en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
bg	Моля, вижте официалния %sCacti уебсайт %s за информация, поддръжка и актуализации.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
bg	Особено благодарение на %sTobi Oetiker %s, създателя на %sRRDtool %s и много популярния %sMRTG %s.

en	Place on a Tree (%s)
bg	Място на дърво ( %s)

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
bg	За да мигрирате по-долу агрегираните графики към агрегати на базата на шаблони, първо създайте агрегиран шаблон за шаблона на графиката „ %s“.

en	Aggregate Name
bg	Агрегирано име:

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да поставите следната графика (и) под клона на дървото.

en	[edit: %s]
bg	[редактиране: %s]

en	Aggregate Preview %s
bg	Общ преглед [ %s]

en	Aggregate Graph %s
bg	Общ график %s

en	Aggregate Template [edit: %s]
bg	Агрегиран шаблон [редактиране: %s]

en	Must be at least %d characters in length
bg	Трябва да има дължина поне% d знака

en	Cannot be reused for %d password changes
bg	Не може да се използва повторно за% d промени в паролата

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
bg	Потребителят е удостоверен, но шаблонният акаунт е деактивиран. Използване на акаунт за гости

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Incorrect resetlink hash

en	Reset password token was sent. Check your mailbox

en	Please enter your Cacti username or email address.
bg	Моля, въведете текущата си парола и новата си <br> Cacti парола.

en	Reset password problem.

en	Reset Password
bg	Автентична парола

en	Send reset token by email
bg	Изпратете имейл за изпитване

en	Device %s Added to Cacti
bg	Добавено към Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
bg	Не се добавя към Cacti

en	Title Format
bg	Формат на заглавието:

en	Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на правило [редактиране: %s]

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
bg	Не може да се рестартира Discovery за откриване в процес на работа за мрежата " %s"

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
bg	Не може да се извърши откриването за забранена мрежа „ %s“

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите деня от седмицата. Деактивиране на мрежата %s !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите както месеците, така и дните от месеца. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
bg	ГРЕШКА: Трябва да посочите месеците, седмиците на месеците и дните на седмицата. Деактивиране на мрежата %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
bg	ГРЕШКА: Мрежата " %s" е невалидна.

en	%d Thread
bg	% d Тема

en	%d Threads
bg	% d Теми

en	Network Discovery Range [edit: %s]
bg	Обхват на откриването на мрежата [редактиране: %s]

en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	Name Format
bg	Формат на името:

en	SNMP Version: %s
bg	Версия SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
bg	SNMP общността / потребителско име: %s

en	SNMP Options [edit: %s]
bg	Опции на SNMP [редактиране: %s]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
bg	SNMP Option Set [редактиране: %s]

en	Item # %d
bg	Елемент #% d

en	Graph Rule Name: '%s'
bg	Име на графиката: %s

en	Tree Rule Name: '%s'
bg	Елементи от дърво правило

en	Device Rules [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
bg	Избор на дърво правило [редактиране: %s]

en	CDEF Name: %s
bg	Име на CDEF: %s

en	CDEF Items [edit: %s]
bg	CDEF елементи [редактиране: %s]

en	CDEF [edit: %s]
bg	CDEF [редактиране: %s]

en	Change Log [%s]
bg	Промени

en	Colors [edit: %s]
bg	Цветове [редактиране: %s]

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране на елемента от отчета: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [нов елемент на отчета: %s]

en	Color Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране: %s]

en	Color Template [edit: %s]
bg	Шаблон за цвят [редактиране: %s]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
bg	Цветовият шаблон „%s“ имаше% d агрегатни шаблони бяха изтласкани и% d не шаблонирани агрегати бяха изтласкани

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
bg	Цветовият шаблон „%s“ не е имал агрегирани шаблони или графики, използващи този цветен шаблон.

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	For attribute '%s', issue found '%s'
bg	За attrbitute ' %s' проблемът е намерен ' %s'

en	Repair Steps [ %s ]
bg	Ремонтни стъпки [ %s]

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
bg	Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]

en	Input Name
bg	Име на въвеждане:

en	Field Name: %s
bg	Име на полето: %s

en	Friendly Name: %s
bg	Приятелско име: %s

en	Output Fields [edit: %s]
bg	Изходни полета [редактиране: %s]

en	Input Fields [edit: %s]
bg	Поле за въвеждане [редактиране: %s]

en	Data Input Method [edit: %s]
bg	Методи за въвеждане на данни [редактиране: %s]

en	Graph Name: %s
bg	Име на графиката: %s

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
bg	Асоциирани графики / шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Data Template - %s
bg	Шаблон за данни - %s

en	Data Queries [edit: %s]
bg	Заявки за данни [редактиране: %s]

en	Profile Name: %s
bg	Име на профила: %s

en	RRA [edit: %s %s]
bg	RRA [редактиране: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
bg	Профил на източника на данни [редактиране: %s]

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
bg	%s KBytes за източници на данни и %s байтове за заглавката

en	%s KBytes per Data Source
bg	%s KBytes за източник на данни

en	%d Years
bg	% d години

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	Custom Data [data input: %s]
bg	Персонализирани данни [въвеждане на данни: %s]

en	(From Device: %s)
bg	(От устройство: %s)

en	Data Template Selection [edit: %s]
bg	Избор на шаблон за данни [редактиране: %s]

en	Edit Graph: '%s'.
bg	Редактиране на шаблона на графиката.

en	Data Source Item %s
bg	Елемент на източник на данни %s

en	Data Sources [ %s ]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Field "%s" is missing an Output Field. Select the Output Field associated with this Data Source, and press Save again.

en	The Poller Cache operation has been launched in background for Data Template ID %d.

en	New Data Source Profile
bg	Профил на нови източници на данни

en	Update database for existing Data Sources?

en	WARNING: This change will not change either the step or the heartbeat of existing RRDfiles. After this change, a Rebuild Poller Cache operation will take place in background to update the data collection cycle for the impacted Data Sources. It is strongly suggested that you either delete all the impacted RRDfiles afterwards, or use the splice_rrd.php CLI script to preserve old data and repopulate the new RRDfiles with the legacy data. Otherwise, this change will have no on the data and may in fact lead to a loss of fidelity if you are increasing the time between data collection cycles.

en	Data Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за данни [редактиране: %s]

en	Data Source Item [%s]
bg	Източник на данни [ %s]

en	GPRINT Presets [edit: %s]
bg	Предварителни настройки на GPRINT [редактиране: %s]

en	GRPINTs
bg	GPRINTs

en	Graph Utility View for Graph: %s
bg	Графичен помощен изглед

en	%d seconds left.
bg	Остават% d секунди.

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране на графиката: %s]

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
bg	Синхронизирането на графичния шаблон „%s“ даде резултат от ремонт на %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
bg	Синхронизирането на графичен шаблон „%s“ не доведе до никакви ремонти.

en	Template Class
bg	Въз основа на шаблон

en	Graph Template Items [edit: %s]
bg	Елементи на шаблона на графиката [редактиране: %s]

en	Graph Template [edit: %s]
bg	Шаблон на графиката [редактиране: %s]

en	The Class of this Graph Template
bg	Името на този шаблон за графика.

en	The Version of this Graph Template
bg	Името на този шаблон за графика.

en	The number of Graph Items in this Graph Template.
bg	Броят графики, използващи този шаблон за графика.

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
bg	Входни елементи на графиката [редактиране на графика: %s]

en	Item #%s
bg	Елемент # %s

en	The Site Name for this Graph.
bg	Името на тази група.

en	Site Location
bg	Местоположение

en	The Site Location for this Graph.
bg	Името на тази група.

en	Created graph: %s
bg	Създадена графика: %s

en	Data Sources [%s]
bg	Източници на данни [ %s]

en	Graph Items [graph: %s]
bg	Графични елементи [графика: %s]

en	Delete Method
bg	Изтриване на цвят

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Destination Branch
bg	Клон на дестинацията:

en	Graph Items [edit: %s]
bg	Елементи на графиката [редактиране: %s]

en	Graph [edit: %s]
bg	Графика [редактиране: %s]

en	Edit Data Source: '%s'.
bg	Източници на данни [ %s]

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
bg	Изберете шаблон на графиката, който да се приложи към тази графика. Моля, обърнете внимание, че можете да променяте само шаблоните за графики на 100 %% съвместим шаблон за графики, което означава, че включва идентични източници на данни.

en	Graph Management [ %s ]
bg	Управление на графики

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
bg	Нови графики за [ %s]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
bg	Грешка при анализа на XML файл с ресурс на заявка за данни за заявка за данни „%s“ с идентификатор „%s“

en	Data Query [%s]
bg	Заявка за данни [ %s]

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
bg	ВНИМАНИЕ: Cacti страница: %s генерира фатална грешка %d!

