартиран Debug.

en	The Data Source internal ID.
bg	Вътрешният идентификатор на източника на данни.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
bg	Състоянието на проверката за отстраняване на грешки от източника на данни.

en	Writable
bg	Презаписваща

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
bg	Определя дали колекторът на данни или уеб сайтът имат достъп за запис.

en	Exists
bg	Съществува

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
bg	Определя дали източникът на данни се намира в кеш паметта.

en	Active
bg	Активен

en	Determines if the Data Source is Enabled.
bg	Определя дали източникът на данни е активиран.

en	RRD Match

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
bg	Определя дали RRDfile съответства на шаблона на източника на данни.

en	Valid Data
bg	Валидни данни

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
bg	Определя дали RRDfile получава добри последни данни.

en	RRD Updated

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
bg	Определя дали RRDфайлът е записан правилно.

en	Issues
bg	3.7.1.

en	Summary of issues found for the Data Source.
bg	Всички обобщени проблеми, намерени за източника на данни.

en	Data Sources
bg	Източници на данни

en	Not Debugging
bg	Търсене на грешки

en	No Checks
bg	Без проверки

en	Not Found
bg	Не е намерен

en	Not Checked Yet
bg	Без проверки

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
bg	Намерени проблеми! Изчаква се обновяване на RRDfile

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
bg	Не е открито първоначално! Изчаква се обновяване на RRDfile

en	Waiting on analysis and RRDfile update
bg	Беше ли обновен RRDfile?

en	RRDfile Owner
bg	Собственик на RRDfile

en	Website runs as
bg	Уебсайтът работи като

en	Poller runs as
bg	Poller работи като

en	Is RRA Folder writeable by poller?
bg	Дали RRA папката може да се запише от полър?

en	Is RRDfile writeable by poller?
bg	Дали RRDfile може да се запише от полър?

en	Does the RRDfile Exist?
bg	Съществува ли RRDfile?

en	Is the Data Source set as Active?
bg	Източникът на данни е зададен като активен?

en	Did the poller receive valid data?
bg	Получавал ли е ползвателят валидни данни?

en	Was the RRDfile updated?
bg	Беше ли обновен RRDfile?

en	First Check TimeStamp
bg	Първо проверете TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
bg	Втора проверка на таймера

en	Were we able to convert the title?
bg	Успяхме ли да преобразуваме заглавието?

en	Data Source matches the RRDfile?
bg	Източникът на данни не бе анкетиран

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Refresh Now
bg	Обновяване

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Rerun Analysis
bg	Повторно анализиране

en	Check
bg	Проверка

en	Value
bg	Стойност

en	Results
bg	Резултати

en	<not set>
bg	Настройки по подразбиране

en	Data Source Repair Recommendations
bg	Полета на източника на данни

en	Issue
bg	Издание

en	For attribute '%s', issue found '%s'
bg	За attrbitute ' %s' проблемът е намерен ' %s'

en	Apply Suggested Fixes
bg	Повторно прилагане на предложените имена

en	Repair Steps [ %s ]
bg	Ремонтни стъпки [ %s]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
bg	Ремонтни стъпки [Изпълни Fix от командния ред]

en	Command
bg	Команда

en	Waiting on Data Source Check to Complete
bg	Изчаква се проверка на източника на данни за завършване

en	All Devices
bg	Всички устройства

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	No Device
bg	Изделие:

en	Delete All Checks
bg	Изтрий Проверка

en	Run All
bg	Изпълни всички

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
bg	Изпълнение на проверки на текущо филтрирани източници на данни и запазване на други резултати

en	Profile
bg	Профил

en	All
bg	Всички

en	Failed
bg	Провалена

en	Debugging
bg	Търсене на грешки

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни

en	Delete Data Input Method
bg	Изтриване на метода за въвеждане на данни

en	Delete Data Input Methods
bg	Изтриване на метода за въвеждане на данни

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни

en	Duplicate Data Input Method
bg	Изтриване на метода за въвеждане на данни

en	Duplicate Data Input Methods
bg	Изтриване на метода за въвеждане на данни

en	Input Name:
bg	Име на въвеждане:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното поле за въвеждане на данни.

en	Field Name: %s
bg	Име на полето: %s

en	Friendly Name: %s
bg	Приятелско име: %s

en	Remove Data Input Field
bg	Премахване на полето за въвеждане на данни

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
bg	Изглежда, че този скрипт няма входни стойности, следователно няма какво да се добави.

en	Output Fields [edit: %s]
bg	Изходни полета [редактиране: %s]

en	Output Field
bg	Изходно поле

en	Input Fields [edit: %s]
bg	Поле за въвеждане [редактиране: %s]

en	Input Field
bg	Поле за въвеждане

en	Data Input Method [edit: %s]
bg	Методи за въвеждане на данни [редактиране: %s]

en	Data Input Method [new]
bg	Методи за въвеждане на данни [ново]

en	SNMP Query
bg	SNMP заявка

en	Script Query
bg	Заявка за скрипт

en	Script Server Query
bg	Сървър за скриптове

en	White List Verification Succeeded.
bg	Белият списък за потвърждаване на успеха.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
bg	Проверката на белия списък не бе успешна. Изпълнете CLI скрипта input_whitelist.php, за да коригирате.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
bg	Input String не съществува в Белия списък. Изпълнете CLI скрипта input_whitelist.php, за да коригирате.

en	Input Fields
bg	Полета за въвеждане на данни

en	Friendly Name
bg	Приятелско име

en	Field Order
bg	Ред на полето

en	(Not In Use)
bg	(Не се използва)

en	No Input Fields
bg	Полета за въвеждане на данни

en	Output Fields
bg	Изходни полета

en	Update RRA
bg	Актуализирайте RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
bg	Изходните полета не могат да бъдат премахнати при наличие на източници на данни

en	No Output Fields
bg	Няма изходни полета

en	Delete Data Input Field
bg	Изтриване на полето за въвеждане на данни

en	Data Input Methods
bg	Методи за въвеждане на данни

en	Input Methods
bg	Методи за въвеждане на данни

en	Data Input Name
bg	Име на въвеждане на данни

en	The name of this Data Input Method.
bg	Името на този метод за въвеждане на данни.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
bg	Вътрешният идентификатор на база данни за този шаблон за данни. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
bg	Входящите данни, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като референция или от източник на данни, или от шаблон за данни.

en	Data Sources Using
bg	Използване на източници на данни

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
bg	Броят на източниците на данни, които използват този метод за въвеждане на данни.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
bg	Броят на шаблоните за данни, които използват този метод за въвеждане на данни.

en	Data Input Method
bg	Метод за въвеждане на данни

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
bg	Методът, използван за събиране на информация за този метод за въвеждане на данни.

en	No Data Input Methods Found
bg	Няма намерени методи за въвеждане на данни

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Data Query.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Data Query.

en	Delete Data Query
bg	Изтриване на заявка за данни

en	Delete Data Queries
bg	Изтриване на заявка за данни

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Data Query.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Data Query
bg	Изтриване на заявка за данни

en	Duplicate Data Queries
bg	Профил на дублирания източник на данни

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната асоциация на графиката на заявките за данни.

en	Graph Name: %s
bg	Име на графиката: %s

en	Remove Data Query Graph Template
bg	Конвертиране в графичен шаблон

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
bg	Асоциирани графики / шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
bg	Асоциирани графики / шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Associated Data Templates
bg	Свързани шаблони за данни

en	Data Template - %s
bg	Шаблон за данни - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
bg	Ако този графичен шаблон изисква източник на данни от шаблона за данни вляво, изберете правилната изходна колона на XML и след това, за да активирате картографирането, проверете или превключете тук.

en	Suggested Values - Graphs
bg	Предложени стойности - графики

en	Equation
bg	уравнение

en	No Suggested Values Found
bg	Не са намерени предложени стойности

en	Field Name
bg	Име на поле

en	Suggested Value
bg	Предложена стойност

en	Add Graph Title Suggested Name
bg	Добавяне на предложеното име на графиката

en	Suggested Values - Data Sources
bg	Предложени стойности - Източници на данни

en	Add Data Source Name Suggested Name
bg	Добавяне на предложеното име на източника на данни

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
bg	ИД на заявка за данни [%s], който се опитвате да редактирате, не съществува. Изпълнете скрипта repair_database.php CLI, за да разрешите този проблем с базата данни.

en	Data Queries [edit: %s]
bg	Заявки за данни [редактиране: %s]

en	Data Queries [new]
bg	Заявки за данни [нови]

en	Successfully located XML file
bg	XML файлът е успешно разположен

en	Could not locate XML file.
bg	XML файлът не можа да бъде намерен.

en	Associated Graph Templates
bg	Асоциирани шаблони за графики

en	Graph Template Name
bg	Име на шаблона на графиката

en	Mapping ID
bg	Картографски идентификатор

en	Association Read Only until XML file located
bg	Свързване Само за четене, докато се намери XML файл

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
bg	Картографираните шаблони с графики са само за четене

en	No Graph Templates Defined.
bg	Не са определени шаблони на графиките.

en	Delete Associated Graph
bg	Изтриване на асоциирана графика

en	Data Queries
bg	Автоматизирани данни

en	Data Query Name
bg	Име на заявката за данни

en	The name of this Data Query.
bg	Името на тази заявка за данни.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
bg	Вътрешният идентификационен номер за този графичен шаблон. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
bg	Заявките за данни, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от графичен или графичен шаблон.

en	The number of Graphs using this Data Query.
bg	Броят графики, използващи това запитване за данни.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
bg	Броят на шаблоните с графики, използващи това запитване за данни.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
bg	Метод за въвеждане на данни, използван за събиране на данни за източници на данни, свързани с това запитване за данни.

en	No Data Queries Found
bg	Не са намерени заявки за данни

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
bg	Промяната на сърдечния ритъм от тази страница не променя сърдечния ритъм за вашите съществуващи източници на данни. Използвайте функцията "tune" на RRDtool, за да направите тази промяна в съществуващите си сърдечни удари на RRDfiles или стартирайте помощната програма CLI update_heartbeat.php, за да коригирате.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния профил на източника на данни

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния профил на източника на данни

en	Delete Data Source Profile
bg	Изтриване на профила на източника на данни

en	Delete Data Source Profiles
bg	Изтриване на профила на източника на данни

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния профил на източника на данни

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния профил на източника на данни

en	Duplicate Data Source Profile
bg	Профил на дублирания източник на данни

en	Duplicate Data Source Profiles
bg	Профил на дублирания източник на данни

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
bg	Един или повече RRDfile ремонти не успяха. Вижте Cacti log за грешки.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните RRA профили на източниците на данни.

en	Profile Name: %s
bg	Име на профила: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
bg	Премахване на RRA на профила на източника на данни

en	Each Insert is New Row
bg	Всяко вмъкване е нов ред

en	(Some Elements Read Only)
bg	(Някои елементи само за четене)

en	RRA [edit: %s %s]
bg	RRA [редактиране: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
bg	Профил на източника на данни [редактиране: %s]

en	Data Source Profile [new]
bg	Профил на източника на данни [нов]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
bg	RRAs на профила на източника на данни (натиснете save, за да актуализирате сроковете)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
bg	RRAs на профила на източника на данни (само за четене)

en	Data Retention
bg	Запазване на данни

en	Graph Timespan
bg	График на графика

en	Steps
bg	Стъпки при Приготвяне

en	Rows
bg	Редове

en	Select Consolidation Function(s)
bg	Изберете функция (и) за консолидация

en	Delete Data Source Profile Item
bg	Изтриване на елемент от профила на източника на данни

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
bg	%s KBytes за източници на данни и %s байтове за заглавката

en	%s KBytes per Data Source
bg	%s KBytes за източник на данни

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
bg	Въведете валиден брой редове, за да получите размера на RRA.

en	%d Years
bg	% d години

en	1 Year
bg	1 Година

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	1 Hour
bg	1 час

en	Data Source Profiles
bg	Профили на източника на данни

en	Profiles
bg	Профили

en	Has Data Sources
bg	Има източници на данни

en	Data Source Profile Name
bg	Име на профила на източника на данни

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
bg	Това ли е профилът по подразбиране за всички нови шаблони за данни?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
bg	Профилите, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като референция от източник на данни или шаблон за данни.

en	Read Only
bg	Само за четене

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
bg	Профилите, които се използват от Източници на данни, за сега стават само за четене.

en	Poller Interval
bg	Полиращ интервал

en	The Polling Frequency for the Profile
bg	Честотата на анкетата за профила

en	Heartbeat

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
bg	Количеството време, в секунди, без добри данни, преди Данните да се съхранят като Неизвестно

en	The number of Data Sources using this Profile.
bg	Броят на източниците на данни, използващи този профил.

en	The number of Data Templates using this Profile.
bg	Броят на шаблоните за данни, използващи този профил.

en	No Data Source Profiles Found
bg	Няма намерени профили за източници на данни

en	Change Device
bg	Промяна на устройството

en	Reapply Suggested Names
bg	Повторно прилагане на предложените имена

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния източник на данни

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния източник на данни.

en	Delete Data Source
bg	Изтриване на източник на данни

en	Delete Data Sources
bg	Изтриване на източник на данни

en	The following Graph is using this Data Source.
bg	Следната графика използва тези източници на данни:

en	The following Graph is using these Data Sources.
bg	Следната графика използва тези източници на данни:

en	Leave the Graph Untouched
bg	Оставете графиката недокосната.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
bg	Изтрийте всички графични елементи, които се позовават на този източник на данни.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
bg	Изтрийте всички графи, които се позовават на този източник на данни.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния източник на данни.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния източник на данни.

en	Disable Data Source
bg	Деактивиране на източника на данни

en	Disable Data Sources
bg	Деактивиране на източника на данни

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния източник на данни.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния източник на данни.

en	Enable Data Source
bg	Активиране на източника на данни

en	Enable Data Sources
bg	Активиране на източника на данни

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния източник на данни

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния източник на данни

en	Change Device for Data Source
bg	Промяна на профила на източника на данни

en	Change Device for Data Sources
bg	Промяна на настройките на устройството

en	New Device:
bg	Ново устройство:

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите отново предложеното име към следния източник на данни.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите отново предложеното име към следния източник на данни.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
bg	Прилагане на предложено наименуване към източника на данни

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
bg	Прилагане на предложено наименуване към източника на данни

en	Custom Data [data input: %s]
bg	Персонализирани данни [въвеждане на данни: %s]

en	(From Device: %s)
bg	(От устройство: %s)

en	(From Data Template)
bg	(От шаблон за данни)

en	Nothing Entered
bg	Нищо не е въведено

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
bg	Няма полета за въвеждане на избрания източник на данни

en	Data Template Selection [edit: %s]
bg	Избор на шаблон за данни [редактиране: %s]

en	Data Template Selection [new]
bg	Избор на шаблон за данни [нов]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
bg	Изключете режима за отстраняване на грешки в източника на данни.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
bg	Включете режима за отстраняване на грешки в източника на данни.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
bg	Изключете информационния режим на източника на данни.

en	Turn On Data Source Info Mode.
bg	Включете информационния режим на източника на данни.

en	Edit Graph: '%s'.
bg	Редактиране на шаблона на графиката.

en	Edit Device.
bg	Редактиране на устройството.

en	Edit Data Template.
bg	Редактиране на шаблон за данни.

en	Disable Data Source.
bg	Деактивиране на източника на данни

en	Enable Data Source.
bg	Активиране на източника на данни

en	Selected Data Template
bg	Шаблон за избрани данни

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
bg	Името, дадено на този шаблон за данни. Моля, обърнете внимание, че можете да променяте само шаблоните за графики на 100% $ съвместим шаблон за графики, което означава, че включва идентични източници на данни.

en	Device
bg	Устройство

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
bg	Изберете устройството, към което принадлежи този източник на данни.

en	Supplemental Data Template Data
bg	Данни за допълнителните данни

en	Data Source Fields
bg	Полета на източника на данни

en	Data Source Item Fields
bg	Полета на елемента източник на данни

en	Custom Data
bg	Цветове

en	Data Source Item %s
bg	Елемент на източник на данни %s

en	New
bg	Нов

en	Data Source Debug
bg	Отстраняване на грешки в източника на данни

en	RRDtool Tune Info

en	External
bg	Външни

en	1 Minute
bg	1 минута

en	Data Sources [ All Devices ]
bg	Източници на данни [без устройство]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
bg	Източници на данни [без устройство]

en	Data Sources [ %s ]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Bad Indexes
bg	Показалец

en	Note that this query may take some time to run.
bg	Имайте предвид, че изпълнението на тази заявка може да отнеме известно време.

