en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
bg	Моля, вижте официалния %sCacti уебсайт %s за информация, поддръжка и актуализации.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
bg	Особено благодарение на %sTobi Oetiker %s, създателя на %sRRDtool %s и много популярния %sMRTG %s.

en	Place on a Tree (%s)
bg	Място на дърво ( %s)

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
bg	За да мигрирате по-долу агрегираните графики към агрегати на базата на шаблони, първо създайте агрегиран шаблон за шаблона на графиката „ %s“.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да поставите следната графика (и) под клона на дървото.

en	[edit: %s]
bg	[редактиране: %s]

en	Aggregate Preview %s
bg	Общ преглед [ %s]

en	Aggregate Graph %s
bg	Общ график %s

en	Aggregate Template [edit: %s]
bg	Агрегиран шаблон [редактиране: %s]

en	Must be at least %d characters in length
bg	Трябва да има дължина поне% d знака

en	Cannot be reused for %d password changes
bg	Не може да се използва повторно за% d промени в паролата

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Device %s Added to Cacti
bg	Добавено към Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
bg	Не се добавя към Cacti

en	Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на правило [редактиране: %s]

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
bg	Не може да се рестартира Discovery за откриване в процес на работа за мрежата " %s"

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
bg	Не може да се извърши откриването за забранена мрежа „ %s“

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите деня от седмицата. Деактивиране на мрежата %s !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите както месеците, така и дните от месеца. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите месеците, седмиците на месеците и дните на седмицата. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
bg	ГРЕШКА: Мрежата " %s" е невалидна.

en	%d Thread
bg	% d Тема

en	%d Threads
bg	% d Теми

en	Network Discovery Range [edit: %s]
bg	Обхват на откриването на мрежата [редактиране: %s]

en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	SNMP Version: %s
bg	Версия SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
bg	SNMP общността / потребителско име: %s

en	SNMP Options [edit: %s]
bg	Опции на SNMP [редактиране: %s]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
bg	SNMP Option Set [редактиране: %s]

en	Item#%d
bg	Артикул #% г

en	Graph Rule Name: '%s'
bg	Име на графиката: %s

en	Tree Rule Name: '%s'
bg	Елементи от дърво правило

en	Device Rules [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на дърво правило [редактиране: %s]

en	CDEF Name: %s
bg	Име на CDEF: %s

en	CDEF Items [edit: %s]
bg	CDEF елементи [редактиране: %s]

en	CDEF [edit: %s]
bg	CDEF [редактиране: %s]

en	Item #%d
bg	Елемент #% d

en	Change Log [%s]
bg	Промени

en	Colors [edit: %s]
bg	Цветове [редактиране: %s]

en	Item # %d
bg	Елемент #% d

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране на елемента от отчета: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [нов елемент на отчета: %s]

en	Color Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране: %s]

en	Color Template [edit: %s]
bg	Шаблон за цвят [редактиране: %s]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
bg	Цветовият шаблон „%s“ имаше% d агрегатни шаблони бяха изтласкани и% d не шаблонирани агрегати бяха изтласкани

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
bg	Цветовият шаблон „%s“ не е имал агрегирани шаблони или графики, използващи този цветен шаблон.

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	For attribute '%s', issue found '%s'
bg	За attrbitute ' %s' проблемът е намерен ' %s'

en	Repair Steps [ %s ]
bg	Ремонтни стъпки [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Field Name: %s
bg	Име на полето: %s

en	Friendly Name: %s
bg	Приятелско име: %s

en	Output Fields [edit: %s]
bg	Изходни полета [редактиране: %s]

en	Input Fields [edit: %s]
bg	Поле за въвеждане [редактиране: %s]

en	Data Input Method [edit: %s]
bg	Методи за въвеждане на данни [редактиране: %s]

en	Graph Name: %s
bg	Име на графиката: %s

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
bg	Асоциирани графики / шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Data Template - %s
bg	Шаблон за данни - %s

en	Data Queries [edit: %s]
bg	Заявки за данни [редактиране: %s]

en	Profile Name: %s
bg	Име на профила: %s

en	RRA [edit: %s %s]
bg	RRA [редактиране: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
bg	Профил на източника на данни [редактиране: %s]

