en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
bg	Ако е избрана тази опция, Cacti ще запълни таблиците на SNMP Agent с Cacti устройство и системна информация. Той не позволява самият SNMP агент.

en	Poller Type
bg	Полиращ тип

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
bg	Типът полер за ползване. Тази настройка ще влезе в сила при следващия интервал.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
bg	Използваният интервал на запитване. Тази настройка ще повлияе колко често RRDfiles се проверяват и актуализират. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако промените тази стойност, трябва да попълните повторно кеша за полъри. Неспазването на това може да доведе до загуба на данни.

en	Cron/Daemon Interval
bg	Интервал на Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
bg	Честотата на стартиране на събирача на данни Cacti. Можете да използвате или crontab, планирана задача (за Windows) или услуга cactid systemd, за да контролирате стартирането на събирача на данни Cacti. За инструкции относно използването на кактидния демон прегледайте файла README.md в директорията на услугата.

en	Balance Process Load
bg	Баланс на процеса на натоварване

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
bg	Ако изберете тази опция, Cacti ще се опита да балансира натоварването на всеки процес на полъри чрез равномерно разпределение на артикули за полери за всеки процес.

en	Debug Output Width

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
bg	Ако изберете тази опция, Cacti ще провери за изход, който надвишава способността на Cacti да го съхранява и издава предупреждение, когато го намери.

en	Disable increasing OID Check
bg	Деактивирайте увеличаването на OID Проверка

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
bg	Контролира деактивирането на проверката за увеличаване на OID при ходене на дървото OID.

en	Remote Agent Timeout
bg	Отдалечено време за агент

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
bg	Размер на SNMP Bulkwalk Fetch

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
bg	Колко OID трябва да се връщат по заявка snmpbulkwalk? За устройства с големи SNMP дървета, увеличаването на този размер ще увеличи производителността на реиндекса над WAN.

en	SNMP Get OID Limit
bg	Получете SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
bg	Максималният брой на SNMP Get OID за издаване на snmpget заявка. За устройства тази настройка се контролира на ниво устройство. Трябва да използвате тази настройка само когато използвате SNMP API на Cacti в своите скриптове или плъгини.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
bg	Обновяване на таблицата на полера за цикъл

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
bg	Тази настройка е за една избирателна система само за възстановяване на изходната таблица на poller на всеки цикъл на гласуване, за да се предотврати смяната на таблицата с памет на много големи системи с големи бази данни, които биха могли да използват размяна.

en	Data Collector Replication
bg	Информация за събиране на данни

en	Poller Sync Interval
bg	Интервал за синхронизиране на полера

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
bg	Интервалът на синхронизиране по подразбиране, който да се използва при създаването на полеър. Тази настройка ще повлияе колко често се проверяват и актуализират отдалечените ползватели.

en	Disable Resource Cache Replication
bg	Възстановете кеш на ресурсите

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
bg	По подразбиране основният Cacti Data Collector ще кешира целия уеб сайт и ще се включи в Resource Cache. След това от време на време дистанционните колектори на данни ще се актуализират с всички актуализации от основния събирач на данни за кактуси. Този ресурсен кеш по същество позволява на отдалечените колектори на данни да се надграждат самостоятелно. Ако не искате да използвате тази опция, можете да я деактивирате, като използвате тази настройка.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade
bg	Забрани автоматичното пълно синхронизиране при надстройка

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.
bg	По подразбиране, при надстройване на системата Main Cacti, тя ще извърши пълна синхронизация с всички събирачи на данни. Този процес може да отнеме много време. Ето защо, за да позволим ъпгрейдите да бъдат завършени по-бързо, ние предлагаме тази опция. Имайте предвид, че ако това е забранено, администраторът на Cacti трябва да принуди този процес от интерфейса на Data Collectors след надстройката.

en	Additional Data Collector Settings
bg	Състояние на колектора за отдалечени данни:

en	Invalid Data Logging
bg	Невалидно регистриране на данни

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
bg	Как бихте искали грешките в изхода на гръбнака да са записани? Опциите са: "Подробно", което е подобно на регистрирането в cmd.php; „Резюме“, което осигурява броя на изходните грешки за Устройство; и „Няма“, което не съдържа брой грешки.

en	Summary
bg	Резюме

en	Detailed
bg	Подробен

en	Number of PHP Script Servers
bg	Брой на скриптовите сървъри на PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
bg	Броят на процесите на едновременния сървър на скриптове, които се изпълняват за всеки процес на гръбнака. Приемат се настройки между 1 и 10. Този параметър ще ви помогне, ако изпълнявате няколко нишки и скриптове на скриптов сървър.

en	Script and Script Server Timeout Value
bg	Стойност на скрипта и скрипта на сървъра

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
bg	Максималното време, което Cacti ще изчака при завършване на скрипта. Тази стойност за изчакване е в секунди

en	Periodic All Device Re-Index
bg	Периодично преиндексиране на всички устройства

en	Re-Index All Device Schedule
bg	Метод на повторния индекс

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
bg	На каква честота искате да преиндексирате всички устройства. Това повторно индексиране ще се случи в полунощ с честотата, която сте избрали.

en	Weekly on Sunday
bg	Седмично в неделя

en	Monthly on Sunady
bg	Месечно на ден

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
bg	Легенда за настройка на шрифта

en	Report Generation Timeout
bg	Отдалечено време за агент

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
bg	Максималният период от време Скриптът за генериране на отчети на Cacti може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	%s Minute
bg	%s Минути

en	Data Source Statistics Timeout
bg	Път до източник на данни

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
bg	Максималният период от време Скриптът за статистика за източници на данни на Cacti може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	RRDChecker Timeout
bg	Време за изчакване на DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
bg	Максималният период от време, в който скриптът на Cacti's Spikekill може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	%s Hour
bg	%s часа

en	Poller Commands Timeout
bg	Време за изчакване на фоновите команди

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
bg	Максималният период от време Скриптът за фонови команди на Cacti може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	Poller Command Concurrent Processes
bg	Съвместни процеси

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
bg	Броят на едновременните процеси на Poller Command. Ще бъде най-много една паралелна команда на хост в командния пул на Poller.

en	1 Process
bg	1 Процес

en	%d Processes
bg	% d Процеси

en	Maintenance Background Generation Timeout
bg	Време за изчакване на генерирането на фона за поддръжка

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
bg	Максималният период от време, в който скриптът за поддръжка на Cacti може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	Spikekill Background Generation Timeout
bg	Време за изчакване на генерирането на фона на Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
bg	Максималният период от време, в който скриптът на Cacti's Spikekill може да работи, без да генерира грешка в изчакването и да бъде убит.

en	Data Collector Defaults
bg	Събирачи на данни

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
bg	Тези настройки се поддържат на ниво Събирач на данни. Стойностите тук са само по подразбиране, използвани при първо създаване на Събирач на данни.

en	1h count warning threshold
bg	1h брояч предупредителен праг

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.
bg	Когато този брой на охраняваното съотношение (по-долу) бъде достигнат за един час, ще бъде написано предупреждение за дневник и ще бъде изпратен имейл. 0 = деактивиране.

en	1 hour guarded poller ratio run/max
bg	1 час охраняем poller съотношение тичам / макс

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).
bg	Определете охраняемо съотношение poller run/max време (в проценти).

en	24 hours guarded poller ratio run/max
bg	24 часа охраняван poller съотношение тичам / макс

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable
bg	Определете охраняваното средно съотношение poller run/max време (в проценти). Когато се достигне, ще бъде написано предупреждение в дневника и ще бъде изпратен имейл. 0 = деактивиране

en	Data Collector Processes
bg	Процеси за събиране на данни по подразбиране

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
bg	Броят на едновременните процеси, които се изпълняват по подразбиране за Data Collector. ЗАБЕЛЕЖКА: Като се започне от Cacti 1.2, тази настройка се поддържа в Data Collector. Придвижвайки напред, тази стойност е само предварително зададена за Data Collector. Използването на по-голям номер при използване на cmd.php ще подобри производителността. Подобренията в производителността на Spine са най-добре разрешени с параметъра за нишки. Когато използвате Spine, ние препоръчваме по-малък брой и използвайки нишки вместо това. Когато използвате cmd.php, използвайте не повече от 2x броя CPU ядра.

en	Spine Specific Execution Parameters
bg	Специфични параметри за изпълнение на гръбначния стълб

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
bg	Как бихте искали грешките в изхода на гръбнака да са записани? Опциите са: "Подробно", което е подобно на регистрирането в cmd.php; „Резюме“, което осигурява броя на изходните грешки за Устройство; и „Няма“, което не съдържа брой грешки.

en	Threads per Process
bg	Стандартни нишки за всеки процес

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
bg	Позволени нишки по подразбиране за всеки процес. ЗАБЕЛЕЖКА: Започвайки от Cacti 1.2+, тази настройка се поддържа в Data Collector и това е просто Preset. Използването на по-голям номер при използване на Spine ще подобри производителността. Уверете се обаче, че имате достатъчно MySQL / MariaDB връзки, за да поддържате следното уравнение: connection = data collectors * процесът * (нишки + скриптови сървъри). Също така трябва да се уверите, че имате достатъчно резервни връзки и за свързване с потребителско име.

en	Authentication Method
bg	Удостоверяване

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
bg	<blockquote> <i>Вградена идентификация</i> - Cacti обработва удостоверяване на потребителя, което ви позволява да създавате потребители и да им давате права за различни области в Cacti. <br><br> <i>Web Basic Authentication</i> - Удостоверяването се извършва от уеб сървъра. Потребителите могат да се добавят или създават автоматично при първото влизане, ако е зададен потребителски шаблон за шаблони, в противен случай ще се използват определените разрешения за гости. <br><br> <i>LDAP Authentication</i> - Позволява удостоверяване срещу LDAP сървър. Потребителите ще бъдат създадени автоматично при първо влизане, ако е зададен потребителски шаблон, в противен случай ще се използват определените разрешения за гости. Ако PHP LDAP модулът не е активиран, LDAP удостоверяването няма да се появи като опция за избор. <br><br> <i>Множество LDAP / AD удостоверяване на домейн</i> - Позволява на администраторите да поддържат различни групи от различни LDAP / AD директории за достъп до ресурси на Cacti. Също като LDAP удостоверяване, PHP LDAP модулът е необходим за използване на този метод. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
bg	Бисквитки за удостоверяване на поддръжката

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
bg	Ако потребителят удостовери и избере „Запази ме влязъл“, на компютъра на потребителя ще бъде създадена „бисквитка“ за удостоверяване, която ще позволи на този потребител да остане влязъл в системата. Бисквитката за удостоверяване изтича след 90 дни от неизползването.

en	Special Users
bg	Специални потребители

en	Primary Admin
bg	Основен администратор

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
bg	Името на основния администраторски акаунт, който автоматично ще получава имейли, когато системата Cacti срещне проблеми. За да получите тези имейли, уверете се, че настройките ви за поща са правилни и администраторският акаунт има зададен имейл адрес.

en	No User
bg	Без потребител

en	Guest User
bg	Гост потребител

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
bg	Името на гост-потребителя за преглеждане на графики; по подразбиране е „Няма потребител“.

en	User Template
bg	Потребителски шаблон

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
bg	Името на потребителя, което Cacti ще използва като шаблон за нови Web Basic и LDAP потребители; по подразбиране е „гост“. Този потребителски акаунт ще бъде деактивиран при влизане в системата, когато бъде избран.

en	Account Locking
bg	Заключване на профила

en	Lock Accounts
bg	Заключване на профили

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
bg	Заключване на акаунт след много неуспешни опити за 1 час.

en	1 Attempt
bg	1 Опит

en	%d Attempts
bg	% d Опитите

en	Auto Unlock
bg	Автоматично отключване

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
bg	Профилът автоматично ще бъде отключен след толкова минути. Дори ако въведете правилната парола, сметката няма да се отключи, докато този срок не бъде спазен. Максимум 1440 минути (1 ден)

en	1 Day
bg	1 ден

en	2FA Timeout
bg	Време за изчакване

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week
bg	Колко дълго трае токенът Two Factor Auth, преди да бъде проверен отново до максимум 1 седмица

en	Pwned Checks (Online)
bg	Pwned чекове (онлайн)

en	Pwned Check
bg	Пусни Проверка

en	Check password against haveibeenpwned.com
bg	Проверете паролата срещу haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
bg	Предел

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level
bg	Блокиране на използването на парола, след като достигне това отчетено ниво на използване

en	Basic Authentication Settings
bg	Уеб основно удостоверяване

en	Basic Auth Login Failure Message
bg	Основен Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
bg	При използване на основно удостоверяване, ако има проблеми при съпоставянето на потребителското име с валиден акаунт в Cacti, включеното тук съобщение ще се покаже на потребителите. Може да включва както текст, така и HTML.

en	Basic Auth Mapfile
bg	Основен Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
bg	Когато използвате основно удостоверяване, ако основният акаунт трябва да бъде преведен в друг акаунт за вход, можете да посочите CSV файл тук, за да съпоставите основния акаунт с желания акаунт за вход.

en	Local Account Complexity Requirements
bg	Изисквания към сложността на локалния профил

en	Minimum Length
bg	Минимална дължина

en	This is minimal length of allowed passwords.
bg	Това е минималната дължина на позволените пароли.

en	Require Mix Case
bg	Изисква микс калъф

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
bg	Това ще изисква нови пароли, за да съдържа както малки, така и горни букви.

en	Require Number
bg	Изискване на номер

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
bg	Това ще изисква новите пароли да съдържат поне 1 цифров знак.

en	Require Special Character
bg	Изисква се специален характер

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
bg	Това ще изисква новите пароли да съдържат поне 1 специален символ.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
bg	Сила сложност на стари пароли

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
bg	Това ще изисква всички стари пароли да отговарят и на новите изисквания за сложност при влизане в системата. Ако не бъде изпълнена, ще наложи промяна на паролата.

en	Expire Inactive Accounts
bg	Изтича неактивните профили

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
bg	Това е максималният брой дни преди деактивирането на неактивните профили. Администраторският профил е изключен от тази политика.

en	Expire Password
bg	Изтича паролата

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
bg	Това е максималният брой дни, преди да изтече паролата.

en	Password History
bg	История на паролите

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
bg	Запомни този брой стари пароли и забрани повторното им използване.

en	1 Change
bg	1 Промяна

en	%d Changes
bg	% d Промени

en	URL Linking
bg	Свързване на URL адреси

en	Server Base URL
bg	URL адрес на сървърна база

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
bg	Това е мястото на сървъра, което ще се използва за връзки към сайта на Cacti.

en	Emailing Options
bg	Опции за изпращане по имейл

en	Notify Primary Admin of Issues
bg	Уведомете първичния администратор на проблеми

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
bg	В случаите, когато сървърът на Cacti има проблеми, трябва ли първичният администратор да бъде уведомен по имейл? Потребителският акаунт на Cacti на основния администратор е посочен в раздела Удостоверяване на страницата с настройки на Cacti. По подразбиране той е „администраторски“.

en	Test Email
bg	Тест на имейл

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
bg	Това е имейл акаунт, използван за изпращане на тестово съобщение, за да се гарантира, че всичко работи правилно.

en	Mail Services
bg	Пощенски услуги

en	Which mail service to use in order to send mail
bg	Коя пощенска услуга да използвате, за да изпращате поща

en	Ping Mail Server

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
bg	Ping на пощенския сървър, преди да изпратите тестовия имейл?

en	From Email Address
bg	От имейл адрес

en	This is the Email address that the Email will appear from.
bg	Това е имейл адресът, от който ще се показва имейл адресът.

en	From Name
bg	Име на формата

en	This is the actual name that the Email will appear from.
bg	Това е истинското име, от което ще се показва имейл адресът.

en	Word Wrap
bg	Прехвърляне на думи

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
bg	Това е колко символа ще бъдат позволени, преди ред в имейла да бъде автоматично прехвърлен. (0 = Disabled)

en	Sendmail Options
bg	Опции на Sendmail

en	Sendmail Path
bg	Път за изпращане мейли

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
bg	Това е пътят към sendmail на сървъра ви. (Използва се само ако Sendmail е избран като услуга за поща)

en	SMTP Options
bg	Опции за SMTP

en	SMTP Hostname

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
bg	Това е името на хоста / IP на SMTP сървъра, на който ще изпратите имейла. За преодоляване на срив отделете хостовете си с помощта на точка и запетая.

en	SMTP Port
bg	SMTP Порт

en	The port on the SMTP Server to use.
bg	Използва се портът на SMTP сървъра.

en	SMTP Username
bg	SMTP Потребителско име

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
bg	Потребителското име за удостоверяване с при изпращане чрез SMTP. (Оставете празно, ако не се изисква удостоверяване.)

en	SMTP Password
bg	SMTP Парола

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
bg	Паролата за удостоверяване с при изпращане чрез SMTP. (Оставете празно, ако не се изисква удостоверяване.)

en	SMTP Security
bg	SMTP сигурност

en	The encryption method to use for the Email.
bg	Методът за шифроване, който да се използва за имейла.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
bg	Изчакване на SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
bg	Моля, въведете времето за изчакване на SMTP в секунди.

en	Reporting Presets
bg	Предварителни настройки за отчитане

en	Default Graph Image Format
bg	Формат на графиката по подразбиране

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
bg	Когато създавате нов отчет, какъв тип изображение трябва да се използва за вградените графики.

en	Maximum E-Mail Size
bg	Максимален размер на електронната поща

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
bg	Максималният размер на съобщението E-Mail, включващо всички прикачени файлове.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
bg	Ниво на дърводобив за докладване на Cacti

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
bg	Какво ниво на детайлност искате да изпратите на регистрационния файл. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставянето в друг статус от NONE или LOW може бързо да изчерпи дисковото ви пространство.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
bg	Активиране на настройката на Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
bg	Активирайте настройката на кода за специфична обработка на пощенските клиенти на Lotus Notes.

en	DNS Options
bg	Опции за DNS

en	Primary DNS IP Address
bg	Основен DNS IP адрес

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
bg	Въведете основния DNS IP адрес, който да използвате за обратни търсения.

en	Secondary DNS IP Address
bg	Вторичен DNS IP адрес

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
bg	Въведете вторичния IP адрес на DNS, за да използвате за обратни търсения.

en	DNS Timeout
bg	Време за изчакване на DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
bg	Моля, въведете времето за изчакване на DNS в милисекунди. Cacti използва PHP базиран DNS резолвер.

en	On-demand RRD Update Settings
bg	Настройки за обновяване на RRD при поискване

en	Enable On-demand RRD Updating
bg	Активиране на RRD при поискване

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
bg	Трябва ли Boost да разреши при поискване RRD актуализиране в Cacti? Ако деактивирате, тази промяна няма да влезе в сила след следващия цикъл на гласуване. Когато имате Remote Data Collectors, тези настройки трябва да бъдат включени.

en	System Level RRD Updater
bg	Актуализатор на RRD на системно ниво

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
bg	Преди да може да се изчисти RRD On-demand Update, винаги трябва да минава полилер

en	How Often Should Boost Update All RRDs
bg	Колко често трябва да се увеличат всички RRD

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
bg	Когато активирате усилването, вашите RRD файлове се актуализират само когато са заявени от потребител или когато този период от време изтече.

en	Number of Boost Processes
bg	Брой процеси за увеличаване

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
bg	Броят на процесите за едновременно повишаване, които да се използват за обработка на всички RRD в таблицата за увеличаване.

en	Maximum Records
bg	Максимален брой записи

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
bg	Ако таблицата за увеличаване на производителността надхвърли този размер, в записите ще се извърши актуализация.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
bg	Максимални елементи на източник на данни на проход

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
bg	За да се оптимизира производителността, модулът за обновяване на RRD трябва да знае колко елемента на източника на данни трябва да бъдат извлечени с един проход. Моля, внимавайте да не настроите твърде високо, тъй като ефективността на графиките по време на основните актуализации може да бъде компрометирана. Ако по време на актуализациите срещнете графики или забавяне на анкетата, намалете този номер. Стойността по подразбиране е 50000.

en	Maximum Argument Length
bg	Максимална дължина на аргумента

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
bg	Когато boost изпраща команди за обновяване в RRDtool, то не трябва да надвишава максималната дължина на аргумента на операционните системи. Това зависи от нивото на операционната система и ядрото. Например: Windows 2000 &lt;= 2048, FreeBSD &lt;= 65535, Linux 2.6.22-- &lt;= 131072, Linux 2.6.23 ++ неограничен

en	Memory Limit for Boost and Poller
bg	Ограничение на паметта за Boost и Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
bg	Максималното количество памет за Cacti Poller и Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
bg	Максимално време за изпълнение на скрипта за актуализиране на RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
bg	Ако ползвателят на усилването изключи това време на изпълнение, предупредително съобщение ще бъде поставено в дневника на кактусите

en	Enable direct population of poller_output_boost table
bg	Активиране на директна популация от таблица poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
bg	Позволява директно вмъкване на записи в усилване на изхода на полер с резултати в 25% намаление във всеки цикъл на анкетиране.

en	Boost Debug Log
bg	Дневник на отклонението за повишаване

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
bg	Ако това поле не е празно, Boost ще запише изхода за RRDupdate от процеса на повишаване на полера.

en	Image Caching
bg	Кеширане на изображението

en	Enable Image Caching
bg	Активиране на кеширането на изображения

en	Should image caching be enabled?
bg	Трябва ли да се активира кеширането на изображения?