en	Orphaned
bg	осиротял

en	Data Source Name
bg	Вътрешно име на източника на данни

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
bg	Името на този източник на данни. Обикновено се генерира програмно от дефиницията на шаблона за данни.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
bg	ID на вътрешната база данни за този източник на данни. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
bg	Броят на шаблоните с графики, използващи това запитване за данни.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
bg	Честотата, която данните се събират за този източник на данни.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
bg	Ако този източник на данни не се използва дълго от графиките, той може да бъде изтрит.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
bg	Дали данните ще се събират за този източник на данни. Контролирано на ниво шаблон на данните.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
bg	Шаблонът за данни, на който се основава този източник на данни.

en	Damaged Data Source Name
bg	Вътрешно име на източника на данни

en	No Data Sources Found
bg	Няма намерени източници на данни

en	No Graphs
bg	Графики

en	Aggregates
bg	Добавъчни материали

en	No Aggregates
bg	Добавъчни материали

en	Change Profile
bg	Промяна на профила

en	Field "%s" is missing an Output Field
bg	В поле „%s“ липсва изходно поле

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Delete Data Template
bg	Шаблон (и) за изтриване на данни

en	Delete Data Templates
bg	Шаблон (и) за изтриване на данни

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Data Template
bg	Шаблон (и) на дублиращи се данни

en	Duplicate Data Templates
bg	Шаблон (и) на дублиращи се данни

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Change Profile for Data Template
bg	Промяна на шаблона на графиката

en	Change Profile for Data Templates
bg	Промяна на шаблона на графиката

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Тази промяна само ще засегне бъдещите източници на данни и няма да промени съществуващите източници на данни.

en	New Data Source Profile:
bg	Профил на нови източници на данни

en	Data Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Edit Data Input Method.
bg	Метод за въвеждане на данни за редактиране.

en	Data Templates [new]
bg	Шаблони за данни [нови]

en	This field is always templated.
bg	Това поле е винаги нагласено.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате да позволите на потребителя да замени стойността отдясно по време на създаването на източник на данни.

en	Data Templates in use can not be modified
bg	Използваните шаблони за данни не могат да бъдат променяни

en	Data Source Item [%s]
bg	Източник на данни [ %s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
bg	Тази стойност е деактивирана поради това, че стойността е извлечена от устройството или специален обект Data Query, който следи асоциациите на критични данни към Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
bg	Тази стойност е деактивирана, тъй като е извлечена от Устройството и е само за четене.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
bg	Стойността ще бъде получена от устройството, ако това поле е оставено празно.

en	Custom Data Warning Message
bg	Персонализирани данни [въвеждане на данни: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Може да възникне загуба на данни

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
bg	След като премахнете отметката от това квадратче и след това Запазете шаблона за данни, всички съществуващи източници на данни, базирани на този шаблон на данни, ще загубят своите персонализирани данни. Това може да доведе до нарушено събиране на данни и графики

en	Data Templates
bg	Шаблони за данни

en	Data Template Name
bg	Име на шаблона за данни

en	The name of this Data Template.
bg	Името на този шаблон за данни.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
bg	Вътрешният идентификатор на база данни за този шаблон за данни. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
bg	Шаблоните за данни, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като се отнася към източник на данни.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
bg	Броят на източниците на данни, използващи този шаблон за данни.

en	Input Method
bg	Метод на въвеждане

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
bg	Методът, който се използва за поставяне на данни в RRD файла на източника на данни.

en	Profile Name
bg	Име на профила

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
bg	Профилът на източника на данни по подразбиране за този шаблон за данни.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
bg	Източници на данни, базирани на неактивни шаблони за данни, няма да се актуализират, когато полърът се стартира.

en	No Data Templates Found
bg	Няма намерени шаблони за данни

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете предварително зададените настройки на GPRINT.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете предварително зададените настройки на GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset
bg	Изтриване на предварителните настройки на GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
bg	Изтриване на предварителните настройки на GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
bg	Предварителни настройки на GPRINT [редактиране: %s]

en	GPRINT Presets [new]
bg	Предварителни настройки на GPRINT [ново]

en	GPRINT Presets
bg	Предварителни настройки на GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
bg	Предварително зададено име на GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
bg	Името на тази предварителна настройка GPRINT.

en	Format
bg	Формат

en	The GPRINT format string.
bg	Поредицата за формат на GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
bg	Използваните GPRINT не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от графичен или графичен шаблон.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
bg	Броят графики, използващи този GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
bg	Броят на шаблоните за графики, използващи този GPRINT.

en	No GPRINT Presets
bg	Няма предварителни настройки на GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
bg	ГРАФ не съществува

en	Viewing Graph
bg	Преглед на графиката

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
bg	Подробности за графиката, Мащабиране и отстраняване на грешки

en	CSV Export
bg	Експортиране в CSV

en	Edit Graph Template
bg	Редактиране на шаблона на графиката.

en	Click to view just this Graph in Real-time
bg	Кликнете, за да видите само тази графика в реално време

en	Utility View
bg	Помощна програма

en	Graph Utility View
bg	Графичен помощен изглед

en	Graph Source/Properties
bg	Източник / свойства на графиката

en	Graph Data
bg	Графични данни

en	RRDtool Graph Syntax
bg	Синтаксис на графиката RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
bg	Cacti Poller все още не работи.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
bg	Реално време е деактивирано от администратора ви.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
bg	Директорията на кеша на изображения не съществува. Моля, първо я създайте и задайте разрешения, след което опитайте да отворите друг график в реално време.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
bg	Директорията на кеша на изображението не може да се записва. Моля, задайте разрешения и след това опитайте да отворите друг график в реално време.

en	Cacti Real-time Graphing
bg	Графики в реално време в Cacti

en	Thumbnails
bg	Миниатюри

en	%d seconds left.
bg	Остават% d секунди.

en	seconds left.
bg	секунди.

en	Change Settings
bg	Промяна на настройките

en	Full Sync Graphs
bg	Графики за синхронизиране

en	Quick Sync Graphs
bg	Графики за синхронизиране

en	Cur:
bg	CUR:

en	Avg:
bg	Средно:

en	Max:
bg	Макс:

en	Min:
bg	Мин:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране на графиката: %s]

en	Data Template Filter
bg	Шаблон за данни

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
bg	Този филтър ще ограничи източниците на данни, видими в падащото меню Източник на данни.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
bg	Синхронизирането на графичния шаблон „%s“ даде резултат от ремонт на %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
bg	Синхронизирането на графичен шаблон „%s“ не доведе до никакви ремонти.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Delete Graph Template
bg	Изтриване на шаблона (ите) на графиката

en	Delete Graph Templates
bg	Изтриване на шаблона (ите) на графиката

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Graph Template
bg	Дублирани шаблони на графики

en	Duplicate Graph Templates
bg	Дублирани шаблони на графики

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цветен шаблон

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Resize Graph Template
bg	Нов шаблон за графика

en	Resize Graph Templates
bg	Шаблони за графики

en	Graph Height:
bg	Височина на графиката

en	Graph Width:
bg	Ширина на графиката

en	Image Format:
bg	Формат на снимката

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да синхронизирате графиките си със следния шаблон (и) на графиката. Тази функция е важна, ако имате графики, които съществуват с множество версии на графичен шаблон и желаете да ги направите общи за външния вид.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да синхронизирате графиките си със следния шаблон (и) на графиката. Тази функция е важна, ако имате графики, които съществуват с множество версии на графичен шаблон и желаете да ги направите общи за външния вид.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
bg	Синхронизиране на графиките с графичните шаблони

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
bg	Синхронизиране на графиките с графичните шаблони

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да синхронизирате графиките си със следния шаблон (и) на графиката. Тази функция е важна, ако имате графики, които съществуват с множество версии на графичен шаблон и желаете да ги направите общи за външния вид.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да синхронизирате графиките си със следния шаблон (и) на графиката. Тази функция е важна, ако имате графики, които съществуват с множество версии на графичен шаблон и желаете да ги направите общи за външния вид.

en	Graph Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране: %s]

en	Graph Item Inputs
bg	Въвеждане на елементи на графика

en	No Inputs
bg	Няма входни данни

en	Graph Template [edit: %s]
bg	Шаблон на графиката [редактиране: %s]

en	Graph Template [new]
bg	Шаблон на графиката [нов]

en	Graph Template Options
bg	Опции на графичния шаблон

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате да позволите на потребителя да замени стойността отдясно по време на създаването на графика.

en	Graph Templates
bg	Шаблони за графики

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
bg	Името на този шаблон за графика.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
bg	Графичните шаблони, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като посочена от графика.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
bg	Броят графики, използващи този шаблон за графика.

en	Image Format
bg	Формат на снимката

en	The default image format for the resulting Graphs.
bg	Форматът на изображението по подразбиране за получените графики.

en	The default size of the resulting Graphs.
bg	Размерът по подразбиране на получените графики.

en	Vertical Label
bg	Вертикален етикет

en	The vertical label for the resulting Graphs.
bg	Вертикалният етикет за получените графики.

en	No Graph Templates Found
bg	Не са намерени шаблони на графиките

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
bg	Входни елементи на графиката [редактиране на графика: %s]

en	Associated Graph Items
bg	Свързани графични елементи

en	Item #%s
bg	Елемент # %s

en	Graph Preview Filters
bg	Филтри за преглед на графика

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
bg	[Приложен график на графиката - филтриране от списък]

en	Graph List View Filters
bg	Филтри за изглед на списък на графиките

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
bg	[Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]

en	View
bg	Преглед

en	View Graphs
bg	Преглед на графиките

en	Add to a Report
bg	Добавете към Отчет

en	Report
bg	Отчет

en	All Graphs & Templates
bg	Всички графики и шаблони

en	Not Templated
bg	Не е планирано

en	Graph Name
bg	Име на графиката

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
bg	Заглавието на тази графика. Обикновено се генерира програмно от дефиницията на графичния шаблон или от предложените правила за наименуване. Максималната дължина на заглавието се контролира от Настройки-> Визуално.

en	The device for this Graph.
bg	Името на тази група.

en	Source Type
bg	Вид на източника на данни

en	The underlying source that this Graph was based upon.
bg	Основният източник, на който се основава тази графика.

en	Source Name
bg	Име на източника

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
bg	Шаблонът на графиката или заявката за данни, на която се основава тази графика.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
bg	Размерът на тази графика, когато не е в режим Преглед.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
bg	Изберете Отчет, за да добавите избраните графики към.

en	Report Name
bg	Име на отчета

en	Timespan
bg	Време

en	Align
bg	Подравняване

en	Preview Mode
bg	Общ изглед

en	Add Selected Graphs to Report
bg	Добавете избрани графики в отчета

en	Ok
bg	Добре

en	Title
bg	Заглавие

en	Start Date
bg	Начална Дата

en	End Date
bg	Крайна дата

en	Step
bg	Стъпка

en	Total Rows
bg	Общо редове

en	Graph ID
bg	Идентификатор на графиката

en	Host ID
bg	Идентификатор на хоста

en	Nth Percentile

en	Summation
bg	сумиране

en	Date
bg	Дата

en	Summary Details
bg	Обобщени данни

en	Download
bg	Изтегли

en	Change Graph Template
bg	Промяна на шаблона на графиката

en	Convert to Graph Template
bg	Конвертиране в графичен шаблон

en	Apply Automation Rules
bg	Прилагане на правила за автоматизация

en	Create Aggregate Graph
bg	Създайте съвкупна графика

en	Create Aggregate from Template
bg	Създайте Съвкупност от Шаблон

en	No Device -
bg	Няма устройство

en	Created graph: %s
bg	Създадена графика: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
bg	ГРЕШКА: Няма асоцииран източник на данни. Проверка на шаблона

en	Data Sources [No Device]
bg	Източници на данни [без устройство]

en	Data Sources [%s]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Data Template
bg	Шаблон за данни

en	Graph Items [graph: %s]
bg	Графични елементи [графика: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
bg	Изберете източника на данни, за да се свържете с този графичен елемент.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
bg	Понастоящем няма дефинирани агрегирани шаблони за избраните агрегати за наследство.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните страници.

en	Delete Graph
bg	Изтриване на графиките

en	Delete Graphs
bg	Изтриване на графиките

en	The following Data Source is used by this Graph.
bg	Следните източници на данни се използват от тези графики.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
bg	Следните източници на данни се използват от тези графики.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
bg	Изтрийте всички източници на данни, посочени от тези графики, които не се използват другаде.

en	Leave the Data Source untouched.
bg	Оставете източника (ите) на данни недокоснати.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
bg	Изберете шаблон на графиката и кликнете върху „Напред“, за да промените шаблона на графиката за следната графика (и). Моля, обърнете внимание, че ще се показват само съвместими шаблони за графики. Съвместимостта се идентифицира от тези, които имат идентични източници на данни.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
bg	Изберете шаблон на графиката и кликнете върху „Напред“, за да промените шаблона на графиката за следната графика (и). Моля, обърнете внимание, че ще се показват само съвместими шаблони за графики. Съвместимостта се идентифицира от тези, които имат идентични източници на данни.

en	New Graph Template:
bg	Нов шаблон за графика

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Graph
bg	Дублирани графики

en	Duplicate Graphs
bg	Дублирани графики

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Convert Graph to Template
bg	Конвертиране в графичен шаблон

en	Convert Graphs to Templates
bg	Конвертиране в графичен шаблон

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите избраните графики към отчета по-долу.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да добавите избраните графики към отчета по-долу.

en	Change Graph to new Device
bg	Промяна на графиката (ите) на свързаното устройство

en	Change Graphs to new Device
bg	Промяна на графиката (ите) на свързаното устройство

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите повторно предложеното наименование към следната графика (и).

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите повторно предложеното наименование към следната графика (и).

en	Reapply Suggested Names for Graph
bg	Прилагане на предложеното наименование към графиките

en	Reapply Suggested Names for Graphs
bg	Прилагане на предложеното наименование към графиките

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите правилата за автоматизация към следните графики.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите правилата за автоматизация към следните графики.

en	Apply Automation Rules to Graph
bg	Прилагане на правила за автоматизация

en	Apply Automation Rules to Graphs
bg	Прилагане на правила за автоматизация

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да създадете съвкупна графика от избраните графики.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да създадете съвкупна графика от избраните графики.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
bg	Следните източници на данни се използват от тези графики.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
bg	Следните източници на данни се използват от тези графики.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да създадете съвкупна графика от избраните графики.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да създадете съвкупна графика от избраните графики.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Place Graph on Report
bg	Поставете графики в отчета

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Place Graph on Tree
bg	Поставете графиките в Дървото

en	Place Graphs on Tree
bg	Поставете графиките в Дървото

en	Graph Items [new]
bg	Графични елементи [нови]

en	Graph Items [edit: %s]
bg	Елементи на графиката [редактиране: %s]

en	Graph [edit: %s]
bg	Графика [редактиране: %s]

en	Graph [new]
bg	Графика [ново]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
bg	Изключете режима за отстраняване на грешки от графиката.

en	Turn On Graph Debug Mode.
bg	Включете режима за отстраняване на грешки в графиката.

en	Edit Graph Template.
bg	Редактиране на шаблона на графиката.

en	Edit Data Source: '%s'.
bg	Източници на данни [ %s]

en	Unlock Graph.
bg	Отключи графиката.

en	Lock Graph.
bg	Заключване на графиката.

en	View Timespans.
bg	Време

en	Selected Graph Template
bg	Шаблон за избрана графика

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
bg	Изберете шаблон на графиката, който да се приложи към тази графика. Моля, обърнете внимание, че можете да променяте само шаблоните за графики на 100 %% съвместим шаблон за графики, което означава, че включва идентични източници на данни.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
bg	Изберете устройството, към което принадлежи графиката.

en	Supplemental Graph Template Data
bg	Допълнителни данни от шаблона на графиката

en	Graph Fields
bg	Графични полета

en	Graph Item Fields
bg	Полета на графичните елементи

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
bg	[Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]

en	Graph Management [ All Devices ]
bg	Нови графики за [Всички устройства]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
bg	Управление на потребителските групи [редактиране: %s]

en	Graph Management [ %s ]
bg	Управление на графики

en	Source
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Non Templated
bg	Не е планирано

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
bg	ID на вътрешната база данни за тази графика. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	The image format of the Graph.
bg	Форматът на изображението по подразбиране за получените графики.