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
bg	%s KBytes за източници на данни и %s байтове за заглавката

en	%s KBytes per Data Source
bg	%s KBytes за източник на данни

en	%d Years
bg	% d години

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	Custom Data [data input: %s]
bg	Персонализирани данни [въвеждане на данни: %s]

en	(From Device: %s)
bg	(От устройство: %s)

en	Data Template Selection [edit: %s]
bg	Избор на шаблон за данни [редактиране: %s]

en	Edit Graph: '%s'.
bg	Редактиране на шаблона на графиката.

en	Data Source Item %s
bg	Елемент на източник на данни %s

en	Data Sources [ %s ]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Field "%s" is missing an Output Field
bg	В поле „%s“ липсва изходно поле

en	Data Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Data Source Item [%s]
bg	Източник на данни [ %s]

en	GPRINT Presets [edit: %s]
bg	Предварителни настройки на GPRINT [редактиране: %s]

en	%d seconds left.
bg	Остават% d секунди.

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране на графиката: %s]

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
bg	Синхронизирането на графичния шаблон „%s“ даде резултат от ремонт на %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
bg	Синхронизирането на графичен шаблон „%s“ не доведе до никакви ремонти.

en	Graph Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране: %s]

en	Graph Template [edit: %s]
bg	Шаблон на графиката [редактиране: %s]

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
bg	Входни елементи на графиката [редактиране на графика: %s]

en	Item #%s
bg	Елемент # %s

en	Created graph: %s
bg	Създадена графика: %s

en	Data Sources [%s]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Graph Items [graph: %s]
bg	Графични елементи [графика: %s]

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Graph Items [edit: %s]
bg	Елементи на графиката [редактиране: %s]

en	Graph [edit: %s]
bg	Графика [редактиране: %s]

en	Edit Data Source: '%s'.
bg	Източници на данни [ %s]

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
bg	Изберете шаблон на графиката, който да се приложи към тази графика. Моля, обърнете внимание, че можете да променяте само шаблоните за графики на 100 %% съвместим шаблон за графики, което означава, че включва идентични източници на данни.

en	Graph Management [ %s ]
bg	Управление на графики

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
bg	Нови графики за [ %s]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Data Query [%s]
bg	Заявка за данни [ %s]

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
bg	Преиндексиране на устройството Завършено за% 0.2f секунди. Има актуализирани% d елемента.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Device [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	[%d Items, %d Rows]
bg	[% d елементи,% d редове]

en	Graph Template Name: %s
bg	Име на шаблона на графиката: %s

en	Data Query Name: %s
bg	Име на заявката за данни: %s

en	Device Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	Version %d
bg	Версия% d

en	Every %d Seconds
bg	Всеки% d секунди

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every %d Day
bg	Всеки% 1 ден

en	%0.1f Minutes
bg	%d минути

en	%d Year
bg	% d Година

en	%d Lines
bg	% d линии

en	Last %d Hours
bg	Последно% d часа

en	Last %d Days
bg	Последни% d дни

en	Last %d Weeks
bg	Последно% d седмици

en	Last %d Months
bg	Последни% d месеца

en	Last %d Years
bg	Последни% d години

en	%d Min
bg	% d Мин

en	%d MBytes
bg	% d МБ

en	%s GBytes
bg	%s GB

en	%d GBytes
bg	% d GB

en	%s Hours
bg	%s часа

en	%d GByte
bg	% d GB

en	%s Minutes
bg	%s Минути

en	%d Megabytes
bg	% d мегабайта

en	Every %d Weeks
bg	Всеки% d седмици

en	%d OID
bg	Макс. OID

en	%d OID's
bg	%d OID

en	%d Repetition
bg	Опции на мрежата

en	%d Repetitions
bg	Опции на мрежата

en	Field [%s]
bg	Поле [ %s]

en	Choose the associated field from the %s field.
bg	Изберете съответното поле от полето %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
bg	Въведете име за това %s поле. Забележка: Ако използвате двойки стойности на имена в скрипта си, например: NAME: VALUE, важно е името да съвпада с името на изходното поле по същия начин като името или имената на изхода на скрипта.