en	Location for Image Files
bg	Местоположение за файлове с изображения

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
bg	Посочете местоположението, където Boost трябва да поставя файловете с изображения. Тези файлове ще бъдат автоматично изчистени от изпитателя, когато те изтекат.

en	Data Sources Statistics
bg	Статистически данни за източниците на данни

en	Enable Data Source Statistics Collection
bg	Активиране на събирането на статистически данни за източника на данни

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
bg	Ако статистическите данни за източниците на данни се събират за тази система Cacti?

en	Data Collection Method
bg	Събиране на данни

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.
bg	Статистиката на източниците на данни може да използва наследен метод, при който ще определи пиковите и средните стойности, или разширен режим, който ще изчисли няколко допълнителни статистически стойности в допълнение към пиковите и средните. Използването на всички статистически показатели може да постави допълнително натоварване на процесора и IO в системата.

en	Peak/Average Only
bg	Само пик/средна стойност

en	All Statistical Metrics
bg	Изчистване на статистиката

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats
bg	Изчисляване на пикове статистика в допълнение към средните статистики

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.
bg	Тази опция ще удвои времето за събиране на данни. If ще използва функцията за консолидация MAX и ще изчисли статистиката от максималните стойности във всеки от съответните времеви диапазони.

en	Number of DSStats Processes
bg	Брой процеси за увеличаване

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
bg	Броят на процесите за едновременно повишаване, които да се използват за обработка на всички RRD в таблицата за увеличаване.

en	Daily Update Frequency
bg	Ежедневна честота на актуализиране

en	How frequent should Daily Stats be updated?
bg	Колко често трябва да се актуализира дневната статистика?

en	Hourly Average Window
bg	Средночасов прозорец

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
bg	Броят на последователните часове, които представляват средната стойност за час. Имайте предвид, че твърде висока настройка може да доведе до много големи таблици с памет

en	Maintenance Time
bg	Време за поддръжка

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
bg	По кое време на деня трябва да се актуализират седмичните, месечните и годишните данни? Форматът е HH: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
bg	Ограничение на паметта за събиране на данни от източниците на данни

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
bg	Максималното количество памет за Cacti Poller и статистиката на източниците на данни Poller

en	Data Source Retention Settings
bg	Настройки за съхранение на данни

en	Save Historical Data in Database Tables
bg	Записване на хронологични данни в таблици на база данни

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.
bg	Проверете тази настройка, за да запазите таблица за данните за всеки ден, седмица, месец и година. Часовете, в които тези таблици ще бъдат създадени, ще се основават на следната формула: Ежедневно - Един дял на ден, Седмично - Един дял на седмица, Месечно - Един дял на месец, Годишно - Един дял на година. Всички таблици ще имат следните суфикси по тип Ежедневно: ГГГГДДД, Седмично: ГГГГВЗ, Месечно: ГГГГММ и Годишно: ГГГГ суфикси.

en	Daily Partition Retention
bg	Запазване на данни

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.
bg	Броят на дните, седмиците, месеците или годините, за да се води ежедневна статистика.

en	Weekly Partition Retention
bg	Запазване на данни

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.
bg	Броят на дните, седмиците, месеците или годините за водене на седмична статистика.

en	Monthly Partition Retention
bg	Месечно задържане на дялове

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.
bg	Броят на дните, седмиците, месеците или годините, за да се води месечна статистика.

en	Yearly Partition Retention
bg	Запазване на данни

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.
bg	Броят на дните, седмиците, месеците или годините, за да се води годишна статистика.

en	RRDfile Check
bg	RRDfile Cleaner

en	Enable RRDfile Check
bg	Активиране на правилото

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
bg	Ако статистическите данни за източниците на данни се събират за тази система Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
bg	Брой процеси за увеличаване

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
bg	Броят на процесите за едновременно повишаване, които да се използват за обработка на всички RRD в таблицата за увеличаване.

en	Check Frequency
bg	Честота

en	How frequent should RRD be checked ?
bg	Колко често трябва да се актуализира дневната статистика?

en	Data Storage Settings
bg	Настройки за съхранение на данни

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
bg	Изберете дали RRD ще се съхраняват локално или ще се обработват от външен прокси сървър на RRDtool.

en	Local
bg	Местен

en	RRDtool Proxy Server
bg	RRDtool прокси сървър

en	Structure RRDfile Paths
bg	Структурирани RRD пътища

en	Enable Structured Paths
bg	Структурирани RRD пътища

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.
bg	Използвайте отделна подпапка за всеки хостове RRD файлове. Именуването на RRDfiles ще бъде едно от следните:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>Можете да направите тази промяна след инсталирането, като изпълните CLI скрипта <b>structure_rra_paths.php</b> след като направите промяната. Забележка: Ако промените стойността на Max Directories, за да намалите броя на директориите, или ако промените шаблона на директория, празните директории няма да бъдат подрязани, след като изпълните <b>отново скрипта за structure_rra_paths.php</b> .

en	Directory Pattern
bg	Директорията е намерена

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
bg	Коя директория модел искате да използвате за структурирани RRD пътища. "ИД на устройството" е по подразбиране. Настройката "ИД на устройство/заявка за данни" трябва да се използва, когато имате устройства с хиляди графики. След като промените шаблона на директорията, трябва отново да изпълните скрипта CLI за структуриран път, за да промените пътищата на RRDfile към новия шаблон.

en	Device ID
bg	Устройство

en	Device ID/Data Query ID
bg	Изтриване на заявка за данни

en	Device Hash/Device ID
bg	Име на устройство

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
bg	Хеширане на устройство/ИД на устройство/заявка за данни

en	Max Device Hash Directories
bg	Макс устройство хеш директории

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
bg	Максималният брой директории на устройства, които трябва да бъдат създадени въз основа на хеширани идентификатори на устройства.

en	Proxy Server
bg	Прокси сървър

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
bg	DNS име на хост или IP адрес на прокси сървъра на RRDtool.

en	Proxy Port Number
bg	Номер на прокси порт

en	TCP port for encrypted communication.
bg	TCP порт за криптирана комуникация.

en	RSA Fingerprint
bg	RSA пръстови отпечатъци

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
bg	Отпечатъкът на текущия публичен ключ на RSA, използван от прокси сървъра. Това е необходимо за установяване на надеждна връзка.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
bg	RRDtool прокси сървър - архивиране

en	Load Balancing
bg	Балансиране на натоварването

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
bg	Ако се приемат и двете основни и резервни прокси, тази опция позволява да се разпространяват всички заявки срещу RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
bg	DNS име на хост или IP адрес на RRDtool резервен прокси сървър, ако проксито се изпълнява в MSR режим.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
bg	TCP порт за криптирана комуникация с резервния прокси сървър.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
bg	Отпечатъкът на текущия публичен ключ на RSA, който използва резервният прокси сървър. Това е необходимо за установяване на надеждна връзка.

en	Spike Kill Settings
bg	Настройки за убиване на Спайк

en	Removal Method
bg	Метод на отстраняване

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
bg	Има два метода за премахване. Първото, стандартно отклонение, ще премахне всяка проба, която е X броя на стандартните отклонения от средната стойност на пробите. Вторият метод, Variance, ще премахне всяка проба, която е X% по-голяма от средната за Variance. Методът на отклонение отчита определен брой „извънредни стойности“. Това са изключителни проби, като скока, които трябва да бъдат изключени от изчислението на средната стойност на дисперсията.

en	Standard Deviation
bg	Стандартно отклонение

en	Variance Based w/Outliers Removed
bg	Отклонение, основано на отклонение

en	Replacement Method
bg	Метод на заместване

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
bg	Има три метода за подмяна. Първият метод замества скока със средната стойност на въпросния източник на данни. Вторият метод замества шипа с "NaN". Последният заменя скока с последната известна добра стойност.

en	Average
bg	Средно

en	NaN's
bg	Нан

en	Last Known Good
bg	Последно познато добро

en	Number of Standard Deviations
bg	Брой стандартни отклонения

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
bg	Всяка стойност, която е тази много стандартни отклонения над средната стойност, ще бъде изключена. Добър брой ще зависи от вида на данните, с които ще се работи. Препоръчваме номер не по-малък от 5 стандартни отклонения.

en	%d Standard Deviations
bg	% d Стандартни отклонения

en	Variance Percentage
bg	Процент на отклонение

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
bg	Тази стойност представлява процентът над коригираната средна извадка, след като от извадката са отстранени външните стойности. Например, процентът на променливата от 100 %% на коригирана средна стойност от 50 ще премахне всяка проба над количеството от 100 от графиката.

en	Variance Number of Outliers
bg	Брой отклонения

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
bg	Тази стойност представлява броя на пробите с висока и ниска средна стойност, които ще бъдат премахнати от извадката преди изчисляването на средната стойност на вариацията. Ако изберете стойност на отклонението от 5, тогава се премахват и двете средни стойности от горната и долната 5.

en	%d High/Low Samples
bg	% d Висока / ниска проба

en	Max Kills Per RRA
bg	Макс убийства на RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
bg	Тази стойност представлява максималния брой пикове за премахване от графиката RRA.

en	%d Spikes
bg	% d Шипове

en	Absolute Maximum Value
bg	Абсолютна максимална стойност

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
bg	Тази стойност представлява максималния брой пикове за премахване от графиката RRA.

en	1 Thousand
bg	% d Тема

en	10 Thousand
bg	10 хиляди

en	100 Thousand
bg	100 хиляди

en	1 Million
bg	1 милион

en	2.5 Million (20 Megabits)
bg	2,5 милиона (20 мегабита)

en	7.5 Million (60 Megabits)
bg	7,5 милиона (60 мегабита)

en	10 Million
bg	10 милиона

en	12.5 Million (100 Megabits)
bg	12,5 милиона (100 мегабита)

en	31.3 Million (250 Megabits)
bg	31,3 милиона (250 мегабита)

en	75 Million (600 Megabits)
bg	75 милиона (600 мегабита)

en	100 Million
bg	100 млн.

en	125 Million (1 Gigabit)
bg	125 милиона (1 гигабит)

en	1 Billion
bg	1 милиард

en	1.25 Billion (10 Gigabits)
bg	1,25 милиарда (10 гигабита)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)
bg	12,5 милиарда (100 гигабита)

en	DS Filter
bg	Филтър

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".
bg	Указва DSes вътре в RRD, върху които Spikekill ще работи. Низ от стойности, разделени със запетая, който съдържа индексни номера или имена на желаните DSes. Ако се остави празно, всички DSes ще съвпадат. Пример за това е "5,traffic_*", който би съответствал на DS индекс 5, както и на всеки DS, чието име започва с "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
bg	Ако тази директория не е празна, тогава оригиналните RRDфайлове ще бъдат архивирани до това местоположение.

en	Batch Spike Kill Settings
bg	Пакетни настройки за убиване на Спайк

en	Removal Schedule
bg	График за премахване

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
bg	Искате ли периодично да премахвате шипове от графиките си? Ако е така, изберете честотата по-долу.

en	Once a Day
bg	Веднъж дневно

en	Every Other Day
bg	Всеки друг ден

en	Base Time
bg	Основно време

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
bg	Основното време за отстраняване на Спайк. Например, ако използвате '12: 00 'и избирате веднъж на ден, отстраняването на партидата започва всеки ден около полунощ.

en	Graph Templates to Spike Kill
bg	Шаблони за графики за Спайк Кил

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
bg	При извършване на отстраняването на пакетния скок ще се изпълняват само избраните по-долу шаблони.

en	Backup Retention
bg	Запазване на данни

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
bg	Когато SpikeKill убива скокове в графики, той прави резервно копие на RRDфайла. Колко дълго трябва да се запазят тези архивни файлове?

en	Default View Mode
bg	Режим по подразбиране за преглед

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
bg	Кой режим на графиката искате да се показва по подразбиране при първото посещение на страницата Графики?

en	TimeZone Support
bg	MySQL - Поддръжка на TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
bg	Как бихте искали Cacti да представи дати? Тази настройка също ще промени начина, по който са представени датите на Cacti Graphs.

en	Cacti Server Timezone
bg	Cacti Server v %s - Поддръжка

en	My Browsers Timezone
bg	Часовата зона на моите браузъри

en	User Language
bg	Език на потребителя

en	Defines the preferred GUI language.
bg	Определя предпочитания GUI език.

en	Show Graph Title
bg	Показване на заглавието на графиката

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
bg	Покажете заглавието на графиката на страницата, така че да може да се търси с помощта на браузъра.

en	Hide Disabled
bg	Скриване е забранено

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
bg	Скрива деактивираните устройства и графики при гледане извън раздела Конзола.

en	Show Device Aggregates
bg	агрегати

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
bg	Ако източник на данни за устройство е включен в обобщена графика, покажете тази графика заедно с други графики на устройства

en	Enable Horizontal Scrolling
bg	Активирайте хоризонталното превъртане

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
bg	Активиране на хоризонтално превъртане на таблици, деактивиране на видимостта на отзивчивата колона.

en	The date format to use in Cacti.
bg	Форматът на датата, който ще се използва в Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
bg	Разделителят за дата, който ще се използва в Cacti.

en	Page Refresh
bg	Опресняване на страницата

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
bg	Броят секунди между автоматично обновяване на страницата.

en	Preview Graphs Per Page
bg	Преглед графики на страница

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
bg	Броят на графиките за показване на една страница в режим на предварителен преглед.

en	Default Time Range
bg	Основен времеви диапазон

en	The default RRA to use in rare occasions.
bg	По подразбиране RRA да се използва в редки случаи.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
bg	Панелът по подразбиране се показва при преглеждане на графики и други данни, специфични за времето.

en	Default Timeshift
bg	По подразбиране Timeshift

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
bg	По подразбиране Timeshift се показва при преглед на графики и други специфични за времето данни.

en	Allow Graph to extend to Future
bg	Позволете на графика да се разшири до бъдещето

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
bg	Когато показвате графики, позволете на графиките да се разширяват „в бъдеще“

en	First Day of the Week
bg	Първи ден от седмицата

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
bg	Първият ден от седмицата за седмични графични дисплеи

en	Start of Daily Shift
bg	Начало на ежедневната смяна

en	Start Time of the Daily Shift.
bg	Начален час на ежедневната смяна.

en	End of Daily Shift
bg	Край на ежедневната смяна

en	End Time of the Daily Shift.
bg	Крайно време на ежедневната смяна.

en	Thumbnail Sections
bg	Секции с миниизображения

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
bg	Кои части от Cacti показват миниатюрите по подразбиране.

en	Preview Thumbnail Columns
bg	Визуализация на колони с миниизображения

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
bg	Броят колони, които да се използват, когато се показват графики с миниатюри в режим Преглед.

en	1 Column
bg	1 Колона

en	%d Columns
bg	% d колони

en	Tree View Thumbnail Columns
bg	Колони на миниизображение на дървовиден изглед

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
bg	Броят колони, които да се използват, когато се показват графиките с миниатюри в режим Дърво.

en	Thumbnail Height
bg	Височина на миниизображението

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
bg	Височината на графиките с миниатюри в пиксели.

en	Thumbnail Width
bg	Ширина на иконите

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
bg	Ширината на графиките с миниатюри в пиксели.

en	Default Tree
bg	Дърво по подразбиране

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
bg	По подразбиране графичното дърво, което да се използва при показване на графики в дървовиден режим.

en	Graphs Per Page
bg	Графики на страница

en	Expand Devices
bg	Разгънете Устройства

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
bg	Изберете дали да разширите шаблоните на графиките и запитванията за данни, използвани от устройство на дърво.

en	Tree History
bg	История на паролите

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
bg	Ако е активирано, кактусите ще запомнят вашата история на дърветата между влизанията и когато се върнете на страницата Графики.

en	Use Custom Fonts
bg	Използвайте персонализирани шрифтове

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
bg	Изберете дали да използвате свои собствени персонализирани шрифтове и размери на шрифтове или да използвате системните настройки по подразбиране.

en	Title Font File
bg	Файл със заглавие на заглавието

en	The font file to use for Graph Titles
bg	Файлът с шрифтове, който да се използва за заглавия на графика

en	Legend Font File
bg	Легенда за шрифт файл

en	The font file to be used for Graph Legend items
bg	Файлът с шрифта, който ще се използва за елементите на графичната легенда

en	Axis Font File
bg	Файл с шрифтове Axis

en	The font file to be used for Graph Axis items
bg	Файлът на шрифта, който ще се използва за елементи на графична ос

en	Unit Font File
bg	Файл с единични шрифтове

en	The font file to be used for Graph Unit items
bg	Файлът на шрифта, който ще се използва за елементите на графичния елемент

en	Realtime View Mode
bg	Режим на преглед в реално време

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
bg	Как искате да видите графиките в реално време?

en	Inline
bg	В редица

en	New Window
bg	В нов прозорец

en	System Setting
bg	Настройки на потребителя

en	1 Week
bg	1 Седмица

en	Auto Log Out Time
bg	Автоматично излизане

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
bg	Само за потребители с достъп до конзолата, колко дълго този потребител може да остане влязъл, преди да излезе автоматично. Имайте предвид, че ако не сте били активни повече от час, може да се наложи да опресните браузъра си. Също така имайте предвид, че тази настройка няма ефект, когато бисквитките за удостоверяване са активирани.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
bg	Вече сте влезли в Cacti . Можете да изпълните тези основни стъпки, за да започнете.

en	Create devices for network
bg	Създаване на устройства за мрежа

en	Create graphs for your new devices
bg	Създавайте графики за новите си устройства

en	View your new graphs
bg	Преглеждайте новите си графики

en	Offline
bg	Извън линия

en	Online
bg	Онлайн

en	Recovery
bg	Възстановяване

en	Remote Data Collector Status:
bg	Състояние на колектора за отдалечени данни:

en	Number of Offline Records:
bg	Брой на офлайн записите:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Вие сте влезли в Remote Data Collector. Когато сте онлайн , ще можете да преглеждате и контролирате по-голямата част от главния уебсайт на Кактуси, както ако сте влезли в него. Също така е важно да се отбележи, че за дистанционно събиране на данни са задължени да използват Изпълнение на кактуси на Увеличаване на услугите "On Demand Актуализиране" функция, а ние винаги препоръчваме използването на гръбначния стълб. Когато Remote Data Collector е "офлайн" , уеб сайтът на Remote Data Collectors ще съдържа много по-малко информация. Въпреки това, той ще кешира всички актуализации, докато основната база данни на Cacti и уеб сървъра бъдат достигнати. След това ще изхвърли продукцията на Boost таблицата обратно в Main Cacti Database за актуализиране.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Нито един от Core Cacti Plugins досега не е бил препроектиран да работи с Remote Data Collectors. Следователно, Plugins като MacTrack и HMIB, които изискват директен достъп до устройствата, няма да работят с отдалечени колектори на данни по това време. Въпреки това, плъгини като Thold ще работят, докато Remote Data Collector е в онлайн режим.

en	Path for %s
bg	Път за %s

en	New Poller

en	Cacti Install Help
bg	Активни / Инсталирана

en	Cacti Server v%s - Maintenance
bg	Cacti Server v %s - Поддръжка

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
bg	Cacti Server v %s - Съветник за инсталиране

en	Refresh current page
bg	? ???‚?µ?Ђ???°?» ???° ???±???????Џ???°???µ

en	Initializing
bg	Инициализиране

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
bg	Моля, изчакайте, докато инсталационната система за Cacti Version %s се инициализира. Трябва да имате активиран JavaScript, за да работи това.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
bg	FATAL: Не можем да продължим с тази инсталация. За да инсталирате Cacti, PHP трябва да е на версия 5.4 или по-нова.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
bg	Вижте Ръководството на PHP: JavaScript Object Notation .

en	The php-json module must also be installed.
bg	Версията на RRDtool, която сте инсталирали.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
bg	Вижте Ръководството на PHP: Изключване на функции .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
bg	Функциите shell_exec () и / или exec () понастоящем са блокирани.

en	Display Graphs from this Aggregate
bg	Показване на графиките от този агрегат

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
bg	Избраните графики по-долу представляват графики от множество шаблони за графики. Aggregate не поддържа създаването на агрегирани графики от множество шаблони за графики.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
bg	Графиките, избрани за агрегатната графика, не използват графични шаблони. Агрегатът не поддържа създаването на агрегирани графики от графики без шаблони.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.
bg	Възникна някаква грешка в MySQL / MariaDB. Не може да продължи.

en	You must pass at least a single Graph to this function
bg	Трябва да изберете поне една графика, която да добавите към отчет.

en	Graph Item
bg	Графичен елемент

en	CF Type
bg	Тип CF

en	GPrint

en	Item Color
bg	Цвят на артикула

en	Color Template
bg	Шаблон за цвят

en	Skip
bg	Пропусни

en	Aggregate Items are not modifiable
bg	Съвкупните елементи не могат да се променят

en	Aggregate Items are not editable
bg	Агрегираните елементи не могат да се редактират

en	Type
bg	Тип

en	No Matching Devices
bg	Няма съвпадащи устройства

en	Objects
bg	Обекти

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
bg	Синият цвят на шрифта показва, че правилото ще бъде приложено към въпросните обекти. Други обекти няма да бъдат предмет на правилото.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
bg	Съответстващи обекти [ %s]

en	Device Status
bg	Състояние на устройството

en	There are no Objects that match this rule.
bg	Няма обекти, които да съответстват на това правило.

