en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ar-sa	تم تصميم Cacti ليكون حلًا بيانيًا كاملًا يعتمد على إطار RRDtool. هدفها هو جعل مهمة مسؤول الشبكة أكثر سهولة من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل الضرورية اللازمة لإنشاء رسوم بيانية ذات مغزى.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ar-sa	يرجى الاطلاع على الموقع٪ sCacti٪ s الرسمي للحصول على المعلومات والدعم والتحديثات.

en	Active Developers
ar-sa	مطورين الصبار

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
ar-sa	قسم قائمة وحدة التحكم

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
ar-sa	عضو مجموعة

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
ar-sa	شكر خاص جدًا إلى٪ sTobi Oetiker٪ s ، منشئ٪ sRRDtool٪ s و٪ sMRTG٪ s الشائعة جدًا.

en	Place on a Tree (%s)
ar-sa	ضعه على شجرة (٪ s)

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى Aggregate مستند إلى قالب ، قم أولاً بإنشاء قالب تجميع قالب الرسم البياني '٪ s'.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى تجميع مستند إلى قالب ، يجب أن تستخدم فقط قالب الرسم البياني. الرجاء الضغط على "العودة" ثم تحديد "الرسم البياني التجميعي" الذي يستخدم نفس قالب الرسم البياني.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى Aggregate مستند إلى قالب ، قم أولاً بإنشاء قالب تجميع قالب الرسم البياني '٪ s'.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الرسم البياني (الرسوم) التجميعية التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الرسم البياني (الرسوم) التجميعية التالية.

en	Delete Aggregate Graph
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Delete Aggregate Graphs
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Migrate to Aggregate Graph
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Migrate to Aggregate Graphs
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Combine Aggregate Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية الإجمالية

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الرسم البياني (الرسوم) التجميعية التالية.

en	Place Aggregate Graph on Report
ar-sa	وضع الرسوم البيانية على التقرير

en	Place Aggregate Graphs on Report
ar-sa	وضع الرسوم البيانية على التقرير

en	Report Name:
ar-sa	اسم التقرير

en	Timespan:
ar-sa	زمن

en	Align:
ar-sa	محاذاة نص العنوان بطل

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Convert Aggregate Graph
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Convert Aggregate Graphs
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط الرسم البياني (الرسوم) التالي بالرسم البياني الكلي.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط الرسم البياني (الرسوم) التالي بالرسم البياني الكلي.

en	Associate Graph with Aggregate
ar-sa	مشارك مع التجميع

en	Associate Graphs with Aggregate
ar-sa	مشارك مع التجميع

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل الرسم البياني التالي (الرسوم) من التجميع.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل الرسم البياني التالي (الرسوم) من التجميع.

en	Disassociate Graph with Aggregate
ar-sa	لا تتفق مع الركام

en	Disassociate Graphs with Aggregate
ar-sa	لا تتفق مع الركام

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لوضع التالي (الإجمالي) Graph (s) تحت فرع شجرة.

en	Place Aggregate Graph on Tree
ar-sa	ضع Graph (s) في شجرة

en	Place Aggregate Graphs on Tree
ar-sa	ضع Graph (s) في شجرة

en	[edit: %s]
ar-sa	[تحرير:٪ s]

en	Aggregate Preview %s
ar-sa	معاينة التجميع [٪ s]

en	Aggregate Graph %s
ar-sa	قم بتضمين نص عنوان GPRINT للرسومات البيانية المصدر مع الرسوم البيانية المجمعة.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Delete Aggregate Graph Template
ar-sa	إنشاء تجميع من القالب

en	Delete Aggregate Graph Templates
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Aggregate Template [edit: %s]
ar-sa	نموذج التجميع [edit:٪ s]

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
ar-sa	التحقق من الحذف

en	2nd Factor Authentication
ar-sa	مصادقة الويب الأساسية

en	Enter your token
ar-sa	ادخل الكلمة المفتاحية

en	Token

en	Verify
ar-sa	تحقق من الكل

en	Must be at least %d characters in length
ar-sa	يجب أن يكون طوله٪ d حرفًا على الأقل

en	Cannot be reused for %d password changes
ar-sa	لا يمكن إعادة استخدامها لـ٪ d تغييرات كلمة المرور

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Confirm password
ar-sa	تأكيد كلمة المرور الجديدة

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
ar-sa	تمت مصادقة المستخدم ، ولكن تم تعطيل حساب النموذج. باستخدام حساب الضيف

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! User account disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	2FA

en	2FA Settings
ar-sa	إعدادات

en	2FA Enabled
ar-sa	مفعل

en	Whether 2FA is enabled for this user.
ar-sa	اسم تسجيل الدخول لهذا المستخدم.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
ar-sa	تحقق من الكل