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
bg	Преиндексиране на устройството Завършено за% 0.2f секунди. Има актуализирани% d елемента.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Шаблон (и) на устройството.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Device [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	[%d Items, %d Rows]
bg	[% d елементи,% d редове]

en	Graph Template Name: %s
bg	Име на шаблона на графиката: %s

en	Data Query Name: %s
bg	Име на заявката за данни: %s

en	Device Templates [edit: %s]
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	The version of this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	The author of this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	The copyright of this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	Stream Data Query
bg	Графични данни

en	Warnings, Errors, Device and Tree Creation

en	Low Level plus Graph Creation/Non-Creation Events

en	All Events plus Global Log Level Specific Trace Events

en	Version %d
bg	Версия% d

en	AES
bg	DES

en	AES-192-C
bg	AES-192

en	AES-256-C
bg	AES-256

en	Stream Device
bg	Устройства за синхронизиране

en	TCP Ping Closed
bg	TCP Ping

en	Every %d Seconds
bg	Всеки% d секунди

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every %d Day
bg	Всеки% 1 ден

en	%0.1f Minutes
bg	%d минути

en	%d Year
bg	% d Година

en	Apache License 2.0

en	Creative Commons

en	GNU General Public License

en	MIT License
bg	Лиценз

en	Eclipse Public License version 2.0

en	Create Packages
bg	Импортиране на шаблони

en	Repositories
bg	Нов опит

en	Public Keys
bg	Публикувай

en	Amon Server Stats
bg	Не е посочено

en	AMQP Stats
bg	Статистика

en	CPU Stats
bg	Статистика

en	Disk Stats
bg	Състояние на устройството

en	Disk I/O Stats

en	Health Stats
bg	Следващ старт

en	Webserver Stats
bg	Свързани с уеб сървър

en	Kafka Stats
bg	Статистика

en	Kernel Stats
bg	Не е посочено

en	Kernel Memory
bg	Системна памет

en	Linux CPU Stats

en	Linux Kernel Params

en	MongoDB Stats
bg	Не е посочено

en	MariaDB/MySQL Stats

en	Memory Stats
bg	Не е посочено

en	Mosquitto Stats
bg	Статус на Boost

en	Network Stats
bg	Мрежи

en	Process Stats
bg	Процеси

en	QOS Stats
bg	Статистика

en	Swap Stats
bg	Статистика

en	Syslog Stats
bg	Не е посочено

en	System Stats
bg	Настройки на потребителя

en	Unspecified
bg	Justified

en	%d Lines
bg	% d линии

en	Package Management
bg	Управление на дневници

en	Last %d Hours
bg	Последно% d часа

en	Last %d Days
bg	Последни% d дни

en	Last %d Weeks
bg	Последно% d седмици

en	Last %d Months
bg	Последни% d месеца

en	Last %d Years
bg	Последни% d години

en	%d Min
bg	% d Мин

en	%d MBytes
bg	% d МБ

en	%s GBytes
bg	%s GB

en	%d GBytes
bg	% d GB

en	%s Hours
bg	%s часа

en	%d GByte
bg	% d GB

en	%s Minutes
bg	%s Минути

en	%d Megabytes
bg	% d мегабайта

en	Every %d Weeks
bg	Всеки% d седмици

en	Package Cacti Template
bg	Шаблон (и) на дублиращи се данни

en	Package Repositories
bg	Файлове на пакети

en	Package Public Keys
bg	Файлове на пакети

en	years
bg	% d години

en	The maximum number of times SNMP will attempt to contact the remote device before giving up.
bg	Броят на случаите, в които Cacti ще се опита да пинира Устройство, преди да го маркира като надолу.

en	%d OID
bg	Макс. OID

en	%d OID's
bg	%d OID

en	%d Repetition
bg	Опции на мрежата

en	%d Repetitions
bg	Опции на мрежата

en	Field [%s]
bg	Поле [ %s]

en	Choose the associated field from the %s field.
bg	Изберете съответното поле от полето %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
bg	Въведете име за това %s поле. Забележка: Ако използвате двойки стойности на имена в скрипта си, например: NAME: VALUE, важно е името да съвпада с името на изходното поле по същия начин като името или имената на изхода на скрипта.

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
bg	Ако това поле трябва да се третира специално от шаблоните на хоста, посочете го тук. Валидните ключови думи за това поле са %s

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
bg	По подразбиране форматът на етикетите на осите се определя автоматично. Ако искате да направите това сами, използвайте тази опция със същите% lf аргументи, които познавате от командите PRINT и GPRINT.

en	Primary Color
bg	Основен администратор

en	The color to use for the canvas item and legend.
bg	Цветът, който ще се използва за легендата.

en	Primary Opacity
bg	Основен администратор

en	The opacity of the primary color.
bg	Непрозрачността / алфа каналът на цвета.

en	Gradient Color
bg	Име на цвят

en	The gradient color to use for the canvas item.
bg	Източникът на данни, който да се използва за тази графика.

en	Gradient Opacity

en	The opacity of the gradient color.
bg	Непрозрачността / алфа каналът на цвета.

en	Gradient Height
bg	Височина на графиката

en	The Gradient Height parameter can create three different behaviors. If it is > 0, then the gradient is a fixed height, starting at the line going down. If it is < 0, then the gradient starts at a fixed height above the x-axis, going down to the x-axis. If it is == 0, then the gradient goes from the top of the area fill to x-axis.

en	Legend for Export/Hover

en	A Legend to be displayed when Hovering over the Graph and also used for Graph Export. Hover requires RRDtool 1.9.1 and above. It may work for RRDtool 1.8+, but not for Thold Legends.

en	The Class of this Graph Template.
bg	Името на този шаблон за графика.

en	The Version given to this Graph Template.
bg	Името, дадено на този графичен шаблон.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device. IPv6 address insert into brackets (example: [2001:abcd:1234::1])
bg	Напълно квалифицирано име на хост или IP адрес за това устройство.

en	Downed Device SNMP Recovery Options Set
bg	Откриване на свалено устройство

en	If a Device goes down, use this SNMP Option Set to attempt to re-establish communication with the device and update the devices settings based upon the first matching SNMP Options Set.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i> <br><i>NOTE: TCP Ping Closed - Even if the tcp ping is not successful, the device can be considered UP.</i>
bg	Типът на изпратения ping пакет. <br> <i>ЗАБЕЛЕЖКА: ICMP на Linux / UNIX изисква привилегии на root.</i>

en	The Version given to this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	Tags

en	A series of space delimited tags to help with searching for this Device Template.

en	The original author of this Device Template.
bg	Първоначалният автор на това Дърво.

en	Author Email
bg	Автор

en	The original author's Email address.
bg	Първоначалният автор на това Дърво.

en	A the author's desired copyright for this Device Template.
bg	Името на този шаблон на устройството.

en	Installation Instructions
bg	Опции за инсталиране:

en	Brief installation instructions provided by the Device Template author.

en	Mail/Reporting/DNS/Proxy
bg	Mail / Докладване / DNS

en	This is the Log file where Boost will write its information to. It much be located in the same directory as the Cacti Log file.

en	Log Rotation
bg	Задържане на дневник

en	GitHub/GitLab API Settings

en	Base API Repository URL

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub or GitLab enter the GitHub or GitLab API url here. The default is https://api.github.com/. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	GitHub User Account
bg	Данни за потребителския акаунт

en	The User account that holds your GitHub/GitLab repositories. Change this only if you have your own repository that you maintain for Cacti Plugins.

en	Personal Access Token
bg	Успех - Токен

en	If you wish to get the latest plguins versions directly from GitHub without overly restricted rate limiting, enter your Personal Access Token here.

en	Enable Unsafe Plugin Installs
bg	Активиране на приставката

en	If you would like to allow the installation of Cacti Plugins from their 'develop' branch, check this checkbox.