en	Error in data query
bg	Грешка в заявката за данни

en	Matching Items
bg	Съответстващи елементи

en	Resulting Branch
bg	Резултатен клон

en	No Items Found
bg	Няма намерени елементи

en	Show Matching Device SQL Query
bg	Няма съвпадащи устройства

en	Field
bg	Поле

en	Pattern
bg	Шаблон

en	No Device Selection Criteria
bg	Няма критерии за избор на устройства

en	Show Matching Objects SQL Query
bg	Съответстващи обекти

en	No Graph Creation Criteria
bg	Няма критерии за създаване на графики

en	Warning matching Graph Rule returned no matches
bg	Предупреждение, съответстващо на графичното правило, не върна съвпадения

en	Propagate Change
bg	Пропагандирайте Промяна

en	Search Pattern
bg	Шаблон за търсене

en	Replace Pattern
bg	Замяна на шаблон

en	No Tree Creation Criteria
bg	Няма критерии за създаване на дърво

en	Device Match Rule
bg	Правило за съвпадение на устройството

en	Create Graph Rule
bg	Създайте правило за графика

en	Graph Match Rule
bg	Правило за съответствие на графиката

en	Create Tree Rule (Device)
bg	Създаване на правило за дърво (устройство)

en	Create Tree Rule (Graph)
bg	Създаване на правило за дърво (графика)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [редактиране на правило за %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
bg	Елемент на правило [нов елемент на правилото за %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
bg	Добавено от Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
bg	ГРЕШКА: IP диапазоните под формата на range1-range2 вече не се поддържат.

en	The file is too big.
bg	Файлът е твърде голям.

en	Incomplete file transfer.
bg	Непълен трансфер на файлове.

en	No file uploaded.
bg	Не е избран файл

en	Temporary folder missing.
bg	Липсва временна папка.

en	Failed to write file to disk
bg	Неуспешно записване на файл на диск

en	File upload stopped by extension
bg	Качването на файл е спряно от разширение

en	Invalid file extension.
bg	Невалидно разширение на файл.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!
bg	Автоматизация мрежа SNMP правило "%s" %s!

en	Imported
bg	Импорт

en	Updated
bg	Обновяване

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!
bg	Мрежовото правило за автоматизация SNMP "%s" %s неуспешно!

en	Update
bg	Обновяване

en	Automation Network SNMP Option %s!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!
bg	Правилото за автоматизация на мрежата не включва никакви SNMP опции!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema
bg	Колоните за импортиране на мрежово правило за автоматизация не съответстват на схемата на базата данни

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.
bg	Шаблонът за устройство, свързан с мрежовото правило, не се зарежда в тази система Cacti. Редактирайте тази мрежа и задайте шаблона на устройството или импортирайте шаблона на устройството и след това импортирайте отново това правило за автоматизация.

en	Unknown Device Template
bg	Неизвестен шаблон

en	Automation Network Rule '%s' %s!
bg	Мрежа за автоматизация по подразбиране

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!
bg	Мрежовото правило за автоматизация "%s" %s неуспешно!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.
bg	Мрежово правило за автоматизация Импортирането на данни е или за друг тип обект, или не е форматирано JSON.

en	Template column '
bg	Правила за шаблоните

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
bg	Remote Poller %s е надолу, ще трябва да извършите FullSync, след като отново е нагоре

en	ERROR: Device ID is Blank
bg	ГРЕШКА: ID на устройството е празно

en	ERROR: Device[
bg	ГРЕШКА: Устройство [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
bg	ГРЕШКА: Неуспешно свързване с отдалечен колектор.

en	Device is Disabled
bg	Устройството е забранено

en	Device Availability Check Bypassed
bg	Проверка за наличност на устройството е заобиколена

en	SNMP Information
bg	Информация за SNMP

en	SNMP not in use
bg	SNMP не се използва

en	SNMP error
bg	SNMP грешка

en	Session
bg	Сесия

en	No session
bg	Сесия

en	Host
bg	Хост

en	System:
bg	Система:

en	Uptime:
bg	Продължителност:

en	Hostname:
bg	Име на хост:

en	Location:
bg	Място:

en	Contact:
bg	Контакт:

en	Ping Results
bg	Резултати от Ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
bg	Не се използва Ping или SNMP

en	New Branch
bg	Нов клон

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
bg	Устройството е забранено

en	Graph:(%s%s)
bg	Графика

en	Device:(%s%s)
bg	Устройство:

en	Template:(%s%s)
bg	Шаблони

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	Device+Template:(%s%s)
bg	Шаблон на устройството:

en	Restricted By:
bg	Ограничена

en	Granted By:
bg	Предоставено от:

en	Granted
bg	Разрешен

en	Restricted
bg	Ограничена

en	Branch:
bg	Отрасъл:

en	Device:
bg	Изделие:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
bg	Отказан достъп, потребителският профил е деактивиран.

en	Access Denied! Login Failed.
bg	Отказан достъп, потребителският профил е деактивиран.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
bg	Уеб базовото удостоверяване е конфигурирано, но от уеб сървъра не е прехвърлено потребителско име. Уверете се, че сте активирали удостоверяване на уеб сървъра.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
bg	%s удостоверено от Web Server, но както шаблонът, така и гостът не са дефинирани в Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
bg	Грешка в LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
bg	Отказан достъп! Не е предоставена парола от потребителя.

en	LDAP Search Error: %s
bg	Грешка при LDAP търсене: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
bg	Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
bg	Отказан достъп, потребителският профил е деактивиран.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
bg	Вашият Cacti администратор е принудил сложни пароли за влизания и текущата ви Cacti парола не отговаря на новите изисквания. Следователно трябва да промените паролата си сега.

en	Password must be at least %d characters!
bg	Паролата трябва да е поне% d знака!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
bg	Вашата парола трябва да съдържа поне 1 цифров знак!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
bg	Вашата парола трябва да съдържа комбинация от малки букви и главни букви!

en	Your password must contain at least 1 special character!
bg	Вашата парола трябва да съдържа поне 1 специален знак!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one
bg	Тази парола изглежда е добре позната парола, моля, използвайте друга

en	Cacti Login Failure
bg	Изчистена регистрация на кактуси

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
bg	Удостоверяването преди това не е било зададено. Опит за настройка на локално удостоверяване, но не беше намерен административен акаунт.

en	Unknown error
bg	Неизвестен раздел

en	ERROR: Unable to find user
bg	DN на потребителите не може да се намери

en	2FA failed to be disabled
bg	Приложете филтър към таблицата

en	2FA is now disabled
bg	Пътят не може да се записва

en	2FA secret failed to be generated/updated
bg	2FA тайната не успя да бъде генерирана/актуализирана

en	2FA secret has needs verification
bg	Проверка за изтриване

en	ERROR: Code was not verified, please try again
bg	ГРЕШКА: Кодът не е проверен, моля, опитайте отново

en	2FA has been enabled and verified
bg	2FA е активиран и проверен

en	%s MBytes
bg	% d МБ

en	%s KBytes
bg	%s GB

en	%s Bytes
bg	%s GB

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
bg	%s - WEBUI ЗАБЕЛЕЖКА: Cacti Log изтрит от уеб интерфейса за управление.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изчистите регистрационния файл. <br><br><br> Забележка: Ако регистрирането е настроено както на Cacti, така и на Syslog, информацията в дневника ще остане в Syslog.

en	Purge Log
bg	Прочистване на дневник

en	Log Filters
bg	Влезте филтри

en	- Admin Filter active
bg	- Активен е администраторският филтър

en	- Admin Unfiltered
bg	- Админ Нефилтриран

en	- Admin view
bg	- Администраторски изглед

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Филтър е активен]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
bg	Вход [Общо линии:% d %s - Нефилтриран]

en	Entries
bg	Получени съобщения

en	File
bg	Файл

en	Head Lines
bg	% d линии

en	Tail Lines
bg	Линии за опашки

en	Stats
bg	Статистика

en	Warnings++
bg	Предупреждения

en	Errors++
bg	Грешки:

en	Debug
bg	отстраняване на грешки

en	SQL Calls
bg	SQL повиквания

en	AutoM8
bg	Автоматично

en	Non Stats
bg	Не е посочено

en	Boost
bg	След повишаване

en	Device Up/Down
bg	Използване на устройства

en	Recaches
bg	Кибрит

en	Threshold
bg	Предел

en	Display
bg	Покажи

en	Newest First
bg	Първо най-нови

en	Oldest First
bg	Първо най-стари

en	Matches
bg	Кибрит

en	Does Not Match
bg	Паролите не съвпадат

en	Automation Execution for Data Query complete
bg	Изпълнението на автоматизацията за заявка за данни е завършено

en	Plugin Hooks complete
bg	Плъгинът е завършен

en	Running Data Query [%s].
bg	Извършване на заявка за данни [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
bg	Намерен тип = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
bg	Неизвестен тип = ' %s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
bg	ВНИМАНИЕ: Сортирането на полето за сортиране е променено. Възможно е да възникнат проблеми с повторното картографиране!

en	Update Data Query Sort Cache complete
bg	Актуализиране на заявката за сортиране на заявката за пълно търсене

en	Found %s Local Data ID's to Verify
bg	Намерени са%s локални идентификационни данни за проверка

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
bg	Открита е промяна на индекса! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
bg	Откриване на индекса! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
bg	Индексиране на асоциацията с местните данни е завършено

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
bg	Намерени променени%s и%s осиротели локални идентификационни данни за пренасочване.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
bg	Пренасочване на графиките към новите им индекси

en	Done updating Data Source Title Cache
bg	Профил на дублирания източник на данни

en	Done updating Graph Title Cache
bg	Готово актуализиране на кеша на заглавието на графиката

en	Index Association with Local Data complete
bg	Индексиране на асоциацията с местните данни е завършено

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
bg	Актуализирайте кеша за повторно индексиране. Имаше

en	Update Poller Cache for Query complete
bg	Актуализирайте кеша за полети за заявка пълна

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
bg	Не са открити промени в индекса, пропускане на повторно индексиране и повторно население на кеша

en	Automation Executing for Data Query complete
bg	Изпълнението на автоматизацията за заявка за данни е завършено

en	Plugin hooks complete
bg	Плъгините са завършени

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
bg	Проверка за промяна на полето за сортиране. Не са открити промени.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
bg	Открито ново поле за сортиране: ' %s' Старо поле за сортиране ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
bg	ГРЕШКА: Ново поле за сортиране не е подходящо. Полето за сортиране няма да се промени.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
bg	Новото поле за сортиране е потвърдено. Полето за сортиране се актуализира.

en	Could not find data query XML file at '%s'
bg	XML файлът с заявка за данни не можа да бъде намерен на „ %s“

en	Found data query XML file at '%s'
bg	Намерен XML файл с заявка за търсене на „ %s“

en	Error parsing XML file into an array.
bg	Грешка при анализиране на XML файл в масив.

en	XML file parsed ok.
bg	XML файлът е разбран добре.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
bg	Невалидно поле <index_order> %s </index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
bg	Трябва да съдържа само полета <direction> въвеждане </direction> или <direction> input-output </direction>

en	Data Query returned no indexes.
bg	ГРЕШКА: Данните не показват индекси.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
bg	<arg_num_indexes> липсва в XML файл, 'Index Count Changed' не се поддържа

en	Executing script for num of indexes '%s'
bg	Изпълнение на скрипт за брой индекси „ %s“

en	Found number of indexes: %s
bg	Намерен е брой индекси: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
bg	<arg_num_indexes> липсва в XML файл, 'Index Count Changed' не се поддържа

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
bg	<arg_num_indexes> липсва в XML файл, "индексът е променен" е емулиран чрез преброяване на аргументи

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
bg	ГРЕШКА: Данните не показват индекси.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
bg	Изпълнение на скрипт за списък с индекси „ %s“, индекс на брояча: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
bg	Кликнете, за да покажете изход за данни за „индекс“

en	Found index: %s
bg	Намерен индекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
bg	Кликнете, за да покажете изхода за данни за полето „ %s“

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи Re-Index.

en	Executing script query '%s'
bg	Изпълнението на заявката за скрипт „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
bg	Общо:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
bg	Невалиден host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
bg	Избран е автоматичният обемно ходене.

en	Failed to load SNMP session.
bg	Неуспешно зареждане на SNMP сесия.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
bg	Тестван размер на масово ходене %d с отговор от %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
bg	Избраният размер на масовото ходене беше %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
bg	Запазване на размера на масовото ходене на устройството.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
bg	Размерът на масовото ходене е фиксиран на %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнението на SNMP се получава за брой индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
bg	<oid_num_indexes> липсва в XML файл, "Промяната на индекса е променена" емитирана чрез броене на записи в oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Изпълнение на SNMP разходка за списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	No SNMP data returned
bg	Не са върнати SNMP данни

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Индексът се намира в OID: стойност „ %s“: „ %s“

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
bg	Филтриране на списък от индекси @ ' %s' Count Index: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
bg	Филтрираният индекс е намерен в OID: ' %s' стойност: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
bg	Поправяне на грешно поле „method“ за „ %s“, тъй като „rewrite_index“ или „oid_suffix“ е дефинирано

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
bg	Вмъкване на индексни данни за поле „ %s“ [value = « %s»]

en	Located input field '%s' [get]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
bg	Намерено правило за презаписване на OID: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = ' %s']

en	Field '%s' %s
bg	Поле ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
bg	Изпълнението на SNMP за %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
bg	Полето за сортиране не връща данни. Не може да продължи повторното индексиране за OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
bg	Намерен резултат за data @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Задаване на резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', стойност = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
bg	Пропуснат резултат за data @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
bg	Получен е резултат от получаването на SNMP за data @ ' %s' [value = ' %s'] (индекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
bg	Изпълнението на SNMP за данни @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
bg	Намиращо се поле за въвеждане „ %s“ [разходка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
bg	Изпълнение на SNMP разходка за данни @ ' %s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
bg	Няма индекс[%s] в value_index_parse, прескачане.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
bg	Намерена е OCTET STRING „ %s“ декодирана стойност: „ %s“

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
bg	Намерен елемент [ %s = ' %s'] индекс: %s [от преизчисляване на стойност regexp oid

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
bg	Намерен е фалшив rewrite_value елемент, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
bg	Не можа да се анализира картата на превода (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
bg	oid_rewrite в OID: ' %s' нов OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
bg	Актуализиране на заявката за сортиране на заявката за пълно търсене

en	Re-Indexing Data Query complete
bg	Повторно индексиране на заявката за данни завърши

en	Unknown Index
bg	Неизвестен индекс

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
bg	Трябва да изберете изходна колона XML за източник на данни „ %s“ и да поставите отметка в квадратчето отдясно

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
bg	Шаблонът ви на графиката не се използва. Моля, коригирайте шаблона на графиката си

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
bg	Неуспех при определяне на дължината на полето за парола, не може да продължи, както може да повреди паролата

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
bg	Не можа да се промени дължината на полето за парола, не може да продължи, тъй като може да повреди паролата

en	Data Source ID %s does not exist
bg	Източникът на данни не съществува

en	Debug not completed after 5 pollings
bg	Отстраняването на грешки не е завършено след 5 бр

en	Failed fields:
bg	Неуспешни полета:

en	Data Source is not set as Active
bg	Източникът на данни не е зададен като активен

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
bg	Папката RRD не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
bg	RRD файлът не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
bg	RRD файлът не съвпада с профила на данните

en	RRDfile not updated after polling
bg	RRD файлът не е актуализиран след поискване

en	Data Source returned Bad Results for
bg	Източникът на данни върна лошите резултати за

en	Data Source was not polled
bg	Източникът на данни не бе анкетиран

en	No issues found
bg	Няма намерени проблеми

en	RRDfile not created yet
bg	RRD файлът не е актуализиран след поискване

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
bg	Настройките се запазват в Събирач на данни% d Неуспешно.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null
bg	Неуспешна проверка на формуляр: променливата '%s' не позволява nulls и променливата е null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'
bg	Неуспешна проверка на формуляра: променливата '%s' със стойност '%s' е неуспешна REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation
bg	Неуспешна проверка на едно или повече полета

en	Error
bg	Грешка

en	Information
bg	Информация за PHP

en	Message Not Found.
bg	Съобщението не е намерено.

en	Error %s is not readable
bg	Грешка %s не може да се чете

en	Logged in a Guest
bg	Вход като

en	Logged in as
bg	Вход като

en	Login as Regular User
bg	Влезте като обикновен потребител

en	guest
bg	гост

en	User Community
bg	Потребителска общност

en	Documentation
bg	Документация

en	Logged in as %s
bg	Влезли сте като %s

en	Edit Profile
bg	Редактирай Профила

en	Logout
bg	Изход

en	Leaf
bg	Лист

en	Non Query Based
bg	Въз основа на заявките

en	Link %s
bg	Връзка %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
bg	Мейлър Грешка: Не е <b>за</b> справяне <b>с</b> определени !! <br> Ако използвате връзката <i>Test Mail,</i> моля, задайте настройката за <b>електронна поща предупреждение.</b>

en	Authentication failed: %s
bg	Неуспешно удостоверяване: %s

en	HELO failed: %s
bg	HELO не успя: %s

en	Connect failed: %s
bg	Неуспешно сввързавне към: %s

en	SMTP error:
bg	Грешка в SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
bg	Това е тестово съобщение, генерирано от Cacti. Това съобщение беше изпратено, за да тествате конфигурацията на настройките за поща.

en	Your email settings are currently set as follows
bg	Настройките ви за електронна поща понастоящем са зададени както следва

en	Method
bg	Метод

en	Checking Configuration...<br>
bg	Проверка на конфигурацията ... <br>

en	PHP's Mailer Class
bg	Пощенски клас на PHP

en	Method: SMTP
bg	Метод: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
bg	Не се показва за причини, свързани със сигурността

en	Security
bg	Сигурност

en	Ping Results:
bg	Резултати от Ping:

en	Bypassed
bg	Байпасният

en	Creating Message Text...
bg	Създаване на текст на съобщението ...

en	Sending Message...
bg	Съобщението се изпраща ...

en	Cacti Test Message
bg	Съобщение за изпитване на какти

en	Success!
bg	Успешно!

en	Message Not Sent due to ping failure.
bg	Съобщението не е изпратено поради неуспешен пинг.

en	Since Install
bg	Инсталирай

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
bg	Приставката „Cacti disabled“ %s се дължи на следната грешка: %s! Вижте Cacti логфайла за повече подробности.

en	- Dev %s
bg	(От устройство: %s)

en	- Beta %s
bg	- Бета %s

en	Version %s %s
bg	Версия %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"
bg	ВНИМАНИЕ: Ключови кактуси включват файл "%s" липсва. Моля, намерете и заменете този файл, докато проверяваме "%s"

en	System Device
bg	Устройства за синхронизиране

en	Aggregated Device
bg	Агрегирано устройство

en	Not Applicable
bg	Не е приложимо

en	Damaged Graph
bg	Източник на данни, графика

en	Remote Server
bg	Премахване на StdDev

en	Get Page Help
bg	Извикай помощ

en	Templates Selected
bg	Избрани шаблони

en	Enter keyword
bg	Въведете ключова дума

en	Data Query:
bg	Вземане на данни

en	CSV Export of Graph Data
bg	CSV експортиране на графични данни

en	Time Graph View
bg	Графичен изглед на времето

en	Edit Device
bg	Редактиране на устройството

en	Kill Spikes in Graphs
bg	Убий шипове в графики

en	Previous
bg	Предишен

en	%d to %d of %s [ %s ]
bg	% d до% d от %s [ %s]

en	Next
bg	Следващ

en	All %d %s
bg	Всички% d %s

en	Current Page: %s
bg	Текуща стойност

en	No %s Found
bg	Няма намерени %s

en	#

en	Alpha %
bg	алфа-версия

en	No Source
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Choose an action
bg	Изберете действие

en	Execute Action
bg	Изпълнение на действие

en	Logs
bg	Регистри

en	Standard Deviations
bg	Стандартни отклонения

en	Variance Outliers
bg	Отклонения от разликата

en	Kills Per RRA
bg	Убива по RRA

en	Absolute Max Value
bg	Абсолютна максимална стойност

en	Remove StdDev
bg	Премахване на StdDev

en	Remove Variance
bg	Премахване на вариацията

en	Gap Fill Range
bg	Диапазон за запълване на пролуките

en	Float Range
bg	Плаващ обхват

en	Absolute Maximum
bg	Абсолютен максимум

en	Dry Run StdDev

en	Dry Run Variance
bg	Вариант на суха работа

en	Dry Run Gap Fill Range
bg	Обхват за запълване на празни пролуки

en	Dry Run Float Range
bg	Диапазон на поплавъка за суха работа

en	Dry Run Absolute Maximum
bg	Абсолютен максимум за сухо изпълнение

en	Charts
bg	Графики

en	Client
bg	Клиент

en	Contribute to the Cacti Project
bg	Завъртете дневника Cacti

en	Dashboards
bg	Скриване на таблото за управление на Какту

en	Help in Developing
bg	Помощ при разработването

en	Donation & Sponsoring
bg	Дарение и спонсорство

en	Cacti Home
bg	Кактуси вкъщи

en	Keyboard
bg	Клавиатура

en	Miscellaneous
bg	Разни

en	Cacti Project Page
bg	Страница

en	RRDProxy

en	Shortcuts
bg	Преки пътища

en	Spine
bg	Гръбнак

en	Help in Translating
bg	Помощ при превода

en	Clear Current Filter
bg	Изчистване на текущия филтър

en	Clipboard
bg	Клипборд

en	Failed to find data to copy!
bg	Неуспешно намиране на данни за копиране!