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Device %s Added to Cacti
ar-sa	يضاف إلى الصبار

en	Device %s Not Added to Cacti
ar-sa	لا تضاف إلى الصبار

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Add Discovered Device
ar-sa	الأجهزة المكتشفة

en	Add Discovered Devices
ar-sa	الأجهزة المكتشفة

en	Poller:
ar-sa	المستفتي

en	Availability Method:
ar-sa	طريقة التوفر

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Remove Discovered Device
ar-sa	الأجهزة المكتشفة

en	Remove Discovered Devices
ar-sa	الأجهزة المكتشفة

en	Imported Device
ar-sa	تصدير الأجهزة

en	Removed from Cacti
ar-sa	إزالة من المجموعة

en	Not In Cacti
ar-sa	حول الصبار

en	Invalid Network
ar-sa	الشبكة

en	Import Graph Rules from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import Graph Rules from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات القالب كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Graph Rules
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف القاعدة (القواعد) التالية.

en	Delete Graph Rule
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	Delete Graph Rules
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Enable Graph Rule
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Enable Graph Rules
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل القاعدة (القواعد) التالية.

en	Disable Graph Rule
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	Disable Graph Rules
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Export Graph Rule
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	Export Graph Rules
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Graph Rule
ar-sa	تكرار الرسوم البيانية (ق)

en	Duplicate Graph Rules
ar-sa	تكرار الرسوم البيانية (ق)

en	Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار القاعدة [تحرير:٪ s]

en	Rule
ar-sa	اسم القاعدة

en	SQL Debug Output
ar-sa	تصحيح عرض الإخراج

en	Change Network Settings
ar-sa	تغيير الإعدادات

en	Import Network Discovery Rule from Local File
ar-sa	استيراد الألوان من ملف محلي

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import Network Discovery Rule from Text
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة [جديد]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات القالب كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Import Network Discovery Rule
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة الجديدة

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
ar-sa	لا يمكن إعادة تشغيل Discovery for Discovery in Progress for Network '٪ s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
ar-sa	لا يمكن تنفيذ اكتشاف شبكة معطلة '٪ s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
ar-sa	خطأ: يجب تحديد يوم من الأسبوع. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب عليك تحديد كل من الأشهر والأيام من الشهر. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب تحديد الأشهر ، أسابيع الأشهر ، وأيام الأسبوع. تعطيل الشبكة٪ s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
ar-sa	خطأ: الشبكة '٪ s' غير صالحة.

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Delete Network
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Networks
ar-sa	شبكات

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Disable Network
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Disable Networks
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Enable Network
ar-sa	تمكين التقرير

en	Enable Networks
ar-sa	تمكين التقرير

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاكتشاف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاكتشاف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Discover Network
ar-sa	اكتشف الآن

en	Discover Networks
ar-sa	اكتشف الآن

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
ar-sa	تمكين البرنامج المساعد

en	Cancel Network Discovery
ar-sa	إلغاء الاكتشاف

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاكتشاف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاكتشاف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Export Network
ar-sa	الشبكة

en	Export Networks
ar-sa	تصدير الألوان

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Network
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Networks
ar-sa	موقع مكرر

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
ar-sa	تغيير كلمة المرور

en	Change Networks
ar-sa	شبكات

en	IP Addresses to Ignore
ar-sa	عنوان الIP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	%d Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	%d Threads
ar-sa	٪ d مؤشرات

en	%d Minute
ar-sa	٪ d دقيقة

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة [تحرير]:٪ s

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	Import Networks
ar-sa	استيراد الألوان

en	Import SNMP Options from Local File
ar-sa	استيراد الألوان من ملف محلي

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import SNMP Options from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات القالب كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import SNMP Options
ar-sa	خيارات SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Delete SNMP Option
ar-sa	حذف عنصر Option SNMP

en	Delete SNMP Options
ar-sa	حذف عنصر Option SNMP

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Duplicate SNMP Option
ar-sa	حذف عنصر Option SNMP

en	Duplicate SNMP Options
ar-sa	حذف عنصر Option SNMP

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Export SNMP Option
ar-sa	خيارات SNMP

en	Export SNMP Options
ar-sa	خيارات SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	SNMP Version: %s
ar-sa	إصدار SNMP: ٪ s

en	SNMP Community/Username: %s
ar-sa	SNMP مجتمع / اسم المستخدم: ٪ s

en	SNMP Options [edit: %s]
ar-sa	خيارات SNMP [تحرير:٪ s]

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ar-sa	مجموعة خيارات SNMP [تحرير:٪ s]

en	Item#%d
ar-sa	البند رقم٪ d

en	Import Device Rules from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import Device Rules from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات القالب كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Device Rules
ar-sa	استيراد نتائج المعاينة

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Delete Device Rule
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	Delete Device Rules
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Export Device Rule
ar-sa	تصدير الأجهزة

en	Export Device Rules
ar-sa	تصدير الأجهزة

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب الرسم البياني التالي سيتم فصله من "قالب الجهاز".

en	Graph Rule Name: '%s'
ar-sa	اسم الرسم البياني:٪ s

en	Remove Graph Rule
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
ar-sa	إجمالي عدد الرسوم البيانية التي تم إنشاؤها من هذا الجهاز.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف طلبات البحث التالية سيتم فصلها من "قالب الجهاز".