en	Packaging Defaults
bg	Файлове на пакети

en	Author Name
bg	Автор

en	The name of the author that you wish published with the Device Template or Package.
bg	Името на потребителя, което Cacti ще използва като шаблон за нови потребителски акаунти.

en	Author Email Address
bg	От имейл адрес

en	The Email address of the author that you wish published with the Device Template or Package.

en	Template/Package Copyright

en	The default copyright that you would like to use for your packaged Device Templates and Packages.

en	Logging Level
bg	Влизане

en	The Logging level for Automation activities. Levels are Low, Medium and High.

en	%s Thread
bg	% d Тема

en	%s Threads
bg	% d Теми

en	Downed Device SNMP Recovery Options Retry Frequency

en	When a Device is Down, and has an SNMP Recovery Options Set established, how often do you wish to try to reciver the Device using the SNMP Options Set specified?

en	Poller Output Not Empty Debouncing

en	If you are having issues with some data sources, your Email could be flooded with 'Poller Output Not Empty' warnings. If this is happening, you can debounce the setting based upon this interval.

en	Monthly on Sunday
bg	Месечно на ден

en	%s Minute
bg	%s Минути

en	%s Hour
bg	%s часа

en	%d Processes
bg	% d Процеси

en	%d Attempts
bg	% d Опитите

en	%d Changes
bg	% d Промени

en	Account Email Notification
bg	Cacti System Utilities

en	Send email to new user
bg	Опции на Sendmail

en	When an admin creates a new account and an email address is entered, send an informational email to it.

en	Subject of new user message

en	This is the Email subject that will be used for new user message.

en	Email body for new user message

en	This is the message that will be send to new user account. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	New user created. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To login and set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Send email when an admin changes a user password

en	When an admin changes the password of an account and the email address for that account is entered, send an informational email to that address.

en	Subject of reset password message

en	This is the Email subject that will be used when admin change user password or user use 'Forgot password'.

en	Cacti - password reset

en	Email body for reset password message

en	This is the message that will be sent when a user requests a password reset. Max 1024 characters. HTML is allowed. There are several common replacement tags that may be used in include &#060CACTIURL&#062 &#060USERNAME&#062 &#060PASSWORD&#062

en	User's password has been reset. <br>Server: <a href="<CACTIURL>"><CACTIURL></a><br>Username: <USERNAME><br>To set a new password, use <a href="<PWDRESETLINK>">the following link</a><br><br>

en	Reset link validity

en	How long the resetlink is valid in minutes

en	Internet Proxy Settings
bg	Основни настройки

en	Internet Proxy Address
bg	Въведете адреса на сайта

en	For either core Cacti Services or Plugins that require internet access, enter the proxy server and port here in the following format IP:PORT. For example 192.168.1.1:8080.

en	Internet Proxy User

en	If your Internet Proxy requires a username, enter it here.

en	Internet Proxy Password

en	If your Internet Proxy requires a password, enter it here.

en	Enable Direct Population of Boost Table
bg	Активиране на директна популация от таблица poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost table with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
bg	Позволява директно вмъкване на записи в усилване на изхода на полер с резултати в 25% намаление във всеки цикъл на анкетиране.

en	Enable Boost Debugging
bg	Активиране на приставката

en	If set, Boost will log debug information directly to the Boost log file. Please note, enabling can cause a high I/O rate on the local file system.

en	%d Standard Deviations
bg	% d Стандартни отклонения

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
bg	Тази стойност представлява процентът над коригираната средна извадка, след като от извадката са отстранени външните стойности. Например, процентът на променливата от 100 %% на коригирана средна стойност от 50 ще премахне всяка проба над количеството от 100 от графиката.

en	%d High/Low Samples
bg	% d Висока / ниска проба

en	%d Spikes
bg	% d Шипове

en	%d Columns
bg	% d колони

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
bg	Вече сте влезли в Cacti . Можете да изпълните тези основни стъпки, за да започнете.

en	Create devices for network
bg	Създаване на устройства за мрежа

en	Create graphs for your new devices
bg	Създавайте графики за новите си устройства

en	View your new graphs
bg	Преглеждайте новите си графики

en	Path for %s
bg	Път за %s

en	Cacti Server v%s - Maintenance
bg	Cacti Server v %s - Поддръжка

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
bg	Cacti Server v %s - Съветник за инсталиране

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
bg	Моля, изчакайте, докато инсталационната система за Cacti Version %s се инициализира. Трябва да имате активиран JavaScript, за да работи това.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
bg	Съответстващи обекти [ %s]

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [редактиране на правило за %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [нов елемент на правилото за %s: %s]

en	Automation Network SNMP Option %s!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Network Rule '%s' %s!
bg	Мрежа за автоматизация по подразбиране

en	Graph:(%s%s)
bg	Графика

en	Device:(%s%s)
bg	Устройство:

en	Template:(%s%s)
bg	Шаблони

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
bg	%s удостоверено от Web Server, но както шаблонът, така и гостът не са дефинирани в Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
bg	Грешка в LDAP: %s

en	LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Reset password
bg	Нова парола

en	Password must be at least %d characters!
bg	Паролата трябва да е поне% d знака!

en	%s MBytes
bg	% d МБ

en	%s KBytes
bg	%s GB

en	%s Bytes
bg	%s GB

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
bg	%s - WEBUI ЗАБЕЛЕЖКА: Cacti Log изтрит от уеб интерфейса за управление.

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Филтър е активен]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Нефилтриран]

en	Expand Log
bg	Разгънете Устройства

en	Expand
bg	Разгънете Устройства

en	System Default
bg	Настройки по подразбиране

en	Raw Log
bg	Преглед на регистрационния файл

en	Security Issues
bg	Сигурност

en	Running Data Query [%s].
bg	Извършване на заявка за данни [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
bg	Намерен тип = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
bg	Неизвестен тип = ' %s'.

en	Found %s Local Data ID's to Verify
bg	Намерени са%s локални идентификационни данни за проверка

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
bg	Открита е промяна на индекса! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
bg	Индексиране на асоциацията с местните данни е завършено

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
bg	Намерени променени%s и%s осиротели локални идентификационни данни за пренасочване.

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
bg	Актуализирайте кеша за повторно индексиране. Имаше

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
bg	Открито ново поле за сортиране: ' %s' Старо поле за сортиране ' %s'

en	Could not find data query XML file at '%s'
bg	XML файлът с заявка за данни не можа да бъде намерен на „ %s“

en	Found data query XML file at '%s'
bg	Намерен XML файл с заявка за търсене на „ %s“

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
bg	Невалидно поле <index_order> %s </index_order>

en	Executing script for num of indexes '%s'
bg	Изпълнение на скрипт за брой индекси „ %s“

en	Found number of indexes: %s
bg	Намерен е брой индекси: %s

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
bg	Изпълнение на скрипт за списък с индекси „ %s“, индекс на брояча: %s

en	Found index: %s
bg	Намерен индекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
bg	Кликнете, за да покажете изхода за данни за полето „ %s“

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи Re-Index.

en	Executing script query '%s'
bg	Изпълнението на заявката за скрипт „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
bg	Общо:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
bg	Невалиден host_id: %s

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
bg	Тестван размер на масово ходене %d с отговор от %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
bg	Избраният размер на масовото ходене беше %d.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
bg	Размерът на масовото ходене е фиксиран на %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнението на SNMP се получава за брой индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнение на SNMP разходка за списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Индексът се намира в OID: стойност „ %s“: „ %s“

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
bg	Поправяне на грешно поле „method“ за „ %s“, тъй като „rewrite_index“ или „oid_suffix“ е дефинирано

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
bg	Вмъкване на индексни данни за поле „ %s“ [value = « %s»]

en	Located input field '%s' [get]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
bg	Намерено правило за презаписване на OID: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
bg	Поле ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
bg	Изпълнението на SNMP за %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи повторното индексиране за OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
bg	Намерен резултат за data @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Задаване на резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', стойност = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Пропуснат резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
bg	Получен е резултат от получаването на SNMP за data @ ' %s' [value = ' %s'] (индекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [разходка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
bg	Изпълнение на SNMP разходка за данни @ ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
bg	Намерена е OCTET STRING „ %s“ декодирана стойност: „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от преизчисляване на стойност regexp oid