en	Clipboard ID
bg	ID на клипборда

en	Copy operation is unavailable at this time
bg	Понастоящем операцията за копиране не е налице

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
bg	За съжаление в момента клипбордът ви не може да бъде актуализиран

en	Clipboard has been updated
bg	Клипбордът е актуализиран

en	Compact Mode
bg	Режим на мащабиране

en	Dark Color Mode
bg	Общ изглед

en	Error:
bg	Грешка:

en	Sorry, we could not process your last action.
bg	За съжаление не можахме да обработим последното ви действие.

en	Reason:
bg	Причина:

en	Action failed
bg	Неуспешно действие

en	The response to the last action was unexpected.
bg	Отговорът на последното действие беше неочакван.

en	Help
bg	Помощ

en	Ignore System Color
bg	Цвят на артикула

en	Cacti
bg	Кактусови

en	Light Color Mode
bg	Списъчен изглед

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
bg	Забележете, че не можем да обработим всички ваши действия. Подробностите са по-долу.

en	Some Actions failed
bg	Някои действия бяха неуспешни

en	No file selected
bg	Не е избран файл

en	Passphrases match
bg	Съвпадение на фрази за достъп

en	Passphrase matches but too short
bg	Съвпадения с парола, но твърде кратка

en	Passphrases do not match
bg	Паролите не съвпадат

en	Passphrase too short and not matching
bg	Паролата за прекалено кратка и не съвпадаща

en	Passphrase length meets 8 character minimum
bg	Дължината на паролата отговаря на минимум 8 знака

en	Passphrase too short
bg	Паролата е твърде кратка

en	Password Validation Passes
bg	Пропуска валидиране на парола

en	Click again to take this Graph out of Realtime
bg	Кликнете отново, за да извадите графиката от Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
bg	Кликнете, за да видите само тази графика в реално време

en	Report a bug
bg	Доклад за дефект…

en	Enter a search term
bg	Въведете дума за търсене

en	Enter a regular expression
bg	Въведете регулярен израз

en	Select to Search
bg	Изберете файл

en	Pause
bg	Пауза

en	The Operation was successful. Details are below.
bg	Операцията беше успешна. Подробностите са по-долу.

en	Operation successful
bg	Операцията е успешна

en	Click to Show/Hide Filter
bg	Кликнете върху Показване / скриване на филтъра

en	SpikeKill Results
bg	SpikeKill Резултати

en	Standard Mode
bg	Режим на сканиране

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
bg	Позволете или ограничете колоните на таблицата да надхвърлят текущите ограничения на Windows.

en	Connection Failed
bg	Свързването е неуспешно.

en	Connection Successful
bg	Операцията е успешна

en	Use System Color
bg	Цвят на артикула

en	3rd Mouse Button
bg	Трети бутон на мишката

en	Auto
bg	Автоматично

en	Begin with
bg	Започни с

en	Close
bg	Затвори

en	Copy graph
bg	Копиране на графиката

en	Copy graph link
bg	Копирайте връзката на графиката

en	End with
bg	Крайна дата

en	Zoom Mode
bg	Режим на мащабиране

en	Open in new tab
bg	Отвори в нов раздел

en	Always Off
bg	Винаги изключен

en	Always On
bg	Винаги включен

en	Quick
bg	Бързо

en	Save graph
bg	Запазване на графиката

en	Timestamps
bg	Показване на времето

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In

en	Zoom Out

en	Zoom Out Factor
bg	Намаляване на фактора

en	Zoom Out Positioning
bg	Намаляване на позиционирането

en	Version %s | %s
bg	Версия %s %s

en	Apply filter to table
bg	Приложете филтър към таблицата

en	Reset filter to default values
bg	Нулиране на филтъра към стойностите по подразбиране

en	File Found
bg	Намерен файл

en	Path is a Directory and not a File
bg	Пътят е директория, а не файл

en	File is Not Found
bg	Файлът не е намерен

en	Enter a valid file path
bg	Въведете валиден път на файла

en	Directory Found
bg	Директорията е намерена

en	Path is a File and not a Directory
bg	Пътят е файл, а не директория

en	Directory is Not found
bg	Директорията не е намерена

en	Enter a valid directory path
bg	Въведете валиден път на директория

en	Cacti Color (%s)
bg	Цвят на Cacti ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
bg	НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ФОНТ

en	Proceed with Action
bg	Продължете с действието

en	Return to previous page
bg	Връщане към предишната страница

en	Warning Unsaved Form Data
bg	Предупреждение за несъхранени данни за формуляри

en	Unsaved Changes Detected
bg	Открити са незапазени промени

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
bg	Имате незапазени промени в този формуляр. Ако натиснете „Напред“, тези промени ще бъдат отхвърлени. Натиснете "Отказ", за да продължите редактирането на формуляра.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
bg	Източниците с данни от заявките за данни трябва да бъдат създадени чрез %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
bg	Запазете текущите предпочитания за графики, колони, миниизображения, предварителни настройки и смяна на времето в профила си

en	Columns
bg	Колони

en	%d Column
bg	% d Графа

en	Custom
bg	Персонализиране

en	From
bg	От

en	Start Date Selector
bg	Стартирайте Селектора за дата

en	To
bg	Дo

en	End Date Selector
bg	Селектор за крайна дата

en	Shift Time Backward
bg	Време на преместване назад

en	Define Shifting Interval
bg	Дефинирайте интервал на преместване

en	Shift Time Forward
bg	Време на преместване напред

en	Refresh selected time span
bg	Обновяване на избрания период от време

en	Return to the default time span
bg	Върнете се към времевия интервал по подразбиране

en	Window
bg	Прозорец

en	Interval
bg	Интервал

en	Stop
bg	Спри

en	Create Graph from %s
bg	Създаване на графика от %s

en	Create %s Graphs from %s
bg	Създайте графики от %s

en	Graph [Template: %s]
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
bg	Елементи на графиката [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
bg	Източник на данни [Шаблон: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
bg	Персонализирани данни [Шаблон: %s]

en	New Report
bg	Нов доклад

en	Give this Report a descriptive Name
bg	Дайте този доклад описателно име

en	Enable Report
bg	Активиране на отчета

en	Check this box to enable this Report.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да активирате този отчет.

en	Output Formatting
bg	Форматиране на изхода

en	Use Custom Format HTML
bg	Използвайте HTML формат по избор

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате да използвате персонализиран html и CSS за отчета.

en	Format File to Use
bg	Форматирайте файла за използване

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете потребителската html обвивка и CSS файла, който да използвате. Този файл съдържа както html, така и CSS за пренасяне на отчета. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален <REPORT> вътре във файла. Този етикет за формат ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията &#39;formats&#39;.

en	Default Text Font Size
bg	Размер на шрифта по подразбиране

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
bg	Определя размера на шрифта по подразбиране за целия текст в отчета, включително заглавието на отчета.

en	Default Object Alignment
bg	Подреждане по подразбиране на обекта

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
bg	Определя настройката по подразбиране за текст и графики.

en	Graph Linked
bg	Графиката е свързана

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
bg	Трябва ли графиките да бъдат свързани към сайта на Cacti?

en	Graph Settings
bg	Настройки на графиката

en	Graph Columns
bg	Графични колони

en	The number of Graph columns.
bg	Броят на графите в графика.

en	Graph Width
bg	Ширина на графиката

en	The Graph width in pixels.
bg	Ширината на графиката в пиксели.

en	Graph Height
bg	Височина на графиката

en	The Graph height in pixels.
bg	Височина на графиката в пиксели.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
bg	Трябва ли графиките да се визуализират като миниатюри?

en	Email Frequency
bg	Честота на имейлите

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
bg	Следваща времева маркировка за изпращане на отчети за поща

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
bg	Начален час за извършване на [първата | следваща] поща. Всички бъдещи часове ще бъдат базирани на това начало. Добър пример ще бъде 2 часа сутринта. Времето трябва да бъде в бъдеще. Ако се използва дробно време, да речем 2:00 ч., Се приема, че е в бъдеще.

en	Report Interval
bg	Интервал на доклада

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
bg	Дефинира честота на отчета спрямо дадената по-горе време за изпращане на съобщения.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
bg	напр. "Седмица (и)" представлява седмичен интервал на отчитане.

en	Interval Frequency
bg	Интервална честота

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
bg	Въз основа на периода от време на интервала на отчета по-горе, определя честотата в рамките на този интервал.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
bg	напр. ако интервалът на отчета е "Месец (и)", тогава "2" показва всеки "2 Месец (и) от следващото Поща". И накрая, ако се използват интервалите от доклада за месец / а, „Ден от седмицата“ и „Ден на месеца“ се изчисляват въз основа на посоченото по-горе време по пощата.

en	Email Sender/Receiver Details
bg	Подробности за изпращача / получателя на имейла

en	Subject
bg	Тема

en	Cacti Report

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
bg	Тази стойност ще се използва като подразбиращ се предмет на електронна поща. Името на отчета ще се използва, ако е оставено празно.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
bg	Това име ще се използва като подател по имейл по подразбиране

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
bg	Този адрес ще се използва като адрес на подателя на имейла

en	To Email Address(es)
bg	Към имейл адреса (ите)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
bg	Моля, отделете няколко адреса чрез запетая (,)

en	BCC Address(es)
bg	Адрес (и) на BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
bg	Скрито копие. Моля, отделете няколко адреса чрез запетая (,)

en	Image attach type
bg	Тип прикачен файл

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
bg	Изберете един от дадените типове за прикачените изображения

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
bg	Дата / Час се премества в същото време Утре

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Доклад (и).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Доклад (и).

en	Delete Report
bg	Изтриване на цвят

en	Delete Reports
bg	Изтриване на потребители

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да поемете собствеността върху следния Доклад (и).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да поемете собствеността върху следния Доклад (и).

en	Take Report Ownership
bg	Вземете собственост

en	Take Reports Ownership
bg	Вземете собственост

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Report
bg	Дублирай

en	Duplicate Reports
bg	Дублирай

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния Доклад (и).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния Доклад (и).

en	Enable Reports
bg	Активиране на отчета

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните отчети.

en	Disable Report
bg	Активиране на отчета

en	Disable Reports
bg	Активиране на отчета

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изпратите следния отчет (и).

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изпратите следния отчет (и).

en	Send Report Now
bg	Изпрати доклад

en	Send Reports Now
bg	Изпрати доклад

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл адреси за дестинация

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте тема за електронна поща

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от Име

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
bg	Изпращането на „ %s“ не може да се изпрати. Моля, задайте имейл от адреса

en	Item Type to be added.
bg	Тип на елемента, който трябва да се добави.

en	Graph Tree
bg	Дърво на графиките

en	Select a Tree to use.
bg	Изберете дърво, което да използвате.

en	Graph Tree Branch
bg	Клон на дървото на графиките

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
bg	Изберете клон на дърво, който да използвате за графики и устройства. Устройствата ще се считат за клонове.

en	Cascade to Branches
bg	Каскада към клоновете

en	Should all Branch Graphs be rendered?
bg	Трябва ли да се визуализират графиките на всички деца?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
bg	Изберете устройство, за да посочите графика

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
bg	Изберете Шаблон на устройството, който да използвате.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
bg	Изберете устройство, което да се използва за филтриране или избор за графики в случай на тип устройство.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
bg	Изберете шаблон на графика за устройството, което да се използва за филтриране, или изберете графики в случай на тип устройство.

en	Graph Name Regular Expression
bg	Графично име Редовен израз

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
bg	Perl съвместим редовен израз (REGEXP), използван за избор на графики, които да се включат от дървото.

en	The Graph to use for this report item.
bg	Графиката, която да се използва за този елемент от отчета.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
bg	Времето за край на графиката ще бъде настроено на времето за изпращане на планирания отчет. Така че, ако искате крайният час в различните графики да бъде полунощ, уверете се, че изпращате доклада в полунощ. Времето за стартиране на графика ще бъде крайното време минус графика на графиката.

en	Alignment
bg	Подравняване

en	Alignment of the Item
bg	Привеждане в съответствие на позицията

en	Fixed Text
bg	Фиксиран текст

en	Enter descriptive Text
bg	Въведете описателен текст

en	Font Size
bg	Размер на Шрифта

en	Font Size of the Item
bg	Размер на шрифта на елемента

en	Report Item [edit Report: %s]
bg	Отчетен елемент [редактиране на Отчета: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
bg	Отчетен елемент [нов отчет: %s]

en	Events
bg	Събития

en	Send Report
bg	Изпрати доклад

en	[new]
bg	[Ново]

en	Details %s
bg	Детайли

en	Report Items %s
bg	Няма елементи за отчет

en	Scheduled Events %s
bg	Планирани събития

en	Report Preview %s
bg	Визуализация на отчета

en	Item Details
bg	Подробности за елемента

en	Graph: %s
bg	Графика

en	Using CSS
bg	Използване на CSS

en	Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Graph Template: All Templates
bg	Добавете шаблон за графиката към шаблона на устройството

en	, Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
bg	, Използване на RegEx: "%s"

en	Tree: %s
bg	‎درخت

en	, Device: %s
bg	(От устройство: %s)

en	, Branch: %s
bg	Отрасъл:

en	(All Branches)
bg	(Всички клонове)

en	(Current Branch)
bg	(Текущ клон)

en	No Report Items
bg	Няма елементи за отчет

en	Administrator Level
bg	Ниво на администратор

en	Reports [%s]
bg	Отчети [ %s]

en	User Level
bg	Потребителско ниво

en	Reports
bg	Преки доклади

en	Owner
bg	Собственик

en	Frequency
bg	Честота

en	Last Run
bg	Последно изпълнение

en	Next Run
bg	При следващия цикъл

en	Report Title
bg	Заглавие на отчета

en	Report Disabled - No Owner
bg	Отчетът е деактивиран - няма собственик

en	Every
bg	Всяка

en	Multiple
bg	Многократна

en	Invalid
bg	Невалидно

en	No Reports Found
bg	Няма намерени отчети

en	Graph Template:
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	Template Based
bg	Въз основа на шаблон

en	Tree:
bg	Дърво:

en	Site:
bg	Размер:

en	Leaf:
bg	Лист

en	Applied
bg	Изследване

en	Filter
bg	Филтър

en	Graph Filters
bg	Филтри на графиката

en	Set/Refresh Filter
bg	Филтър за задаване / обновяване

en	(Non Graph Template)
bg	(Без шаблон на графиката)

en	Selected
bg	Избран

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
bg	Терминът „ %s“ не е валиден. Грешка е %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
bg	Регулярните изрази на кактуси са ограничени до 50 знака само от съображения за сигурност.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
bg	Кактуси регулярни изрази не могат да включват полу-цвят характер.

en	There was an internal error!
bg	Възникна вътрешна грешка!

en	Backtrack limit was exhausted!
bg	Лимитът за връщане назад бе изчерпан!

en	Recursion limit was exhausted!
bg	Лимитът за рекурсия беше изчерпан!

en	Bad UTF-8 error!
bg	Лоша грешка на UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
bg	Лоша грешка при отместването на UTF-8!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
bg	Грешка при проверката за променлива %s със стойност от %s. Вижте обратна следа по-долу за повече подробности.

en	Validation Error
bg	Валидиране на грешка

en	written
bg	писмен

en	could not open
bg	не можа да се отвори

en	not exists
bg	не съществува

en	not writable
bg	Презаписваща

en	New Graph Template: %s
bg	Графика [Шаблон: %s]

en	New Data Query: %s
bg	Заявка за данни [ %s]

en	Unknown Field
bg	Неизвестно поле

en	Import Preview Results
bg	Резултати от импортиране на импортиране

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
bg	Cacti ще направи следните промени, ако пакетът беше импортиран:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
bg	Cacti е внесъл следните елементи за пакета:

en	Package Files
bg	Файлове на пакети

en	[preview]
bg	Преглед

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
bg	Cacti ще направи следните промени, ако шаблонът е импортиран:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
bg	Cacti е импортирал следните елементи за шаблона:

en	[success]
bg	Успешно!

en	[fail]
bg	Скъсан

en	[preview]
bg	Преглед

en	[updated]
bg	Обновена на

en	[unchanged]
bg	[непроменен]

en	Found Dependency:
bg	Намерена зависимост:

en	Unmet Dependency:
bg	Неудовлетворена зависимост:

en	Path was not writable
bg	Пътят не можеше да се запише

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
bg	Неуспешно задаване на зададената версия %sRRDTool: %s

en	Invalid Theme Specified
bg	Посочената невалидна тема

en	Resource is not writable
bg	Ресурсът не може да се записва

en	File not found
bg	Файлът не е открит

en	PHP did not return expected result
bg	PHP не върна очаквания резултат

en	Unexpected path parameter
bg	Параметър на неочакван път

en	Failed to apply specified profile %s != %s
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
bg	Неуспешно прилагане на определен режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
bg	Неуспешно прилагане на определеното отменяне на автоматизацията: %s

en	Failed to apply specified cron interval
bg	Неуспешно прилагане на определен интервал на cron

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	No matching snmp option exists
bg	Няма съответстваща опция snmp

en	No matching template exists
bg	Не съществува шаблон за съвпадение

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
bg	Инсталаторът не може да продължи поради неочаквана грешка.

en	Please report this to the Cacti Group.
bg	Моля, докладвайте това на Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
bg	Неизвестен Причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
bg	Опитвате се да инсталирате Cacti %s на база данни 0.6.x. За съжаление това не може да се извърши.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
bg	За да можете да продължите, трябва да създадете нова база данни, да импортирате "cacti.sql" в нея:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
bg	След това трябва да актуализирате "include / config.php", за да сочи към новата база данни.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Съществуващите ви данни няма да бъдат модифицирани, нито ще бъдат достъпни за новата инсталация

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
bg	Създали сте нова база данни, но все още не сте импортирали файла „cacti.sql“. В командния ред изпълнете следното, за да продължите:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
bg	Тази грешка може също да бъде генерирана, ако потребителят на база данни cacti няма правилни разрешения за базата данни Cacti. Моля, уверете се, че потребителят на базата данни на Cacti има възможност да SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX в базата данни Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
bg	Вие също трябва да импортирате MySQL информация за TimeZone в MySQL и да дадете на потребителя Cacti SELECT достъп до таблицата mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
bg	На Linux / UNIX изпълнете следното като "root" в черупката:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
bg	В Windows трябва да следвате инструкциите тук Таблица за описание на часовата зона . След като това приключи, можете да подадете следната команда, за да предоставите на потребителя на Cacti достъп до таблиците:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
bg	След това изпълнете следното в MySQL като администратор:

en	Test Connection
bg	Тестова връзка

en	Begin
bg	Начало

en	Upgrade
bg	Надграждане

en	Downgrade
bg	Преминаване към по-стара версия

en	Cacti Version
bg	Кактусна версия

en	License Agreement
bg	Лиценз

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
bg	Изглежда, че тази версия на Cacti ( %s) няма валиден код за версия, моля, свържете се с екипа за разработка на Cacti, за да се уверите, че това е основно. Ако виждате тази грешка в съобщение, моля, изпратете доклад незабавно на GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
bg	Благодарим Ви, че отделихте време да изтеглите и инсталирате Cacti, пълното решение за графики за вашата мрежа. Преди да започнете да правите хладни графики, има няколко парчета данни, които Cacti трябва да знае.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
bg	Уверете се, че сте прочели и следвали необходимите стъпки, необходими за инсталиране на Cacti, преди да продължите. Инсталиращата информация може да бъде намерена за Unix и Win32- базирани операционни системи.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
bg	Този процес ще ви преведе през стъпките за надстройване от версия „ %s“.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
bg	Също така, ако това е надстройка, не забравяйте да прочетете информационния файл за надстройка .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
bg	НЕ се препоръчва да се понижава, тъй като структурата на базата данни може да е несъвместима

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
bg	Cacti е лицензиран под GNU General Public License, преди да продължите:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
bg	Тази програма се разпространява с надеждата, че тя ще бъде полезна, но без никаква гаранция; без дори подразбираща се гаранция за ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА или ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.

en	Accept GPL License Agreement
bg	Приемете GPL лицензионно споразумение

en	Select default theme:
bg	Изберете тема по подразбиране:

en	Pre-installation Checks
bg	Проверки преди инсталиране

en	Location checks
bg	Проверки на местоположението

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
bg	Моля, актуализирайте config.php с правилното местоположение на URI на Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
bg	Вашата Cacti конфигурация има относително правилен път (url_path) в config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
bg	PHP - Препоръки

en	PHP Recommendations (
bg	Препоръки за PHP

en	Current
bg	Текущ

en	Recommended
bg	Препоръчително

en	PHP Binary
bg	PHP двоичен път

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
bg	Двоичното местоположение на PHP не е валидно и трябва да бъде актуализирано.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
bg	Актуализирайте path_php_binary стойността в таблицата с настройки.

en	Passed
bg	Издържан

en	Warning
bg	Внимание

en	Restart Required
bg	Задължително

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
bg	Специфичната стойност изглежда е различна в изпълняваната конфигурация спрямо INI файла.