en	Empty Graph
bg	Копиране на графиката

en	Default Settings Saved
bg	Настройки по подразбиране Запаметени

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
bg	Нови графики за [ %s]

en	New Graphs for [ All Devices ]
bg	Нови графики за [Всички устройства]

en	New Graphs for None Host Type
bg	Нови графики за никой тип хост

en	Filter Settings Saved
bg	Настройките на филтъра са запазени

en	Graph Types
bg	Видове графики

en	Graph Template Based
bg	Въз основа на графичен шаблон

en	Save Filters
bg	Запазване на филтрите

en	Edit this Device
bg	Редактирайте това устройство

en	Create New Device
bg	Създайте ново устройство

en	New Graph Template
bg	Нов шаблон за графика

en	(Select a graph type to create)
bg	(Изберете тип на графиката за създаване)

en	Create
bg	Създай

en	Select All
bg	Избери всички

en	Select All Rows
bg	Изберете Всички редове

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Data Query [%s]
bg	Заявка за данни [ %s]

en	From there you can get more information.
bg	От там можете да получите повече информация.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
bg	Този заявка за данни върна 0 реда, може би е възникнал проблем при изпълнението на тази заявка за данни.

en	You can run this Data Query in debug mode
bg	Можете да изпълните тази заявка за данни в режим за отстраняване на грешки

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
bg	Индексът е деактивиран поради това, че заявката за данни няма асоциирани шаблони за графики.

en	Search Returned no Rows.
bg	Търсенето не върна редове.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
bg	Грешка в заявката за данни. Това може да се дължи на следното: Разрешения за файл или липсващ или неправилно форматиран XML файл на заявка за данни.

en	Select a Graph Type to Create
bg	Изберете тип графика за създаване

en	Make selection default
bg	Направете избор по подразбиране

en	Set Default
bg	Настройки по подразбиране

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!
bg	ВНИМАНИЕ: Cacti страница: %s генерира фатална грешка %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
bg	Броят на страниците на документа "%s" не е достигнат. Сайтът за документация на Cacti не е достъпен. http грешката е "%s". Помислете за изтегляне на официално издание, за да получите най-новата документация и да хоствате документацията локално.

en	Cacti GitHub Site
bg	Кактуси GitHub сайт

en	Open a ticket at
bg	Отворете билет на

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
bg	Помощният файл %s не се намира на уеб сайта за документация на Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
bg	Броят на страниците "%s" на документа не може да бъде достигнат локално.

en	Change Device Settings
bg	Промяна на настройките на устройството

en	Clear Statistics
bg	Изчистване на статистиката

en	Sync to Device Template
bg	Синхронизиране с шаблон на устройството

en	Place Device on Report
bg	Поставете устройствата на дървото

en	Data Query Re-indexed.
bg	Индекс на заявките за данни

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
bg	Преиндексирана заявка за данни за устройството. Показва се подробен изход.

en	Device Debugging Enabled for Device.
bg	Отстраняване на грешки в устройството е активирано за устройство.

en	Device Debugging Disabled for Device.
bg	Устройството е забранено

en	Poller Cache for Device Refreshed.
bg	Кешът на Poller за обновено устройство.

en	ERROR: Invalid Device ID.
bg	ГРЕШКА: Устройство [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
bg	Преиндексиране на устройството Завършено за% 0.2f секунди. Има актуализирани% d елемента.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Delete Devices
bg	Изтриване на устройствата

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
bg	Оставете всички графики и източници на данни недокоснати. Източниците на данни ще бъдат деактивирани.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
bg	Изтрийте всички свързани графики и източници на данни.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Enable Device
bg	Активиране на устройствата

en	Enable Devices
bg	Активиране на устройствата

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните устройства.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните устройства.

en	Disable Device
bg	Деактивиране на устройството

en	Disable Devices
bg	Деактивиране на устройството

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Change Devices
bg	Промяна на устройството

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Clear Statistics for Device
bg	Изчистване на статистиката на устройствата

en	Clear Statistics for Devices
bg	Изчистване на статистиката на устройствата

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да синхронизирате следните устройства със съответния шаблон на устройството.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да синхронизирате следните устройства със съответния шаблон на устройството.

en	Synchronize Device Template
bg	Синхронизиране с шаблон на устройството

en	Synchronize Devices Templates
bg	Синхронизиране с шаблон на устройството

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Place Devices on Report
bg	Поставете устройствата на дървото

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Place Device on Tree
bg	Поставете устройствата на дървото

en	Place Devices on Tree
bg	Поставете устройствата на дървото

en	Device [new]
bg	Устройство [ново]

en	Device [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Disable Device Debug
bg	Деактивиране на отстраняването на грешки в устройството

en	Enable Device Debug
bg	Активиране на отстраняването на грешки в устройството

en	Repopulate Poller Cache
bg	Възстановете кеш за полъри

en	View Poller Cache
bg	Виж кеш на събиращия скрипт

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]
bg	[ В състояние от "%s", Uptime от "%s" ]

en	Create Graphs for this Device
bg	Създайте графики за това устройство

en	Re-Index Device
bg	Метод на повторния индекс

en	Data Source List
bg	Списък с източници на данни

en	Graph List
bg	Списък с графики

en	Contacting Device
bg	Свързващо устройство

en	Edit
bg	Редактирай

en	Is Being Graphed
bg	Се прегражда

en	Not Being Graphed
bg	Не се грабват

en	Delete Graph Template Association
bg	Изтриване на асоциацията с шаблони на графиките

en	No associated graph templates.
bg	Асоциирани шаблони за графики

en	Add Graph Template
bg	Добавете шаблон за графика

en	Add Graph Template to Device
bg	Добавете шаблон на графиката към устройството

en	Data Query Debug Information
bg	Информация за отстраняване на грешки в данните

en	Copy
bg	Копирайте

en	Hide
bg	Скрий

en	Associated Data Queries
bg	Свързани заявки за данни

en	Re-Index Method
bg	Метод на повторния индекс

en	[%d Items, %d Rows]
bg	[% d елементи,% d редове]

en	Fail
bg	Скъсан

en	Success
bg	Готово

en	Reload Query
bg	Презареждане на заявката

en	Verbose Query
bg	Подробен въпрос

en	Remove Query
bg	Премахване на заявката

en	No Associated Data Queries.
bg	Няма заявки за свързани данни.

en	Add Data Query
bg	Добавяне на заявка за данни

en	Add Data Query to Device
bg	Добавете заявка за данни към устройството

en	Undefined
bg	Неопределена

en	Site
bg	Tочка на продажба

en	Export Devices
bg	Експортиране на устройства

en	Not Up
bg	Не е горе

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	Service Check
bg	Изтрий Проверка

en	Device Description
bg	Описание на устройството

en	The name by which this Device will be referred to.
bg	Името, с което ще бъде посочено това Устройство.

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
bg	Или IP адрес, или име на хост. Ако име на хост, то трябва да може да се разреши или от DNS, или от вашия хост файл.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
bg	ID на вътрешната база данни за това устройство. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
bg	Броят на едновременните нишки, които да се използват за запитване на това устройство. Това се отнася само за полинеца на гръбначния стълб.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
bg	Общият брой графики, генерирани от това устройство.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
bg	Общият брой на източниците на данни, генерирани от това устройство.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
bg	Статусът на наблюдение на устройството въз основа на резултатите от ping. Ако това устройство е специален тип устройство, като използвате името на хоста "localhost", или поради настройката, която не изпълнява проверка за наличност, тя винаги ще остане нагоре. Когато се използва колектор данни cmd.php, Устройство без графики не се пигира от колектора на данни и ще остане в състояние "Неизвестно".

en	The site associated to this Device
bg	Градът, свързан с този сайт.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices
bg	Методът на наличност/достъпност, използван за комуникация с устройството. В някои случаи методът Наличност/Достъпност ще бъде "никакъв", което не е необичайно за някои устройства

en	In State
bg	Област

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
bg	Времето, през което устройството е в текущото си състояние.

en	The current amount of time that the host has been up.
bg	Текущото време, през което хостът е бил нагоре.

en	Poll Time
bg	Време на анкетата

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
bg	Времето, необходимо за събиране на данни от това устройство.

en	Current (ms)
bg	Текущо (мс)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
bg	Текущото време на пинг в милисекунди, за да достигне устройството.

en	Average (ms)
bg	Средно (мс)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
bg	Средното време за пинг в милисекунди, за да достигне устройството, тъй като броячите бяха изчистени за това устройство.

en	Availability
bg	Наличност

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
bg	Процентът на достъпност въз основа на резултатите от ping, тъй като броячите бяха изчистени за това устройство.

en	Create Date
bg	Създай

en	The Date that the Device was added to Cacti.
bg	Датата, на която е стартиран Debug.

en	Sync Devices
bg	Устройства за синхронизиране

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Delete Device Template
bg	Изтриване на шаблони на устройствата

en	Delete Device Templates
bg	Изтриване на шаблони на устройствата

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Duplicate Device Template
bg	Дублирани шаблони на устройства

en	Duplicate Device Templates
bg	Дублирани шаблони на устройства

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Sync Device Template
bg	Синхронизиране с шаблон на устройството

en	Sync Device Templates
bg	Синхронизиране с шаблон на устройството

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон на графиката, който няма да бъде свързан с шаблона на устройството.

en	Graph Template Name: %s
bg	Име на шаблона на графиката: %s

en	Remove Graph Template
bg	Нов шаблон за графика

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните заявки за данни, които няма да бъдат свързани с шаблона на устройството.

en	Data Query Name: %s
bg	Име на заявката за данни: %s

en	Remove Data Query
bg	Премахване на заявката

en	Device Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	Device Templates [new]
bg	Шаблони за устройства [ново]

en	Default Submit Button
bg	Бутон за изпращане по подразбиране

en	Add Graph Template to Device Template
bg	Добавете шаблон за графиката към шаблона на устройството

en	No associated data queries.
bg	Няма свързани заявки за данни.

en	Add Data Query to Device Template
bg	Добавете заявка за данни към шаблона на устройството

en	Delete Item from Device Template
bg	Изтриване на шаблони на устройствата

en	Device Templates
bg	Шаблони за устройства

en	Device Class
bg	Правила на устройството

en	Has Devices
bg	Има устройства

en	Device Template Name
bg	Име на шаблон на устройството

en	The name of this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
bg	Класът на този шаблон за устройство. Името на класа трябва да бъде представително за неговата функция.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
bg	ID на вътрешната база данни за този шаблон на устройството. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
bg	Използваните Шаблони на устройства не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като препратка към Устройство.

en	Devices Using
bg	Използване на устройства

en	The number of Devices using this Device Template.
bg	Броят на устройствата, които използват този шаблон на устройството.

en	Unassigned
bg	Незададен

en	No Device Templates Found
bg	Не са намерени шаблони на устройства

en	Not Logged In
bg	Вход като

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
bg	Трябва да сте влезли, за да имате достъп до тази зона на Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
bg	FATAL: Трябва да сте влезли в системата за достъп до тази зона на Cacti.

en	Login Again
bg	Влезте отново

en	Permission Denied
bg	Отказано разрешение

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
bg	Ако смятате, че това е грешка. Моля, свържете се с вашия Cacti Administrator.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
bg	Нямате достъп до този раздел на Cacti.

en	Installation In Progress
bg	Инсталирането е в ход

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
bg	Само Cacti Администратори с привилегия за инсталиране / надстройка могат да влязат в този момент

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
bg	В процес на изпълнение е инсталация или надстройка.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
bg	Последният път, когато този Data Collector е бил напълно синхронизиран с главния Cacti сайт.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
bg	Основният колектор на данни е преминал в офлайн или възстановяващо се състояние

en	Save Successful.
bg	Запази успешно.

en	Save Failed.
bg	Запазване не бе успешно.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
bg	Save Неуспешно поради грешки при въвеждане в полето (Проверете червените полета).

en	Passwords do not match, please retype.
bg	Паролите не съвпадат, моля, въведете отново.

en	You must select at least one field.
bg	Трябва да изберете поне едно поле.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
bg	Трябва да сте включили вградена удостоверяване на потребителя, за да използвате тази функция.

en	XML parse error.
bg	Грешка при синтактичния анализ на XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
bg	Осветената директория не съществува. Моля, въведете валидна директория.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
bg	Дневникът на Cacti трябва да има разширение ".log"

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
bg	Данните за въвеждане на данни изглежда не са включени в белия списък.

en	Data Source does not exist.
bg	Източникът на данни не съществува.

en	Username already in use.
bg	Потребителското име вече се използва.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
bg	Протоколите за поверителност на SNMP v3 не съответстват

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
bg	Протоколите за удостоверяване на SNMP v3 не съвпадат

en	XML: Cacti version does not exist.
bg	XML: Cacti версия не съществува.

en	XML: Hash version does not exist.
bg	XML: Hash версия не съществува.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
bg	XML: Генериран с по-нова версия на Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
bg	XML: Не може да се намери код за тип.

en	Username already exists.
bg	Потребителското име вече съществува.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
bg	Промяната на потребителското име не е разрешена за определен шаблон или гост-потребител.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
bg	Изтриването от потребителя не е разрешено за определен шаблон или гост-потребител.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
bg	Изтриването от потребителя не е разрешено за определен потребител за експортиране на графики.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
bg	Шаблонът за данни включва изтрит профил за източник на данни. Моля, запазете шаблона с данни със съществуващ профил на източника на данни.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
bg	Шаблонът на графиката включва изтрит префикс GPrint. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате и / или коригирате.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
bg	Шаблонът на графиките включва изтрити CDEF. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате и / или коригирате.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
bg	Графичният шаблон включва изтрит метод за въвеждане на данни. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
bg	Шаблонът за данни не е намерен по време на експортиране. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
bg	Шаблонът на устройството не е намерен по време на експортиране. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
bg	Данните не са намерени по време на експортиране. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
bg	Шаблонът на графиката не е намерен по време на експортиране. Моля, стартирайте скрипта за възстановяване на базата данни, за да идентифицирате.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
bg	Графиката не е намерена. Или е изтрита, или базата данни се нуждае от ремонт.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
bg	Протоколите за автентичност SNMPv3 трябва да са с 8 или повече знака.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
bg	Някои графики не са актуализирани. Устройството не може да се промени за графики, базирани на заявки за данни.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
bg	Устройството не може да се промени за графики, базирани на заявки за данни.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
bg	Някои настройки не са запазени. Проверете съобщенията по-долу. Проверете червените полета за грешки.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
bg	Осветеният файл не съществува. Моля, въведете валидно име на файл.

en	All User Settings have been returned to their default values.
bg	Всички потребителски настройки са върнати към стойностите им по подразбиране.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
bg	Предложеното име на поле не бе въведено. Моля, въведете име на поле и опитайте отново.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
bg	Предложената стойност не бе въведена. Моля, въведете предложената стойност и опитайте отново.

en	You must select at least one object from the list.
bg	Трябва да изберете поне един обект от списъка.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
bg	Шаблонът на устройството е актуализиран. Не забравяйте да синхронизирате шаблоните, за да натиснете всички промени в устройства, които използват този шаблон на устройството.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
bg	Запази успешно. Настройки, репликирани в отдалечени колектори за данни.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
bg	Запазване не бе успешно. Минималните стойности трябва да бъдат по-малки от максималната стойност.

en	Unable to change password. User account not found.
bg	Не може да се промени паролата. Потребителският акаунт не е намерен.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
bg	Въвеждане на данни. Трябва да актуализирате шаблоните за данни, които се позовават на този метод за въвеждане на данни, преди да създадете графики или източници на данни.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
bg	Въвеждане на данни. Трябва да актуализирате шаблоните за данни, които се позовават на този метод за въвеждане на данни, преди колекторите от данни да започнат да използват нови или модифицирани полета за въвеждане на данни.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
bg	Поле за въвеждане на данни записано. Трябва да актуализирате шаблоните за данни, които се позовават на този метод за въвеждане на данни, преди да създадете графики или източници на данни.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
bg	Поле за въвеждане на данни записано. Трябва да актуализирате шаблоните за данни, които се позовават на този метод за въвеждане на данни, преди колекторите от данни да започнат да използват нови или модифицирани полета за въвеждане на данни.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
bg	Посоченият регистрационен файл не е Cacti log или архивен файл.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
bg	Лог файлът е указан като Cacti архивен файл и е премахнат.

en	Cacti log purged successfully
bg	Кактусният дневник успешно се прочисти

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
bg	Ако принудите да промените паролата, трябва също да позволите на потребителя да промени паролата си.

en	You are not allowed to change your password.
bg	Нямате право да променяте паролата си.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
bg	Не може да се определи полето за размера на паролата, моля, проверете разрешенията на потребителя

