en	Default Graph Template Policy for this User Group
bg	Правила за шаблона на графиката по подразбиране за тази потребителска група

en	Default Tree Policy for this User Group
bg	Политика на дървото по подразбиране за тази потребителска група

en	Members
bg	Членове

en	User Group Management [edit: %s]
bg	Управление на потребителските групи [редактиране: %s]

en	User Group Management [new]
bg	Управление на потребителските групи [нови]

en	User Group Management
bg	Управление на потребителските групи

en	No User Groups Found
bg	Няма намерени потребителски групи

en	Show Members
bg	Показване на членове

en	Clear
bg	Изчисти

en	User Log Purged.
bg	Език на потребителя

en	User Login History
bg	История на потребителското влизане

en	Deleted/Invalid
bg	Изтрити / Невалидна

en	Result
bg	Резултат

en	Success - Password
bg	Успех - Pswd

en	Success - Token
bg	Успех - Токен

en	Success - Password Change
bg	Успех - Pswd

en	Attempts
bg	Опити

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Purge
bg	Изтриване

en	User Logins
bg	Потребителски входни данни

en	IP Address
bg	IP Адрес

en	(User Removed)
bg	(Потребителят е премахнат)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изчистите регистрационния файл. <br><br><br> Забележка: Ако регистрирането е настроено както на Cacti, така и на Syslog, информацията в дневника ще остане в Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
bg	Път до източник на данни

en	Display Order
bg	Начин на показване

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
bg	Вход [Общо линии:% d - скрити елементи, които не съответстват]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
bg	Вход [Общо линии:% d - Показани са всички елементи]

en	Clear Cacti Log
bg	Изчистване на дневника на кактусите

en	Cacti Log Cleared
bg	Изчистена регистрация на кактуси

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
bg	Грешка: Не може да се изчисти регистрационния файл, няма разрешения за запис.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
bg	Грешка: Не може да се изчисти регистър, файлът не съществува.

en	Data Query Cache Items
bg	Елементи на кеша за данни

en	Query Name
bg	Име на заявката

en	Allow the search term to include the index column
bg	Оставете думата за търсене да включва индексната колона

en	Include Index
bg	Включване на индекса

en	Field Value
bg	Стойност на полето

en	Index
bg	Показалец

en	Poller Cache Items
bg	Елементи на кеша за полъри

en	Script
bg	Скрипт

en	SNMP Version:
bg	SNMP Версия

en	Community:
bg	Общността:

en	OID:

en	User:
bg	Потребител:

en	Script:
bg	Скрипт:

en	Script Server:
bg	Сървър за скриптове:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
bg	Страница за техническа поддръжка на Cacti. Използва се от разработчици и лица за техническа поддръжка за подпомагане на проблеми в Cacti. Включва проверки за често срещани проблеми с конфигурацията.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
bg	Cacti Log съхранява статистически данни, грешки и други съобщения в зависимост от системните настройки. Тази информация може да се използва за идентифициране на проблеми с полъра и прилагането.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
bg	Позволява на администраторите да разглеждат потребителския регистър. Администраторите могат също да филтрират и експортират дневника.

en	Poller Cache Administration
bg	Администрация на кеш за полъри

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
bg	Това са данните, които се предават на полера всеки път, когато се изпълняват. След това тези данни се изпълняват / интерпретират и резултатите се подават в RRDфайловете за графики или базата данни за показване.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
bg	Кешът за заявки за данни съхранява информация, събрана от типовете за въвеждане на данни. Стойностите от тези полета могат да се използват в текстовата област на графиките за легенди, вертикални етикети и GPRINTS, както и в CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
bg	Възстановете кеш за полъри