en	PHP - Module Support (Required)
bg	Поддръжка на PHP - модул (задължително)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
bg	Cacti изисква няколко PHP модула да бъдат инсталирани, за да работят правилно. Ако някой от тях не е инсталиран, няма да можете да продължите инсталацията, докато не бъде коригирана. В допълнение, за оптимална производителност на системата Cacti трябва да се изпълнява с определени определени MySQL системни променливи. Моля, следвайте препоръките на MySQL по ваша преценка. Винаги търсете документацията на MySQL, ако имате някакви въпроси.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
bg	Следните PHP разширения са задължителни и трябва да бъдат инсталирани, преди да продължите инсталацията на Cacti.

en	Required PHP Modules
bg	Задължителни PHP модули

en	Installed
bg	Инсталирано

en	Required
bg	Задължително

en	PHP - Module Support (Optional)
bg	Поддръжка на PHP - модул (по избор)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
bg	Следните разширения на PHP се препоръчват и трябва да бъдат инсталирани, преди да продължите инсталацията на Cacti. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако планирате да поддържате SNMPv3 с IPv6, в този момент не трябва да инсталирате php-snmp модула.

en	Optional Modules
bg	Допълнителни модули

en	Optional
bg	По избор

en	MySQL - TimeZone Support
bg	MySQL - Поддръжка на TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
bg	Вашата база данни за MySQL TimeZone не е населена. Моля, попълнете тази база данни, преди да продължите.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
bg	Вашият акаунт за вход в базата данни на Cacti няма достъп до базата данни на MySQL TimeZone. Моля, предоставете на базата данни на Cacti "изберете" достъп до таблицата "time_zone_name" в базата данни "mysql" и попълнете информацията за TimeSone на MySQL, преди да продължите.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
bg	Вашият акаунт на базата данни на Cacti има достъп до базата данни на MySQL TimeZone и тази база данни се попълва с глобална информация за TimeZone.

en	MySQL - Settings
bg	MySQL - Настройки

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
bg	Тези настройки за настройка на производителността на MySQL ще помогнат на вашата Cacti система да работи по-добре без проблеми за по-дълго време.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
bg	Препоръчителни настройки на MySQL системните променливи

en	Installation Type
bg	Тип инсталация

en	Upgrade from %s to %s
bg	Надстройка от %s на %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
bg	В случай на проблеми, силно се препоръчва да изчистите кеша на браузъра си, като затворите и отворите отново браузъра си (не само в раздела Cacti е включен) и опитайте отново, преди да повдигнете проблем с Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
bg	В редки случаи имаме отчети от потребители, които имат някои незначителни проблеми поради промени в кода. Тези проблеми са причинени от запазването на кода за предварително обновяване от браузъра и въпреки че сме предприели стъпки за свеждане до минимум на шансовете за това, това може да се случи. Ако имате нужда от инструкции как да изчистите кеша на браузъра си, https://www.refreshyourcache.com/ е добра отправна точка.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
bg	Ако след изчистване на кеша и рестартиране на браузъра все още имате проблеми, моля, повдигнете проблема с нас и ние ще се опитаме да идентифицираме причината за него.

en	Downgrade from %s to %s
bg	Намаляване от %s на %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
bg	Изглежда, че сте намалили предишната версия. Промените в базата данни, направени за по-новата версия, няма да бъдат отменени и могат да причинят проблеми.

en	Please select the type of installation
bg	Моля, изберете вида на инсталацията

en	Installation options:
bg	Опции за инсталиране:

en	Choose this for the Primary site.
bg	Изберете това за основния сайт.

en	New Primary Server
bg	Нов първичен сървър

en	New Remote Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
bg	Remote Pollers се използват за достъп до мрежи, които не са лесно достъпни за основния сайт.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
bg	Следната информация е определена от конфигурационния файл на Cacti. Ако не е правилно, моля, редактирайте "include / config.php", преди да продължите.

en	Local Database Connection Information
bg	Информация за връзка с локална база данни

en	Database: %s
bg	База данни: %s

en	Database User: %s
bg	Потребител на базата данни: %s

en	Database Hostname: %s
bg	Име на хоста на базата данни: %s

en	Port: %s
bg	Порт: %s

en	Server Operating System Type: %s
bg	Тип операционна система на сървъра: %s

en	Central Database Connection Information
bg	Информация за връзка с централната база данни

en	Configuration Readonly!
bg	Конфигурация само за четене!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
bg	Вашият config.php файл трябва да може да се записва от уеб сървъра по време на инсталацията, за да конфигурирате Remote Poller. След като инсталацията приключи, трябва да зададете този файл само за четене, за да предотвратите евентуални проблеми със сигурността.

en	Configuration of Poller
bg	Конфигурация на Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
bg	Вашата информация за Remote Cacti Poller не е включена във вашия файл config.php. Моля, прегледайте config.php.dist и задайте променливите: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username и т.н. Тези променливи трябва да бъдат зададени и да сочат към вашия първичен сървър на базата на Cacti. Коригирайте това и опитайте отново.

en	Remote Poller Variables
bg	Отдалечени променливи

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
bg	Променливите, които трябва да бъдат зададени в файла config.php, включват следното:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
bg	Инсталаторът автоматично присвоява $ poller_id и го добавя към файла config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
bg	След като всички променливи са зададени в файла config.php, трябва също да предоставите $ rdatabase_username достъп до главния сървър на Cacti. Следвайте същата процедура както с всяка друга инсталация на Cacti. След това можете да натиснете бутона „Test Connection“. Ако тестът е успешен, ще можете да продължите и да завършите инсталацията.

en	Additional Steps After Installation
bg	Допълнителни стъпки след инсталацията

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
bg	Важно е централният Cacti сървър да комуникира чрез MySQL към всеки отдалечен Cacti сървър на база данни. След като инсталацията приключи, трябва да редактирате Remote Data Collector и да се уверите, че настройките са правилни. Можете да проверите с помощта на "Test Connection", когато редактирате Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
bg	Критични двоични местоположения и версии

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
bg	Уверете се, че всички стойности са правилни, преди да продължите.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
bg	Един или повече пътища изглеждат неправилни и не могат да продължат

en	Directory Permission Checks
bg	Проверки за разрешение за директория

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
bg	Моля, уверете се, че разрешенията по-долу са правилни, преди да продължите. По време на инсталирането, тези директории трябва да са собственост на потребителя на уеб сървъра. Тези промени на разрешението са необходими, за да позволят на инсталатора да инсталира пакети с шаблони на устройства, които включват XML и скриптови файлове, които ще бъдат поставени в тези директории. Ако решите да не инсталирате пакетите, има скрипт "install_package.php", който може да се използва от командния ред, след като инсталацията приключи.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
bg	След като инсталирането завърши, можете да направите някои от тези директории само за четене, за да повишите сигурността.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
bg	Тези директории ще бъдат задължени да бъдат четени за писане след инсталирането, така че процесът на Cacti за дистанционно синхронизиране да може да ги актуализира като промени в Основния уебсайт на Cacti

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
bg	Ако инсталирате пакети, след като пакетите са инсталирани, трябва да промените директорията на скриптовете обратно само за четене, тъй като това представлява известна експозиция към уеб сайта.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
bg	За отдалечени социолози е от решаващо значение пътищата, които ще се актуализират често, включително приставки, скриптове и пътища за ресурси, да имат достъп за четене / запис, тъй като колекторът на данни ще трябва да актуализира тези пътища от основното съдържание на уеб сървъра.

en	Required Writable at Install Time Only
bg	Задължително записване само при време на инсталиране

en	Not Writable
bg	Презаписваща

en	Required Writable after Install Complete
bg	Задължително записване след инсталиране завършено

en	Potential permission issues
bg	Проблеми с потенциални разрешения

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
bg	Моля, уверете се, че вашият уеб сървър има достъп за четене / запис до папките cacti, които показват грешки по-долу.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
bg	Ако SELinux е активиран на сървъра ви, можете да го дезактивирате или временно да го деактивирате и след това да добавите съответните разрешения с помощта на командния ред SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
bg	Потребителят " %s" трябва да има разрешение MODIFY, за да активира четене / запис.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
bg	Тук е показан пример за това как да зададете разрешения за папки, въпреки че може да се наложи да коригирате това в зависимост от операционната система, потребителските акаунти и желаните разрешения.

en	EXAMPLE:
bg	ПРИМЕР:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
bg	След като инсталацията завърши пътя на CSRF, трябва да се настрои на само за четене.

en	All folders are writable
bg	Всички папки са достъпни за записване

en	Input Validation Whitelist Protection
bg	Защита на белия списък за проверка на входа

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
bg	Методите за въвеждане на данни за Cacti, които извикват скрипт, могат да бъдат използвани по начини, по които неадминистратор може да нанесе щети на файлове, притежавани от акаунта на полера, а в случаите, когато някой изпълнява Cacti poller като root, може да компрометира операционната система, позволяваща на нападателите да използвайте вашата инфраструктура.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
bg	Ето защо, преди няколко версии, Cacti беше подобрен, за да предостави възможности за бял списък за тези видове методи за въвеждане на данни. Макар това да осигурява по-пълноценно кактусите, то увеличава обема работа, необходим на администратора на кактусите за импортиране и управление на шаблони и пакети.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
bg	Начинът, по който работи белият списък, е, че когато за първи път импортирате метод за въвеждане на данни или повторно импортирате метод за въвеждане на данни и скриптът и / или аргументите се променят по някакъв начин, методът за въвеждане на данни и всички съответни източници на данни ще да бъдат незабавно деактивирани, докато администраторът потвърди, че методът за въвеждане на данни е валиден.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
bg	За да идентифицираме методите за въвеждане на данни в това състояние, ние предоставихме скрипт за проверка в директорията CLI на Cacti, който може да се изпълни със следните опции:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
bg	Тази опция за скрипт ще търси всички методи за въвеждане на данни, които в момента са забранени, и ще предостави подробности защо.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
bg	Тази опция за скрипт премахва забраната на методите за въвеждане на данни, които в момента са забранени.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
bg	Тази опция за скрипт ще активира отново всички деактивирани източници на данни.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
bg	Настоятелно се препоръчва да актуализирате config.php, за да активирате тази функция, като коментирате променливата $ input_whitelist и след това стартирате трите опции за скрипт на CLI по-горе, след като уеб базираната инсталация приключи.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
bg	Поставете отметка в квадратчето по-долу, за да потвърдите, че сте прочели и сте разбрали тази загриженост за сигурността

en	I have read this statement
bg	Прочетох това твърдение

en	Default Profile
bg	Основен профил

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
bg	Моля, изберете профила по подразбиране за източник на данни, който да се използва за източници на анкетиране. Това е максималният период от време между сканиращите устройства за информация, така че колкото по-нисък е интервалът на запитване, толкова повече работа се поставя на хоста на Cacti Server. Също така изберете предназначения или конфигуриран Cron интервал, който искате да използвате за събиране на данни.

en	Cron Interval
bg	Интервал на Cron

en	Default Automation Network
bg	Мрежа за автоматизация по подразбиране

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
bg	Cacti може автоматично да сканира мрежата, след като инсталацията приключи. Това ще използва обхвата на мрежата по-долу, за да се определи обхвата на IP адресите, които могат да бъдат сканирани. За сканиране се дефинира предварително определен набор от опции, които включват използване на „обществени“ и „частни“ общности.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
bg	Ако вашите устройства изискват различен набор от опции, които да се използват първо, можете да ги дефинирате по-долу и те ще бъдат използвани преди настройките по подразбиране

en	All options may be adjusted post installation
bg	Всички опции могат да бъдат регулирани след инсталацията

en	Default Options
bg	Опции по подразбиране

en	Scan Mode
bg	Режим на сканиране

en	Network Range
bg	Обхват на мрежата

en	Additional Defaults
bg	Допълнителни настройки по подразбиране

en	Additional SNMP Options
bg	Допълнителни опции за SNMP

en	Error Locating Profiles
bg	Грешка при намирането на профили

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
bg	Инсталирането не може да продължи, тъй като не могат да бъдат намерени профили.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
bg	Това може да се случи, ако имате празна база данни и още не сте импортирали файла cacti.sql

en	Template Setup
bg	Настройка на шаблон

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
bg	Изберете типа шаблон, който искате да експортирате от Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
bg	Актуализирането на шаблони, в които вече сте направили промени, не е препоръчително. Надстройката на шаблоните НЯМА да премахне модификации на графики и шаблони за данни и може да доведе до неочаквано поведение. Ако обаче не сте направили промени в графика, заявка за данни или шаблон за данни, повторното импортиране на пакета не би трябвало да повлияе. В този случай ще трябва да „синхронизирате графики“ с от шаблоните след актуализация.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
bg	Моля, изберете шаблоните за устройства, които искате да използвате след инсталирането. Ако операционната система е Windows, трябва да се уверите, че сте избрали шаблона за Windows устройство. Ако вашата операционна система е Linux / UNIX, уверете се, че сте избрали 'Local Linux Machine' Шаблон на устройството.

en	Author
bg	Автор

en	Homepage
bg	Начална страница

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
bg	Шаблоните на устройствата ви позволяват да наблюдавате и графизирате голям набор от данни в Cacti. След като изберете желаните Шаблони за устройства, натиснете „Finish“ и инсталацията ще приключи. Моля, проявете търпение към тази стъпка, тъй като импортирането на Шаблоните за устройства може да отнеме няколко минути.

en	Server Collation
bg	Сортиране на сървъра

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
bg	Съпоставянето на сървъра ви изглежда съвместимо с UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
bg	Съпоставянето на сървъра НЕ изглежда напълно съвместимо с UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
bg	Под секцията [mysqld] намерете записите, наречени 'character-set-server' и 'collation-server' и ги задайте както следва:

en	Database Collation
bg	Съпоставяне на база данни

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
bg	По подразбиране съпоставянето на базата данни изглежда съвместимо с UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
bg	По подразбиране сортирането по база данни НЕ изглежда пълно с UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
bg	Всички таблици, създадени от приставки, могат да имат проблеми, свързани с таблици на Cacti Core, ако съпоставянето не е съвместимо. Моля, уверете се, че вашата база данни е променена на "utf8mb4_unicode_ci", като изпълните следното:

en	Table Setup
bg	Настройка на таблица

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
bg	Имате повече таблици, отколкото вашата PHP конфигурация ще ни позволи да показваме / конвертираме. Моля, променете настройката max_input_vars в php.ini на стойност над%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
bg	Превръщането на таблиците може да отнеме известно време, особено на по-големите маси. Конвертирането на тези таблици ще се осъществи във фонов режим, но няма да попречи на инсталатора да завърши. Това може да забави някои сървъри, ако няма достатъчно ресурси за MySQL, които да се справят с преобразуването.

en	Tables
bg	Таблици

en	Collation
bg	сверка

en	Engine
bg	Двигател

en	Row Format
bg	Формат

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
bg	Една или повече таблици са твърде големи за конвертиране по време на инсталацията. Трябва да използвате скрипта cli / convert_tables.php, за да извършите преобразуването, след това обновете тази страница. Например:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
bg	Следващите таблици трябва да се преобразуват в UTF8 и InnoDB. Моля, изберете таблиците, които искате да конвертирате по време на инсталационния процес.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
bg	Всичките Ви таблици изглеждат съвместими с UTF8

en	Confirm Upgrade
bg	Потвърдете надстройката

en	Confirm Downgrade
bg	Потвърдете понижаване

en	Confirm Installation
bg	Потвърдете инсталирането

en	Install
bg	Инсталирай

en	DOWNGRADE DETECTED

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
bg	ТРЯБВА ДА ИЗМЕНИТЕ РАЗБИРАНАТА БАЗА ДАННИ ЗА CACTI, ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ. МОНТАЖЪТ НЯМА МЕТОД ЗА ДА СЕ ПРАВИ АВТОМАТИЧНО ЗА ВАС

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
bg	Понижаването на стойността трябва да се извършва само когато е абсолютно необходимо и това може да наруши инсталацията

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
bg	Вашият Cacti Server е почти готов. Моля, проверете дали сте доволни да продължите.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
bg	Натиснете ' %s' и след това ' %s', за да завършите инсталационния процес, след като изберете Шаблони за устройства.

en	Installing Cacti Server v%s
bg	Инсталиране на Cacti Server v %s

en	Your Cacti Server is now installing
bg	Сега вашият Cacti сървър се инсталира

en	Spawning background process: %s %s
bg	Фонов процес на хвърляне на хайвера:%s%s

en	Complete
bg	Завършен

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран. Вече можете да започнете да използвате софтуера.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
bg	Вашият Cacti Server v %s е инсталиран / актуализиран с грешки

en	Get Help
bg	Получаване на помощ

en	Report Issue
bg	Подаване на сигнал за проблем

en	Get Started
bg	Първи стъпки

en	Starting %s Process for v%s
bg	Стартиране на%s процес за v%s

en	Finished %s Process for v%s
bg	Завършен%s процес за v%s

en	Found %s templates to install
bg	Намерени са%s шаблони за инсталиране

en	About to import Package #%s '%s'.
bg	Предстои импортиране на пакет #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' бе успешно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
bg	Импортирането на пакет #%s '%s' под профил '%s' не бе успешно

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
bg	Шаблони за автоматизация за [изтрит шаблон]

en	No templates were selected for import
bg	Не са избрани шаблони за импортиране

en	Updating remote configuration file
bg	Очаква се конфигурация

en	Setting default data source profile to %s (%s)
bg	Профилът на източника на данни по подразбиране за този шаблон за данни.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
bg	Неуспешно прилагане на определен профил %s! = %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
bg	Актуализиране на мрежата за автоматизация (%s), режим "%s" => "%s", подмрежа "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
bg	Неуспешно намиране на мрежа за автоматизация, не бяха направени промени

en	Adding extra snmp settings for automation
bg	Добавяне на допълнителни snmp настройки за автоматизация

en	Selecting Automation Option Set %s
bg	Изтриване на шаблон (и) за автоматизация

en	Updating Automation Option Set %s
bg	Автоматизация SNMP Опции

en	Successfully updated Automation Option Set %s
bg	Успешно актуализиран набор от опции за автоматизация%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
bg	Изпълнение на автоматизацията на устройствата

en	Failed to updated Automation Option Set %s
bg	Неуспешно прилагане на зададения диапазон за автоматизация

en	Failed to find any automation option set
bg	Неуспешно намиране на данни за копиране!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
bg	Шаблони за устройства [редактиране: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
bg	Създайте графики за това устройство

en	Adding Device to Default Tree
bg	По подразбиране на устройството

en	No templated graphs for Default Device were found
bg	Не бяха намерени шаблонирани графики за устройство по подразбиране

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шаблонът на устройството за вашата операционна система не е намерен. Ще трябва да импортирате шаблони за устройства или пакети за кактуси, за да наблюдавате вашия сървър за кактуси.

en	Running first-time data query for local host
bg	Изпълнява се първа заявка за данни за локален хост

en	Repopulating poller cache
bg	Възстановете кеш за полъри

en	Repopulating SNMP Agent cache
bg	Възстановете кеш за SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
bg	Генериране на RSA двойка ключове

en	Found %s tables to convert
bg	Намерени%s таблици за конвертиране

en	Converting Table #%s '%s'
bg	Таблица за преобразуване #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
bg	Няма таблици, където са намерени или избрани за преобразуване

en	Switched from %s to %s
bg	Превключихте от%s на%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Използване на временен файл за db кеш:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
bg	Надстройка от v%s (DB%s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспешно намиране на функция за надстройка за v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
bg	Инсталирането е прекратено поради липса на приемане от EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
bg	Фонът вече беше стартиран в%s, този опит за%s беше пропуснат

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
bg	Възникна изключение по време на инсталацията: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
bg	Инсталацията е стартирана на %s, завършена на %s

en	Both
bg	И двете

en	No - %s
bg	минута(и)

en	%s - N/A
bg	минута(и)

en	Web
bg	Уеб

en	%s - No
bg	минута(и)

en	Cli
bg	Класически

en	Setting PHP Option %s = %s
bg	Задаване на PHP опция%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
bg	Неуспешно задаване на PHP опция%s, е%s (трябва да бъде%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
bg	Колектор (и) за данни не са намерени при опит за синхронизация

en	Authentication Success
bg	Успех за удостоверяване

en	Authentication Failure
bg	Неуспешно удостоверяване

en	PHP LDAP not enabled
bg	PHP LDAP не е активиран

en	No username defined
bg	Не е зададено потребителско име

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се зададе версия

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, не може да се зададе опция за препратки

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола - не може да се стартират TLS комуникации

en	Protocol Error, General failure (%s)
bg	Грешка в протокола, обща грешка ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
bg	Грешка в протокола, Не може да се свърже, LDAP резултат: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
bg	Не може да се свърже със сървъра

en	Connection Timeout to Server (%s)
bg	Изчакване на връзката

en	Insufficient Access to Server (%s)
bg	Недостатъчен достъп

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
bg	Не може да се намери DN за сравнение

en	More than one matching user found
bg	Намерени са повече от един съвпадащ потребител

en	Unable to find user from DN
bg	Не може да се намери потребител от DN

en	Unable to find users DN
bg	DN на потребителите не може да се намери

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
bg	Не може да се създаде обект на LDAP връзка

en	Specific DN and Password required
bg	Изискват се специфични DN и парола

en	Invalid Password provided. Login failed.
bg	Предоставена е невалидна парола. Неуспешно влизане.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
bg	Неочаквана грешка %s (Ldap грешка: %s)

en	ICMP Ping timed out
bg	Времето за изчакване на ICMP Ping е изтекло

en	ICMP Ping Success (%s ms)
bg	ICMP Ping Success ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
bg	Времето за изчакване на ICMP пинг

en	Destination address not specified
bg	Целевият адрес не е посочен

en	default
bg	по подазбиране

en	IPv6 support seems to be missing!
bg	Поддръжката на IPv6 изглежда липсва!