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
bg	Ако това поле трябва да се третира специално от шаблоните на хоста, посочете го тук. Валидните ключови думи за това поле са %s

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
bg	По подразбиране форматът на етикетите на осите се определя автоматично. Ако искате да направите това сами, използвайте тази опция със същите% lf аргументи, които познавате от командите PRINT и GPRINT.

en	%s Thread
bg	% d Тема

en	%s Threads
bg	% d Теми

en	%s Minute
bg	%s Минути

en	%s Hour
bg	%s часа

en	%d Processes
bg	% d Процеси

en	%d Attempts
bg	% d Опитите

en	%d Changes
bg	% d Промени

en	%d Standard Deviations
bg	% d Стандартни отклонения

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
bg	Тази стойност представлява процентът над коригираната средна извадка, след като от извадката са отстранени външните стойности. Например, процентът на променливата от 100 %% на коригирана средна стойност от 50 ще премахне всяка проба над количеството от 100 от графиката.

en	%d High/Low Samples
bg	% d Висока / ниска проба

en	%d Spikes
bg	% d Шипове

en	%d Columns
bg	% d колони

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
bg	Вече сте влезли в Cacti . Можете да изпълните тези основни стъпки, за да започнете.

en	Create devices for network
bg	Създаване на устройства за мрежа

en	Create graphs for your new devices
bg	Създавайте графики за новите си устройства

en	View your new graphs
bg	Преглеждайте новите си графики

en	Path for %s
bg	Път за %s

en	Cacti Server v%s - Maintenance
bg	Cacti Server v %s - Поддръжка

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
bg	Cacti Server v %s - Съветник за инсталиране

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
bg	Моля, изчакайте, докато инсталационната система за Cacti Version %s се инициализира. Трябва да имате активиран JavaScript, за да работи това.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
bg	Съответстващи обекти [ %s]

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [редактиране на правило за %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [нов елемент на правилото за %s: %s]

en	Automation Network SNMP Option %s!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Network Rule '%s' %s!
bg	Мрежа за автоматизация по подразбиране

en	Graph:(%s%s)
bg	Графика

en	Device:(%s%s)
bg	Устройство:

en	Template:(%s%s)
bg	Шаблони

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
bg	%s удостоверено от Web Server, но както шаблонът, така и гостът не са дефинирани в Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
bg	Грешка в LDAP: %s

en	LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Password must be at least %d characters!
bg	Паролата трябва да е поне% d знака!

en	%s MBytes
bg	% d МБ

en	%s KBytes
bg	%s GB

en	%s Bytes
bg	%s GB

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
bg	%s - WEBUI ЗАБЕЛЕЖКА: Cacti Log изтрит от уеб интерфейса за управление.

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Филтър е активен]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Нефилтриран]

en	Running Data Query [%s].
bg	Извършване на заявка за данни [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
bg	Намерен тип = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
bg	Неизвестен тип = ' %s'.

en	Found %s Local Data ID's to Verify
bg	Намерени са%s локални идентификационни данни за проверка

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
bg	Открита е промяна на индекса! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
bg	Индексиране на асоциацията с местните данни е завършено

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
bg	Намерени променени%s и%s осиротели локални идентификационни данни за пренасочване.

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
bg	Актуализирайте кеша за повторно индексиране. Имаше

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
bg	Открито ново поле за сортиране: ' %s' Старо поле за сортиране ' %s'

en	Could not find data query XML file at '%s'
bg	XML файлът с заявка за данни не можа да бъде намерен на „ %s“

en	Found data query XML file at '%s'
bg	Намерен XML файл с заявка за търсене на „ %s“

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
bg	Невалидно поле <index_order> %s </index_order>

en	Executing script for num of indexes '%s'
bg	Изпълнение на скрипт за брой индекси „ %s“

en	Found number of indexes: %s
bg	Намерен е брой индекси: %s

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
bg	Изпълнение на скрипт за списък с индекси „ %s“, индекс на брояча: %s

en	Found index: %s
bg	Намерен индекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
bg	Кликнете, за да покажете изхода за данни за полето „ %s“

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи Re-Index.

en	Executing script query '%s'
bg	Изпълнението на заявката за скрипт „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
bg	Общо:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
bg	Невалиден host_id: %s