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
bg	Трябва да изберете изходна колона XML за източник на данни „ %s“ и да поставите отметка в квадратчето отдясно

en	Data Source ID %s does not exist
bg	Източникът на данни не съществува

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
bg	Папката RRD не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
bg	RRD файлът не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Error %s is not readable
bg	Грешка %s не може да се чете

en	Link %s
bg	Връзка %s

en	Authentication failed: %s
bg	Неуспешно удостоверяване: %s

en	HELO failed: %s
bg	HELO не успя: %s

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
bg	Приставката „Cacti disabled“ %s се дължи на следната грешка: %s! Вижте Cacti логфайла за повече подробности.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!

en	Failed to Contact Remote Agent %s Reason: %s. See Cacti Log for details.

en	- Dev %s
bg	(От устройство: %s)

en	- Beta %s
bg	- Бета %s

en	Version %s %s
bg	Версия %s %s

en	%d to %d of %s [ %s ]
bg	% d до% d от %s [ %s]

en	All %d %s
bg	Всички% d %s

en	Current Page: %s
bg	Текуща стойност

en	Seq#

en	Consolidation
bg	Консолидационна функция

en	Legend
bg	Опции на легендата

en	When exporting or showing the values while hovering over the Graph, what legend to you want displayed? If empty, it will default to data_source_name (consolidation function). This does not work for some Cacti items such as TOTAL_ALL_DATA_SOURCES for example.

en	Metric
bg	Ограничена

en	Select a Single Template
bg	Шаблон за избрани данни

en	Sort Column
bg	1 Колона

en	Sort Order
bg	Сортиране за поръчка

en	Ascending
bg	Сортиране на дървета във възходящ ред

en	Descending
bg	Сортиране на дървета по низходящ ред

en	CF
bg	CDEF

en	Maximum
bg	Максимален брой записи

en	Measure

en	25th Percentile
bg	Nth Percentile

en	50th Percentile (Median)
bg	Nth Percentile

en	75th Percentile
bg	Nth Percentile

en	90th Percentile
bg	Nth Percentile

en	95th Percentile
bg	Nth Percentile

en	Total/Sum/Bandwidth

en	Enable Data Source Statistics to Sort Graphs
bg	Активиране на събирането на статистически данни за източника на данни

en	Panels

en	Zoom Window Out of Range

en	Zoom Dates before January 1, 1993 are not supported in Cacti! Pick a more recent date.

en	Version %s | %s
bg	Версия %s %s

en	Cacti Color (%s)
bg	Цвят на Cacti ( %s)

en	Proceed with action
bg	Продължете с действието

en	Attempted SQL Injection

en	There was a SQL Injection attempted on the page

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
bg	Източниците с данни от заявките за данни трябва да бъдат създадени чрез %s

en	%d Column
bg	% d Графа

en	Create Graph from %s
bg	Създаване на графика от %s

en	Create %s Graphs from %s
bg	Създайте графики от %s

en	Graph [Template: %s]
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
bg	Елементи на графиката [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
bg	Източник на данни [Шаблон: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
bg	Персонализирани данни [Шаблон: %s]

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл адреси за дестинация

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте тема за електронна поща

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от Име

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от адреса

en	Report Item [edit Report: %s]
bg	Отчетен елемент [редактиране на Отчета: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
bg	Отчетен елемент [нов отчет: %s]

en	Details %s
bg	Детайли

en	Report Items %s
bg	Няма елементи за отчет

en	Scheduled Events %s
bg	Планирани събития

en	Report Preview %s
bg	Визуализация на отчета

en	Graph: %s
bg	Графика

en	Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
bg	, Използване на RegEx: "%s"

en	Tree: %s
bg	‎درخت

en	, Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Branch: %s
bg	Отрасъл:

en	Reports [%s]
bg	Отчети [ %s]

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
bg	Терминът „ %s“ не е валиден. Грешка е %s

en	Down (Thold)
bg	Изтегли

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
bg	Грешка при проверката за променлива %s със стойност от %s. Вижте обратна следа по-долу за повече подробности.

en	New Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	New Data Query: %s
bg	Заявка за данни [ %s]

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
bg	Неуспешно задаване на зададената версия %sRRDTool: %s

en	Failed to apply specified profile %s != %s
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
bg	Неуспешно прилагане на определен режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
bg	Неуспешно прилагане на определеното отменяне на автоматизацията: %s

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	Unknown Reason: %s
bg	Неизвестен Причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
bg	Опитвате се да инсталирате Cacti %s на база данни 0.6.x. За съжаление това не може да се извърши.

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
bg	Изглежда, че тази версия на Cacti ( %s) няма валиден код за версия, моля, свържете се с екипа за разработка на Cacti, за да се уверите, че това е основно. Ако виждате тази грешка в съобщение, моля, изпратете доклад незабавно на GitHub

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
bg	Уверете се, че сте прочели и следвали необходимите стъпки, необходими за инсталиране на Cacti, преди да продължите. Инсталиращата информация може да бъде намерена за Unix и Win32- базирани операционни системи.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
bg	Този процес ще ви преведе през стъпките за надстройване от версия „ %s“.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
bg	Също така, ако това е надстройка, не забравяйте да прочетете информационния файл за надстройка .

en	PHP - Recommendations (%s)
bg	PHP - Препоръки

en	The specified value appears to be different in the running config versus the INI file.
bg	Специфичната стойност изглежда е различна в изпълняваната конфигурация спрямо INI файла.

en	Upgrade from %s to %s
bg	Надстройка от %s на %s

en	Downgrade from %s to %s
bg	Намаляване от %s на %s

en	Database: %s
bg	База данни: %s

en	Database User: %s
bg	Потребител на базата данни: %s

en	Database Hostname: %s
bg	Име на хоста на базата данни: %s

en	Port: %s
bg	Порт: %s

en	Server Operating System Type: %s
bg	Тип операционна система на сървъра: %s

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
bg	Потребителят " %s" трябва да има разрешение MODIFY, за да активира четене / запис.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediately disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
bg	Начинът, по който работи белият списък, е, че когато за първи път импортирате метод за въвеждане на данни или повторно импортирате метод за въвеждане на данни и скриптът и / или аргументите се променят по някакъв начин, методът за въвеждане на данни и всички съответни източници на данни ще да бъдат незабавно деактивирани, докато администраторът потвърди, че методът за въвеждане на данни е валиден.

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
bg	Имате повече таблици, отколкото вашата PHP конфигурация ще ни позволи да показваме / конвертираме. Моля, променете настройката max_input_vars в php.ini на стойност над%s

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
bg	Натиснете ' %s' и след това ' %s', за да завършите инсталационния процес, след като изберете Шаблони за устройства.

en	The following General Install Options will be applied.

en	EULA

en	GPL License Accepted
bg	Приемете GPL лицензионно споразумение

en	Install Type
bg	Тип инсталация

en	New Install
bg	Инсталирай

en	Default Theme
bg	Дърво по подразбиране

en	Install Language
bg	Език на потребителя

en	Default Poller Interval
bg	Избрани интервали за полъри

en	%d Device Packages to be Installed

en	Device Packages
bg	Устройство Perms

en	No Device Packages to be Installed

en	%d Tables to be Upgraded
bg	Тип на елемента, който трябва да се добави.

en	Table Upgrades
bg	Надграждане

en	No Tables to be Upgraded
bg	Тип на елемента, който трябва да се добави.

en	Device/Graph Automation
bg	Асоциация на сайта на устройството

en	The following Device and Graph Automation rules will be applied. These rules allow you to quickly setup monitoring of your network or networks.

en	Automation Is Enabled
bg	Разпространение е активирано

en	Automation Mode
bg	Автоматизиране

en	Automation Is Disabled
bg	Автоматизиране

en	IP Address Range
bg	IP Адрес

en	Using a Custom SNMP Options
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Using the Default SNMP Options
bg	Изтриване на SNMP опция

en	Device Package
bg	Име на устройство

en	The following Device Packages will be Installed or Upgraded

en	Package:
bg	Файлове на пакети

en	The following Tables will be Upgraded to InnoDB and Converted to utf8mb4 for performance and internationalization.