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
bg	Кешът за полъри ще се генерира отново, ако изберете тази опция. Използвайте тази опция само в случай на срив в базата данни, ако имате проблеми след срива и вече сте стартирали инструментите за поправка на базата данни. Като алтернатива, ако имате проблеми с конкретно устройство, просто отново запазете устройството, за да възстановите кеша си за полъри. Има и интерфейс на командния ред, еквивалентен на тази команда, която се препоръчва за големи системи. ЗАБЕЛЕЖКА: При големи системи тази команда може да отнеме няколко минути до няколко часа и следователно не трябва да се изпълнява от Cacti UI. Можете просто да стартирате 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' в командния ред за повече информация.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: При големи системи тази команда може да отнеме от няколко минути до часове и следователно не трябва да се изпълнява от потребителския интерфейс на Cacti. Можете просто да стартирате "php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help" в командния ред за повече информация.

en	Rebuild Resource Cache
bg	Възстановете кеш на ресурсите

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
bg	При работа с множество колектори данни в Cacti, Cacti ще се опита да поддържа състоянието на ключовите файлове на всички колектори данни. Това включва всички основни, неинсталирани, свързани уебсайтове и плъгини. Когато принудите възстановяването на кеша на ресурсите, Cacti ще изчисти локалния кеш на ресурсите и след това ще го възстанови при следващото планирано начало на полера. Това ще задейства всички дистанционни колектори за данни, за да проверят повторно своите уебсайтове и файловете на приставки за последователност.

en	Boost Utilities
bg	Усилващи помощни програми

en	View Boost Status
bg	Преглед на състоянието на Boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
bg	Този избор на меню ви позволява да преглеждате различни настройки за увеличаване и статистика, свързани с текущата изпълняваща се конфигурация Boost.

en	Data Source Statistics Utilities
bg	Път до източник на данни

en	Purge Data Source Statistics
bg	Път до източник на данни

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
bg	Този избор на меню ще премахне цялата съществуваща статистика за източника на данни от базата данни. Ако Статистика на източници на данни е активирана, Статистиката на източниците на данни ще започне събирането отново при следващия пропуск на колектора на данни.

en	SNMP Agent Utilities
bg	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
bg	Това показва всички обекти, които се обработват от SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
bg	Възстановете кеш за SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
bg	SNMP кешът ще бъде изчистен и генериран отново, ако изберете тази опция. Обърнете внимание, че е необходимо друго полъри да се възстанови напълно SNMP кеша.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
bg	Този избор на меню ви позволява да преглеждате последните събития, които SNMPAgent е обработил във връзка с регистрираните получатели на известия.

en	Cacti System Utilities

en	Refresh Interval
bg	? ???‚?µ?Ђ???°?» ???° ???±???????Џ???°???µ

en	Overrun Warning
bg	Предупреждение за превишаване

en	Timed Out
bg	Времето изтече

en	Other
bg	Друг

en	Cannot open directory
bg	Директорията не може да се отвори

en	Directory Does NOT Exist!!
bg	Директория не съществува !!

en	Current Boost Status
bg	Текущ статус на Boost

en	Boost On-demand Updating:
bg	Подобряване на актуализирането при поискване:

en	Running Processes:
bg	Съвместни процеси

en	Total Poller Items:
bg	Елементи на кеша за полъри

en	Total Data Sources:
bg	Общо източници на данни:

en	Remaining Data Sources:
bg	Източник на данни за отстраняване на грешки

en	TBD

en	Queued Boost Records:
bg	Предстоящи записи за увеличаване:

en	Approximate in Process:
bg	Приблизително в процес:

en	Total Boost Records:
bg	Общо записи за повишаване:

en	Boost Storage Statistics
bg	Статистика на Boost Storage

en	Database Engine:
bg	Двигател на базата данни:

en	Current Boost Table(s) Size:
bg	Размер на текущите таблици за увеличаване:

en	Avg Bytes/Record:
bg	Ср. Байтове / запис:

en	%d Bytes
bg	% d байта

en	Max Record Length:
bg	Максимална дължина на записа:

en	Max Allowed Boost Table Size:
bg	Максимален размер на таблицата за увеличаване:

en	Estimated Maximum Records:
bg	Оценени максимални записи:

en	Previous Runtime Statistics
bg	Статистика за времето на работа

en	Last Start Time:
bg	Последно начално време:

en	Last End Time:
bg	Последно начално време:

en	Never Run
bg	Никога не бягай

en	Last Run Duration:
bg	Продължителност на последното изпълнение:

en	%d minutes
bg	%d минути

en	%d seconds
bg	%d секунди

en	%0.2f percent of update frequency)
bg	% 0.2f% от честотата на актуализация)

en	RRD Updates:
bg	Актуализации на RRD:

en	MBytes
bg	МБ

en	Peak Poller Memory:
bg	Максимална памет:

en	Max Poller Memory Allowed:
bg	Максимална позволена памет:

en	Detailed Runtime Statistics
bg	Статистика за времето на работа

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
bg	Записи: %s (ds редове), Време: %s (сек), GetRows: %s (сек), ResultsCycle: %s (сек), FileAndTemplate: %s (сек), Последна актуализация: %s (сек), RRDUpdate: %s (сек), Изтриване: %s (сек)

en	Previous Runtime Timers:
bg	Подробни таймери за изпълнение:

en	Process: %d
bg	1 Процес

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
bg	Статус: Текущ, Оставащ: (dses), CurrentRuntime: (secs), PrevRuntime: (secs), PrevProcessed: %s %s %s %10s (ds редове)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
bg	Статус: Неактивен, PrevRuntime: (secs), PrevProcessed: %s %10s (ds редове)

en	Run Time Configuration
bg	Конфигурация на времето за изпълнение

en	Update Frequency:
bg	Честота на актуализиране:

en	Concurrent Processes:
bg	Съвместни процеси

en	Next Start Time:
bg	Следващо начално време:

en	Maximum Records:
bg	Максимален брой записи:

en	Records
bg	Записи

en	Maximum Allowed Runtime:
bg	Максимално разрешено време на изпълнение:

en	Image Caching Status:
bg	Състояние на кеширането на изображението:

en	Cache Directory:
bg	Директория на кеша:

en	Cached Files:
bg	Кеширани файлове:

en	Cached Files Size:
bg	Размер на кешираните файлове:

en	SNMP Agent Cache
bg	Кеш за SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
bg	Данни в колоната

en	Scalar
bg	скаларен

en	SNMP Agent Notification Log
bg	Дневник за уведомления за SNMPAgent

en	Receiver
bg	Получателят

en	Log Entries
bg	Влизане в дневника

en	Severity Level: %s
bg	Ниво на сериозност: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните VDEF.

en	Delete VDEF
bg	Изтриване на VDEF

en	Delete VDEFs
bg	Изтриване на VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното Дърво.

en	Duplicate VDEF
bg	Дублира се VDEF

en	Duplicate VDEFs
bg	Дублира се VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните VDEF.

en	VDEF Name: %s
bg	VDEF име: %s

en	Remove VDEF Item
bg	Премахване на VDEF елемент

en	VDEF Preview
bg	VDEF Визуализация

en	VDEF Items [edit: %s]
bg	VDEF елементи [редактиране: %s]

en	VDEF Items [new]
bg	VDEF елементи [нови]

en	VDEF Item Type
bg	Тип на VDEF елемент

en	Choose what type of VDEF item this is.
bg	Изберете какъв тип VDEF елемент е този.

en	VDEF Item Value
bg	Стойност на елемента VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
bg	Въведете стойност за този VDEF елемент.

en	VDEFs [edit: %s]
bg	VDEFs [редактиране: %s]

en	VDEFs [new]
bg	VDEFs [нов]

en	Delete VDEF Item
bg	Изтриване на VDEF елемент

en	VDEF Name
bg	Име на VDEF

en	The name of this VDEF.
bg	Името на този VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
bg	VDEF, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от графичен или графичен шаблон.

en	The number of Graphs using this VDEF.
bg	Броят графики, използващи този VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
bg	Броят на шаблоните с графики, използващи този VDEF.

en	No VDEFs
bg	Няма VDEF