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
bg	Тестван размер на масово ходене %d с отговор от %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
bg	Избраният размер на масовото ходене беше %d.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
bg	Размерът на масовото ходене е фиксиран на %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнението на SNMP се получава за брой индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнение на SNMP разходка за списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Индексът се намира в OID: стойност „ %s“: „ %s“

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
bg	Поправяне на грешно поле „method“ за „ %s“, тъй като „rewrite_index“ или „oid_suffix“ е дефинирано

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
bg	Вмъкване на индексни данни за поле „ %s“ [value = « %s»]

en	Located input field '%s' [get]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
bg	Намерено правило за презаписване на OID: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
bg	Поле ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
bg	Изпълнението на SNMP за %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи повторното индексиране за OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
bg	Намерен резултат за data @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Задаване на резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', стойност = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Пропуснат резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
bg	Получен е резултат от получаването на SNMP за data @ ' %s' [value = ' %s'] (индекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [разходка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
bg	Изпълнение на SNMP разходка за данни @ ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
bg	Намерена е OCTET STRING „ %s“ декодирана стойност: „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от преизчисляване на стойност regexp oid

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
bg	Трябва да изберете изходна колона XML за източник на данни „ %s“ и да поставите отметка в квадратчето отдясно

en	Data Source ID %s does not exist
bg	Източникът на данни не съществува

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
bg	Папката RRD не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
bg	RRD файлът не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Error %s is not readable
bg	Грешка %s не може да се чете

en	Link %s
bg	Връзка %s

en	Authentication failed: %s
bg	Неуспешно удостоверяване: %s

en	HELO failed: %s
bg	HELO не успя: %s

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
bg	Приставката „Cacti disabled“ %s се дължи на следната грешка: %s! Вижте Cacti логфайла за повече подробности.

en	- Dev %s
bg	(От устройство: %s)

en	- Beta %s
bg	- Бета %s

en	Version %s %s
bg	Версия %s %s

en	%d to %d of %s [ %s ]
bg	% d до% d от %s [ %s]

en	All %d %s
bg	Всички% d %s

en	Current Page: %s
bg	Текуща стойност

en	Version %s | %s
bg	Версия %s %s

en	Cacti Color (%s)
bg	Цвят на Cacti ( %s)

en	Data Query Data Sources must be created through %s
bg	Източниците с данни от заявките за данни трябва да бъдат създадени чрез %s

en	%d Column
bg	% d Графа

en	Create Graph from %s
bg	Създаване на графика от %s

en	Create %s Graphs from %s
bg	Създайте графики от %s

en	Graph [Template: %s]
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
bg	Елементи на графиката [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
bg	Източник на данни [Шаблон: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
bg	Персонализирани данни [Шаблон: %s]

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл адреси за дестинация

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте тема за електронна поща

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от Име

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от адреса

en	Report Item [edit Report: %s]
bg	Отчетен елемент [редактиране на Отчета: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
bg	Отчетен елемент [нов отчет: %s]

en	Details %s
bg	Детайли

en	Report Items %s
bg	Няма елементи за отчет

en	Scheduled Events %s
bg	Планирани събития

en	Report Preview %s
bg	Визуализация на отчета

en	Graph: %s
bg	Графика

en	Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
bg	, Използване на RegEx: "%s"

en	Tree: %s
bg	‎درخت

en	, Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Branch: %s
bg	Отрасъл:

en	Reports [%s]
bg	Отчети [ %s]

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
bg	Терминът „ %s“ не е валиден. Грешка е %s

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
bg	Грешка при проверката за променлива %s със стойност от %s. Вижте обратна следа по-долу за повече подробности.

en	New Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	New Data Query: %s
bg	Заявка за данни [ %s]

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
bg	Неуспешно задаване на зададената версия %sRRDTool: %s

en	Failed to apply specified profile %s != %s
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
bg	Неуспешно прилагане на определен режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
bg	Неуспешно прилагане на определеното отменяне на автоматизацията: %s

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	Unknown Reason: %s
bg	Неизвестен Причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
bg	Опитвате се да инсталирате Cacti %s на база данни 0.6.x. За съжаление това не може да се извърши.