en	Table:
bg	Таблици

en	Installing Cacti Server v%s
bg	Инсталиране на Cacti Server v %s

en	Spawning background process: %s %s
bg	Фонов процес на хвърляне на хайвера:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран. Вече можете да започнете да използвате софтуера.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран с грешки

en	Starting %s Process for v%s
bg	Стартиране на%s процес за v%s

en	Finished %s Process for v%s
bg	Завършен%s процес за v%s

en	Found %s templates to install
bg	Намерени са%s шаблони за инсталиране

en	About to import Package #%s '%s'.
bg	Предстои импортиране на пакет #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' бе успешно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' не бе успешно

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
bg	Шаблони за автоматизация за [изтрит шаблон]

en	Setting default data source profile to %s (%s)
bg	Профилът на източника на данни по подразбиране за този шаблон за данни.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
bg	Актуализиране на мрежата за автоматизация (%s), режим "%s" => "%s", подмрежа "%s" =>%s "

en	Selecting Automation Option Set %s
bg	Изтриване на шаблон (и) за автоматизация

en	Updating Automation Option Set %s
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Successfully updated Automation Option Set %s
bg	Успешно актуализиран набор от опции за автоматизация%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
bg	Изпълнение на автоматизацията на устройствата

en	Failed to updated Automation Option Set %s
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	Device Template for First Cacti Device is %s
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	The Add Default Device Command is: '%s'

en	WARNING: Default Device Failed to be Added error to follow.

en	Default Device Added to Cacti.
bg	Добавено към Cacti

en	Output: %s.
bg	Изходни полета

en	Found %s tables to convert
bg	Намерени%s таблици за конвертиране

en	Converting Table #%s '%s'
bg	Таблица за преобразуване #%s '%s'

en	Switched from %s to %s
bg	Превключихте от%s на%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Използване на временен файл за db кеш:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
bg	Надстройка от v%s (DB%s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспешно намиране на функция за надстройка за v%s

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
bg	Фонът вече беше стартиран в%s, този опит за%s беше пропуснат

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
bg	Възникна изключение по време на инсталацията: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
bg	Инсталацията е стартирана на %s, завършена на %s

en	No - %s
bg	минута(и)

en	%s - N/A
bg	минута(и)

en	%s - No
bg	минута(и)

en	Setting PHP Option %s = %s
bg	Задаване на PHP опция%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
bg	Неуспешно задаване на PHP опция%s, е%s (трябва да бъде%s)

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се зададе версия

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, не може да се зададе опция за препратки

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола - не може да се стартират TLS комуникации

en	Protocol Error, General failure (%s)
bg	Грешка в протокола, обща грешка ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се свърже, LDAP резултат: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Connection Timeout to Server (%s)
bg	Изчакване на връзката

en	Insufficient Access to Server (%s)
bg	Недостатъчен достъп

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
bg	Не може да се намери DN за сравнение

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
bg	Не може да се създаде обект на LDAP връзка

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
bg	Неочаквана грешка %s (Ldap грешка: %s)

en	ICMP Ping Success (%s ms)
bg	ICMP Ping Success ( %s ms)

en	UDP ping error: %s
bg	UDP ping грешка: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
bg	Успех на UDP пинг ( %s ms)

en	TCP Ping Success Connection Refused (%s ms)
bg	TCP Ping Success ( %s ms)

en	TCP Ping Failed: socket_connect(), reason: %s
bg	TCP ping: socket_connect (), причина: %s

en	TCP Ping Failed: socket_select() failed, reason: %s
bg	TCP ping: socket_select () се провали, причината: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
bg	TCP Ping Success ( %s ms)

en	'%s' versions '%s' above or in range are required to install '%s'.
bg	%s Версия %s или по-висока е необходима за %s.

en	'%s' must first be installed before '%s' is installed.
bg	%s е необходим за %s и не е инсталиран.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has been removed.

en	Data for Plugin %s including Tables and Settings has not been removed due to missing removal function.

en	The Archive for Plugin '%s' has been removed.

en	Restore failed! The Plugin '%s' archive Restore failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory '%s'.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Unable to create directory %s

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Unable to create directory %s

en	Restore succeeded! The archived Plugin '%s' Restore succeeded.

en	Load succeeded! The available Plugin '%s' Load succeeded.

en	Restore failed! The archived Plugin '%s' Restore failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Load failed! The available Plugin '%s' Load failed. Check the cacti.log for warnings.

en	Restore failed! Unable to locate the archive record for Plugin '%s' in the database.

en	Load failed! Unable to locate the available record for Plugin '%s' in the database.

en	The Plugin '%s' has been archived successfully.
bg	Кактусният дневник успешно се прочисти

en	The Plugin '%s' archiving process has failed. Check the Cacti log for errors.
bg	Един или повече RRDfile ремонти не успяха. Вижте Cacti log за грешки.

en	The Plugin '%s' archiving process has failed due to the plugin directory being missing.

en	Requires: Cacti >= %s
bg	Изисква: Cacti> = %s

en	Unable to retrieve Cacti Plugins due to the Base API Repository URL or User not being set in Configuration > Settings > General > GitHub/GitLab API Settings.

en	No plugins found at GitHub/GitLab location.

en	The Cacti plugin %s has not releases
bg	Cacti Poller все още не работи.

en	Unable to get archive from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get %s from GitHub/GitLab location.

en	Unable to get develop repo data for plugin %s from GitHub/GitLab location.

en	There were '%s' Plugins found at The Cacti Groups GitHub site and '%s' Plugins Tags/Releases were retrieved and updated in %0.2f seconds.

en	Unable to reach The Cacti Groups GitHub site. No plugin data retrieved in %0.2f seconds.

en	Device '%s' successfully added to Report.
bg	Добавено към Cacti

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
bg	Устройството „%s“ не е добавено към отчета, тъй като вече съществува в отчета.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
bg	Проблеми при изпращане на доклад „%s“ Проблемът с имейл грешката на подсистемата е „%s“

en	Report '%s' Sent Successfully
bg	Доклад „%s“ изпратен успешно

en	Created Report Graph Item '%s'
bg	Създаден графичен елемент „ %s “

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Неуспешно добавяне на елемент от графиката на отчетите „ %s “ вече съществува

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Елементът на графиката „Пропуснати“ „ %s “ вече е налице

en	WARNING: RRDtool Crashed execution the following command line %s. %s

en	RRDtool Command Crashed
bg	Команда RRDtool:

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
bg	Задължителният размер на стъпката за RRD е ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Типът за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Сърцето за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
bg	RRD минимум за източник на данни ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
bg	DS ' %s' липсва в определението Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Cacti RRA ' %s' има същите CF / стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Файлът RRA ' %s' има същите стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
bg	XFF за id cacti RRA ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
bg	Броят на редовете за Cacti RRA id „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
bg	RRA ' %s' липсва в RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
bg	RRA ' %s' липсва в дефиницията на Cacti

en	rename %s to %s
bg	преименувайте %s на %s

en	ERROR while writing XML file: %s
bg	ГРЕШКА при писане на XML файл: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
bg	ГРЕШКА: RRDfile %s не може да се запише

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) са премахнати от RRD файла

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) добавяне към RRD файла

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
bg	Уебсайтът няма достъп за запис до %s, може да не е в състояние да създаде / актуализира RRD

en	Created: %s
bg	Създадено: %s

en	Graph Not created for %s due to bad data
bg	Създаване на графики

en	Your Start Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent Start Date.