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
bg	Невъзможно е да се увеличи полето за размера на паролата, да се провери разрешението на db потребител

en	LDAP/AD based password change not supported.
bg	Промяната на LDAP / AD парола не се поддържа.

en	Password successfully changed.
bg	Паролата е променена успешно.

en	Unable to clear log, no write permissions
bg	Не може да се изчисти регистрационния файл, няма разрешения за запис

en	Unable to clear log, file does not exist
bg	Не можете да изчистите регистрационния файл, файлът не съществува

en	CSRF Timeout, refreshing page.
bg	CSRF Време за изчакване, опресняване на страницата.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
bg	CSRF изчакване възникна поради неактивност, опресняване на страницата.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
bg	Невалиден времеви отпечатък. В бъдеще изберете клеймо.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
bg	Данните колектори са синхронизирани за офлайн операция

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
bg	Колектор (и) за данни не са намерени при опит за синхронизация

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
bg	Не може да се установи връзка с MySQL с Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
bg	Синхронизацията на колектор данни трябва да се инициира от главния Cacti сървър.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
bg	Синхронизацията не включва централния сървър на Cacti Database.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
bg	Когато запазвате отдалечен колектор данни, името на хоста на базата данни трябва да бъде уникално за всички останали.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
bg	Името на хоста на отдалечената база данни трябва да е нещо различно от "localhost" за всеки отдалечен колектор данни.

en	Path variables on this page were only saved locally.
bg	Променливите на пътя на тази страница бяха запазени само локално.

en	Report Saved
bg	Докладът е запазен

en	Report Save Failed
bg	Запазването на отчета не бе успешно

en	Report Item Saved
bg	Отчетният елемент е запазен

en	Report Item Save Failed
bg	Запазване на елемента за отчета е неуспешно

en	Graph was not found attempting to Add to Report
bg	Графиката не бе намерена в опит да се добави към отчета

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
bg	Графиките не могат да се добавят. Текущият потребител не е собственик

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
bg	Не може да се добавят всички графи. Вижте съобщението за грешка за подробности.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
bg	Трябва да изберете поне една графика, която да добавите към отчет.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
bg	Всички графики са добавени към отчета. Дублирани графики със същия период бяха пропуснати.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
bg	Изчисти се кеш ресурсният кеш. Main Data Collector ще се възстанови при следващото стартиране на полера, а Remote Data Collectors ще се синхронизират след това.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
bg	Разрешението е отказано. Нямате разрешение за исканото действие.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
bg	Страницата не е дефинирана. Следователно не може да се покаже.

en	Unexpected error occurred
bg	Възникна неочаквана грешка

en	Function
bg	Функция

en	Special Data Source
bg	Специален източник на данни

en	Custom String
bg	Персонализиран низ

en	Current Graph Item Data Source
bg	Текущ източник на данни за графичния елемент

en	Script/Command
bg	Script / Command

en	Script Server
bg	Сървър за скриптове

en	Stream Data
bg	Графични данни

en	Index Count
bg	Брой индекси

en	Verify All
bg	Потвърдете всичко

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
bg	Цялото повторно индексиране ще бъде ръчно или управлявано чрез скриптове или устройство за автоматизация.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
bg	Когато ъптаймът на устройството SNMP се върне назад, ще се извърши Re-Index.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
bg	Когато индексът на запитване за данни се промени, ще се извърши повторно въвеждане.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
bg	При всеки цикъл на проучване ще се извърши повторно индексиране. Много скъп.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
bg	Име на полето SNMP (падащо меню)

en	SNMP Field Value (From User)
bg	Стойност на полето SNMP (от потребител)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
bg	Тип изход SNMP (падащо меню)

en	Normal
bg	Нормално

en	Light
bg	Светла

en	Mono
bg	Моно

en	North
bg	Север

en	South
bg	Юг

en	West
bg	Запад

en	East
bg	Изток

en	Left
bg	Ляво

en	Right
bg	Дясно

en	Justified

en	Center
bg	Център

en	Top -> Down
bg	Горе -> надолу

en	Bottom -> Up
bg	Отдолу -> нагоре

en	Numeric
bg	Числови

en	Timestamp
bg	времеви отпечатъци

en	Duration
bg	Продължителност

en	Not In Use
bg	Не се използва

en	Version %d
bg	Версия% d

en	[None]
bg	[Нищо]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
bg	Само лог

en	Logfile and Syslog/Eventlog
bg	Logfile и Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
bg	Само Syslog / Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
bg	Ping и SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
bg	Ping или SNMP Uptime

en	SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	Ping

en	ICMP Ping
bg	Пинг от ICMP

en	TCP Ping

en	UDP Ping
bg	UDP пинг

en	NONE - Syslog Only if Selected
bg	NONE - Само Syslog, ако е избрано

en	LOW - Statistics and Errors
bg	LOW - статистика и грешки

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
bg	СРЕДНО - статистика, грешки и резултати

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
bg	HIGH - статистика, грешки, резултати и основни I / O събития

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
bg	DEBUG - Статистика, грешки, резултати, входно / изходен и програмен поток

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
bg	DEVEL - ниво за разработване на DEBUG

en	Selected Poller Interval
bg	Избрани интервали за полъри

en	Every %d Seconds
bg	Всеки% d секунди

en	Every Minute
bg	През 1 минута

en	Every %d Minutes
bg	На всеки %d минути

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every %d Day
bg	Всеки% 1 ден

en	%0.1f Minutes
bg	%d минути

en	%d Year
bg	% d Година

en	Disabled/Manual
bg	За хора с увреждания / Manual

en	Every day
bg	Всеки ден

en	1 Thread
bg	% d Тема

en	Cacti Builtin Authentication
bg	Вградена удостоверяване

en	Web Basic Authentication
bg	Уеб основно удостоверяване

en	LDAP/AD User Domains
bg	Потребителски домейни

en	LDAP

en	Active Directory

en	LDAPS
bg	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
bg	Трудно

en	Demand
bg	Условен

en	Allow
bg	Разреши

en	Try
bg	Опитвам

en	No Searching
bg	Няма търсене

en	Anonymous Searching
bg	Анонимно търсене

en	Specific Searching
bg	Специфично търсене

en	Enabled (strict mode)
bg	Активирано (строг режим)

en	Operator
bg	Оператор

en	Another CDEF
bg	Друг CDEF

en	Inherit Parent Sorting
bg	Наследи сортирането на родители

en	Manual Ordering (No Sorting)
bg	Ръчна поръчка (без сортиране)

en	Alphabetic Ordering
bg	Азбучен ред

en	Natural Ordering
bg	Естествен ред

en	Numeric Ordering
bg	Цифрова поръчка

en	Header
bg	Хедър

en	Graph
bg	Графика

en	Data Query Index
bg	Индекс на заявките за данни

en	Current Graph Item Polling Interval
bg	Интервал на избиране на текущата позиция на графиката

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
bg	Всички източници на данни (не се включват дубликати)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
bg	Всички източници на данни (включва дубликати)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
bg	Всички подобни източници на данни (не включва дубликати)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
bg	Всички подобни източници на данни (Не включвайте дубликати) Интервал на запитване

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
bg	Всички подобни източници на данни (включва дубликати)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
bg	Текущ източник на данни: Минимална стойност

en	Current Data Source Item: Maximum Value
bg	Текущ източник на данни: Максимална стойност

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
bg	Текущ източник на данни: Минимална стойност

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
bg	Текущ източник на данни: Минимална стойност

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
bg	Текущ източник на данни: Минимална стойност

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient
bg	Текущ елемент от източника на данни: коефициент на корелация на линията на най-малките квадрати

en	Graph: Lower Limit
bg	Графика: Долен лимит

en	Graph: Upper Limit
bg	Графика: горна граница

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
bg	Брой на всички източници на данни (не включва дубликати)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
bg	Брой на всички източници на данни (включете дубликати)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
bg	Брой на всички сходни източници на данни (не включва дубликати)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
bg	Брой на всички сходни източници на данни (включително дубликати)

en	Main Console
bg	Административна конзола

en	Console Page
bg	Най-горе на страницата на конзолата

en	New Graphs
bg	Нови графики

en	New Device
bg	Ново устройство

en	Management
bg	управление

en	Sites
bg	за инжектиране e предната страна на бедрата

en	Trees
bg	Дървета

en	Data Collection
bg	Събиране на данни

en	Data Collectors
bg	Събирачи на данни

en	Aggregate
bg	агрегат

en	Automation
bg	Автоматизиране

en	Discovered Devices
bg	Открити устройства

en	Presets
bg	Предварително

en	Data Profiles
bg	Профили за данни

en	Import/Export
bg	Импорт/Експорт

en	Import Templates
bg	Импортиране на шаблони

en	Import Packages
bg	Импортиране на шаблони

en	Export Templates
bg	Експортиране на шаблони

en	Configuration
bg	Конфигурация

en	Settings
bg	Настойки

en	Users
bg	Потребители

en	User Groups
bg	Потребителски групи

en	User Domains
bg	Потребителски домейни

en	Utilities
bg	Приложения

en	System Utilities
bg	Утилити

en	RRDfile Cleaner

en	SNMP Managers
bg	SNMP записи

en	External Links
bg	Външни линкове

en	User Log
bg	?џ???‚?Ђ?µ?±???‚?µ?»

en	Troubleshooting
bg	Отстраняване на неизправности

en	RRDfile Checker
bg	RRDfile Cleaner

en	Technical Info
bg	Техническа поддръжка

en	Change Log
bg	Промени

en	Support
bg	Поддръжка

en	Access Points, Controllers
bg	Точки за достъп, контролери

en	Application Related
bg	Прилагане на правила за автоматизация

en	Cacti Related
bg	Cacti Report

en	Database Related
bg	Бази данни

en	Facilities Related
bg	Свързани съоръжения

en	Generic Device
bg	Общо ниво на регистрационния файл

en	HPC/Grid Computing
bg	Опции на мрежата

en	Hypervisor Related
bg	Свързани с хипервайзора

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.
bg	МОТ, IPMI, IDRAC и др.

en	Licensing Related
bg	Свързани с лицензиране

en	Linux Related
bg	Свързани с Linux

en	Load Balancer
bg	Балансиране на натоварването

en	Network Switch
bg	Мрежови филтри

en	Network Router
bg	Мрежови филтри

en	NAS/SAN Related
bg	Свързани с NAS/SAN

en	Network Firewalls
bg	Мрежови филтри

en	Power Related PDUs/STS, etc.
bg	PDUs/STS, свързани с мощността и т.н.

en	Printer Related
bg	Бази данни

en	Storage Related
bg	Свързани със съхранението

en	Telco Related
bg	Изберете шаблон

en	Web Server Related
bg	Свързани с уеб сървър

en	Windows Related
bg	Свързани с Windows

en	UPS Related
bg	Свързани с UPS

en	All Lines
bg	Всички линии

en	%d Lines
bg	% d линии

en	Console Access
bg	Конзолен достъп

en	Realtime Graphs
bg	Графики в реално време

en	Update Profile
bg	Обнови профила си

en	Users/Groups
bg	Потребителски групи

en	Settings/Utilities
bg	Настройки / Utilities

en	Installation/Upgrades
bg	Инсталация / надстройки

en	Sites/Devices/Data
bg	Сайтове / Устройства / данни

en	Spike Handling
bg	Настройки за убиване на Спайк

en	Log Administration
bg	Администриране на дневник

en	Log Viewing
bg	Преглед на дневник

en	Reports Administration
bg	Администриране на дневник

en	Reports Creation
bg	Създаване на отчети

en	Show Graph Action Icons
bg	Показване на заглавието на графиката

en	Show User Help Links
bg	Показване на връзки за помощ на потребителя

en	Plugin Administration
bg	Администриране на дневник

en	Normal User
bg	Нормален потребител

en	Template Editor
bg	Редактор на шаблони

en	General Administration
bg	Обща администрация

en	System Administration
bg	Системна администрация

en	CDEF

en	CDEF Item
bg	CDEF Поз

en	GPRINT Preset
bg	Предварително зададени GPRINT

en	Data Input Field
bg	Поле за въвеждане на данни

en	Data Source Profile
bg	Профил на източника на данни

en	Data Template Item
bg	Шаблон за данни

en	Graph Template Item
bg	Шаблон на графиката

en	Graph Template Input
bg	Входен шаблон на графиката

en	VDEF

en	VDEF Item
bg	VDEF позиция

en	Last Half Hour
bg	Последно полувреме

en	Last Hour
bg	Последен час

en	Last %d Hours
bg	Последно% d часа

en	Last Day
bg	Последен ден

en	Last %d Days
bg	Последни% d дни

en	Last Week
bg	Миналата седмица

en	Last %d Weeks
bg	Последно% d седмици

en	Last Month
bg	Последен Месец

en	Last %d Months
bg	Последни% d месеца

en	Last Year
bg	Миналата година

en	Last %d Years
bg	Последни% d години

en	Day Shift
bg	Дневна смяна

en	This Day
bg	Всеки ден

en	This Week
bg	Тази Седмица

en	This Month
bg	Този месец

en	This Year
bg	Тази година

en	Previous Day
bg	Предишен ден

en	Previous Week
bg	Предишната седмица

en	Previous Month
bg	Предишен месец

en	Previous Year
bg	предходната година

en	%d Min
bg	% d Мин

en	Month Number, Day, Year
bg	Номер на месеца, ден, година

en	Month Name, Day, Year
bg	Име на месеца, ден, година

en	Day, Month Number, Year
bg	Ден, брой на месеца, година

en	Day, Month Name, Year
bg	Ден, месец, година

en	Year, Month Number, Day
bg	Година, месец, ден

en	Year, Month Name, Day
bg	Година, Име на Месеца, Ден

en	After Boost
bg	След повишаване

en	%d MBytes
bg	% d МБ

en	1 GByte

en	%s GBytes
bg	%s GB

en	%d GBytes
bg	% d GB

en	2,000 Data Source Items
bg	2000 елемента на източника на данни

en	5,000 Data Source Items
bg	5000 Елементи на източника на данни

en	10,000 Data Source Items
bg	10 000 Елементи на Източника на Данни

en	15,000 Data Source Items
bg	15 000 Елементи на източника на данни

en	25,000 Data Source Items
bg	25 000 Елементи на източника на данни

en	50,000 Data Source Items (Default)
bg	50 000 елемента на източника на данни (по подразбиране)

en	100,000 Data Source Items
bg	100 000 Елементи на източника на данни

en	200,000 Data Source Items
bg	200 000 Елементи на източника на данни

en	400,000 Data Source Items
bg	400 000 Елементи на Източника на Данни

en	2 Hours
bg	2 часа

en	4 Hours
bg	4 часа

en	6 Hours
bg	6 Часа

en	%s Hours
bg	%s часа

en	%d GByte
bg	% d GB

en	Unlimited
bg	Неограничено

en	%s Minutes
bg	%s Минути

en	1 Megabyte
bg	1 мегабайт

en	%d Megabytes
bg	% d мегабайта

en	Send Now
bg	Изпрати

en	Take Ownership
bg	Вземете собственост

en	Inline PNG Image
bg	Вградено PNG изображение

en	Inline JPEG Image
bg	Вградено JPEG изображение

en	Inline GIF Image
bg	Вградено GIF изображение

en	Attached PNG Image
bg	Прикрепено PNG изображение

en	Attached JPEG Image
bg	Прикрепено JPEG изображение

en	Attached GIF Image
bg	Прикачено изображение в GIF

en	Inline PNG Image, LN Style
bg	Вградено изображение PNG, стил LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
bg	Вградено JPEG изображение, LN стил

en	Inline GIF Image, LN Style
bg	Вградено изображение на GIF, стил LN

en	Text
bg	Текст

en	Tree
bg	‎درخت

en	Horizontal Rule
bg	Хоризонтална линия

en	left
bg	ляво

en	center
bg	център

en	right
bg	дясно

en	Minute(s)
bg	минута(и)

en	Hour(s)
bg	Час/ове

en	Day(s)
bg	Ден(и)

en	Week(s)
bg	Седмица (и)

en	Month(s), Day of Month
bg	Месец, ден от месец

en	Month(s), Day of Week
bg	Месец, ден от седмицата

en	Year(s)
bg	Година(и)