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
bg	Изглежда, че тази версия на Cacti ( %s) няма валиден код за версия, моля, свържете се с екипа за разработка на Cacti, за да се уверите, че това е основно. Ако виждате тази грешка в съобщение, моля, изпратете доклад незабавно на GitHub

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
bg	Уверете се, че сте прочели и следвали необходимите стъпки, необходими за инсталиране на Cacti, преди да продължите. Инсталиращата информация може да бъде намерена за Unix и Win32- базирани операционни системи.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
bg	Този процес ще ви преведе през стъпките за надстройване от версия „ %s“.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
bg	Също така, ако това е надстройка, не забравяйте да прочетете информационния файл за надстройка .

en	PHP - Recommendations (%s)
bg	PHP - Препоръки

en	Upgrade from %s to %s
bg	Надстройка от %s на %s

en	Downgrade from %s to %s
bg	Намаляване от %s на %s

en	Database: %s
bg	База данни: %s

en	Database User: %s
bg	Потребител на базата данни: %s

en	Database Hostname: %s
bg	Име на хоста на базата данни: %s

en	Port: %s
bg	Порт: %s

en	Server Operating System Type: %s
bg	Тип операционна система на сървъра: %s

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
bg	Потребителят " %s" трябва да има разрешение MODIFY, за да активира четене / запис.

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
bg	Имате повече таблици, отколкото вашата PHP конфигурация ще ни позволи да показваме / конвертираме. Моля, променете настройката max_input_vars в php.ini на стойност над%s

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
bg	Натиснете ' %s' и след това ' %s', за да завършите инсталационния процес, след като изберете Шаблони за устройства.

en	Installing Cacti Server v%s
bg	Инсталиране на Cacti Server v %s

en	Spawning background process: %s %s
bg	Фонов процес на хвърляне на хайвера:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран. Вече можете да започнете да използвате софтуера.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран с грешки

en	Starting %s Process for v%s
bg	Стартиране на%s процес за v%s

en	Finished %s Process for v%s
bg	Завършен%s процес за v%s

en	Found %s templates to install
bg	Намерени са%s шаблони за инсталиране

en	About to import Package #%s '%s'.
bg	Предстои импортиране на пакет #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' бе успешно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' не бе успешно

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
bg	Шаблони за автоматизация за [изтрит шаблон]

en	Setting default data source profile to %s (%s)
bg	Профилът на източника на данни по подразбиране за този шаблон за данни.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
bg	Актуализиране на мрежата за автоматизация (%s), режим "%s" => "%s", подмрежа "%s" =>%s "

en	Selecting Automation Option Set %s
bg	Изтриване на шаблон (и) за автоматизация

en	Updating Automation Option Set %s
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Successfully updated Automation Option Set %s
bg	Успешно актуализиран набор от опции за автоматизация%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
bg	Изпълнение на автоматизацията на устройствата

en	Failed to updated Automation Option Set %s
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	Device Template for First Cacti Device is %s
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	Found %s tables to convert
bg	Намерени%s таблици за конвертиране

en	Converting Table #%s '%s'
bg	Таблица за преобразуване #%s '%s'

en	Switched from %s to %s
bg	Превключихте от%s на%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Използване на временен файл за db кеш:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
bg	Надстройка от v%s (DB%s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспешно намиране на функция за надстройка за v%s

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
bg	Фонът вече беше стартиран в%s, този опит за%s беше пропуснат

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
bg	Възникна изключение по време на инсталацията: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
bg	Инсталацията е стартирана на %s, завършена на %s

en	No - %s
bg	минута(и)

en	%s - N/A
bg	минута(и)

en	%s - No
bg	минута(и)

en	Setting PHP Option %s = %s
bg	Задаване на PHP опция%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
bg	Неуспешно задаване на PHP опция%s, е%s (трябва да бъде%s)

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се зададе версия

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, не може да се зададе опция за препратки

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола - не може да се стартират TLS комуникации

en	Protocol Error, General failure (%s)
bg	Грешка в протокола, обща грешка ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се свърже, LDAP резултат: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Connection Timeout to Server (%s)
bg	Изчакване на връзката

en	Insufficient Access to Server (%s)
bg	Недостатъчен достъп

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
bg	Не може да се намери DN за сравнение