en	UDP ping error: %s
bg	UDP ping грешка: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
bg	Успех на UDP пинг ( %s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!
bg	Поддръжката на IPv6 изглежда липсва!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
bg	TCP ping: socket_connect (), причина: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
bg	TCP ping: socket_select () се провали, причината: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
bg	TCP Ping Success ( %s ms)

en	TCP ping timed out
bg	Времето за изтегляне на TCP е изтекло

en	Ping not performed due to setting.
bg	Ping не се извършва поради настройка.

en	%s Version %s or above is required for %s.
bg	%s Версия %s или по-висока е необходима за %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
bg	%s е необходим за %s и не е инсталиран.

en	Plugin cannot be installed.
bg	Приставката не може да бъде инсталирана.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
bg	Директорията на приставката "%s" трябва да бъде преименувана, за да се премахне "plugin_" от името, преди да може да бъде инсталирана.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
bg	Приставката в директорията '%s' не включва функция за версия '%s()'. Тази функция трябва да съществува, за да бъде инсталирана приставката.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
bg	Приставката в директорията '%s' не включва функция за инсталиране '%s()'. Тази функция трябва да съществува, за да бъде инсталирана приставката.

en	Plugins
bg	Плъгини

en	Requires: Cacti >= %s
bg	Изисква: Cacti> = %s

en	Legacy Plugin
bg	Наследство на приставката

en	Not Stated
bg	Не е посочено

en	Device '%s' successfully added to Report.
bg	Добавено към Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
bg	Графиката не бе намерена в опит да се добави към отчета

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
bg	Устройството „%s“ не е добавено към отчета, тъй като вече съществува в отчета.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
bg	Проблеми при изпращане на доклад „%s“ Проблемът с имейл грешката на подсистемата е „%s“

en	Report '%s' Sent Successfully
bg	Доклад „%s“ изпратен успешно

en	(No Graph Template)
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	(Non Query Based)
bg	(Няма основани на заявки)

en	Add to Report
bg	Добавяне в Отчет

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
bg	Изберете Отчета, за да свържете тези графики с. Стандартните стойности за привеждане в съответствие ще се използват за всеки график в списъка по-долу.

en	Report:
bg	Отчет

en	Graph Timespan:
bg	Период на графиката:

en	Graph Alignment:
bg	Подравняване на графиката:

en	Created Report Graph Item '%s'
bg	Създаден графичен елемент „ %s “

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Неуспешно добавяне на елемент от графиката на отчетите „ %s “ вече съществува

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
bg	Елементът на графиката „Пропуснати“ „ %s “ вече е налице

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
bg	Задължителният размер на стъпката за RRD е ' %s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Типът за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
bg	Сърцето за източник на данни „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
bg	RRD минимум за източник на данни ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
bg	DS ' %s' липсва в определението Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Cacti RRA ' %s' има същите CF / стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
bg	Файлът RRA ' %s' има същите стъпки ( %s, %s) като ' %s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.
bg	T pdp_per_row на "%s" е невалидна за RRA "%s" трябва да бъде "%s". Помислете за изтриване и позволяване на Cacti да пресъздаде RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
bg	XFF за id cacti RRA ' %s' трябва да бъде ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
bg	Броят на редовете за Cacti RRA id „ %s“ трябва да бъде „ %s“

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
bg	RRA ' %s' липсва в RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
bg	RRA ' %s' липсва в дефиницията на Cacti

en	RRD File Information
bg	Информация за RRD файла

en	Data Source Items
bg	Елементи на източника на данни

en	Minimal Heartbeat
bg	Минимален пулс

en	Min
bg	мин.

en	Max
bg	Максимум

en	Last DS
bg	Последен DS

en	Unknown Sec
bg	Неизвестен раздел

en	Round Robin Archive
bg	Кръг Робин Архив

en	Cur Row

en	PDP per Row
bg	PDP на ред

en	CDP Prep Value (0)
bg	CDP Предварителна стойност (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
bg	Точки на неизвестни данни за CDP (0)

en	Errors Found
bg	Няма намерени %s

en	Optional Tuning Recommendations
bg	Полета на източника на данни

en	rename %s to %s
bg	преименувайте %s на %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
bg	Грешка при анализирането на XML на dump на rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
bg	ГРЕШКА при писане на XML файл: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
bg	ГРЕШКА: RRDfile %s не може да се запише

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
bg	Грешка при анализиране на XML на RRDtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) са премахнати от RRD файла

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
bg	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) добавяне към RRD файла

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
bg	Уебсайтът няма достъп за запис до %s, може да не е в състояние да създаде / актуализира RRD

en	(Custom)
bg	(Потребителска)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
bg	Неуспешно отваряне на файл с данни, полърът може да не е стартирал още

en	RRA Folder
bg	RRA Папка

en	Root

en	Unknown RRDtool Error
bg	Неизвестна грешка на RRDtool

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
bg	Създайте Съвкупност от Шаблон

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
bg	Опит за създаване на графика от премахнат шаблон на графика

en	Created: %s
bg	Създадено: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
bg	ГРЕШКА: Неуспешно потвърждаване на белия списък. Проверете метода за въвеждане на данни

en	Graph Not created for %s due to bad data
bg	Създаване на графики

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Графиката не е добавена за %s на заявки за данни и %s на индекса поради неуспешна проверка на източника на данни

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
bg	MySQL 5.6+ и MariaDB 10.0+ са страхотни версии и са много добри версии за избор. Уверете се, че стартирате най-новата версия, въпреки че фиксира дългогодишен проблем с ниско ниво в мрежата, който причинява много проблеми с надеждността.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
bg	Когато използвате Cacti с езици, различни от английски, важно е да използвате типа на сортиране utf8mb4_unicode_ci, тъй като някои символи заемат повече от един байт.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
bg	Когато използвате Cacti с езици, различни от английски, важно е да използвате набора от символи utf8mb4, тъй като някои символи заемат повече от един байт.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
bg	Препоръчително е да включите InnoDB във всяка %s версия по-голяма от 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
bg	В зависимост от броя на входните данни и използването на колектора за данни за гръбнака, %s ще се нуждае от много връзки. Изчислението за гръбначния стълб е: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), тогава трябва да оставите пространство за потребителски връзки, което ще се промени в зависимост от броя на едновременните акаунти за вход.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
bg	Запазването на кеша на таблицата по-големи означава по-малко операции по отваряне / затваряне на файлове при използване на innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
bg	С възможностите за дистанционно проучване, големи количества данни ще се синхронизират от главния сървър към отдалечените ползватели. Затова запазете тази стойност на или над 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
bg	Ако използвате Cacti Performance Booster и изберете механизъм за съхранение на памет, трябва да внимавате да изчистите буфера за производителност, преди системата да изчерпи пространството за памет. Това се прави по два начина, като първо се намалява размерът на изходната колона до точния размер. Тази колона е в таблиците poller_output и poller_output_boost. Второто нещо, което можете да направите, е да отделите повече памет за таблиците с памет. Ние произволно избрахме препоръчителна стойност от 10%% от системната памет, но ако използвате SSD дискове или имате по-малка система, можете да игнорирате тази препоръка или да изберете различен механизъм за съхранение. Може да видите очакваното потребление на таблиците за подсилване на производителността под Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
bg	При изпълнение на подзаявки с по-голям размер на временната таблица, запазете тези временни таблици в паметта.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.
bg	Ако това число е отрицателно, намалете innodb_buffer_pool_size, докато join_buffer_size стане положителен, но разпределете приблизително между 25%-50% памет на innodb_buffer_pool_size, ако базата данни се хоства на сървъра Cacti, или до 80% of системната памет, ако базата данни е отделна от уеб сървъра Cacti. Опитайте се обаче да не слизате под дефолта от 262 144. При извършване на съединения, ако те са под този размер, те ще бъдат запазени в паметта и никога няма да бъдат записани във временен файл. Тъй като това е разпределение на паметта на връзката, трябва да се внимава да не се увеличава твърде високо. Сумата от join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL / MariaDB паметта трябва да бъде под 80% if базата данни се хоства на уеб сървъра Cacti и по-малко, ако възнамерявате да имате много големи RRDфайлове или стотици хиляди до милиони дългосрочно.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.
bg	Ако това число е отрицателно, намалете innodb_buffer_pool_size, докато sort_buffer_size стане положителен, но разпределете приблизително между 25%-50% памет на innodb_buffer_pool_size, ако базата данни се хоства на сървъра Cacti, или до 80% of системната памет, ако базата данни е отделна от уеб сървъра Cacti. Опитайте се обаче да не слизате под настройката по подразбиране от 2 097 152. Буферът за сортиране извършва сортирания за някои заявки с помощта на ПОДРЕДИ ПО или ГРУПИРАЙ ПО. Конфигурирането sort_buffer_size решава колко памет ще бъде заделена за заявки за сортиране. Може да се наложи sort_buffer_size да се коригира по подразбиране, ако работното натоварване изисква значителен брой заявки за сортиране. sort_buffer_size се дефинира върху променлива за сесия. Използвайте същото уравнение като това на join_buffer_size, за да определите възможната памет за всяка връзка.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
bg	При използване на InnoDB хранилището е важно да поддържате пространствата за таблици разделени. Това прави управлението на таблиците по-лесно за дълго време потребители на %s. Ако работите с това в момента изключено, можете да мигрирате към хранилището на файл, като активирате функцията и след това да изпълните alter оператор за всички таблици InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
bg	Когато използвате innodb_file_per_table, е важно да зададете innodb_file_format на Barracuda. Тази настройка ще позволи по-дълги индекси, важни за някои Cacti таблици.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
bg	Ако вашите таблици имат много големи индекси, трябва да оперирате с innodb_file_format на Barracuda и innodb_large_prefix, равен на 1. Ако не направите това, може да се получат приставки, които не могат да създават правилно таблици.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
bg	InnoDB ще държи колкото се може повече таблици и индекси в системната памет. Затова трябва да направите innodb_buffer_pool достатъчно голям, за да побере толкова маси и индекси в паметта. Проверката на размера на директорията / var / lib / mysql / cacti ще помогне при определянето на тази стойност. Ние препоръчваме 25%% от общата памет на вашите системи, но вашите изисквания ще варират в зависимост от размера на вашите системи.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
bg	Тези настройки трябва да останат ВКЛЮЧЕНИ, освен ако вашите екземпляри на Cacti не се изпълняват нито на ZFS, нито на FusionI / O, които и двата имат вътрешно журналиране, за да се съберат внезапни сривове на системата. Ако обаче имате много добра мощност и системите ви рядко се сриват и имате резервни копия, превключването на тази настройка в положение OFF може да ви осигури почти 50% увеличение на производителността на базата данни.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
bg	Това е мястото, където се съхраняват метаданните. Ако сте имали много маси, би било полезно да увеличите това.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
bg	Rogue запитванията не би трябвало базата данни да се прехвърля към други. Убийте тези заявки, преди да убият вашата система.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
bg	Максималната входно / изходна производителност се случва, когато използвате метода O_DIRECT за изчистване на страници.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
bg	Задаването на тази стойност на 2 означава, че ще премахвате всички транзакции всяка секунда, а не при фиксация. Това позволява на %s да изпълнява по-рядко писане.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
bg	С модерното съхранение на SSD тип, притежаването на много нишки IO е изгодно за приложения с високи характеристики.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
bg	От %s %s можете да контролирате честотата на изтриване на транзакции на диск. По подразбиране е 1 секунда, но при високи I / O системи настройката на стойност, по-голяма от 1, може да позволи диск I / O да бъде по-последователен

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
bg	С модерното съхранение на SSD тип, притежаващ многобройни четящи нишки е изгодно за приложения с високи характеристики.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
bg	Със съвременното съхранение на SSD тип, притежаването на много нишки за запис на записи е изгодно за приложения с високи характеристики.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
bg	%s ще раздели innodb_buffer_pool в региони на паметта, за да подобри производителността. Максималната стойност е 64. Когато innodb_buffer_pool е по-малка от 1 GB, трябва да използвате размера на пула, разделен на 128MB. Продължете да използвате това уравнение до максимум 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
bg	Ако имате SSD дискове, използвайте това предложение. Ако имате физически твърди дискове, използвайте 200 * броя активни устройства в масива. Ако използвате NVMe или PCIe Flash, могат да се използват много по-големи числа от 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
bg	Ако имате SSD дискове, използвайте това предложение. Ако имате физически твърди дискове, използвайте 2000 * броя активни устройства в масива. Ако използвате NVMe или PCIe Flash, могат да се използват много по-големи числа от 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
bg	Ако имате SSD дискове, използвайте това предложение. В противен случай не настройвайте тази настройка.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
bg	С модерното съхранение на SSD тип, притежаващ многобройни четящи нишки е изгодно за приложения с високи характеристики.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
bg	Със съвременното съхранение на SSD тип, притежаването на много нишки за запис на записи е изгодно за приложения с високи характеристики.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
bg	Когато използвате MariaDB 10.2.4 и по -нови версии, тази настройка трябва да е изключена, ако атомарното записване е разрешено. Затова, моля, разрешете атомарното записване вместо буфера за двойно записване, тъй като това ще увеличи производителността.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
bg	Когато използвате MariaDB 10.2.4 и по -нови версии, можете да използвате атомни записи над буфера за двойно записване, за да увеличите производителността.

en	%s Tuning
bg	%s Настройка

en	Note: Many changes below require a database restart
bg	Забележка: Много от долупосочените промени изискват рестартиране на базата данни

en	Variable
bg	Вариация

en	Current Value
bg	Текуща стойност

en	Recommended Value
bg	Препоръчителна стойност

en	Comments
bg	Коментари

en	PHP %s is the minimum version
bg	PHP %s е минималната версия

en	A minimum of %s memory limit
bg	Ограничение от минимум %s MB памет

en	A minimum of %s m execution time
bg	Най-малко% време за изпълнение

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
bg	Валидна часова зона, която съответства на MySQL и системата

en	A useful name for this VDEF.
bg	Полезно име за този VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния потребителски домейн.

en	Delete External Link
bg	Външна връзка

en	Delete External Links
bg	Външни линкове

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния потребителски домейн.

en	Disable External Link
bg	Външна връзка

en	Disable External Links
bg	Външни линкове

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния потребителски домейн.

en	Enable External Link
bg	Външна връзка

en	Enable External Links
bg	Външни линкове

en	Links
bg	Връзки

en	Apply Filter
bg	Прилагане на стил

en	Reset filters
bg	Нулиране на филтрите

en	Top Tab
bg	Горен раздел

en	Bottom Console
bg	Долна конзола

en	Top Console
bg	Най-висока конзола

en	Page
bg	Страница

en	Style
bg	Стил

en	Edit Page
bg	Редактиране на страница

en	View Page
bg	Виж страницата

en	Sort for Ordering
bg	Сортиране за поръчка

en	No Pages Found
bg	Няма намерени страници

en	Console Menu
bg	Конзолно меню

en	Bottom of Console Page
bg	Долна част на страницата на конзолата

en	Top of Console Page
bg	Най-горе на страницата на конзолата

en	Where should this page appear?
bg	Къде трябва да се показва тази страница?

en	Console Menu Section
bg	Секция на менюто на конзолата

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
bg	Под коя позиция на конзолата трябва да се показва този елемент? (Всички менюта за външна връзка ще се показват между конфигурацията и помощните програми)

en	New Console Section
bg	Нова секция на конзолата

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
bg	Ако не харесвате някой от изброените по-горе решения, въведете ново заглавие тук.

en	Tab/Menu Name
bg	Tab / Menu Name

en	The text that will appear in the tab or menu.
bg	Текстът, който ще се появи в раздела или менюто.

en	Content File/URL
bg	Файл / URL адрес на съдържанието

en	Web URL Below
bg	Уеб URL по-долу

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
bg	Файлът, който съдържа съдържанието на тази страница. Този файл трябва да бъде в директорията Cacti 'include / content /'.

en	Web URL Location
bg	Уеб URL адрес

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
bg	Валидният URL адрес, който да използвате за тази външна връзка. Трябва да включва типа, например http://www.cacti.net. Обърнете внимание, че много уебсайтове не им позволяват да бъдат вградени в вградена рамка от чужд сайт и затова Външното свързване може да не работи.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
bg	Ако е отметнато, страницата веднага ще бъде достъпна за администратора.

en	Automatic Page Refresh
bg	Автоматично обновяване на страницата

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
bg	Колко често желаете тази страница да се опреснява автоматично.

en	External Links [edit: %s]
bg	Външни връзки [редактиране: %s]

en	External Links [new]
bg	Външни връзки [нови]

en	a Session Timeout
bg	Време за изчакване

en	an Account Suspension
bg	Опции на профила

en	a change in state of the Remote Data Collector
bg	Статусът на този събирач на данни.

en	Automatic Logout
bg	Автоматично излизане

en	Logout of Cacti
bg	Изход от Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
bg	Вие сте излезли от Cacti поради прекъсване на сесията.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
bg	Моля, затворете браузъра си или %sLogin Again %s

en	Cookies have been cleared
bg	Всички сесии за влизане са изчистени.

en	Notifications
bg	Уведомления

en	SNMP Notification Receivers
bg	SNMP уведомяващи приемници

en	Receivers
bg	Приемащи

en	Id
bg	id

en	No SNMP Notification Receivers
bg	Няма SNMP известяващи получатели

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
bg	SNMP получател на известия [редактиране: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
bg	SNMP уведомяващ приемник [нов]

en	MIB

en	OID

en	Kind
bg	?’????All other platforms

en	Max-Access

en	Monitored
bg	Наблюдавани

en	No SNMP Notifications
bg	Няма SNMP известия

en	Severity
bg	Суровост

en	Purge Notification Log
bg	Прочистете дневника на уведомленията

en	Time
bg	Време

en	Notification
bg	Известие

en	Varbinds

en	Severity Level
bg	Ниво на сериозност

en	No SNMP Notification Log Entries
bg	Няма записи на протокол за уведомления за SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния получател на известия

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния получател на известия

en	Delete Notification Receiver
bg	%s получатели на уведомления

en	Delete Notification Receivers
bg	%s получатели на уведомления

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния получател на известия

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния получател на известия

en	Disable Notification Receiver
bg	Изключете SNMP известяване

en	Disable Notification Receivers
bg	Изключете SNMP известяване

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния получател на известия

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния получател на известия

en	Enable Notification Receiver
bg	Изключете SNMP известяване

en	Enable Notification Receivers
bg	%s получатели на уведомления

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате препращането на следните обекти за уведомяване към този получател на известия.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате препращането на следните обекти за уведомяване към този получател на известия.

en	Disable Forwarding Object
bg	Деактивиране на обектите за уведомяване

en	Disable Forwarding Objects
bg	Деактивиране на обектите за уведомяване

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате препращането на следните обекти за уведомяване към този получател на известия.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате препращането на следните обекти за уведомяване към този получател на известия.

en	Enable Forwarding Object
bg	Деактивиране на обектите за уведомяване

en	Enable Forwarding Objects
bg	Деактивиране на обектите за уведомяване

en	Key Generation Required to Use Plugin
bg	Необходимо е генериране на ключове за използване на приставка

en	Package Key Information Not Found
bg	Информацията за ключа на пакета не е намерена

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
bg	За да използвате този плъгин, първо трябва да стартирате скрипта genkey.php в директорията на приставката. След като това приключи, ще имате публичен и частен ключ, използван за подписване на вашите пакети.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox
bg	Не сте се доверили на този автор на пакета. Ако искате да импортирате, поставете отметка в квадратчето Автоматично доверявай се на автора

en	The Package %s Imported Successfully
bg	Кактусният дневник успешно се прочисти

en	The Package %s Import Failed
bg	Пакетът %s импортиране е неуспешен

en	Error in Package
bg	Грешка в заявката за данни

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
bg	Вижте кактусите.log за повече информация. Може да се окаже, че сте имали грешка в API ключ или пакетът е бил опитомен, или местоположението не е налично.

en	The package "%s" download or validation failed
bg	Неуспешно изтегляне или валидиране на пакета "%s"

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
bg	Вижте кактусите.log за повече информация. Възможно е да сте имали грешка в API ключ или пакетът е бил подправен, или местоположението не е налично

en	The package download or validation failed
bg	Неуспешно изтегляне или проверка на пакета

en	Package XML File Damaged.
bg	Файлове на пакети

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author
bg	XML файловете изглеждат невалидни. Моля, свържете се с автора на пакета