en	Keep Graph Types
bg	Запазете типовете графики

en	Keep Type and STACK
bg	Запази типа и стека

en	Convert to AREA/STACK Graph
bg	Конвертиране в ОБЛАСТ / СТЪПКА Графика

en	Convert to LINE1 Graph
bg	Конвертиране в LINE1 графика

en	Convert to LINE2 Graph
bg	Конвертиране в LINE2 графика

en	Convert to LINE3 Graph
bg	Конвертиране в LINE3 Графика

en	Convert to LINE1/STACK Graph
bg	Конвертиране в LINE1 графика

en	Convert to LINE2/STACK Graph
bg	Конвертиране в LINE2 графика

en	Convert to LINE3/STACK Graph
bg	Конвертиране в LINE3 Графика

en	No Totals
bg	Няма общи суми

en	Print All Legend Items
bg	Отпечатайте всички елементи на Legend

en	Print Totaling Legend Items Only
bg	Печат само на обектите на легендата

en	Total Similar Data Sources
bg	Общо подобни източници на данни

en	Total All Data Sources
bg	Общо всички източници на данни

en	No Reordering
bg	Няма пренареждане

en	Data Source, Graph
bg	Източник на данни, графика

en	Graph, Data Source
bg	Графика, Източник на данни

en	Base Graph Order
bg	Има графики

en	contains
bg	съдържа

en	does not contain
bg	не съдържа

en	begins with
bg	Започва с

en	does not begin with
bg	не започва с

en	ends with
bg	завършва с

en	does not end with
bg	не завършва с

en	matches
bg	Кибрит

en	is not equal to
bg	не е равно на

en	is less than
bg	е по- малко от

en	is less than or equal
bg	е по-малко или равно

en	is greater than
bg	е по- голямо от

en	is greater than or equal
bg	е по-голямо или равно

en	is unknown
bg	알려지지 않음

en	is not unknown
bg	не е неизвестно

en	is empty
bg	е празно

en	is not empty
bg	не е празно

en	matches regular expression
bg	съответства на регулярния израз

en	does not match regular expression
bg	не съответства на регулярния израз

en	Fixed String
bg	Фиксирана низ

en	Every 1 Hour
bg	На всеки 1 час

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every %d Weeks
bg	Всеки% d седмици

en	Jan
bg	Ян

en	Feb
bg	Февр

en	Mar
bg	Март

en	Apr
bg	Апр

en	May
bg	Май

en	Jun
bg	Юни

en	Jul
bg	Юли

en	Aug
bg	Авг

en	Sep
bg	Септ

en	Oct
bg	Окт

en	Nov
bg	Ноем

en	Dec
bg	Дек

en	Use the First Handler Found
bg	Използвайте PHP GetText Handler

en	Use the PHP GetText Handler
bg	Използвайте PHP GetText Handler

en	Use the Oscarotero GetText Handler
bg	Използвайте Oscarotero GetText Handler

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
bg	Използвайте MonoTranslator GetText Handler

en	Sun
bg	Нед

en	Mon
bg	Пон

en	Tue
bg	Вт

en	Wed
bg	Ср

en	Thu
bg	Четв

en	Fri
bg	Пет

en	Sat
bg	Съб

en	Arabic
bg	Арабски

en	Bulgarian
bg	Български

en	Chinese (China)
bg	Китайски (Китай)

en	Chinese (Taiwan)
bg	Китайски (Тайван)

en	Dutch
bg	Нидерландски

en	English
bg	Английски

en	French
bg	Френски

en	German
bg	Немски

en	Greek
bg	Гръцки

en	Hebrew
bg	Иврит

en	Hindi
bg	Хинди

en	Italian
bg	Италиански

en	Japanese
bg	Японски

en	Korean
bg	Корейски

en	Polish
bg	Полски

en	Portuguese
bg	Португалски

en	Portuguese (Brazil)
bg	Португалия (Бразилия)

en	Russian
bg	Руски

en	Spanish
bg	Испански

en	Swedish
bg	Шведски

en	Turkish
bg	Турски

en	Vietnamese
bg	Виетнамски

en	Classic
bg	Класически

en	Modern
bg	Модерно

en	Dark
bg	Тъмно

en	Paper-plane
bg	Хартиено самолетче

en	Paw
bg	лапа

en	Sunrise
bg	Изгрев

en	[Fail]
bg	Скъсан

en	[Warning]
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

en	[Restart]
bg	Ограничена

en	[Success]
bg	Успешно!

en	[Skipped]
bg	[Пропусната]

en	User Profile (Edit)
bg	Потребителски профил (редактиране)

en	Tree Mode
bg	Дървовиден изглед

en	List Mode
bg	Списъчен изглед

en	Console
bg	Административна конзола

en	Graph Management
bg	Управление на графики

en	(Edit)
bg	(Редактирай)

en	Graph Items
bg	Графични елементи

en	Create New Graphs
bg	Създаване на нови графики

en	Create Graphs from Data Query
bg	Създаване на графики от автоматизирано събиране на данни

en	(Remove)
bg	(Изтрий)

en	View Log
bg	Преглед на регистрационния файл

en	Graph Trees
bg	Дърво на графики

en	Graph Template Items
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	Round Robin Archives

en	Data Input Fields
bg	Полета за въвеждане на данни

en	(Remove Item)
bg	(Премахни артикул)

en	RRD Cleaner

en	List unused Files
bg	Списък на неизползваните файлове

en	RRD Check
bg	Пусни Проверка

en	Technical Support
bg	Техническа поддръжка

en	View User Log
bg	Преглед на потребителския регистър

en	Clear User Log
bg	Изчисти регистъра на потребителя

en	Purge User Log
bg	Прочистване на потребителския дневник

en	View Data Query Cache
bg	Преглед на кеш за данни

en	Clear Log
bg	Изчистване на списъка

en	Boost Status
bg	Статус на Boost

en	View SNMP Agent Cache
bg	Вижте SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
bg	Преглед на протокола за уведомяване на SNMP агент

en	VDEF Items
bg	VDEF елементи

en	View SNMP Notification Receivers
bg	Преглед на SNMP уведомяващи приемници

en	Cacti Settings
bg	Настройки на cacti

en	External Link
bg	Външна връзка

en	(Action)
bg	Действие

en	Cacti Help
bg	Кактуси вкъщи

en	Export Results
bg	Експортиране на резултати

en	Reporting
bg	Репортаж

en	Report Add
bg	Докладвай Добавяне

en	Report Delete
bg	Подайте сигнал за изтриване

en	Report Edit
bg	Редактиране на отчета

en	Report Edit Item
bg	Докладване за редактиране на елемент

en	Color Template Items
bg	Елементи на цветни шаблони

en	Aggregate Items
bg	Агрегирани елементи

en	Graph Rule Items
bg	Елементи на правилото за графика

en	Tree Rule Items
bg	Елементи от дърво правило

en	days
bg	дни

en	hrs
bg	часа

en	mins
bg	мин

en	secs
bg	сек

en	hours
bg	часове

en	minutes
bg	минути

en	seconds
bg	секунди

en	SNMP Version
bg	SNMP Версия

en	Choose the SNMP version for this host.
bg	Изберете SNMP версията за този хост.

en	SNMP Community String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
bg	Попълнете общността за четене на SNMP за това устройство.

en	SNMP Security Level
bg	Ниво на сигурност на SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
bg	Ниво на защита SNMP v3, което да се използва при запитване към устройството.

en	SNMP Auth Protocol (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
bg	Изберете протокола за оторизиране на SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
bg	SNMP потребителско име (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
bg	SNMP v3 потребителско име за това устройство.

en	SNMP Password (v3)
bg	SNMP парола (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
bg	SNMP v3 парола за това устройство.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
bg	Протокол за поверителност на SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
bg	Изберете протокола за поверителност на SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
bg	Декларация за поверителност на SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
bg	Изберете паролата за поверителност на SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
bg	Контекст на SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
bg	Въведете SNMP контекста, който да използвате за това устройство.

en	SNMP Engine ID (v3)
bg	Идентификатор на SNMP двигателя (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
bg	Въведете SNMP v3 Engine Id за използване за това устройство. Оставете това поле празно, за да използвате идентификационния номер на SNMP Engine, определен за SNMPv3 Notification sprejemник.

en	SNMP Port
bg	SNMP Порт

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
bg	Въведете UDP порт номер който да се използва за SNMP (стандартно 161)

en	SNMP Timeout
bg	SNMP изтекло време

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
bg	Максималното време в милисекунди, което Cacti да чака SNMP отговор (не работи със php-snmp поддръжка).

en	Maximum OIDs Per Get Request
bg	Максимална OID на заявка за получаване

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
bg	Посочва се броят OID, които могат да бъдат получени в една заявка за SNMP.

en	%d OID
bg	Макс. OID

en	%d OID's
bg	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
bg	Максимално повторение при масово ходене

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
bg	За устройствата SNMPv2 и SNMPv3 максималният размер на повторенията на SNMP Bulk Walk. По подразбиране е „Автоматично откриване при повторно индексиране“. За много големи комутатори, високопроизводителни сървъри, Jumbo Frame Networks или за WAN връзки с висока латентност, увеличаването на тази стойност може да увеличи производителността на полера. Повече данни са опаковани в един SNMP пакет, който може да намали времето за изпълнение на заявки за данни. Някои устройства обаче могат напълно да откажат да отговорят на пакети с максимален размер на повторение, който е зададен твърде голям. Това може да бъде особено вярно за устройства с по-ниска мощност на IoT или по-малки вградени IT устройства. Специално внимание към цялостния MTU на мрежовия път също трябва да се има предвид, тъй като настройката на твърде висока стойност може да доведе до фрагментация на пакети.

en	Auto Detect on Re-Index
bg	Автоматично откриване при повторно индексиране

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
bg	Автоматично откриване/задаване при първо повторно индексиране

en	%d Repetition
bg	Опции на мрежата

en	%d Repetitions
bg	Опции на мрежата

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
bg	Максималният брой опити за достигане до устройство чрез SNMP readstring преди отказването.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
bg	Полезно име за този профил за съхранение на данни и проучване.

en	New Profile
bg	Нов профил

en	Polling Interval
bg	Интервал на запитване

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
bg	Честотата, която данните ще се събират от източника на данни?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
bg	Колко време може да липсват данни, преди RRDtool да запише неизвестни данни. Увеличете тази стойност, ако вашият източник на данни е нестабилен и искате да пренесете стари данни, вместо да показвате пропуски в графиките си. Тази стойност се умножава по X-Files Factor, за да се определи действителното време.

en	X-Files Factor
bg	Фактор на Х-Файлове

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
bg	Количеството неизвестни данни, което все още може да се счита за известно.

en	Consolidation Functions
bg	Функции за консолидация

en	How data is to be entered in RRAs.
bg	Как да се въвеждат данни в RRAs.

en	Is this the default storage profile?
bg	Това ли е стандартният профил за съхранение?

en	RRDfile Size (in Bytes)
bg	Размер на RRDfile (в байтове)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
bg	Въз основа на броя на редовете във всички RRA и избрания брой функции за консолидация, размерът на цялата тази в RRD файла.

en	New Profile RRA
bg	Нов профил RRA

en	Aggregation Level
bg	Ниво на агрегиране

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
bg	Броят на пробите, необходими за попълване на ред в спецификацията на RRA. Първата RRA винаги трябва да има стойност 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
bg	Колко поколения данни се съхраняват в RRA.

en	Default Timespan
bg	По подразбиране

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
bg	Когато разглеждате графика въз основа на въпросната RRA, трябва да се покаже подразбиращият се период от време за тази графика.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
bg	Въз основа на нивото на агрегиране, редовете и интервала на анкетиране количеството данни, които ще бъдат запазени в RRA

en	RRA Size (in Bytes)
bg	Размер на RRA (в байтове)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
bg	Въз основа на броя на реда и броя на избраните консолидационни функции, размерът на тази RRA в RRDфайл.

en	A useful name for this CDEF.
bg	Полезно име за този CDEF.

en	The name of this Color.
bg	Името на този цвят.

en	Hex Value
bg	Шестнадесетична стойност

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
bg	Шестнадесетичната стойност за този цвят; валиден диапазон: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
bg	Всеки наречен цвят трябва да се чете само.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
bg	Въведете смислено име за този метод за въвеждане на данни.

en	Input Type
bg	Тип въвеждане

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
bg	Изберете метода, който искате да използвате за събиране на данни за този метод за въвеждане на данни.

en	Input String

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
bg	Данните, които се изпращат към скрипта, което включва пълния път до скрипта и входните източници в <> скоби.

en	White List Check
bg	Проверка на белия списък

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
bg	Резултатът от проверката за пробел за специфичния метод за въвеждане. Ако низът на въвеждане се промени и файлът на белия списък не е актуализиран, графиките няма да бъдат създадени.

en	Field [%s]
bg	Поле [ %s]

en	Choose the associated field from the %s field.
bg	Изберете съответното поле от полето %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
bg	Въведете име за това %s поле. Забележка: Ако използвате двойки стойности на имена в скрипта си, например: NAME: VALUE, важно е името да съвпада с името на изходното поле по същия начин като името или имената на изхода на скрипта.

en	Update RRDfile
bg	Актуализирайте RRDfile

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
bg	Дали данните от това изходно поле трябва да се въвеждат в RRDфайла.

en	Regular Expression Match
bg	Съвпадение на редовните изрази

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
bg	Ако искате да изисквате определен редовен израз да бъде сравнен с входните данни, въведете го тук (формат preg_match).

en	Allow Empty Input
bg	Разрешаване на празен вход

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
bg	Проверете тук, ако искате да разрешите NULL вход в това поле от потребителя.

en	Special Type Code
bg	Код на специален тип

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
bg	Ако това поле трябва да се третира специално от шаблоните на хоста, посочете го тук. Валидните ключови думи за това поле са %s

en	The name given to this data template.
bg	Името зададено за този шаблон за данни

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
bg	Изберете име за този източник на данни. Тя може да включва заместващи променливи, като например host_description | или | query_fieldName |. За пълен списък на поддържаните маркери за подмяна, моля вижте документацията на Cacti.

en	Data Source Path
bg	Път до източник на данни

en	The full path to the RRDfile.
bg	Пълният път до RRDfile.

en	The script/source used to gather data for this data source.
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
bg	Изберете профила на източника на данни. Профилът на източниците на данни контролира интервала на анкетиране, политиката за натрупване на данни и политиката за запазване за получените източници на данни.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
bg	Времето в секунди между очаквани промени.

en	Data Source Active
bg	Източник на данни е активен

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
bg	Дали Cacti трябва да събира данни за този източник на данни или не.

en	Internal Data Source Name
bg	Вътрешно име на източника на данни

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
bg	Изберете уникално име за представяне на тази част от данните вътре в RRDfile.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
bg	Минимална стойност ("U" за минимален)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
bg	Минималната стойност на данните, което е разрешено да бъде прието.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
bg	Максимална стойност („U“ за максимум)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
bg	Максималната стойност на данните, което е разрешено да бъде прието.

en	Data Source Type
bg	Вид на източника на данни

en	How data is represented in the RRA.
bg	Как данните са представени вътре в RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
bg	Максималното време, което може да премине преди въвеждането на данните като „неизвестно“. (Обикновено 2x300 = 600)

en	Not Selected
bg	Не е избран

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
bg	Когато се събират данни, данните за това поле ще бъдат въведени в този източник на данни.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
bg	Въведете име за тази предварителна настройка на GPRINT, уверете се, че тя е нещо, което разпознавате.

en	GPRINT Text
bg	GPRINT текст

en	Enter the custom GPRINT string here.
bg	Тук въведете персонализирания низ GPRINT.

en	Common Options
bg	Потребителски настройки

en	Title (--title)
bg	Заглавие (- заглавие)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
bg	Името, което е отпечатано на графиката. Тя може да включва заместващи променливи, като например host_description | или | query_fieldName |. За пълен списък на поддържаните маркери за подмяна, моля вижте документацията на Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
bg	Вертикален етикет (- вертикален етикет)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
bg	Етикетът се отпечатва вертикално отляво на графиката.

en	Image Format (--imgformat)
bg	Формат на изображението (- imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
bg	Типът на графиката, която се генерира; PNG, GIF или SVG. Изборът на тип изображение на графиката е много зависим от RRDtool.

en	Height (--height)
bg	Височина (- височина)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
bg	Височината (в пиксели) на графичната област в графиката. Тази област не включва легендата, легендите на осите или заглавието.

en	Width (--width)
bg	Ширина (- ширина)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
bg	Ширината (в пиксели) на графичната област в графиката. Тази област не включва легендата, легендите на осите или заглавието.

en	Base Value (--base)
bg	Базова стойност (--база)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
bg	Трябва да бъде настроено на 1024 за памет и 1000 за измервания на трафика.

en	Slope Mode (--slope-mode)
bg	Наклонен режим (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
bg	Използването на режим "Наклон" изравнява формата на графиките за сметка на някои разделителни способности на екрана.