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
bg	Не може да се създаде обект на LDAP връзка

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
bg	Неочаквана грешка %s (Ldap грешка: %s)

en	ICMP Ping Success (%s ms)
bg	ICMP Ping Success ( %s ms)

en	UDP ping error: %s
bg	UDP ping грешка: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
bg	Успех на UDP пинг ( %s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
bg	TCP ping: socket_connect (), причина: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
bg	TCP ping: socket_select () се провали, причината: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
bg	TCP Ping Success ( %s ms)

en	%s Version %s or above is required for %s.
bg	%s Версия %s или по-висока е необходима за %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
bg	%s е необходим за %s и не е инсталиран.

en	Requires: Cacti >= %s
bg	Изисква: Cacti> = %s

en	Device '%s' successfully added to Report.
bg	Добавено към Cacti

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
bg	Устройството „%s“ не е добавено към отчета, тъй като вече съществува в отчета.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
bg	Проблеми при изпращане на доклад „%s“ Проблемът с имейл грешката на подсистемата е „%s“

en	Report '%s' Sent Successfully
bg	Доклад „%s“ изпратен успешно

en	Created Report Graph Item '%s'
bg	Създаден графичен елемент „ %s “

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Неуспешно добавяне на елемент от графиката на отчетите „ %s “ вече съществува

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Елементът на графиката „Пропуснати“ „ %s “ вече е налице

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
bg	Задължителният размер на стъпката за RRD е ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Типът за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Сърцето за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
bg	RRD минимум за източник на данни ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
bg	DS ' %s' липсва в определението Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Cacti RRA ' %s' има същите CF / стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Файлът RRA ' %s' има същите стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
bg	XFF за id cacti RRA ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
bg	Броят на редовете за Cacti RRA id „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
bg	RRA ' %s' липсва в RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
bg	RRA ' %s' липсва в дефиницията на Cacti

en	rename %s to %s
bg	преименувайте %s на %s

en	ERROR while writing XML file: %s
bg	ГРЕШКА при писане на XML файл: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
bg	ГРЕШКА: RRDfile %s не може да се запише

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) са премахнати от RRD файла

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) добавяне към RRD файла

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
bg	Уебсайтът няма достъп за запис до %s, може да не е в състояние да създаде / актуализира RRD

en	Created: %s
bg	Създадено: %s

en	Graph Not created for %s due to bad data
bg	Създаване на графики

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
bg	В зависимост от броя на входните данни и използването на колектора за данни за гръбнака, %s ще се нуждае от много връзки. Изчислението за гръбначния стълб е: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), тогава трябва да оставите пространство за потребителски връзки, което ще се промени в зависимост от броя на едновременните акаунти за вход.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
bg	Ако използвате Cacti Performance Booster и изберете механизъм за съхранение на памет, трябва да внимавате да изчистите буфера за производителност, преди системата да изчерпи пространството за памет. Това се прави по два начина, като първо се намалява размерът на изходната колона до точния размер. Тази колона е в таблиците poller_output и poller_output_boost. Второто нещо, което можете да направите, е да отделите повече памет за таблиците с памет. Ние произволно избрахме препоръчителна стойност от 10%% от системната памет, но ако използвате SSD дискове или имате по-малка система, можете да игнорирате тази препоръка или да изберете различен механизъм за съхранение. Може да видите очакваното потребление на таблиците за подсилване на производителността под Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
bg	При използване на InnoDB хранилището е важно да поддържате пространствата за таблици разделени. Това прави управлението на таблиците по-лесно за дълго време потребители на %s. Ако работите с това в момента изключено, можете да мигрирате към хранилището на файл, като активирате функцията и след това да изпълните alter оператор за всички таблици InnoDB.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
bg	InnoDB ще държи колкото се може повече таблици и индекси в системната памет. Затова трябва да направите innodb_buffer_pool достатъчно голям, за да побере толкова маси и индекси в паметта. Проверката на размера на директорията / var / lib / mysql / cacti ще помогне при определянето на тази стойност. Ние препоръчваме 25%% от общата памет на вашите системи, но вашите изисквания ще варират в зависимост от размера на вашите системи.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
bg	Задаването на тази стойност на 2 означава, че ще премахвате всички транзакции всяка секунда, а не при фиксация. Това позволява на %s да изпълнява по-рядко писане.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
bg	От %s %s можете да контролирате честотата на изтриване на транзакции на диск. По подразбиране е 1 секунда, но при високи I / O системи настройката на стойност, по-голяма от 1, може да позволи диск I / O да бъде по-последователен