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
bg	Проверете файла на хранилището на пакета за файлове, които трябва да съществуват и намерете този, който липсва

en	The XML files for the package does not exist
bg	XML файловете за пакета не съществуват

en	Packages Details
bg	Файлове на пакети

en	Email
bg	Имейл

en	Device class
bg	Правила на устройството

en	Copyright
bg	дясно

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
bg	Импортиране на имена на файлове на пакети [ Няма избрани импортирания всички, Проверете за селективно импортиране ]

en	Package
bg	Файлове на пакети

en	Filename
bg	Преименуване

en	Differences
bg	Разлики

en	Unchanged
bg	[непроменен]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
bg	Импортиране на шаблони за пакети [ Няма избрани импортирания всички, Проверете за селективно импортиране ]

en	Template Type
bg	Заглавие на шаблона

en	Changes/Diffferences
bg	Промяна на устройството

en	Orphans
bg	осиротял

en	File Differences for:
bg	Разлики във файлове за:

en	Local Package Import File
bg	Файлове на пакети

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
bg	Файлът *.xml.gz, разположен на локалната ви машина за качване и импортиране.

en	Automatically Trust Signer
bg	Автоматично добавяне към Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
bg	Ако е отметнато, Cacti автоматично ще се довери на подписващия за този и всички бъдещи пакети от този автор.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
bg	Заместване на предложените записи за стойност на източник на данни и шаблон за графика. Графиките и източниците на данни ще приемат нови имена след повторно индексиране на заявка за данни или чрез използване на принудителния процес на заместване на предложени стойности.

en	Package Import
bg	Импорт

en	Uninstall
bg	Деинсталиране

en	Not Compatible
bg	Не е съвместим

en	Not Installed
bg	Не е инсталирано

en	Awaiting Configuration
bg	Очаква се конфигурация

en	Awaiting Upgrade
bg	Очаква се надстройка

en	Plugin Management
bg	Управление на добавки

en	Plugin Error
bg	Грешка в приставката

en	Active/Installed
bg	Активни / Инсталирана

en	Configuration Issues
bg	Проблеми с конфигурацията

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
bg	Наличните действия включват „Инсталиране“, „Активиране“, „Деактивиране“, „Активиране“, „Деинсталиране“.

en	Plugin Name
bg	Име на приставката

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
bg	Името на този плъгин. Името се контролира от директорията, в която се намира.

en	Plugin Description
bg	Описание на приставката

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
bg	Описание, което авторът на добавки е дал на приставката.

en	Main / Remote Status
bg	Основен / Отдалечен статус

en	The status of this Plugin.
bg	Състоянието на този приставката.

en	The author of this Plugin.
bg	Авторът на този Plug-in.

en	Requires
bg	Изисква

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
bg	Този плъгин изисква първо да се инсталират следните приставки.

en	The version of this Plugin.
bg	Версията на този Plug-in.

en	Load Order
bg	Последователност на зареждане

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
bg	Поръчката за зареждане на приставката. Можете да промените реда на зареждане, като първо сортирате по него, след това преместите приставката нагоре или надолу.

en	No Plugins Found
bg	Няма намерени приставки

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
bg	Деинсталирането на този Plugin ще премахне всички данни и настройки на Plugin. Ако наистина искате да деинсталирате приставката, кликнете върху „Деинсталиране“ по-долу. В противен случай кликнете върху „Отказ“

en	Are you sure you want to Uninstall?
bg	Наистина ли искате да деинсталирате?

en	Not Compatible, %s
bg	Не е съвместимо, %s

en	Order Before Previous Plugin
bg	Поръчка преди предишен плъгин

en	Order After Next Plugin
bg	Поръчка след следващия плъгин

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
bg	Не може да се инсталира приставката. Първо трябва да се инсталират следните приставки: %s

en	Install Plugin
bg	Инсталирайте приставката

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
bg	Не може да се деинсталира. Този плъгин се изисква от: %s

en	Uninstall Plugin
bg	Деинсталиране на приставката

en	Disable Plugin
bg	Деактивиране на приставката

en	Enable Plugin
bg	Активиране на приставката

en	Plugin directory is missing!
bg	Директорията с приставки липсва!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
bg	Приставката не е съвместима (предварително 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
bg	Директориите за приставки не могат да включват интервали

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
bg	Директорията на приставката не е правилна. Трябва да е ' %s', но е ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
bg	Директорията на приставката „ %s“ липсва в setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
bg	В приставката липсва INFO файл

en	Plugin is integrated into Cacti core
bg	Приставката е интегрирана в ядрото на Cacti

en	Plugin is not compatible
bg	Приставката не е съвместима

en	Enable Plugin Locally
bg	Активиране на приставката

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s не е синхронизирано с интервала на Poller! Интервалът на Poller е '% d' секунди, с максимум '% d' секунди, но% d секунди са изминали от последното проучване!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „% d“ е открито като превишаване на цикъла на запитване, моля разгледайте.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изходната таблица на полера не е празна. Проблеми:% d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
bg	ГРЕШКА: Пътят на гръбначния стълб: %s е невалиден. Полера не може да продължи!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
bg	Превишава се максималното време за изпълнение от% d секунди. Излизане.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Цикълът на гласуване на кактуси надхвърля интервала на Poller от

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)
bg	ВНИМАНИЕ: 24 часа Poller[%d] средно време на работа е %f секунди (повече от %d % от ограничението във времето)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В последния час Poller[%d] време на работа %d пъти достигна повече от %d % от срока

en	Cacti System Notification
bg	Cacti System Utilities

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Добавен е втори колектор за данни на кактуси. Затова, позволявайки автоматично усилване!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
bg	ВНИМАНИЕ: Основната база данни за кактуси е офлайн или се възстановява

en	Cacti Primary Admin
bg	Главен Администратор на Кактуси

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
bg	Cacti Automation Report изисква HTML базиран имейл клиент

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открито превишаване на усилването на Poller, възможно срив на Poller Boost

en	Full Sync
bg	Пълна синхронизация

en	New/Idle
bg	New / Idle

en	Use Cacti Log Level
bg	Общо ниво на регистрационния файл

en	Data Collector Information
bg	Информация за събиране на данни

en	The primary name for this Data Collector.
bg	Основното име за този колектор от данни.

en	New Data Collector
bg	Нов колектор данни

en	Data Collector Hostname
bg	Име на хоста за събиране на данни

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
bg	Име на хост за Data Collector. Може да се наложи да бъде напълно квалифицирано име на домейн, за да се свържат с отдалечените ползватели за дейности като преиндексиране, графики в реално време и др.

en	Custom Log Level
bg	Общо ниво на регистрационния файл

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.
bg	В случаите, когато трябва да извършите отстраняване на грешки само за един колектор на данни, можете да промените нивото на регистрационния файл тук.

en	TimeZone
bg	Часова зона

en	The TimeZone for the Data Collector.
bg	Часова зона за колектора на данни.

en	Notes for this Data Collectors Database.
bg	Бележки за тази база данни за колектори от данни.

en	Collection Settings
bg	Настройки за събиране

en	Processes
bg	Процеси

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
bg	Броят на процесите за събиране на данни, които да се използват за възпроизвеждане.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
bg	Броят на гръбначните нишки, които да се използват за процеса на събиране на данни.

en	Sync Interval
bg	Интервал на синхронизиране

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
bg	Използваният интервал на синхронизиране на запитване. Тази настройка ще повлияе колко често тази проверка ще се проверява и актуализира.

en	Remote Database Connection
bg	Връзка с отдалечена база данни

en	The hostname for the remote database server.
bg	Името на хоста за отдалечения сървър на база данни.

en	Remote Database Name
bg	Име на отдалечена база данни

en	The name of the remote database.
bg	Името на отдалечената база данни.

en	Remote Database User
bg	Потребител на отдалечена база данни

en	The user name to use to connect to the remote database.
bg	Потребителското име, което да се използва за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database Password
bg	Парола за отдалечена база данни

en	The user password to use to connect to the remote database.
bg	Потребителската парола за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database Port
bg	Отдалечен порт за база данни

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
bg	TCP портът, който да се използва за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database Retries
bg	Потребител на отдалечена база данни

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
bg	Потребителското име, което да се използва за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database SSL
bg	Отдалечен SSL на база данни

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
bg	Ако отдалечената база данни използва SSL за свързване, поставете отметка в квадратчето по-долу.

en	Remote Database SSL Key
bg	Ключ за отдалечен SSL база данни

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
bg	Файлът, съдържащ SSL ключа, за да се използва за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database SSL Certificate
bg	Отдалечен SSL сертификат за база данни

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
bg	Файлът, притежаващ SSL сертификат, който да се използва за свързване с отдалечената база данни.

en	Remote Database SSL Authority
bg	Администрация за отдалечена SSL база данни

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
bg	Файлът, съдържащ SSL сертифициращия орган, който да се използва за свързване с отдалечената база данни. Това е незадължителен параметър, който може да се изисква от доставчика на базата данни, ако са стартирали SSL, използвайки опцията --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
bg	Администрация за отдалечена SSL база данни

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
bg	Файлът, съдържащ SSL сертифициращия орган, който да се използва за свързване с отдалечената база данни. Това е незадължителен параметър, който може да се изисква от доставчика на базата данни, ако са стартирали SSL, използвайки опцията --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.
bg	Предоставя начин за деактивиране на проверката на общото име на SSL сертификата на сървъра срещу името на хоста на сървъра при свързване. Тази проверка е разрешена по подразбиране.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
bg	Вече сте използвали това име на хост на базата данни „%s“. Моля, въведете недублирано име на хост на базата данни.

en	Data Collector Statistics cleared.
bg	Път до източник на данни

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Delete Data Collector
bg	Изтриване на колектор от данни

en	Delete Data Collectors
bg	Изтриване на колектор от данни

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния Събирач на данни.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния Събирач на данни.

en	Disable Data Collector
bg	Деактивирайте събирането на данни

en	Disable Data Collectors
bg	Деактивирайте събирането на данни

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Enable Data Collector
bg	Активиране на колектора за данни

en	Enable Data Collectors
bg	Активиране на колектора за данни

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
bg	Кликнете върху "Продължи", за да синхронизирате отдалечения колектор данни за офлайн операция.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
bg	Кликнете върху "Продължи", за да синхронизирате отдалечения колектор данни за офлайн операция.

en	Resync Data Collector
bg	Нов колектор данни

en	Resync Data Collectors
bg	Събирачи на данни

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да активирате следния Събиране на данни.

en	Site [edit: %s]
bg	Сайт [редактиране: %s]

en	Site [new]
bg	Сайт [нов]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
bg	Дистанционните колектори за данни трябва да могат да комуникират с главния колектор данни и обратно. Използвайте този бутон, за да проверите дали главният колектор данни може да комуникира с този отдалечен колектор от данни.

en	Test Database Connection
bg	Свързване с базата данни за тестове

en	Collectors
bg	колектори

en	Pollers
bg	Събиращи скриптове

en	Collector Name
bg	Име на колектора

en	The Name of this Data Collector.
bg	Името на този събирач на данни.

en	The unique id associated with this Data Collector.
bg	Уникалният идентификатор, свързан с този колектор от данни.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
bg	Името на хоста, където се изпълнява Data Collector.

en	The Status of this Data Collector.
bg	Статусът на този събирач на данни.

en	Proc/Threads
bg	Proc / конци

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
bg	Брой на процесите и потоците за този колектор.

en	Polling Time
bg	Време на гласуване

en	The last data collection time for this Data Collector.
bg	Последното време за събиране на данни за този колектор от данни.

en	Avg/Max
bg	Ср / Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
bg	Средни и максимални стойности на колектора за този колектор от данни.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
bg	Броят на устройствата, свързани с този колектор от данни.

en	SNMP Gets
bg	Получава се SNMP

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
bg	Броят на SNMP се свързва с този колектор.

en	Scripts
bg	Скриптове

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
bg	Броят на извикванията за скриптове, свързани с този колектор от данни.

en	Servers
bg	Сървъри

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
bg	Броят на извикванията на сървър за скриптове, свързани с този колектор от данни.

en	Last Finished
bg	Последно завършен

en	The last time this Data Collector completed.
bg	Последният път, когато този колектор на данни приключи.

en	Last Update
bg	Последно & обновяване

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
bg	Последният път, когато този колектор от данни се регистрира в главния сайт на Cacti.

en	Last Sync
bg	Последно синхронизиране

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
bg	Последният път, когато този Data Collector е бил напълно синхронизиран с главния Cacti сайт.

en	No Data Collectors Found
bg	Не са намерени колектори за данни

en	RRD check
bg	Пусни Проверка

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
bg	Проверката на RRD е деактивирана, моля, активирайте в Конфигурация -> Настройки -> Данни

en	RRDcheck Problems
bg	Не са намерени шаблони на устройства

en	Host Description
bg	Описание

en	Local Data ID
bg	Валидни данни

en	Message
bg	Съобщение

en	Deleted
bg	Изтрито

en	No RRDcheck Problems Found
bg	Не са намерени шаблони на устройства

en	Age
bg	Авг

en	%d hours
bg	%d часа

en	%d day
bg	%d ден

en	%d days
bg	%d дни

en	Messages
bg	Съобщения

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Purge
bg	Изтриване

en	Delete
bg	Изтрий

en	Archive
bg	Архив

en	RRD Files
bg	RRD файлове

en	RRD File Name
bg	Име на файла на RRD

en	DS Name
bg	Име на DS

en	DS ID

en	Template ID
bg	Идентификатор на шаблон

en	Last Modified
bg	Последна промяна

en	Size [KB]
bg	Размер [KB]

en	No unused RRD Files
bg	Няма неизползвани RRD файлове

en	Total Size [MB]:
bg	Общ размер [MB]:

en	Last Scan:
bg	Последно сканиране:

en	Time Since Update
bg	Време от актуализацията

en	RRDfiles

en	Rescan
bg	Претърсване

en	Delete All
bg	Изтрий всички

en	Delete All Unknown RRDfiles
bg	Изтриване на всички неизвестни RRDфайлове

en	Archive All
bg	Архивирай всичко

en	Archive All Unknown RRDfiles
bg	Архивиране на всички неизвестни RRDфайлове

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на пътя в този раздел се запазват само локално!

en	Cacti Settings (%s)%s
bg	Настройки на Cacti ( %s)

en	Changing Permission Model Warning
bg	Промяна на предупреждение за модел на разрешение

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.
bg	Промяната на модела на разрешение ще промени ефективните разрешения на Graph на потребителите.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.
bg	След като промените модела на разрешение за графика, трябва да проверите разрешението си за ефективна графика на потребители и потребителски групи, за да сте сигурни, че все още имате адекватен контрол върху графиките си. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да ограничите всички графики в модела за разрешение за графика на устройството или шаблона за графика, правилата за графика по подразбиране трябва да бъдат зададени на "Отказ".

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
bg	Интервалът на Poller трябва да бъде по-малък от Cron Interval

en	Select Plugin(s)
bg	Избор на добавки

en	Plugins Selected
bg	Избрани приставки

en	Select File(s)
bg	Изберете файл (и)

en	Files Selected
bg	Файлове избрани

en	Select Template(s)
bg	Изберете шаблон (и)

en	All Templates Selected
bg	Всички избрани шаблони

en	Send a Test Email
bg	Изпратете имейл за изпитване

en	Test Email Results
bg	Резултати от тестовите имейли

en	Site Information
bg	Информация за сайта

en	The primary name for the Site.
bg	Основното име на сайта.

en	New Site
bg	Нов точка на продажба

en	Disable Site
bg	Деактивиране на устройството

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да забраните всички проверки за този хост.

en	Address Information
bg	Адресна информация

en	Address1
bg	Адрес 1

en	The primary address for the Site.
bg	Основният адрес за сайта.

en	Enter the Site Address
bg	Въведете адреса на сайта

en	Address2
bg	Адрес2

en	Additional address information for the Site.
bg	Допълнителна адресна информация за сайта.

en	Additional Site Address information
bg	Допълнителна информация за адреса на сайта

en	City
bg	Град

en	The city or locality for the Site.
bg	Градът или местността за Сайта.

en	Enter the City or Locality
bg	Въведете града или местността

en	State
bg	Област

en	The state for the Site.
bg	Състоянието на сайта.

en	Enter the state
bg	Въведете държавата

en	Postal/Zip Code
bg	Пощенски код

en	The postal or zip code for the Site.
bg	Пощенски или пощенски код за сайта.

en	Enter the postal code
bg	Въведете пощенския код

en	Country
bg	Държава

en	The country for the Site.
bg	Страната за сайта.

en	Enter the country
bg	Въведете страната

en	The TimeZone for the Site.
bg	Часова зона за сайта.

en	Geolocation Information
bg	Информация за геолокация

en	Latitude
bg	Географска ширина

en	The Latitude for this Site.
bg	Latitude за този сайт.

en	example 38.889488
bg	пример 38.889488

en	Longitude
bg	Географска дължина

en	The Longitude for this Site.
bg	Дължината на този сайт.

en	example -77.0374678
bg	пример -77.0374678

en	Zoom
bg	Увеличение

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
bg	Картата по подразбиране за този сайт. Стойностите могат да бъдат от 0 до 23. Имайте предвид, че някои региони на планетата имат макс.

en	0 - 23

en	Additional Information
bg	Допълнителна информация

en	Additional area use for random notes related to this Site.
bg	Допълнителна площ за случайни бележки, свързани с този сайт.

en	Enter some useful information about the Site.
bg	Въведете полезна информация за Сайта.

en	Alternate Name
bg	Алтернативно име

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
bg	Използва се за случаи, когато даден сайт има алтернативно име, използвано за неговото описание

en	If the Site is known by another name enter it here.
bg	Ако сайтът е известен с друго име, го въведете тук.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
bg	Сайтът с шаблони не бе намерен! Не може да се дублира.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Delete Site
bg	Изтриване на сайта

en	Delete Sites
bg	Изтриване на сайта

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate Site
bg	Дублирай

en	Duplicate Sites
bg	Дублирай

en	Site Name:
bg	Име на сайта:

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните страници.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните страници.

en	Enable Site
bg	Активиране на правилото

en	Enable Sites
bg	Налични сайтове

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните страници.

en	Disable Sites
bg	Налични сайтове

en	Site Name
bg	Име на сайта

en	The name of this Site.
bg	Името на този сайт.

en	The unique id associated with this Site.
bg	Уникалният идентификатор, свързан с този сайт.

en	Monitoring State
bg	Наблюдавани

en	The state of this Site.
bg	Името на този сайт.

en	The number of Devices associated with this Site.
bg	Брой устройства, свързани с този сайт.

en	The City associated with this Site.
bg	Градът, свързан с този сайт.

en	The State associated with this Site.
bg	Държавата, свързана с този сайт.

en	The Country associated with this Site.
bg	Държавата, свързана с този сайт.

en	No Sites Found
bg	Няма намерени сайтове

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
bg	FATAL: Методът ' %s' е невалиден

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
bg	ФАТАЛНО: Спайк Убие Не е позволено

en	Database
bg	Бази данни

en	Database Settings
bg	Настройки на база данни

en	Database Status
bg	Бази данни

en	Database Permissions
bg	Потребителски разрешения

en	PHP Info

en	ChangeLog
bg	Промени

en	Technical Support [%s]
bg	Техническа поддръжка [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
bg	NET-SNMP не е инсталиран или пътеките му не са зададени. Моля, инсталирайте, ако желаете да следите устройства с активиран SNMP.

en	Configuration Settings
bg	Настройки за конфигурация

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
bg	ГРЕШКА: Инсталираната версия RRDtool не надвишава конфигурираната версия. <br> Моля, посетете %s и изберете правилната версия на RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
bg	ГРЕШКА: RRDtool 1.2.x + не поддържа GIF формат на изображенията, но графиката (ите) и / или шаблоните на% d има GIF зададен като формат за изображение.

en	General Information
bg	Общи сведения

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
bg	NET-SNMP версия

en	Configured
bg	конфигуриран

en	Found
bg	Намерен

en	Total: %s
bg	Общо: %s

en	Poller Information
bg	Информация за полъри

en	Different version of Cacti and Spine!
bg	Различна версия на Cacti и Spine!

en	Action[%s]
bg	Действие [ %s]

en	No items to poll
bg	Няма елементи за анкета

en	Name:
bg	Име:

en	Procs:
bg	1 Процес

en	Threads:
bg	Теми

en	Concurrent Processes
bg	Съвместни процеси

en	Max Threads
bg	Макс. Нишки

en	PHP Servers
bg	PHP сървъри

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
bg	Текущи: %s, минимално необходими: %s

en	Minimum Connections:
bg	Тестова връзка

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
bg	Предполага 100 резервни връзки за потребители на уеб страници и други различни връзки.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
bg	Изискваният минимум може да варира значително, ако има интензивна активност при гледане на Graph.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
bg	Всеки раздел на браузъра може да използва до 10 връзки в зависимост от браузъра.

en	Script Timeout

en	Max OID
bg	Макс. OID

en	Last Run Statistics
bg	Статистика за последното изпълнение

en	System Memory
bg	Системна памет

en	%0.2f GB
bg	%0.2f ГБ

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
bg	MySQL / MariaDB Статистика на паметта (Източник: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
bg	Максимална позволена памет:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.
bg	Намалете MySQL / MariaDB паметта до по-малко от 80% of системна памет. Запазване на допълнителна кеш памет за RRDфайлове, ако базата данни е на същата система като RRDfiles. Вижте основните и клиентските суми по-долу за обяснение на метода на изчисление.