en	Scaling Options
bg	Опции за Alpha

en	Auto Scale
bg	Автомащаб

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
bg	Auto мащабирайте y-оста, вместо да дефинирате горна и долна граница. Забележка: ако това е проверка, горната и долната граница ще бъдат игнорирани.

en	Auto Scale Options
bg	Опции за автоматично мащабиране

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
bg	употреба <br> --alt-autoscale за мащабиране до абсолютния минимум и максимум <br> --alt-autoscale-max за мащабиране до максималната стойност, използвайки дадена долна граница <br> --alt-autoscale-min за мащабиране до минималната стойност, използвайки дадена горна граница <br> --alt-autoscale (с лимити), за да мащабирате с долни и горни граници (по подразбиране RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
bg	Използвайте --alt-autoscale (игнорирайки зададените лимити)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
bg	Използвайте --alt-autoscale-max (приемайки долна граница)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
bg	Използване --alt-autoscale-min (приемане на горна граница)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
bg	Използвайте --alt-autoscale (приемайки и двете граници, RRDtool по подразбиране)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
bg	Логаритмично мащабиране (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
bg	Използвайте логаритмично мащабиране на y-ос

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
bg	SI единици за логаритмично мащабиране (- единици = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
bg	Използвайте SI единици за логаритмично мащабиране, вместо да използвате експоненциална нотация. <br> Забележка: Линейните графики използват SI по подразбиране.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
bg	Режим на твърди граници (- твърд)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
bg	Не разширявайте долната и горната граница, ако графиката съдържа стойност извън валидния диапазон.

en	Upper Limit (--upper-limit)
bg	Горна граница (- пределна граница)

en	The maximum vertical value for the graph.
bg	Максималната вертикална стойност за графиката.

en	Lower Limit (--lower-limit)
bg	Долна граница (- по-ниска граница)

en	The minimum vertical value for the graph.
bg	Минималната вертикална стойност за графиката.

en	Grid Options
bg	Опции на мрежата

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
bg	Стойност на мрежата на мрежата (- единица / - у-мрежа)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
bg	Задава стойността на експонентата на Y-ос за числа. Забележка: Тази опция е отхвърлена и заменена с опцията --y-grid. В тази опция решетките на Y-осите се появяват на всеки интервал на стъпката на решетката. Етикетите се поставят всяка линия фактори на етикета.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
bg	Единична стойност на елемента (- единични експоненти)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
bg	Каква единица трябва да използва Cacti по Y-оста. Използвайте 3, за да покажете всичко в "k" или -6, за да покажете всичко в "u" (микро).

en	Unit Length (--units-length <length>)
bg	Дължина на елемента (- дължини на единиците <дължина>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
bg	Колко цифри трябва RRDtool да приеме етикетите на y-осите? Може да се наложи да използвате тази опция, за да направите достатъчно място, след като започнете да се занимавате с етикетирането на у-ос.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
bg	Няма Gridfit (- без мрежа)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
bg	За да се избегнат ефектите на размазване на анти-псевдонимите, RRDtool щраква върху разделителните пиксели на устройствата, което води до по-ясен вид. Ако това не ви харесва, можете да използвате този ключ, за да изключите това поведение. <br> <strong>Забележка:</strong> Настройката на Gridfitting е изключена за PDF, EPS, SVG изход по подразбиране.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
bg	Алтернативна решетка Y (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
bg	Алгоритъмът гарантира, че винаги имате мрежа, че има достатъчно, но не прекалено много линии на мрежата, и че мрежата е метрична. Този параметър също ще гарантира, че получавате достатъчно десетични знаци, дори ако графиката ви се движи от 69.998 до 70.001. <br> <strong>Забележка:</strong> Този параметър може да повлияе на опциите --alt-autoscale.

en	Axis Options
bg	Опции за ос

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
bg	Дясна ос (- дясна ос <мащаб: смяна>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
bg	Втората ос ще бъде начертана отдясно на графиката. Той е свързан с лявата ос чрез скалата и параметрите на смяна.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
bg	Етикет на дясната ос (- етикет с права ос-<string>)

en	The label for the right axis.
bg	Етикетът за дясната ос.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
bg	Формат на дясната ос (- формат с права ос <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
bg	По подразбиране форматът на етикетите на осите се определя автоматично. Ако искате да направите това сами, използвайте тази опция със същите% lf аргументи, които познавате от командите PRINT и GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
bg	Форматиране на дясна ос (- дясно-осево-форматиращо име)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
bg	Когато настроите правилното етикетиране на ос, приложите правило към формата на данните. Поддържаните формати включват „числови“, където данните се третират като числови, „времеви отпечатък“, където стойностите се интерпретират като времеви отпечатъци на UNIX (брой секунди от януари 1970 г.) и се изразяват с формат strftime (по подразбиране е „% Y-% m-% d% H :%ГОСПОЖИЦА"). Виж също - дължини на единици и - формат с права ос. Накрая "продължителност", когато стойностите се интерпретират като продължителност в милисекунди. Форматирането следва правилата на valstrfduration квалифициран PRINT / GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
bg	Форматиране на лявата ос (-left-axis-formatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
bg	Форматиране на лявата ос (-left-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
bg	Когато настроите етикета с лява ос, приложете правило към формата на данните. Поддържаните формати включват „числови“, където данните се третират като числови, „времеви отпечатък“, където стойностите се интерпретират като времеви отпечатъци на UNIX (брой секунди от януари 1970 г.) и се изразяват с формат strftime (по подразбиране е „% Y-% m-% d% H :%ГОСПОЖИЦА"). Виж също - дължини на единици. Накрая "продължителност", когато стойностите се интерпретират като продължителност в милисекунди. Форматирането следва правилата на valstrfduration квалифициран PRINT / GPRINT.

en	Legend Options
bg	Опции на легендата

en	Auto Padding
bg	Автоматично попълване

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
bg	Подчертайте текста, така че данните за легендите и графиките да се подреждат винаги. Забележка: това може да доведе до по-дълго време за рендериране на графиките поради по-големите разходи. Също така автоматичното попълване може да не е точно на всички видове графики, като последователното етикетиране обикновено помага.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
bg	Динамични етикети (- динамични етикети)

en	Draw line markers as a line.
bg	Начертайте маркери на линия като линия.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
bg	Легенда за сила на правилата (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
bg	Принуждава генерирането на HRULE и VRULE легенди.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
bg	Ширина на раздела (--twwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
bg	По подразбиране ширината на табулацията е 40 пиксела, използвайте тази опция, за да я промените.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
bg	Позиция на легендата (--legend-position = <position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
bg	Поставете легендата в дадената страна на графиката.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
bg	Посока на легендата (-legend-direction = <direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
bg	Поставете елементите на легендата в дадения вертикален ред.

en	Graph Item Type
bg	Тип елемент на графиката

en	How data for this item is represented visually on the graph.
bg	Как данните за този елемент се представят визуално на графиката.

en	The data source to use for this graph item.
bg	Източникът на данни, който да се използва за тази графика.

en	The color to use for the legend.
bg	Цветът, който ще се използва за легендата.

en	Opacity/Alpha Channel
bg	Непрозрачност / Алфа канал

en	The opacity/alpha channel of the color.
bg	Непрозрачността / алфа каналът на цвета.

en	Consolidation Function
bg	Консолидационна функция

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
bg	Как статистически данните за тази позиция се представят на графиката.

en	CDEF Function
bg	Функция CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
bg	CDEF (math) функция, която се прилага към този елемент на графиката или легендата.

en	VDEF Function
bg	Функция VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
bg	Функция VDEF (math), която се прилага към тази позиция в легендата на графиката.

en	Shift Data
bg	Данни за преместване

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
bg	Сменете данните си по времевата ос (оста x) с количеството, посочено в полето „стойност“.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
bg	[HRULE | VRULE]: Стойността на графиката. [TICK]: Частта за отметката. [SHIFT]: Отместването на времето в секунди.

en	GPRINT Type
bg	Тип GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
bg	Ако тази графика е GPRINT, тук можете по избор да изберете друг формат. Можете да дефинирате допълнителни типове в „Предварителни настройки на GPRINT“.

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
bg	Подравняване на текст (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
bg	Всички следващи линии на легенда ще бъдат подравнени, както е посочено тук. Можете да използвате тази команда няколко пъти в един график. Тази команда не създава таблично оформление. Забележка: Може да искате да вмъкнете <HR> в предходната позиция на графиката. Забележка: A <HR> в тази легенда ще остарее тази настройка!

en	Text Format
bg	?¤???Ђ???°?‚ ???° ?‚?µ???Ѓ?‚?°

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
bg	Текст, който ще се показва в легендата за тази графика.

en	Insert Hard Return
bg	Вмъкване на трудно връщане

en	Forces the legend to the next line after this item.
bg	Придвижва легендата към следващия ред след този елемент.

en	Line Width (decimal)
bg	Ширина на реда (десетичен)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
bg	В случай, че е избрана LINE, укажете тук ширината на реда. Трябва да включите десетична точност, например 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
bg	Тирета (тирета [= on_s [, off_s [, on_s, off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
bg	Модификаторът за тирета позволява стил с прекъсната линия.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
bg	Отместване на тире (тире-отместване = отместване)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
bg	Параметърът dash-offset определя изместването в шаблона, в който започва инсулт.

en	The name given to this graph template.
bg	Името, дадено на този графичен шаблон.

en	Multiple Instances
bg	Много инстанции

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако може да има повече от един график от този тип на устройство.

en	Test Data Sources
bg	Има източници на данни

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате да тествате източниците на данни преди тяхното създаване. При активирани тестови източници на данни, ако източникът на данни не връща валидни данни, графиката няма да бъде създадена. Тази настройка е важна, ако искате да имате по -общ шаблон на устройство, който може да включва повече шаблони на графики, които могат да се прилагат избирателно в зависимост от характеристиките на самото устройство. Забележка: Ако имате дългосрочен скрипт като източник на данни, времето за създаване на графики ще бъде увеличено.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
bg	Въведете име за този елемент от графиката, уверете се, че го разпознавате.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
bg	Въведете описание за тази въведена графика, за да опишете за какво се използва този вход.

en	Field Type
bg	Тип на полето

en	How data is to be represented on the graph.
bg	Как да се представят данните в графиката.

en	General Device Options
bg	Общи опции на устройството

en	Give this host a meaningful description.
bg	Дайте на този хост смислено описание.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
bg	Напълно квалифицирано име на хост или IP адрес за това устройство.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
bg	Физическото местоположение на устройството. Този текст в свободна форма може да бъде стая, място за багаж и др.

en	Poller Association
bg	Полър асоциация

en	Device Site Association
bg	Асоциация на сайта на устройството

en	What Site is this Device associated with.
bg	С кой сайт е свързано това устройство.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
bg	Изберете Шаблон на устройството, който да се използва за дефиниране на стандартните шаблони за графики и запитвания за данни, свързани с това устройство.

en	Number of Collection Threads
bg	Брой на колекторните нишки

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
bg	Броят на едновременните нишки, които да се използват за запитване на това устройство. Това се отнася само за полинеца на гръбначния стълб.

en	Check this box to disable all checks for this host.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да забраните всички проверки за този хост.

en	Availability/Reachability Options
bg	Опции за наличност / достигане

en	Downed Device Detection
bg	Откриване на свалено устройство

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
bg	Методът Cacti ще използва, за да определи дали даден хост е достъпен за избор. <br> <i>ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се винаги да се избира най-малко SNMP.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
bg	Типът на изпратения ping пакет. <br> <i>ЗАБЕЛЕЖКА: ICMP на Linux / UNIX изисква привилегии на root.</i>

en	Additional Options
bg	Допълнителни Опции

en	Created
bg	Създай

en	Date/time the device was added
bg	Дата/час на добавяне на устройството

en	Notes
bg	Бележки

en	Enter notes to this host.
bg	Въведете бележки към този хост.

en	External ID
bg	Външен идентификатор

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
bg	Външен ID за свързване на Cacti данни с външни системи за наблюдение.

en	A useful name for this host template.
bg	Полезно име за този шаблон на хоста.

en	Class
bg	Класически

en	A suitable Class for the Device Template.
bg	Полезно име за този шаблон.

en	A name for this data query.
bg	Име за тази заявка за данни.

en	A description for this data query.
bg	Описание на тази заявка за данни.

en	XML Path

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
bg	Пълният път до XML файла, съдържащ определения за тази заявка за данни.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
bg	Изберете метода на въвеждане за тази заявка за данни. Този метод на въвеждане определя как се събират данни за всяко Устройство, свързано с Data Query.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
bg	Изберете шаблона на графиката, който да използвате за този елемент от графиката на графиката на заявките за данни.

en	A name for this associated graph.
bg	Име за този свързан график.

en	A useful name for this graph tree.
bg	Полезно име за това графично дърво.

en	Sorting Type
bg	Тип сортиране

en	Choose how items in this tree will be sorted.
bg	Изберете как ще се сортират елементите в това дърво.

en	Publish
bg	Публикувай

en	Should this Tree be published for users to access?
bg	Трябва ли това Дърво да се публикува, за да могат потребителите да получат достъп?

en	An Email Address where the User can be reached.
bg	Имейл адрес, на който може да бъде достигнат Потребителят.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
bg	Въведете паролата за този потребител два пъти. Запомнете, че паролите са чувствителни към малки и големи букви.

en	Determines if user is able to login.
bg	Определя дали потребителят може да влезе.

en	Locked
bg	قفش شده

en	Determines if the user account is locked.
bg	Определя дали потребителският акаунт е заключен.

en	Account Options
bg	Опции на профила

en	Set any user account specific options here.
bg	Тук задайте всички специфични опции на потребителски акаунт.

en	Must Change Password at Next Login
bg	Трябва да промените паролата при следващото влизане

en	Maintain Custom Graph and User Settings
bg	Поддържайте персонализирана графика и потребителски настройки

en	Graph Options
bg	Опции на графиката

en	Set any graph specific options here.
bg	Тук можете да зададете всякакви специфични за графиката опции.

en	User Has Rights to Tree View
bg	Потребителят има права на дървовиден изглед

en	User Has Rights to List View
bg	Потребителят има права за изглед на списък

en	User Has Rights to Preview View
bg	Потребителят има права за преглед на изгледа

en	Login Options
bg	Опции за вход

en	What to do when this user logs in.
bg	Какво да правите, когато този потребител влезе в профила си.

en	Show the page that user pointed their browser to.
bg	Покажете страницата, на която потребителят е посочил браузъра си.

en	Show the default console screen.
bg	Показване на екрана по подразбиране на конзолата.

en	Show the default graph screen.
bg	Показване на графичния екран по подразбиране.

en	Authentication Realm
bg	Област на удостоверяване

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
bg	Използва се само ако сте активирали LDAP или уеб основно удостоверяване. Промяната на това в област без активиране ще деактивира действително потребителя.

en	Import Template from Local File
bg	Импортиране на шаблон от локален файл

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни за шаблони, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Data Source Overrides
bg	Профили на източника на данни

en	Create New from Template
bg	Създаване на ново от шаблон

en	Graph/Data Template Overrides
bg	Опции на графичния шаблон

en	Remove Orphaned Graph Items
bg	Премахване на осиротели графични елементи

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
bg	Ако е отметнато, Cacti ще изтрие всички графични елементи както от шаблона на графиката, така и от свързаните графики, които не са включени в импортирания графичен шаблон.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
bg	Заместване на заявки за данни Предложени модели на стойности

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
bg	Заместване на източник на данни и шаблон за графика Предложени записи на стойности за заявки за данни. Графиките и източниците на данни ще приемат нови имена след повторно индексиране на заявка за данни или чрез използване на принудителния процес на заместване на предложени стойности.

en	Graph Template Image Format
bg	Формат на изображението на графиката на графиката

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
bg	Стандартният формат на изображението, който ще се използва за всички нови шаблони за графики.

en	Graph Template Height
bg	Височина на шаблона на графиката

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
bg	Ширината на графиката по подразбиране се използва за всички нови шаблони за графики.

en	Graph Template Width
bg	Ширина на шаблона на графиката

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
bg	Ширината на графиката по подразбиране се използва за всички нови шаблони за графики.

en	General SNMP Entity Options
bg	Общи опции за SNMP обекти

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
bg	Дайте на SNMP обективно описание.

en	Disable SNMP Notification Receiver
bg	Изключете SNMP известяване

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако временно не искате да изпращате SNMP известия до този хост.

en	Maximum Log Size
bg	Максимален размер на регистрационния файл

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
bg	Трябва да се съхрани максималният брой записи на дневника за този приемник.