en	Your End Date '%s' is before January 1993. Please pick a more recent End Date.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
bg	В зависимост от броя на входните данни и използването на колектора за данни за гръбнака, %s ще се нуждае от много връзки. Изчислението за гръбначния стълб е: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), тогава трябва да оставите пространство за потребителски връзки, което ще се промени в зависимост от броя на едновременните акаунти за вход.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
bg	Ако използвате Cacti Performance Booster и изберете механизъм за съхранение на памет, трябва да внимавате да изчистите буфера за производителност, преди системата да изчерпи пространството за памет. Това се прави по два начина, като първо се намалява размерът на изходната колона до точния размер. Тази колона е в таблиците poller_output и poller_output_boost. Второто нещо, което можете да направите, е да отделите повече памет за таблиците с памет. Ние произволно избрахме препоръчителна стойност от 10%% от системната памет, но ако използвате SSD дискове или имате по-малка система, можете да игнорирате тази препоръка или да изберете различен механизъм за съхранение. Може да видите очакваното потребление на таблиците за подсилване на производителността под Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
bg	При използване на InnoDB хранилището е важно да поддържате пространствата за таблици разделени. Това прави управлението на таблиците по-лесно за дълго време потребители на %s. Ако работите с това в момента изключено, можете да мигрирате към хранилището на файл, като активирате функцията и след това да изпълните alter оператор за всички таблици InnoDB.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swappiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
bg	InnoDB ще държи колкото се може повече таблици и индекси в системната памет. Затова трябва да направите innodb_buffer_pool достатъчно голям, за да побере толкова маси и индекси в паметта. Проверката на размера на директорията / var / lib / mysql / cacti ще помогне при определянето на тази стойност. Ние препоръчваме 25%% от общата памет на вашите системи, но вашите изисквания ще варират в зависимост от размера на вашите системи.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accommodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
bg	Тези настройки трябва да останат ВКЛЮЧЕНИ, освен ако вашите екземпляри на Cacti не се изпълняват нито на ZFS, нито на FusionI / O, които и двата имат вътрешно журналиране, за да се съберат внезапни сривове на системата. Ако обаче имате много добра мощност и системите ви рядко се сриват и имате резервни копия, превключването на тази настройка в положение OFF може да ви осигури почти 50% увеличение на производителността на базата данни.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
bg	Задаването на тази стойност на 2 означава, че ще премахвате всички транзакции всяка секунда, а не при фиксация. Това позволява на %s да изпълнява по-рядко писане.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
bg	От %s %s можете да контролирате честотата на изтриване на транзакции на диск. По подразбиране е 1 секунда, но при високи I / O системи настройката на стойност, по-голяма от 1, може да позволи диск I / O да бъде по-последователен

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	%s Tuning
bg	%s Настройка

en	PHP %s is the minimum version
bg	PHP %s е минималната версия

en	A minimum of %s memory limit
bg	Ограничение от минимум %s MB памет

en	A minimum of %s m execution time
bg	Най-малко% време за изпълнение

en	External Link ID '%s' with Title '%s' attempted to inject an invalid URL and was blocked!

en	Your contentfile is not a valid URL. Please enter a value URL

en	External Links [edit: %s]
bg	Външни връзки [редактиране: %s]

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
bg	Вие сте излезли от Cacti поради прекъсване на сесията.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
bg	Моля, затворете браузъра си или %sLogin Again %s

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
bg	SNMP получател на известия [редактиране: %s]

en	There were errors packaging your Templates. Errors Follow.

en	A Critical Template file '%s' is missing. Please locate this file before packaging

en	Package Templates
bg	Шаблони за данни

en	What would you like to Package?
bg	Какво искате да експортирате?

en	%s Device Package
bg	Име на устройство

en	%s Graph Template Package
bg	Име на шаблона на графиката

en	%s Data Query Package
bg	Име на заявката за данни

en	Available Templates [%s]
bg	Налични шаблони [ %s]

en	Available Templates
bg	Налични шаблони [ %s]

en	%s to Export
bg	Експортиране

en	Choose the exact items to export in the Package.
bg	Изберете шаблон за експортиране в XML.

en	Package Information
bg	Информация за PHP

en	The Package Description.
bg	Описание на устройството

en	The license type for this package.
bg	Името за вход за този потребител.

en	The version number to publish for this Package.
bg	Методът за шифроване, който да се използва за имейла.

en	The Classification of the Package.
bg	Цветът, както е показано на екрана.

en	Assign various searchable attributes to the Package.

en	Some Packages require additional changes outside of Cacti's scope such as setting up an SNMP Agent Extension on the Devices to be monitored. You should add those instructions here..

en	Author Information
bg	Информация за полъри

en	The Registered Authors Name.

en	The Registered Authors Home Page.

en	The Registered Authors Email Address.

en	Package Contents Include

en	Script or Resource File '%s' does not exist. Please repackage after locating and installing this file

en	Key Generation Required to Use Tool
bg	Необходимо е генериране на ключове за използване на приставка

en	Packaging Key Information Not Found
bg	Информацията за ключа на пакета не е намерена

en	In order to use this Packaging Tool, you must first run the genkey.php script in the cli directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
bg	За да използвате този плъгин, първо трябва да стартирате скрипта genkey.php в директорията на приставката. След като това приключи, ще имате публичен и частен ключ, използван за подписване на вашите пакети.

en	The Web Server must have write access to the '%s' directory

en	Unable to initialize SQLite3

en	Cacti Template has Errors. Unable to parse entire template.

en	Data Query Graph Templates
bg	Конвертиране в графичен шаблон

en	Resource Files
bg	Ресурсът не може да се записва

en	Script Files
bg	Скриптове

en	Unable to create package temporary directory %s.

en	The Package %s Imported Successfully
bg	Кактусният дневник успешно се прочисти

en	Package %s
bg	Файлове на пакети

en	Click 'Continue' to Import the following Package.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	Click 'Continue' to Import all following Packages.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откриете следните мрежи.

en	The following Selected Package will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	The following selected Packages will be skipped as no Files or Template Items were selected.

en	Files to be Imported

en	The Files in the list below will be imported.
bg	Изберете как ще се сортират елементите в това дърво.

en	Template Items to be Imported
bg	Елементи на цветни шаблони [редактиране на елемента от отчета: %s]

en	The Template Items in the list below will be imported.
bg	Изберете как ще се сортират елементите в това дърво.

en	Import Package
bg	Импортиране на шаблони

en	Import Packages
bg	Импортиране на шаблони

en	You must select either a File or a Template Item to import before proceeding

en	Unable to obtain the public key for this package. Contact the package author to receive a new package.

en	You have not Trusted this Package Author '%s'. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox. Otherwise, feel free to reach the author at the following Email address '%s'.
bg	Не сте се доверили на този автор на пакета. Ако искате да импортирате, поставете отметка в квадратчето Автоматично доверявай се на автора

en	Repo File Missing or Damaged

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location in the package.manifest.

en	Something is wrong with your Package Repository

en	The Signature for one or more packages is not Trusted.<br>

en	<b>Author:</b> &lt;%s&gt; %s.<br>

en	Package %s
bg	Файлове на пакети

en	Press 'Ok' to start Trusting the Signer, or escape to cancel.

en	Some Packages Not Trusted
bg	Пакетът %s импортиране е неуспешен

en	All Packages Trusted

en	All Package Signatures Validated

en	The Repo '%s' is NOT Reachable at the URL Location or the package.manifest file is missing.

en	The XML files appears to be invalid and does not contain a public key. Please contact the package author to obtain a revised package.
bg	XML файловете изглеждат невалидни. Моля, свържете се с автора на пакета

en	Packages
bg	Файлове на пакети

en	Package Signature
bg	Файлове на пакети

en	Replace Suggested Value Patterns
bg	Заместване на заявки за данни Предложени модели на стойности

en	Local Package File
bg	Файлове на пакети

en	Package Location
bg	Местоположение

en	Select the Location of the Packages that you wish to Import.
bg	Изберете типа шаблон, който искате да експортирате от Cacti.

en	Local Package Import
bg	Файлове на пакети

en	Package Import Preferences
bg	Импорт

en	Repository Based Package Import
bg	Импорт

en	Not Set
bg	Не е избран

en	No Packages Found
bg	Няма намерени страници

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the '%s' file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server. But not data returned from the manifest file.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on the Local Cacti Server or the package.manifest file is missing.

en	Click 'Continue' to delete the following .
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните VDEF.

en	Click 'Continue' to delete following Package Repositories.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните VDEF.

en	Delete Public Key
bg	Изтриване на устройствата

en	Delete Public Keys
bg	Изтриване на устройствата

en	Home Page
bg	Начална страница

en	Support EMail Address
bg	От имейл адрес

en	Key Type
bg	Тип на полето

en	No Package Public Keys Found
bg	Няма намерени страници

en	GitHub Based

en	File Based
bg	Име на поле

en	Direct URL

en	The Repo '%s' is Reachable on GitHub.

en	The Repo '%s' is NOT Reachable on GitHub or the package.manifest file is missing or it could be an invalid branch. Valid Package Locations are normally: https://github.com/Author/RepoName/.

en	The Repo '%s' is Reachable at the URL Location.

en	The Repo '%s' is Reachable on the Local Cacti Server.