en	Max Core Memory Possible
bg	Максимална позволена памет:

en	Reduce Total Core Memory
bg	Намаляване на общата основна памет

en	Calculation Formula
bg	Формула за изчисление

en	Max Connection Memory Possible
bg	Възможна е максимална памет за връзка

en	Reduce Total Client Memory
bg	Намаляване на общата клиентска памет

en	PHP Information
bg	Информация за PHP

en	PHP Version
bg	PHP Версия

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
bg	Препоръчва се PHP версия 5.5.0+ поради силната поддръжка на хеширане на пароли.

en	PHP OS

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
bg	Инсталиран. Забележка: Ако планирате да използвате SNMPv3, трябва да премахнете php-snmp и да използвате Net-SNMP инструментариум.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
bg	Зададохте ограничение на паметта до „неограничено“.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
bg	Силно се препоръчва да промените php.ini memory_limit на %s или по-висока.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
bg	Тази предложена стойност на паметта се изчислява на базата на броя на присъстващия източник на данни и се използва само като предложение, а действителните стойности могат да се различават от системата в зависимост от изискванията.

en	Variable Name
bg	Вариация

en	Permission Name
bg	Права

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
bg	MySQL Таблица Информация - Размери в KBytes

en	Avg Row Length
bg	Ср. Дължина на ред

en	Data Length
bg	Дължина на данните

en	Index Length
bg	Дължина на индекса

en	Comment
bg	Коментар

en	Unable to retrieve table status
bg	Състоянието на таблицата не може да бъде извлечено

en	Worst 20 polling time hosts
bg	Време на гласуване

en	Avg Polling Time
bg	Време на гласуване

en	Actual polling time
bg	Време на гласуване

en	No host found
bg	Няма намерени %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio
bg	Най-лошото съотношение 20 неуспешни / общо анкети

en	Failed/Total polls
bg	Неуспешни/Общо анкети

en	PHP Module Information
bg	Информация за модул PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
bg	ВНИМАНИЕ: Възникнаха грешки при експортиране. Обновяване на прозореца на браузъра за подробности!

en	What would you like to export?
bg	Какво искате да експортирате?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
bg	Изберете типа шаблон, който искате да експортирате от Cacti.

en	Device Template to Export
bg	Шаблон на устройството за експортиране

en	Choose the Template to export to XML.
bg	Изберете шаблон за експортиране в XML.

en	Include Dependencies
bg	Включете зависимости

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
bg	Някои шаблони разчитат на други елементи в Cacti да функционират правилно. Силно се препоръчва да изберете тази клетка или в резултат на това импортирането да не успее.

en	Output Format
bg	Формат на изходните данни

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
bg	Изберете формата за извеждане на получения XML файл.

en	Output to the Browser (within Cacti)
bg	Изход към браузъра (в рамките на Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
bg	Извеждане към браузъра (необработен XML)

en	Save File Locally
bg	Запазете файла локално

en	Available Templates [%s]
bg	Налични шаблони [ %s]

en	The Template Import Succeeded.
bg	Импортирането на шаблон е успешно.

en	Error in Template
bg	Експортиране на шаблони

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
bg	Вижте кактусите.log за повече информация и прегледайте XML файла за правилен синтаксис. Подробностите за грешката са показани по-долу.<br><br><b>Грешки:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed
bg	Проверката на XML файла "%s" на шаблона е неуспешна

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
bg	Импортиране на файлове [ Ако файловете липсват, намерете и инсталирайте, преди да използвате ]

en	File Name
bg	Име на поле

en	Not Readable
bg	Презаписваща

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
bg	Импортиране на шаблони [ Няма избрани импортирания всички, Проверете за селективно импортиране ]

en	Dependencies
bg	Включете зависимости

en	Damaged
bg	Източник на данни, графика

en	Met: %d

en	Unmet: %d
bg	Неудовлетворени: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.
bg	Някои CDEF елементи няма да се импортират поради грешка при експортиране! Доставчик на шаблон за контакт за актуализирано експортиране.

en	Import Template
bg	Импортиране на шаблон

en	ERROR
bg	ГРЕШКА

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
bg	Достъпът до временната папка не бе успешен, функцията за импортиране е деактивирана

en	Publish
bg	Публикувай

en	Un-Publish
bg	Un Публикуване

en	Un-Lock
bg	قفش شده

en	inherit
bg	наследена

en	manual
bg	ръчно

en	alpha
bg	алфа-версия

en	natural
bg	Естествено

en	numeric
bg	цифров

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Delete Tree
bg	Изтриване на дървото

en	Delete Trees
bg	Изтриване на дървото

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да публикувате следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да публикувате следното Дърво.

en	Publish Tree
bg	Публикуване на дърво

en	Publish Trees
bg	Публикуване на дърво

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деинсталирате следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деинсталирате следното Дърво.

en	Un-Publish Tree
bg	Непубликувайте Дървото

en	Un-Publish Trees
bg	Непубликувайте Дървото

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деинсталирате следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деинсталирате следното Дърво.

en	Un-Lock Tree
bg	Непубликувайте Дървото

en	Un-Lock Trees
bg	Непубликувайте Дървото

en	Trees [edit: %s]
bg	Дървета [редактиране: %s]

en	Trees [new]
bg	Дървета [нови]

en	Edit Tree
bg	Редактиране на дърво

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
bg	За да редактирате това дърво, първо трябва да го заключите, като натиснете бутона Редактиране на дърво.

en	Add Root Branch
bg	Добавяне на кореновия клон

en	Finish Editing Tree
bg	Завършете редактирането на дървото

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
bg	Това дърво е заключено за редактиране на%1$s от%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
bg	За да редактирате дървото, първо трябва да го отключите и след това да го заключите като себе си

en	Tree Items
bg	Елементи от дърво

en	Available Sites
bg	Налични сайтове

en	Available Devices
bg	Налични устройства

en	Available Graphs
bg	Налични графики

en	New Node
bg	Нов възел

en	Rename
bg	Преименуване

en	Branch Sorting
bg	Сортиране на клонове

en	Inherit
bg	Наследи

en	Alphabetic
bg	Азбучен

en	Natural
bg	Естествено

en	Cut
bg	Изрежи

en	Paste
bg	Постави

en	Add Tree
bg	Добавяне на дърво

en	Sort Trees Ascending
bg	Сортиране на дървета във възходящ ред

en	Sort Trees Descending
bg	Сортиране на дървета по низходящ ред

en	Tree Name
bg	Име на дървото

en	The name by which this Tree will be referred to as.
bg	Името, с което ще бъде наричано това Дърво.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
bg	ID на вътрешната база данни за това дърво. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Published
bg	Публикувана

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
bg	Непубликуваните дървета не могат да се видят от раздела Графика

en	A Tree must be locked in order to be edited.
bg	Дървото трябва да бъде заключено, за да се редактира.

en	The original author of this Tree.
bg	Първоначалният автор на това Дърво.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
bg	За да промените реда на дърветата, първо сортирайте по тази колона, натиснете стрелките нагоре или надолу, след като се появят.

en	Last Edited
bg	Последно редактирано

en	The date that this Tree was last edited.
bg	Датата, на която това дърво е последно редактирано.

en	Edited By
bg	Редактиран от

en	The last user to have modified this Tree.
bg	Последният потребител, който е променил това дърво.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
bg	Общият брой на клоновете на сайта в това дърво.

en	Branches
bg	Филиали

en	The total number of Branches in this Tree.
bg	Общият брой на клоновете в това дърво.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
bg	Общият брой на отделните устройства в това дърво.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
bg	Общият брой на отделните графики в това дърво.

en	No Trees Found
bg	Не са намерени дървета

en	Batch Copy
bg	Партидно копие

en	You are not allowed to delete the current login account
bg	Нямате право да променяте паролата си.

en	You are not allowed to disable the current login account
bg	Нямате право да променяте паролата си.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните страници.

en	Delete User
bg	Изтриване на потребители

en	Delete Users
bg	Изтриване на потребители

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да публикувате следното Дърво.

en	Copy User
bg	Копиране на потребител

en	Template Username:
bg	Потребителско име на шаблона:

en	Username:
bg	Потребителско име:

en	Full Name:
bg	Име и фамилия:

en	Realm:
bg	Област:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните страници.

en	Enable User
bg	Активиране на потребителите

en	Enable Users
bg	Активиране на потребителите

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната потребителска група.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните страници.

en	Disable User
bg	Деактивиране на потребителите

en	Disable Users
bg	Деактивиране на потребителите

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да презапишете настройките на Потребител (и) с избрания потребителски настройки и разрешения. Оригиналните потребители Пълно име, Парола, Област и Активиране статус ще бъдат запазени, всички останали полета ще бъдат презаписани от Потребителски шаблон.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да презапишете настройките на Потребител (и) с избрания потребителски настройки и разрешения. Оригиналните потребители Пълно име, Парола, Област и Активиране статус ще бъдат запазени, всички останали полета ще бъдат презаписани от Потребителски шаблон.

en	Replace User Settings for User
bg	Възстановяване на настройките на потребителя (ите)

en	Replace User Settings for Users
bg	Възстановяване на настройките на потребителя (ите)

en	Template User:
bg	Потребител на шаблона:

en	Deny
bg	Забрани

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
bg	Забележка: Политиката за системните графики е „Разрешаваща“, което означава, че потребителят трябва да има достъп до поне един от графиката, устройството или графичния шаблон, за да получи достъп до графиката

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
bg	Забележка: Политиката за системните графики е „ограничаваща“, което означава, че потребителят трябва да има достъп или до графиката, или до шаблона за устройства и графики, за да получи достъп до графиката

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
bg	Забележка: Политиката за системните графики е „ограничаваща“, което означава, че потребителят трябва да има достъп или до графиката, или до шаблона за устройства и графики, за да получи достъп до графиката

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
bg	Забележка: Политиката за системните графики е „Разрешаваща“, което означава, че потребителят трябва да има достъп до поне един от графиката, устройството или графичния шаблон, за да получи достъп до графиката

en	Default Graph Policy
bg	Графична политика по подразбиране

en	Default Graph Policy for this User
bg	Политика на графиката по подразбиране за този потребител

en	Effective Policy
bg	Ефективна политика

en	No Matching Graphs Found
bg	Няма намерени съответстващи графики

en	Revoke Access
bg	Отмяна на достъпа

en	Grant Access
bg	Даване на Достъп

en	Groups
bg	Групи

en	Member
bg	Потребител

en	Policies (Graph/Device/Template)
bg	Правила (графика / устройство / шаблон)

en	Non Member
bg	Без член

en	ALLOW
bg	Разреши

en	DENY
bg	Забрани

en	No Matching User Groups Found
bg	Няма намерени групи за съвпадение

en	Assign Membership
bg	Присвояване на членство

en	Remove Membership
bg	Премахване на членство

en	Default Device Policy
bg	По подразбиране за устройството

en	Default Device Policy for this User
bg	Стандартна политика на устройството за този потребител

en	Access Granted
bg	Достъпът е разрешен

en	Access Restricted
bg	Ограничен достъп

en	No Matching Devices Found
bg	Няма намерени съответстващи устройства

en	Default Graph Template Policy
bg	Правила за шаблона на графиката по подразбиране

en	Default Graph Template Policy for this User
bg	Правила за шаблона на графиката по подразбиране за този потребител

en	Total Graphs
bg	Общо графики

en	No Matching Graph Templates Found
bg	Няма намерени шаблони за съответстващи графики

en	Default Tree Policy
bg	Политика на дървото по подразбиране

en	Default Tree Policy for this User
bg	Политика на дървото по подразбиране за този потребител

en	No Matching Trees Found
bg	Не са намерени съответстващи дървета

en	User Permissions
bg	Потребителски разрешения

en	External Link Permissions
bg	Разрешения за външна връзка

en	Plugin Permissions
bg	Разрешения за приставки

en	Legacy Permissions
bg	Редактирай (Права за графики)

en	User Settings %s
bg	Потребителски настройки %s

en	Permissions
bg	Права

en	Group Membership
bg	Членство в група

en	Graph Perms
bg	Графика Пермс

en	Device Perms
bg	Устройство Perms

en	Template Perms
bg	Шаблон Perms

en	Tree Perms
bg	Дървесни перми

en	User Management %s
bg	Управление на потребителите %s

en	User Management
bg	Права на потребители

en	Basic
bg	Основни

en	LDAP/AD
bg	LDAP

en	Domain
bg	Домейн

en	User ID
bg	Потребителско ID

en	Graph Policy
bg	Графична политика

en	Device Policy
bg	Правила за устройствата

en	Template Policy
bg	Правила за шаблоните

en	Last Login
bg	Последно влизане

en	Unavailable
bg	Изтекла

en	No Users Found
bg	Няма намерени потребители

en	Graph Permissions %s
bg	Графични разрешения %s

en	Show All
bg	Покажи всички

en	Group Membership %s
bg	Членство в група %s

en	Devices Permission %s
bg	Разрешение за устройства %s

en	Only Show Exceptions
bg	Показване на изключения

en	Template Permission %s
bg	Разрешение на шаблона %s

en	Tree Permission %s
bg	Разрешение за дърво %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния потребителски домейн.

en	Delete User Domain
bg	Изтриване на потребителския домейн

en	Delete User Domains
bg	Изтриване на потребителския домейн

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния потребителски домейн.

en	Disable User Domain
bg	Деактивирайте потребителския домейн

en	Disable User Domains
bg	Деактивирайте потребителския домейн

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния потребителски домейн.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния потребителски домейн.

en	Enable User Domain
bg	Активиран потребителски домейн

en	Enable User Domains
bg	Активиран потребителски домейн

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да направите следното потребителско поле по подразбиране.

en	Make Selected Domain Default
bg	Направете избрано по подразбиране за домейн

en	User Domain [edit: %s]
bg	Потребителски домейн [редактиране: %s]

en	User Domain [new]
bg	Потребителски домейн [нов]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
bg	Въведете смислено име за този домейн. Това ще бъде името, което се появява в полето за вход при влизане.

en	Domains Type
bg	Тип домейни

en	Choose what type of domain this is.
bg	Изберете какъв тип домейн е този.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
bg	Името на потребителя, което Cacti ще използва като шаблон за нови потребителски акаунти.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
bg	Ако това квадратче е отметнато, потребителите ще могат да влизат с този домейн.

en	Server(s)
bg	Сървъри

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
bg	Списък с разделени с интервал имена на хостове на DNS или IP адрес на за валидни LDAP сървъри. Кактусите ще се опитат да използват LDAP сървърите отляво надясно за удостоверяване на потребител.

en	Port Standard
bg	Пристанищен стандарт

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
bg	TCP / UDP порт за не SSL комуникации.

en	Port SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
bg	TCP / UDP порт за SSL комуникации.

en	Protocol Version
bg	Версия на протокол

en	Protocol Version that the server supports.
bg	Версия на протокола, която сървърът поддържа.

en	Encryption
bg	Криптиране

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
bg	Шифроване, което сървърът поддържа. TLS се поддържа само от Версия на протокол 3.

en	Referrals
bg	Реферали

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
bg	Активиране или деактивиране на LDAP препратки. Ако е забранено, може да увеличи скоростта на търсенията.

en	Mode
bg	Режим

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
bg	Режим, който кактусите ще се опитат да удостоверят срещу LDAP сървъра. <blockquote> <i>Не се извършва търсене</i> - <i>търсене на</i> различно име (DN), просто се опитайте да се свържете с предоставения формат за отличително име (DN). <br><br> <i>Анонимно търсене</i> - Опит за търсене на потребителско име срещу LDAP директория чрез анонимно свързване, за да намерите потребителите Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Специфично търсене</i> - Опит за търсене на потребителско име срещу LDAP директория чрез Специфично отличително име (DN) и Специфична парола за свързване, за да намерите потребителите Разграничено име (DN).

en	Distinguished Name (DN)
bg	Отличително име (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.
bg	Синтаксисът "Distinguished Name", приложим както за OpenLDAP, така и за Windows AD конфигурации, предлага гъвкавост при дефинирането на идентичността на потребителя. За OpenLDAP форматът следва следната структура: " uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD предоставя алтернативен синтаксис: " <username>@win2kdomain.local", известен като "userPrincipalName (UPN)". В този контекст "<потребителско име>" представлява конкретното потребителско име, предоставено по време на подканата за влизане. Това е особено уместно, когато работите в режим "Без търсене" или "Изискване на членство в група".

en	Require Group Membership
bg	Изискване за членство в групата

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
bg	Изискване от потребителя да бъде член на групата за удостоверяване. За да работи това, трябва да се настроят груповите настройки, като активирането без подходящи настройки на групата ще доведе до неуспех на удостоверяването.

en	LDAP Group Settings
bg	Настройки на LDAP групата

en	Group Distinguished Name (DN)
bg	Групово отличително име (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
bg	Distinguished Име на групата, която потребителят трябва да има членство.

en	Group Member Attribute
bg	Атрибут на член на групата

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".
bg	Това се отнася до специфичния атрибут в LDAP директорията, която съдържа потребителските имена на членовете на групата. От решаващо значение е да се гарантира, че стойността на атрибута се подравнява с конфигурацията, посочена в "Отличително име", или че действителната стойност на атрибута може да се търси с помощта на настройките, очертани в "Отличително име".

en	Group Member Type
bg	Тип член на групата

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
bg	Определя дали потребителите използват пълно Отличително име или просто Потребителско име в дефинирания Атрибут на членовете на групата.

en	LDAP Specific Search Settings
bg	Специфични настройки за търсене в LDAP

en	Search Base
bg	Търсене на база

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
bg	Търсете база за търсене в LDAP директорията, като "dc = win2kdomain, dc = local" или "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search Filter
bg	Търсене филтър

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
bg	Филтър за търсене да се използва за локализиране на потребителя в директорията LDAP, като за прозорци: <i>&quot;(&amp; (objectclass = потребител) (objectcategory = потребител) (userPrincipalName = &lt;потребителско име&gt; *))&quot;,</i> или за OpenLDAP: <i>&quot;(&amp; (objectClass = сметка) (uid = &lt;потребителско име&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;имяшко&quot;&gt; е заменено с потребителското име, предоставено при подканването.

en	Search Distinguished Name (DN)
bg	Отличително име за търсене (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
bg	Отличително име за специфично търсене свързване към LDAP директория.

en	Search Password
bg	Търсене на парола

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
bg	Парола за специфично търсене свързване към LDAP директорията.

en	LDAP CN Settings
bg	LDAP CN настройки

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
bg	Поле, което ще замени пълното име при създаване на нов потребител, взето от LDAP. (на Windows: име на дисплея)

en	eMail
bg	поща

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
bg	Поле, което ще замени имейла, взет от LDAP. (на Windows: поща)

en	Domain Properties
bg	Свойства на домейна

en	Domains
bg	Домейни

en	Domain Name
bg	Домейн

en	Domain Type
bg	Тип домейн

en	Effective User
bg	Ефективен потребител

en	CN FullName

en	CN eMail

en	None Selected
bg	Няма маркирано

en	No User Domains Found
bg	Няма намерени потребителски домейни

en	Defer to the Users Setting
bg	Отложете настройката Потребители

en	Show the Page that the User pointed their browser to
bg	Покажете страницата, на която потребителят посочи браузъра си

en	Show the Console
bg	Показване на конзолата

en	Show the default Graph Screen
bg	Показване на графичния екран по подразбиране

en	Restrict Access
bg	Ограничаване на достъпа

en	Group Name
bg	Име на Групата

en	The name of this Group.
bg	Името на тази група.

en	Group Description
bg	Описание на групата

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
bg	По-описателно име за тази група, което може да включва интервали или специални символи.

en	General Group Options
bg	Общи опции на групата

en	Set any user account-specific options here.
bg	Тук задайте всички специфични за потребителя опции.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
bg	Разрешаване на потребителите на тази група да поддържат потребителски настройки на потребителя

en	Tree Rights
bg	Дървени права

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
bg	Трябва ли потребителите на тази група да имат достъп до дървото?

en	Graph List Rights
bg	Графични права

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
bg	Трябва ли потребителите на тази група да имат достъп до списъка с графика?

en	Graph Preview Rights
bg	Права за визуализация на графиката

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
bg	Трябва ли потребителите на тази група да имат достъп до предварителен преглед на графиките?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
bg	Какво да правите, когато потребител от тази потребителска група влезе.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната потребителска група

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Delete User Group
bg	Изтриване на група потребители

en	Delete User Groups
bg	Изтриване на група потребители

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Copy User Group
bg	Копиране на потребителска група

en	Copy User Groups
bg	Копиране на потребителска група

en	Group Prefix:
bg	Префикс на групата:

en	New Group
bg	?ќ?????° ???Ђ?ѓ???°

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следната потребителска група.

en	Enable User Group
bg	Активиране на потребителската група

en	Enable User Groups
bg	Активиране на потребителската група

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната потребителска група.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следната потребителска група.

en	Disable User Group
bg	Деактивиране на потребителската група

en	Disable User Groups
bg	Деактивиране на потребителската група

en	Login Name
bg	Потребител

en	Membership
bg	Членство

en	Group Member
bg	Член на групата

en	No Matching Group Members Found
bg	Няма намерени членове на съответната група

en	Add to Group
bg	Добавяне към групата

en	Remove from Group
bg	Премахни от групата

en	Default Graph Policy for this User Group
bg	Политика на графиката по подразбиране за тази потребителска група