en	SNMP Message Type
bg	Тип на съобщението SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
bg	SNMP traps са винаги непотвърдени. За да изпратите потвърдени SNMP известия, официално наречени "INFORMS", ще се изисква SNMPv2 или по-висока.

en	The new Title of the aggregated Graph.
bg	Новото заглавие на обобщената графика.

en	Prefix
bg	Префикс

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
bg	Префикс за всички GPRINT линии, за да се разграничат например различни хостове.

en	Include Prefix Text
bg	Включване на индекса

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
bg	Включете изходните графики GPRINT заглавен текст с обобщените графики.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
bg	Използвайте тази опция, за да създадете напр. STACKed графики. <br> AREA / STACK: 1-вата графика запазва AREA / STACK елементи, други конвертират в STACK <br> LINE1: всички елементи се преобразуват в LINE1 елементи <br> LINE2: всички елементи се преобразуват в LINE2 елементи <br> LINE3: всички елементи се преобразуват в LINE3 елементи

en	Totaling
bg	От общо

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
bg	Моля, проверете тези елементи, които ще бъдат сумирани в графата "Общо", когато избирате каквато и да е опция за сумиране.

en	Total Type
bg	Общ тип

en	Which type of totaling shall be performed.
bg	Какъв тип сумиране се извършва.

en	Prefix for GPRINT Totals
bg	Префикс за общите GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
bg	Префикс за всички на обща стойност GPRINT линии.

en	Reorder Type
bg	Ред ред

en	Reordering of Graphs.
bg	Пренареждане на графиките.

en	Please name this Aggregate Graph.
bg	Моля, посочете този обобщен график.

en	Propagation Enabled
bg	Разпространение е активирано

en	Is this to carry the template?
bg	Това ли трябва да носи шаблона?

en	Aggregate Graph Settings
bg	Общи настройки на графиката

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
bg	Префикс за всички GPRINT линии, за да се разграничат например различни хостове. В този префикс можете да използвате променливи за замяна както на хост, така и на данни за заявка за заявка.

en	Aggregate Template Name
bg	Агрегирано име на шаблон

en	Please name this Aggregate Template.
bg	Моля, назовете този агрегиран шаблон.

en	Source Graph Template
bg	Шаблон за графика на източника

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
bg	Шаблонът на графиката, на който се основава този агрегиран шаблон.

en	Aggregate Template Settings
bg	Агрегирани настройки на шаблони

en	The name of this Color Template.
bg	Името на този цветен шаблон.

en	A nice Color
bg	Хубав цвят

en	A useful name for this Template.
bg	Полезно име за този шаблон.

en	Operation
bg	Операция

en	Logical operation to combine rules.
bg	Логическа операция за комбиниране на правила.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
bg	Името на полето, което ще се използва за това правило.

en	Operator.
bg	Оператор

en	Matching Pattern
bg	Съвпадащ шаблон

en	The Pattern to be matched against.
bg	Образецът, който трябва да бъде съпоставен.

en	Sequence.
bg	Последователност

en	A useful name for this Rule.
bg	Полезно име за това правило.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
bg	Изберете заявка за данни, която да се приложи към това правило.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
bg	Изберете някое от наличните типове графики, за да се приложи към това правило.

en	Enable Rule
bg	Активиране на правилото

en	Check this box to enable this rule.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да активирате това правило.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
bg	Изберете дърво за новите елементи на дърво.

en	Leaf Item Type
bg	Тип на листа

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
bg	Типът елемент, който се добавя динамично към дървото.

en	Graph Grouping Style
bg	Стил на групиране на графики

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
bg	Изберете как да се групират графиките, когато се съставят за този конкретен хост на дървото.

en	Optional: Sub-Tree Item
bg	Незадължително: Под-дърво

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
bg	Изберете елемент на под-дърво за включване. <br> Уверете се, че все още е там, когато се изпълни това правило!

en	Header Type
bg	Тип на хедъра

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
bg	Изберете обект, за да създадете нова подглавна част.

en	Propagate Changes
bg	Пропагандирайте Промени

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
bg	Разпространете всички опции в този формуляр (с изключение на "Заглавие") за всички елементи на заглавния ред.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
bg	Шаблонът String (Редовен израз), с който да се сравнява. <br> Ограждане &quot;/&quot; <strong>НЕ</strong> трябва да се предостави!

en	Replacement Pattern
bg	Модел за заместване

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
bg	Шаблонът за заместване на редове за използване като заглавка на дърво. <br> Обърнете се към мач от например <strong>{1}</strong> за първия мач!

en	T

en	G

en	M
bg	М

en	K

en	Paths
bg	Пътеки

en	Device Defaults
bg	По подразбиране на устройството

en	Poller
bg	Анкетиращ

en	Data
bg	Данни

en	Visual
bg	Зрителни

en	Authentication
bg	Идентификация

en	Performance
bg	Ефективност

en	Spikes
bg	шпайкове

en	Mail/Reporting/DNS
bg	Mail / Докладване / DNS

en	Time Spanning/Shifting
bg	Време / преместване

en	Graph Thumbnail Settings
bg	Настройки на миниизображението на графиката

en	Tree Settings
bg	Настройки на дърво

en	Graph Fonts
bg	Графични шрифтове

en	PHP Mail() Function
bg	Функция PHP Mail ()

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
bg	Необходими пътища на инструмента

en	snmpwalk Binary Path
bg	snmpwalk двоичен път

en	The path to your snmpwalk binary.
bg	Пътят до вашия бинарник snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
bg	snmpget двоичен път

en	The path to your snmpget binary.
bg	Пътят до вашия двоичен snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
bg	snmpbulkwalk двоичен път

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
bg	Пътят към вашия двоичен файл snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
bg	snmpgetnext двоичен път

en	The path to your snmpgetnext binary.
bg	Пътят до вашия двоичен файл snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
bg	snmptrap двоичен път

en	The path to your snmptrap binary.
bg	Пътят до вашия двоичен snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
bg	RRDtool двоичен път

en	The path to the rrdtool binary.
bg	Пътят до двоичния файл rrdtool.

en	PHP Binary Path
bg	PHP двоичен път

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
bg	Пътят към вашия PHP бинарен файл (може да се наложи php прекомпилация, за да получите този файл).

en	FPing Binary Path
bg	PHP двоичен път

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.
bg	Пътят до двоичния файл FPing, който осигурява по-прецизна команда ping.

en	Logging
bg	Влизане

en	Cacti Log Path
bg	Път на регистрация на кактуси

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
bg	Пътят до вашия Cacti регистрационен файл (ако е празен, по подразбиране <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
bg	Път на журнала за грешки в Полиращия стандарт

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
bg	Ако имате проблеми с Cacti's Data Collectors, задайте този път на файла и стандартната грешка на Data Collectors ще бъде пренасочена към този файл

en	Rotate the Cacti Log
bg	Завъртете дневника Cacti

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
bg	Тази опция ще завърта периодично Cacti Log.

en	Rotation Frequency
bg	Честота на въртене

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
bg	На каква честота бихте искали да завъртите дневниците си?

en	Log Retention
bg	Задържане на дневник

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
bg	Колко дневници искате да запазите? Използвайте 0, за да не премахвате никакви дневници. (0-365)

en	Alternate Poller Path
bg	Алтернативен път на полета

en	Spine Binary File Location
bg	Местоположение на двоичния файл на гръбнака

en	The path to Spine binary.
bg	Пътят към двоичния Spine.

en	Spine Config File Path
bg	Път на конфигурацията на гръбначния стълб

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
bg	Пътят до конфигурационния файл на гръбнака. По подразбиране в cwd на Spine или / etc, ако не е посочено.

en	RRDfile Auto Clean
bg	Автоматично почистване на RRDfile

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
bg	Автоматично архивиране или изтриване на RRDfiles, когато съответните им източници на данни са премахнати от Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
bg	Метод за автоматично почистване на RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
bg	Методът, използван за почистване на RRDfiles от Cacti след изтриването на техните източници на данни.

en	Archive
bg	Архив

en	Archive directory
bg	Директория на архива

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
bg	Това е директорията, където се преместват RRDfiles за архивиране

en	Log Settings
bg	Настройки на отчитането

en	Log Destination
bg	Влезте в дестинацията

en	How will Cacti handle event logging.
bg	Как ще се справят с Cacti регистрацията на събития.

en	Generic Log Level
bg	Общо ниво на регистрационния файл

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
bg	Какво ниво на детайлност искате да изпратите на регистрационния файл. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставянето в друг статус от NONE или LOW може бързо да изчерпи дисковото ви пространство.

en	Expand log details
bg	Разгънете Устройства

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results
bg	Какво ниво на разширение искате в регистрационния файл? Увеличаването на разширяването може да забави резултатите от търсенето

en	Log Input Validation Issues
bg	Проблеми с валидността на входния вход

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
bg	Запишете кога са получени достъп до полетата на заявката, без да преминавате през правилно валидиране на входа

en	Data Source Tracing
bg	Използване на източници на данни

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
bg	Възможност за разработчик само за проследяване на създаването на източници на данни главно около проверки за уникалност

en	Log Ignored General Errors
bg	Регистриране на игнорирани общи грешки

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.
bg	Cacti ще маскира някои грешки, които често се считат за фатални и които иначе биха деактивирали плъгините и допълнително биха объркали някои потребители. Ако вместо това искате да видите тези грешки, поставете отметка в квадратчето.

en	Selective File Debug
bg	Селективно отстраняване на грешки във файла

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
bg	Изберете кои файлове искате да поставите в режим Debug, независимо от настройката Generic Log Level. Всички избрани файлове ще бъдат третирани както в режим за отстраняване на грешки.

en	Selective Plugin Debug
bg	Селективно отстраняване на грешки в приставката

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
bg	Изберете кои Plugins искате да поставите в режим Debug, независимо от настройката Generic Log Level. Всички файлове, използвани от този плъгин, ще бъдат третирани така, както са в режим за отстраняване на грешки.

en	Selective Device Debug
bg	Отстраняване на селективно устройство

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
bg	Списък със запетая с разделители на устройства, който искате да бъде в режим за отстраняване на грешки по време на събирането на данни. Това ниво на отстраняване на грешки е налице само по време на процеса на проучване на Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
bg	Избор на Syslog / Eventlog елемент

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
bg	Когато използвате Syslog / Eventlog за регистриране, съобщенията Cacti log, които ще бъдат препратени към Syslog / Eventlog.

en	Statistics
bg	Статистика

en	Warnings
bg	Предупреждения

en	Errors
bg	Грешки

en	Internationalization (i18n)
bg	Интернационализация (i18n)

en	Language Support
bg	Поддържани езициComment

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
bg	Изберете „разрешен“, за да разрешите локализацията на Cacti. Стриктният режим изисква заявеният език да се поддържа и от всички инсталирани в системата плъгини. Ако това не е фактът, всичко ще се покаже на английски.

en	Language
bg	Език

en	Default language for this system.
bg	Език по подразбиране за тази система.

en	Auto Language Detection
bg	Автоматично откриване на език

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
bg	Позволява автоматично да определи езика на потребителя по подразбиране и да го предостави при влизане, ако този език се поддържа от Cacti. Ако е забранено, езикът по подразбиране ще бъде в сила, докато потребителят избере друг език.

en	Preferred Language Processor
bg	Предпочитан езиков процесор

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
bg	Cacti включва поддръжка за множество алтернативни процесори за езиков превод. По подразбиране ще се използва вградената поддръжка на PHP, но не всички варианти на Linux включват вградена езикова поддръжка. Ако не е избрано, кактусите ще изберат първия намерен.

en	Client TimeZone Support
bg	MySQL - Поддръжка на TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
bg	Как Cacti трябва да поддържа клиентски дати въз основа на часовата зона на клиентските браузъри.

en	Date Display Format
bg	Формат за показване на дата

en	The System default date format to use in Cacti.
bg	Форматът на системната дата по подразбиране да се използва в Cacti.

en	Date Separator
bg	Сепаратор за дата

en	The System default date separator to be used in Cacti.
bg	Системният сепаратор за дата по подразбиране, който ще се използва в Cacti.

en	Other Settings
bg	Други настройки

en	Show only site specific locations
bg	Тук можете да зададете всякакви специфични за графиката опции.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
bg	Показване само на местоположения, които са налични на избрани устройства сайт.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
bg	Проверени са графики / източници на данни

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
bg	Ако има графики и източниците на данни се проверяват по подразбиране.

en	RRDtool Version
bg	Версия RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
bg	Версията на RRDtool, която сте инсталирали.

en	Enable Gradient Support
bg	Активиране на отчета

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
bg	Разрешена поддръжка на градиент за диаграми AREA и STACK.

en	Graph Permission Method
bg	Метод за разрешаване на графика

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
bg	Има два метода за определяне на разрешенията на графиката на потребителя. Първият е „Допустим“. При настройката „Разрешително“ потребителят се нуждае само от достъп до графиката, устройството или графичния шаблон, за да получи достъп до графиките, които се отнасят за тях. Под „Ограничаващо“ потребителят трябва да има достъп до графиката, устройството и графичния шаблон, за да получи достъп до графиката.

en	Permissive
bg	толерантен

en	Restrictive
bg	ограничителен

en	Device Based
bg	Име на устройство

en	Graph/Data Source Creation Method
bg	Метод за създаване на график / източник на данни

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
bg	Ако е зададено на Simple, графиките и източниците на данни могат да се създават само от New Graphs. Ако Advanced (Разширено), се поддържат наследени графики и създаване на източници на данни.

en	Simple
bg	Обикновен

en	Advanced
bg	Разширено

en	Show Form/Setting Help Inline
bg	Показване на помощ за форма / настройка Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
bg	Когато е отметнато, Помощта за формуляри и настройки ще се покаже на място. В противен случай тя ще бъде представена, когато се намира над бутона за помощ.

en	Local Page Help Only
bg	Извикай помощ

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
bg	По подразбиране Cacti страница помощ се намира в docs.cacti.net. Ако обаче вашата система няма достъп до интернет, можете да изтеглите документацията локално в HTML формат и да я хоствате в "docs" местоположението на вашия сървър Cacti. Ако изберете да използвате само локалното местоположение за помощната документация за страниците, поставете отметка в това квадратче.

en	Deletion Verification
bg	Проверка за изтриване

en	Prompt user before item deletion.
bg	Напомнете на потребителя преди изтриването на елемента.

en	Data Source Preservation Preset
bg	Метод за създаване на график / източник на данни

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
bg	Когато е активирано, Cacti ще настрои Радио бутон на Изтриване на свързани източници на данни на графика при премахване на графики. Забележка: Кактусите няма да позволят премахването на източници на данни, ако те се използват в други графики.

en	Graphs Auto Unlock
bg	Правило за съответствие на графиката

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
bg	Когато са активирани, кактусите няма да заключват графики. Това позволява по-бързо ръчно модифициране на източници на данни, свързани с графика.

en	Hide Cacti Dashboard
bg	Скриване на таблото за управление на Какту

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
bg	За използване с Cacti's External Link Support. С помощта на тази настройка можете да скриете таблото на Cacti, така че да можете да показвате само собствената си страница.

en	Enable Drag-N-Drop
bg	Активиране на Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
bg	Някои от интерфейсите на Cacti поддържат Drag-N-Drop. Ако е избрана, тази опция ще бъде активирана. Забележка: За потребители с увредено зрение тази опция може да бъде деактивирана.

en	Site Security
bg	SMTP сигурност

en	Force Connections over HTTPS
bg	Принуждавайте връзките през HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
bg	Когато е отметнато, всички опити за достъп до Cacti ще бъдат пренасочени към HTTPS, за да се осигури висока сигурност.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
bg	Разрешаване на небезопасни JavaScript извиквания eval ()

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
bg	Някои приставки за кактуси изискват използването на небезопасни JavaScript извиквания eval (). Ако изберете тази опция, те ще бъдат разрешени в кактусите.

en	Content-Security Alternate Sources
bg	Алтернативни източници за защита на съдържанието

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
bg	Имена на домейни, разпределени в пространството, до които ще бъде разрешен достъп извън самия уеб сървър. Това е важно за потребителите, избрали да използват CDN или хостинг сайт. Източниците могат да включват заместващи символи например: *.mydomain.com или протокол, например: https: //*.example.com. Тези алтернативни източници включват само изображения, CSS и JavaScript.