en	Delete Package Repository
bg	Изтриване на цвят

en	Delete Package Repositories
bg	Изтриване на цвят

en	Click 'Continue' to disable the following Package Repository.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Click 'Continue' to disable following Package Repositories.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Disable Package Repository
bg	Активиране на отчета

en	Disable Package Repositories
bg	Активиране на отчета

en	Click 'Continue' to enable the following Package Repository.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния Доклад (и).

en	Enabled Package Repository
bg	Активиране на отчета

en	Enable Package Repositories
bg	Активиране на отчета

en	Click 'Continue' to make the following the following Package Repository the default one.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да направите следното потребителско поле по подразбиране.

en	Make Selected Repository Default
bg	Направете избрано по подразбиране за домейн

en	Package Repository [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Package Repository [new]

en	Enter a meaningful name for this Package Repository.
bg	Въведете смислено име за този метод за въвеждане на данни.

en	Repository Type
bg	Ред ред

en	Choose what Package Repository type this is.
bg	Изберете какъв тип CDEF елемент е този.

en	Either the full path on the Cacti Web Server to the Repository or a URL to the Repository. For example: https://github.com/Cacti/packages/

en	Branch
bg	Отрасъл:

en	For GitHub based repositories, the branch to include such as 'develop', 'master', etc.

en	API Key (optional)

en	For GitHub based repositories, the optional API key required to access the repository.

en	If this checkbox is checked, you will be able to import packages from this Repository.
bg	Ако това квадратче е отметнато, потребителите ще могат да влизат с този домейн.

en	If this checkbox is checked, this will be the first Repository shown to the user.
bg	Ако това квадратче е отметнато, потребителите ще могат да влизат с този домейн.

en	No Package Repositories Found
bg	Не са намерени заявки за данни

en	Loaded Plugins
bg	Плъгини

en	Available Plugins
bg	Деактивиране на приставката

en	Check Configuration
bg	Конфигурация

en	Install Prompt Confirmation
bg	Конфигурация на времето за изпълнение

en	Remove Plugin Data
bg	Премахване на заявката

en	Archive Restore
bg	Директория на архива

en	Archive Delete
bg	Архивирай всичко

en	Install from Downloaded Plugins
bg	Инсталирайте приставката

en	View the Plugins Readme File

en	View the Plugins ChangeLog File

en	Fetch Latest Plugin Archives

en	Remote Enable
bg	Отдалечено време за агент

en	Remote Disable
bg	Скриване е забранено

en	Drag and Drop

en	Disabled Naming Errors
bg	Деактивиране на потребителите

en	Disabled Invalid Directory
bg	RRDfile Backup Directory

en	Disabled No INFO File
bg	Деактивиране на устройството

en	Disabled Directory Missing
bg	Директорията с приставки липсва!

en	Loaded, Not Installed
bg	Не е инсталирано

en	Installed/Active
bg	Инсталирано

en	Installed/Inactive
bg	Инсталирано

en	Installed or Active
bg	Източник на данни е активен

en	Installable
bg	Инсталирано

en	Disabled by Error
bg	Активиране на отчета

en	Archived
bg	Архив

en	The action '%s' on Plugin '%s' can not be performed due to the Plugin in it's current state.

en	The action '%s' '%s' on Plugin '%s' can not be taken as the Plugin is integrated.

en	The fetch latest plugins process has been launched into background.

en	The fetch latest plugins process has already been started.

en	Plugin '%s' has passed it's Configuration Check test and can not be Installed

en	Plugin '%s' Check Configuration function returned a null response which is invalid. Please check with Plugin Developer for an update.

en	Uninstalling this Plugin and may remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'.
bg	Деинсталирането на този Plugin ще премахне всички данни и настройки на Plugin. Ако наистина искате да деинсталирате приставката, кликнете върху „Деинсталиране“ по-долу. В противен случай кликнете върху „Отказ“

en	Removing Plugin Data and Settings for will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Remove Data and Settings for this Plugin, click 'Remove Data' below. Otherwise click 'Cancel'.
bg	Деинсталирането на този Plugin ще премахне всички данни и настройки на Plugin. Ако наистина искате да деинсталирате приставката, кликнете върху „Деинсталиране“ по-долу. В противен случай кликнете върху „Отказ“

en	Are you sure you want to Remove all Plugin Data and Settings?
bg	Наистина ли искате да деинсталирате?

en	Restoring this Plugin Archive will overwrite the current Plugin directory. If you really want to Restore this Plugin Archive, click 'Restore' below. Otherwise click 'Cancel'.
bg	Деинсталирането на този Plugin ще премахне всички данни и настройки на Plugin. Ако наистина искате да деинсталирате приставката, кликнете върху „Деинсталиране“ по-долу. В противен случай кликнете върху „Отказ“

en	Are you sure you want to Restore this Archive?
bg	Наистина ли искате да деинсталирате?

en	Deleting this Plugin Archive is not reversible without a table restore. If you really want to Delete the Plugin Archive, click 'Delete' below. Otherwise click 'Cancel'.
bg	Деинсталирането на този Plugin ще премахне всички данни и настройки на Plugin. Ако наистина искате да деинсталирате приставката, кликнете върху „Деинсталиране“ по-долу. В противен случай кликнете върху „Отказ“

en	Are you sure you want to Delete this Archive?
bg	Наистина ли искате да деинсталирате?

en	Loaded on Disk

en	Loaded and Not Installed
bg	Не е инсталирано

en	Installed and Active
bg	Инсталирано

en	Installed and Inactive
bg	Инсталиране на Cacti Server v %s

en	Plugin Errors
bg	Грешка в приставката

en	Available for Install
bg	Налични графики

en	Tag Type
bg	Общ тип

en	Non Develop
bg	Изделие:

en	Develop

en	Newer Than Installed
bg	Не е инсталирано

en	Check Latest

en	Fetch the list of the latest Cacti Plugins

en	Restore Archive
bg	ограничителен

en	Delete Archive
bg	Изтриване на сайта

en	Remove Data
bg	Премахване на заявката

en	Plugin Reame File
bg	Име на приставката

en	Plugin ChangeLog File
bg	Управление на добавки

en	Actions available include 'Restore', 'Delete'.
bg	Наличните действия включват „Инсталиране“, „Активиране“, „Деактивиране“, „Активиране“, „Деинсталиране“.

en	The Status of this available Plugin. Loadable means it is currently not installed and can be loaded.

en	The Cacti version ranges required to use this Plugin.
bg	Версията на този Plug-in.

en	Installed Version
bg	Инсталирано

en	The compressed size of this Plugin in bytes.
bg	Версията на този Plug-in.

en	Archive Date
bg	Архив

en	The date that this Plugin was Archived.
bg	Датата, на която е стартиран Debug.

en	Installed/Upgraded
bg	Инсталация / надстройки

en	The date that this Plugin was last Installed or Upgraded.
bg	Датата, на която това дърво е последно редактирано.

en	Cacti Releases
bg	Cacti Report

en	The Cacti Releases that are eligible to use this Plugin. The format of the allowed versions follows common naming.

en	The currently installed version of this Plugin.
bg	Версията на този Plug-in.

en	The Available version for install for this Plugin.
bg	Версията на този Plug-in.

en	Last Published
bg	Публикувана

en	The date the release was published or develop was last pushed.
bg	Датата, на която това дърво е последно редактирано.

en	The date that this Plugin was last installed or upgraded.
bg	Датата, на която това дърво е последно редактирано.

en	Plugin Requires
bg	Изисква

en	Not Compatible, '%s'
bg	Не е съвместимо, %s

en	New Version
bg	SNMP Версия

en	Cacti Upgrade Required
bg	Изчистена регистрация на кактуси

en	Compatible
bg	Не е съвместим

en	Load this Plugin from available Cacti Plugins

en	Load this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Loadable
bg	Не е съвместимо, %s

en	Upgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Upgrade
bg	Не е съвместимо, %s

en	Downgrade this Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Downgrade
bg	Потвърдете понижаване

en	Replace Plugin from the available Cacti Plugins

en	Compatible, Same Version
bg	Кактусна версия

en	Upgrade Plugin from the available Cacti Plugins

en	Unable to Restore the Archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Not Compatible, Dependencies
bg	Не е съвместимо, %s

en	Unable to Load due to a bad Cacti version.