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	%s Tuning
bg	%s Настройка

en	PHP %s is the minimum version
bg	PHP %s е минималната версия

en	A minimum of %s memory limit
bg	Ограничение от минимум %s MB памет

en	A minimum of %s m execution time
bg	Най-малко% време за изпълнение

en	External Links [edit: %s]
bg	Външни връзки [редактиране: %s]

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
bg	Вие сте излезли от Cacti поради прекъсване на сесията.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
bg	Моля, затворете браузъра си или %sLogin Again %s

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
bg	SNMP получател на известия [редактиране: %s]

en	The Package %s Imported Successfully
bg	Кактусният дневник успешно се прочисти

en	Not Compatible, %s
bg	Не е съвместимо, %s

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
bg	Не може да се инсталира приставката. Първо трябва да се инсталират следните приставки: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
bg	Не може да се деинсталира. Този плъгин се изисква от: %s

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
bg	Директорията на приставката не е правилна. Трябва да е ' %s', но е ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
bg	Директорията на приставката „ %s“ липсва в setup.php

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s не е синхронизирано с интервала на Poller! Интервалът на Poller е '% d' секунди, с максимум '% d' секунди, но% d секунди са изминали от последното проучване!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „% d“ е открито като превишаване на цикъла на запитване, моля разгледайте.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изходната таблица на полера не е празна. Проблеми:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
bg	ГРЕШКА: Пътят на гръбначния стълб: %s е невалиден. Полера не може да продължи!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
bg	Превишава се максималното време за изпълнение от% d секунди. Излизане.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост на базата данни „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост на базата данни.

en	Site [edit: %s]
bg	Сайт [редактиране: %s]

en	Cacti Settings (%s)%s
bg	Настройки на Cacti ( %s)

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
bg	FATAL: Методът ' %s' е невалиден

en	Technical Support [%s]
bg	Техническа поддръжка [ %s]

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
bg	ГРЕШКА: Инсталираната версия RRDtool не надвишава конфигурираната версия. <br> Моля, посетете %s и изберете правилната версия на RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
bg	ГРЕШКА: RRDtool 1.2.x + не поддържа GIF формат на изображенията, но графиката (ите) и / или шаблоните на% d има GIF зададен като формат за изображение.

en	Action[%s]
bg	Действие [ %s]

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
bg	Силно се препоръчва да промените php.ini memory_limit на %s или по-висока.

en	Available Templates [%s]
bg	Налични шаблони [ %s]

en	Trees [edit: %s]
bg	Дървета [редактиране: %s]

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
bg	Това дърво е заключено за редактиране на%1$s от%2$s.

en	User Settings %s
bg	Потребителски настройки %s

en	User Management %s
bg	Управление на потребителите %s

en	Graph Permissions %s
bg	Графични разрешения %s

en	Group Membership %s
bg	Членство в група %s

en	Devices Permission %s
bg	Разрешение за устройства %s

en	Template Permission %s
bg	Разрешение на шаблона %s

en	Tree Permission %s
bg	Разрешение за дърво %s

en	User Domain [edit: %s]
bg	Потребителски домейн [редактиране: %s]

en	User Group Management [edit: %s]
bg	Управление на потребителските групи [редактиране: %s]

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
bg	Вход [Общо линии:% d - скрити елементи, които не съответстват]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
bg	Вход [Общо линии:% d - Показани са всички елементи]

en	%d Bytes
bg	% d байта

en	%0.2f percent of update frequency)
bg	% 0.2f% от честотата на актуализация)

en	Process: %d
bg	1 Процес

en	Severity Level: %s
bg	Ниво на сериозност: %s

en	VDEF Name: %s
bg	VDEF име: %s

en	VDEF Items [edit: %s]
bg	VDEF елементи [редактиране: %s]

en	VDEFs [edit: %s]
bg	VDEFs [редактиране: %s]