en	Remote Agent
bg	Отдалечено време за агент

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors
bg	Когато използвате няколко колектора на данни, има настройки за комуникация между събирачите на данни

en	TCP Port
bg	SMTP Порт

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.
bg	TCP портът, използван за комуникация с отдалечените събирачи на данни. Протоколът ще съответства на уеб сървъра на Central Cacti (HTTP или HTTPS). Оставете празно, за да използвате портовете по подразбиране.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
bg	Времето, в секунда, което централният Cacti уеб сървър ще чака за отговор от Remote Data Collector, за да получи различна информация за Устройството, преди да се откаже от заявката. В Устройства, които са асоциирани с колектори данни, различни от централния колектор за данни на Cacti, отдалеченият агент трябва да се използва за събиране на информация за устройството.

en	Force Serial Automation Scans
bg	Принудително сканиране за серийна автоматизация

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.
bg	Когато е активирана, Cacti Automation ще сканира една мрежа в даден момент, а не паралелно. Тази настройка може да бъде полезна, когато вашите уеб сървъри Cacti имат ограничени ядра за извършване на проверки за автоматизация.

en	Enable Automatic Graph Creation
bg	Активиране на автоматичното създаване на графики

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
bg	Когато е забранено, Cacti Automation няма активно да създава графики. Това е полезно при настройка на настройките на устройството, така че да се избягва създаването на нови графики всеки път, когато записвате обект. Ръчното извикване на правила за автоматизация все още ще бъде възможно.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
bg	Активиране на автоматичното създаване на дърво

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
bg	Когато е деактивиран, Cacti Automation няма активно да създава никакви елементи от дърво. Това е полезно, когато настройвате настройките на устройството или графа, за да избегнете създаването на нови записи на дърво всеки път, когато записвате обект. Ръчното извикване на правила все още ще бъде възможно.

en	Automation Notification To Email
bg	Известие за автоматизация към имейл

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
bg	Имейл адресът, на който да се изпращат имейли за уведомяване по автоматизация, ако не е посочено на ниво Автоматизирана мрежа. Ако или това поле, или стойността на мрежата за автоматизация останат празни, Cacti ще използва имейл акаунта на главния администратор на кактуси.

en	Automation Notification From Name
bg	Известие за автоматизация от името

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
bg	Името за имейл, което да се използва за уведомяване по имейл за автоматизация, ако не е посочено на ниво Автоматизирана мрежа. Ако или това поле, или стойността на мрежата за автоматизация останат празни, Cacti ще използва системната настройка по подразбиране From Name.

en	Automation Notification From Email
bg	Уведомление за автоматизация от имейл

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
bg	Имейл адресът, който да се използва за известяване по имейл за автоматизация, ако не е посочено на ниво Автоматизация. Ако или това поле, или стойността на мрежата за автоматизация останат празни, Cacti ще използва системния стандарт по имейл адрес.

en	Graph Template Defaults
bg	Въз основа на графичен шаблон

en	Graph Template Test Data Source
bg	Графика, Източник на данни

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате да тествате източниците на данни преди тяхното създаване за нови и ново импортирани графични шаблони. При активирани тестови източници на данни, ако източникът на данни не връща валидни данни, графиката няма да бъде създадена. Тази настройка е важна, ако искате да имате по -общ шаблон на устройство, който може да включва повече шаблони на графики, които могат да се прилагат избирателно в зависимост от характеристиките на самото устройство. Забележка: Ако имате дългосрочен скрипт като източник на данни, времето за създаване на графики ще бъде увеличено.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
bg	Стандартният формат на изображението, който ще се използва за всички нови шаблони за графики.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
bg	Ширината на графиката по подразбиране се използва за всички нови шаблони за графики.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
bg	Ширината на графиката по подразбиране се използва за всички нови шаблони за графики.

en	General Defaults
bg	Общи настройки по подразбиране

en	The default Device Template used on all new Devices.
bg	Шаблонът на устройството по подразбиране, използван за всички нови устройства.

en	The default Site for all new Devices.
bg	Сайтът по подразбиране за всички нови устройства.

en	The default Poller for all new Devices.
bg	Полярният по подразбиране за всички нови устройства.

en	Device Threads
bg	Конци за устройства

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
bg	Номерът по подразбиране на конци за устройства. Това е приложимо само при използване на колектора за данни на гръбнака.

en	%s Thread
bg	% d Тема

en	%s Threads
bg	% d Теми

en	Re-index Method for Data Queries
bg	Реиндексирайте метода за заявки за данни

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
bg	Методът по подразбиране за повторно индексиране, който да се използва за всички заявки за данни.

en	Default Interface Speed
bg	Тип на графиката по подразбиране

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
bg	Ако Cacti не може да определи скоростта на интерфейса, дължаща се на ifSpeed или ifHighSpeed не е зададена или е нула, каква максимална стойност желаете за получените RRDфайлове.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
bg	Стандартни SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMP версията за всички нови устройства.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMP прочетете общността за всички нови устройства.

en	Security Level
bg	Нива на сигурност

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
bg	Ниво на сигурност по подразбиране SNMP v3 за всички нови устройства.

en	Auth Protocol (v3)
bg	Протокол за удостоверяване (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
bg	Протокол за оторизация по подразбиране SNMPv3 за всички нови устройства.

en	Auth User (v3)
bg	Упълномощен потребител (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
bg	Потребител по подразбиране за SNMP v3 за всички нови устройства.

en	Auth Passphrase (v3)
bg	Пропуск за авторизация (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMP v3 парола за оторизация за всички нови устройства.

en	Privacy Protocol (v3)
bg	Протокол за поверителност (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
bg	По подразбиране протокол за поверителност на SNMPv3 за всички нови устройства.

en	Privacy Passphrase (v3)
bg	Декларацията за поверителност (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMPv3 парола за поверителност за всички нови устройства.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
bg	Въведете контекста на SNMP v3 за всички нови устройства.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
bg	По подразбиране SNMP v3 Engine Id за всички нови устройства. Оставете това поле празно, за да използвате идентификационния номер на SNMP Engine, определен за SNMPv3 Notification sprejemник.

en	Port Number
bg	Номер на порт

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
bg	По подразбиране UDP порт за всички нови устройства. Обикновено 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMP тайм-аут в милисекунди за всички нови устройства.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
bg	По подразбиране SNMP повторения за всички нови устройства.

en	Availability/Reachability
bg	Наличност / Достъпност

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
bg	Наличност по подразбиране / Достъпност за всички нови устройства. Методът Cacti ще използва, за да определи дали дадено устройство е достъпно за поискване. <br> <i>ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се винаги да се избира най-малко SNMP.</i>

en	Ping Type
bg	Тип пинг

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
bg	Тип Ping по подразбиране за всички нови устройства.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
bg	По подразбиране Ping порт за всички нови устройства. С TCP, Cacti ще се опита да синхронизира порта. С UDP, Cacti изисква или успешно свързване, или грешка "port not reachable", за да определи дали устройството е готово или не.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
bg	Стойност по подразбиране Ping Timeout в милисекунди за всички нови устройства. Стойностите на времето за изчакване да се използват за SNMP, ICMP, UDP и TCP пинг. ICMP Pings ще бъдат закръглени до най-близката секунда. Продължителността на TCP и UDP връзките в Windows се контролират от операционната система и следователно не се препоръчват за Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
bg	Броят на случаите, в които Cacti ще се опита да пинира Устройство, преди да го маркира като надолу.

en	Up/Down Settings
bg	Настройки нагоре / надолу

en	Failure Count
bg	Брой неизправности

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
bg	Броят на интервалите, в които устройството трябва да се запише, трябва да е надолу, преди да се регистрира грешка и да се докладва Устройството като надолу.

en	Recovery Count
bg	Графа за възстановяване

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
bg	Броят на интервалите на запитване Устройството трябва да остане в положение, преди да върне Устройството в състояние на изчакване и да издаде известие.

en	Theme Settings
bg	Настройки на темата

en	Theme
bg	Теми:

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
bg	Моля, изберете една от наличните палитри, с които да покриете вашите Cacti.

en	Table Settings
bg	Настройки на таблицата

en	Rows Per Page
bg	Редове на страница

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
bg	. Това е ограничено от настройката на php 'max_input_vars', в момента:

en	The default number of rows to display on for a table.
bg	Броят на редовете по подразбиране за таблица по подразбиране.

en	Autocomplete Enabled
bg	Автодовършване е активирано

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
bg	В много големи системи, списъците за избор могат значително да забавят потребителския интерфейс. Ако тази опция е активирана, Cacti ще използва функцията за автоматично довършване, за да попълни систематично списъка за избор. Забележка: Автодовършването е принудително деактивирано в класическата тема.

en	Autocomplete Rows
bg	Редове за автоматично довършване

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
bg	Броят на редовете по подразбиране, които да се върнат от съвпадението на избрания шаблон за автоматично довършване

en	Autocomplete Delay
bg	Редове за автоматично довършване

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms
bg	Броят на милисекундите, които трябва да се изчакат, преди да се започне повикване към сървъра за автоматично довършване. Всяка стойност, по-малка от 500, ще приеме 500ms

en	Minimum Tree Width
bg	Минимална дължина

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
bg	Минималната ширина на дървото, с което да се свие.

en	Maximum Tree Width
bg	Максимална дължина на заглавието

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
bg	Максималната ширина на дървото, до което да се разшири, след което клоните на дървото ще се превъртат на страницата.

en	Filter Settings
bg	Настройки на филтъра

en	Strip Domains from Device Dropdowns
bg	Извадете домейни от падащи менюта на устройства

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
bg	Когато преглеждате падащите менюта на филтъра за име на устройство, проверката на тази опция ще премахне домейна от името на хоста.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
bg	Настройки на график / източник на данни / данни

en	Maximum Title Length
bg	Максимална дължина на заглавието

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
bg	Максимално допустимите заглавия на графика или източника на данни.

en	Data Source Field Length
bg	Дължина на полето на източника на данни

en	The maximum Data Query field length.
bg	Максималната дължина на полето за заявка за данни.

en	Graph Creation
bg	Създаване на графики

en	Default Graph Type
bg	Тип на графиката по подразбиране

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
bg	Когато създавате графики, какъв тип графика бихте искали предварително избрани?

en	All Types
bg	Видове

en	By Template/Data Query
bg	По шаблон / заявка за данни

en	Log Management
bg	Управление на дневници

en	Default Log Tail Lines
bg	Линии на опашката по подразбиране

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
bg	По подразбиране броят на редовете на Cacti log файла.

en	Maximum number of rows per page
bg	Максимален брой редове на страница

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
bg	Потребителски зададен брой редове, които CLOG може да прекъсне при избиране на "Всички линии".

en	Log Tail Refresh
bg	Обновяване на опашката на регистрационния файл

en	How often do you want the Cacti log display to update.
bg	Колко често искате да се актуализира дневникът на Cacti.

en	Log Viewer Settings
bg	Настройки на View Viewer

en	Exclusion Regex
bg	Изключване Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
bg	Всички низове, които съвпадат с този regex, ще бъдат изключени от потребителския дисплей. Например, ако искате да изключите всички редове в дневника, които включват думите „Admin“ или „Login“, трябва да въведете „(Admin || Login)“

en	Real-time Graphs
bg	Графики в реално време

en	Enable Real-time Graphing
bg	Активиране на графиката в реално време

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
bg	Когато е избрана опция, потребителите ще могат да поставят Cacti в режим на реално време.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
bg	Този период от време, който искате да видите на графиката по подразбиране.

en	Minimum Refresh Interval
bg	? ???‚?µ?Ђ???°?» ???° ???±???????Џ???°???µ

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
bg	Това е минималното поддържано време между актуализациите на Graph. Тази стойност се използва и за задаване на определени атрибути на RRDfile. Ако имате устройство, което кешира данни и не предоставя актуализации в реално време, може да се наложи да увеличите минималния интервал за опресняване по подразбиране, за да предотвратите създаването на графики с пропуски.

en	Cache Directory
bg	Директория на кеша

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
bg	Това е местоположението на уеб сървъра, където ще бъдат кеширани RRDfiles и PNG файловете. Този кеш ще се управлява от полера. Уверете се, че имате правилни разрешения за четене и запис в тази папка

en	RRDtool Graph Options
bg	Опции на графиката

en	Custom Watermark
bg	Цветове

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
bg	Текст, поставен в долния център на всяка графика.

en	Custom Date Format
bg	Цветове

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
bg	Да се използва при форматиране | date_time | върху графика

en	Disable RRDtool Watermark
bg	RRDtool Graph Watermark

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
bg	Ако вашата версия на RRDtool го поддържа, можете да деактивирате рекламата на RRDtool във вашите графики, като проверите тази опция.

en	Font Selection Method
bg	Метод за избор на шрифт

en	How do you wish fonts to be handled by default?
bg	Как искате шрифтовете да се обработват по подразбиране?

en	System
bg	Система

en	Default Font
bg	Основен Шрифт

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
bg	Когато не използвате контрол на шрифта на темата, името на шрифта Pangon font-config ще се използва за всички графики. По желание можете да оставите празни и контролни настройки на шрифта на база обект.

en	Enter Valid Font Config Value
bg	Въведете валидна стойност на конфигурацията на шрифта

en	Title Font Size
bg	Размер на шрифта на заглавието

en	The size of the font used for Graph Titles
bg	Размерът на шрифта, използван за заглавията на графика

en	Title Font Setting
bg	Настройка на шрифта на заглавието

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
bg	Шрифтът, който ще се използва за заглавията на графика. Въведете валиден файл с шрифт True Type или валидна стойност за Pango font-config.

en	Legend Font Size
bg	Размер на шрифта на легендата

en	The size of the font used for Graph Legend items
bg	Размерът на шрифта, използван за елементите на графичната легенда

en	Legend Font Setting
bg	Легенда за настройка на шрифта

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
bg	Шрифтът, който ще се използва за Graph Legends. Въведете валиден файл с шрифт True Type или валидна стойност за Pango font-config.

en	Axis Font Size
bg	Размер на шрифта на ос

en	The size of the font used for Graph Axis
bg	Размерът на шрифта, използван за Графичната ос

en	Axis Font Setting
bg	Настройка на шрифт на ос

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
bg	Шрифтът, който ще се използва за елементи на графична ос. Въведете валиден файл с шрифт True Type или валидна стойност за Pango font-config.

en	Unit Font Size
bg	Размер на шрифта на единица

en	The size of the font used for Graph Units
bg	Размерът на шрифта, използван за единиците графики

en	Unit Font Setting
bg	Настройка на шрифт на единица

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
bg	Шрифтът, който ще се използва за елементите на графичния елемент. Въведете валиден файл с шрифт True Type или валидна стойност за Pango font-config.

en	Business Hours Settings
bg	Настройки на потребителя

en	Start of Business Day
bg	Начало на работния ден

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
bg	Часът, в който започва работното ви време. Формат: чч:мм

en	End of Business Day
bg	Край на работния ден

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
bg	Часът, в който работното ви време приключва. Формат: чч:мм

en	Hide Weekends
bg	% d седмици

en	Only show business hours during weekdays.
bg	Показване само на работното време през делничните дни.

en	Show business hours
bg	Показване на работното време

en	Display business hours on rrd graphs.
bg	Показване на работното време на графиките на rrd.

en	Color to use for business hours
bg	Цвят, който да се използва за работно време

en	The color to be shown for business hours
bg	Цветът, който трябва да бъде показан за работно време

en	Maximum number of days to show business hours
bg	Максимален брой редове на страница

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
bg	След този брой дни работното време няма да бъде добавено към графиката. Препоръчително: 62 дни

en	Data Collection Enabled
bg	Събиране на данни е активирано

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
bg	Ако искате да спрете процеса на анкетата напълно, махнете отметката от това квадратче.

en	SNMP Agent Support Enabled
bg	Поддръжка на SNMP агенти е активирана

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
bg	Ако е избрана тази опция, Cacti ще запълни таблиците на SNMP Agent с Cacti устройство и системна информация. Той не позволява самият SNMP агент.

en	Poller Type
bg	Полиращ тип

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
bg	Типът полер за ползване. Тази настройка ще влезе в сила при следващия интервал.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
bg	Използваният интервал на запитване. Тази настройка ще повлияе колко често RRDfiles се проверяват и актуализират. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако промените тази стойност, трябва да попълните повторно кеша за полъри. Неспазването на това може да доведе до загуба на данни.

en	Cron/Daemon Interval
bg	Интервал на Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
bg	Честотата на стартиране на събирача на данни Cacti. Можете да използвате или crontab, планирана задача (за Windows) или услуга cactid systemd, за да контролирате стартирането на събирача на данни Cacti. За инструкции относно използването на кактидния демон прегледайте файла README.md в директорията на услугата.