en	Not Compatible, Cacti Version
bg	Не е съвместимо, %s

en	View the Plugins ChangeLog

en	Not Loaded
bg	Не е посочено

en	Load this Plugin from the archive

en	Downgrade this Plugin from the archive

en	Restore Plugin from the archive

en	Upgrade Plugin from the archive

en	Compatible, Upgradable
bg	Не е съвместимо, %s

en	Unable to Restore the archive due to Plugin Dependencies not being met.

en	Unable to Restore the archive due to a bad Cacti version.

en	Delete this Plugin archive

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
bg	Директорията на приставката „ %s“ липсва в setup.php

en	Unable to Install Plugin! %s
bg	Не може да се деинсталира. Този плъгин се изисква от: %s

en	Plugin '%s' can not be archived before it's been Installed.
bg	Приставката не може да бъде инсталирана.

en	Remove Plugin Data Tables and Settings

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: '%s'
bg	Не може да се деинсталира. Този плъгин се изисква от: %s

en	Plugin already archived and is Unchanged in the archive.

en	archive the Plugin in its current state.

en	Check Plugins Configuration
bg	Проверка на конфигурацията ... <br>

en	A Plugin can not be archived when it has Configuration Issues.

en	Plugin already archived and Unchanged in the archive.

en	Archive the Plugin in its current state.

en	Plugin was Disabled due to a Plugin Error. Click to Re-enable the Plugin. Search for 'DISABLING' in the Cacti log to find the reason.

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
bg	Директорията на приставката не е правилна. Трябва да е ' %s', но е ' %s'

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s не е синхронизирано с интервала на Poller! Интервалът на Poller е '% d' секунди, с максимум '% d' секунди, но% d секунди са изминали от последното проучване!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „% d“ е открито като превишаване на цикъла на запитване, моля разгледайте.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изходната таблица на полера не е празна. Проблеми:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
bg	ГРЕШКА: Пътят на гръбначния стълб: %s е невалиден. Полера не може да продължи!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
bg	Превишава се максималното време за изпълнение от% d секунди. Излизане.

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	WARNING: Main Cacti database %s offline or in recovery
bg	ВНИМАНИЕ: Основната база данни за кактуси е офлайн или се възстановява

en	Remote Database SSL Information
bg	Администрация за отдалечена SSL база данни

en	Starting in MariaDB 11.4 and above, SSL is autonegotiated between the client and server. So, this option may not be required

en	If the remote database uses SSL to connect, and it's prior to MariaDB 11.4, check the checkbox below to enter the details.
bg	Ако отдалечената база данни използва SSL за свързване, поставете отметка в квадратчето по-долу.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост на базата данни „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост на базата данни.

en	Site [edit: %s]
bg	Сайт [редактиране: %s]

en	Cacti Settings (%s)%s
bg	Настройки на Cacti ( %s)

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
bg	FATAL: Методът ' %s' е невалиден

en	Database Tables
bg	Бази данни

en	Database Queries
bg	Автоматизирани данни

en	Background Processes
bg	% d Процеси

en	Poller Stats
bg	Събиращи скриптове

en	Technical Support [%s]
bg	Техническа поддръжка [ %s]

en	Include Poller
bg	Включване на индекса

en	Info Length
bg	Дължина на индекса

en	%d Chars
bg	% d Промени

en	Queries
bg	Автоматизирани данни

en	Refresh Values
bg	Задаване / опресняване на филтрите

en	Reset Refresh
bg	Опресняване на страницата

en	Process ID
bg	1 Процес

en	The Connection ID of the running process.

en	Query ID
bg	Име на заявката

en	The Query ID of the currently running Query.

en	The MariaDB/MySQL user currently running the Query.

en	Run Time
bg	Пусни лимит

en	The Runtime of the current query in seconds.
bg	Името на отдалечената база данни.

en	Query Length
bg	Дължина на индекса

en	The total string length of the Query.
bg	Пощенски или пощенски код за сайта.

en	Query State
bg	Име на заявката

en	The MariaDB/MySQL process state.

en	Query Details
bg	Обобщени данни

en	The Query Details for the current query upto a maximum string length.

en	No Database Queries Found
bg	Не са намерени заявки за данни

en	Cacti Poller
bg	Кактуси вкъщи

en	Cacti Process
bg	1 Процес

en	RTM Process
bg	1 Процес

en	Automation Process
bg	Приблизително в процес:

en	HMIB Process
bg	1 Процес

en	MikroTik Process
bg	1 Процес

en	WebSeer Process
bg	1 Процес

en	Service Check Process
bg	Изтрий Проверка

en	MacTrack Process
bg	1 Процес

en	Task Type
bg	Този вид

en	Collector
bg	колектори

en	The Type of Task. Generally represents the plugin and task within the plugin.

en	Task Name
bg	Потребителско име

en	The name of the Task.
bg	Името на това правило.

en	Task ID

en	The ID of the Task which is often times the LSF clusterid or the License Service ID, but can be other metrics as well.

en	Run/Update Time
bg	Обнови профила си

en	The Process runtime or times since last heartbeat.

en	The Process ID for the task.
bg	Етикетът за дясната ос.

en	The background process timeout in seconds when a Cacti process. Otherwise controlled by the individual plugins.

en	Start Time
bg	Последно начално време:

en	Time the background process started for a Cacti process. The start time may or may not be supported for various plugins.

en	Last Updated
bg	Последно & обновяване

en	Time the process last registered its status to the status tables.

en	> 1 Year
bg	1 Година

en	No Cacti or Plugin Background Processes Found

en	Worst 20 Polling Time Devices
bg	Време на гласуване

en	Actual Polling Time
bg	Време на гласуване

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
bg	ГРЕШКА: Инсталираната версия RRDtool не надвишава конфигурираната версия. <br> Моля, посетете %s и изберете правилната версия на RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
bg	ГРЕШКА: RRDtool 1.2.x + не поддържа GIF формат на изображенията, но графиката (ите) и / или шаблоните на% d има GIF зададен като формат за изображение.

en	Action[%s]
bg	Действие [ %s]

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	%s GB

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
bg	Силно се препоръчва да промените php.ini memory_limit на %s или по-висока.

en	Trees [edit: %s]
bg	Дървета [редактиране: %s]

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
bg	Това дърво е заключено за редактиране на%1$s от%2$s.

en	Template Username
bg	Потребителско име на шаблона:

en	Template User
bg	Потребител на шаблона:

en	User Settings %s
bg	Потребителски настройки %s

en	User Management %s
bg	Управление на потребителите %s

en	Group
bg	Групи

en	< 1 Week Ago
bg	1 Седмица

en	< 1 Month Ago

en	> 1 Month Ago

en	> 2 Months Ago
bg	% d Месеци

en	> 4 Months Ago
bg	% d Месеци

en	Graph Permissions %s
bg	Графични разрешения %s

en	Group Membership %s
bg	Членство в група %s

en	Devices Permission %s
bg	Разрешение за устройства %s

en	Template Permission %s
bg	Разрешение на шаблона %s

en	Tree Permission %s
bg	Разрешение за дърво %s

en	User Domain [edit: %s]
bg	Потребителски домейн [редактиране: %s]

en	Group Prefix
bg	Префикс на групата:

en	User Group Management [edit: %s]
bg	Управление на потребителските групи [редактиране: %s]

en	The Poller Cache Rebuild Operation has been started in background

en	The Poller Cache Rebuild Operation has already been started.

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
bg	Вход [Общо линии:% d - скрити елементи, които не съответстват]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
bg	Вход [Общо линии:% d - Показани са всички елементи]

en	Poller Cache Items [ Rebuild In Process - Press Go to Check Status ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Crashed without Unregistering ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out but is Running ]

en	Poller Cache Items [ Rebuild Timed out and Crashed ]

en	%d Bytes
bg	% d байта

en	%0.2f percent of update frequency)
bg	% 0.2f% от честотата на актуализация)

en	Process: %d
bg	1 Процес

en	Severity Level: %s
bg	Ниво на сериозност: %s

en	VDEF Name: %s
bg	VDEF име: %s

en	VDEF Items [edit: %s]
bg	VDEF елементи [редактиране: %s]

en	VDEFs [edit: %s]
bg	VDEFs [редактиране: %s]