en	Tree Rule Name: '%s'
ar-sa	عناصر القاعدة الشجرية

en	Remove Tree Rule
ar-sa	قواعد الشجرة

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
ar-sa	إعدادات الصبار

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة sysDescr للأجهزة لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة sysName للأجهزة لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة أجهزة sysOid لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	Device Creation Defaults
ar-sa	افتراضيات الجهاز

en	Device Description Pattern
ar-sa	وصف الجهاز

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
ar-sa	إذا تم تحديده ، عندما يتم فحص شبكة الأتمتة ، سيتم إرسال تقرير إلى حساب البريد الإلكتروني للإشعار ..

en	Device Rules [edit: %s]
ar-sa	الجهاز [تحرير:٪ s]

en	Device Rules for [Deleted Template]
ar-sa	قوالب أتمتة لـ [حذف قالب]

en	Device Rules [new]
ar-sa	نماذج الأجهزة [جديد]

en	Associated Graph Rules
ar-sa	عناصر الرسم البياني المرتبطة

en	Graph Rule Name
ar-sa	اسم الرسم البياني

en	No Associated Graph Rules
ar-sa	عناصر الرسم البياني المرتبطة

en	Add Graph Rule
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	Add Graph Rule to Device Rule
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى الجهاز

en	Associated Tree Rules
ar-sa	عناصر الرسم البياني المرتبطة

en	Tree Rule Name
ar-sa	اسم القاعدة

en	Exit On Match
ar-sa	مطابقة OID النظام

en	No Associated Tree Rules
ar-sa	لا استعلامات البيانات المرتبطة.

en	Add Tree Rule
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Add Tree Rule to Device Rule
ar-sa	إضافة استعلام بيانات إلى قالب الجهاز

en	Delete Item from Device Rule
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Import Tree Rules from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Import Tree Rules from Text
ar-sa	استيراد قالب من النص

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
ar-sa	إذا كان لديك ملف XML يحتوي على بيانات القالب كنص ، فيمكنك لصقه في هذا المربع لاستيراده.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Tree Rules
ar-sa	استيراد نتائج المعاينة

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Tree Rule
ar-sa	حذف شجرة

en	Delete Tree Rules
ar-sa	حذف شجرة

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Enable Tree Rule
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Enable Tree Rules
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل القاعدة (القواعد) التالية.

en	Disable Tree Rule
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Disable Tree Rules
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Export Tree Rule
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Export Tree Rules
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Tree Rule
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Tree Rules
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قواعد الشجرة [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف عنصر CDEF التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف عنصر CDEF التالي.

en	Delete CDEF
ar-sa	حذف البند CDEF

en	Delete CDEFs
ar-sa	حذف البند CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate CDEF
ar-sa	تكرار CDEF

en	Duplicate CDEFs
ar-sa	تكرار CDEF

en	CDEF Name: %s
ar-sa	اسم CDEF:٪ s

en	CDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر CDEF [تحرير:٪ s]

en	CDEF [edit: %s]
ar-sa	CDEF [تحرير:٪ s]

en	Item #%d
ar-sa	البند #٪ د

en	Highlights

en	Full
ar-sa	الاسم الكامل

en	Change Log [%s]
ar-sa	1 التغيير

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Delete Color
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Colors
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Colors [edit: %s]
ar-sa	الألوان [تحرير:٪ s]

en	Item # %d
ar-sa	البند #٪ د

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Delete Color Template
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Delete Color Templates
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Duplicate Color Template
ar-sa	قالب لون مكرر

en	Duplicate Color Templates
ar-sa	قالب لون مكرر

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Synchronize Color Template
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Synchronize Color Templates
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [تحرير عنصر تقرير:٪ s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [جديد تقرير العنصر:٪ s]

en	Color Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب الألوان [تحرير:٪ s]

en	Color Template [edit: %s]
ar-sa	لون قالب [تحرير:٪ s]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ar-sa	قالب اللون '٪ s' تم دفع٪ d من القوالب المجمعة للخارج وتم دفع٪ d التجميعات التي لا تحتوي على قالب

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
ar-sa	لا يحتوي قالب الألوان '٪ s' على قوالب مجمعة أو رسوم بيانية باستخدام قالب الألوان هذا.

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
ar-sa	تحديد ما إذا كان قد تم wrDfile RRED إلى بشكل صحيح.

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	For attribute '%s', issue found '%s'
ar-sa	بالنسبة إلى attrbitute '٪ s' ، تم العثور على المشكلة '٪ s'

en	Repair Steps [ %s ]
ar-sa	خطوات الإصلاح [٪ s]

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
ar-sa	أداة حل مشكلات مصدر البيانات [٪ s]

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف "طريقة إدخال البيانات" التالية

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف "طريقة إدخال البيانات" التالية

en	Delete Data Input Method
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Delete Data Input Methods
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف "طريقة إدخال البيانات" التالية

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف "طريقة إدخال البيانات" التالية

en	Duplicate Data Input Method
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Duplicate Data Input Methods
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Field Name: %s
ar-sa	اسم الحقل:٪ s

en	Friendly Name: %s
ar-sa	اسم مألوف:٪ s

en	Output Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإخراج [تحرير:٪ s]

en	Input Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإدخال [تحرير:٪ s]

en	Data Input Method [edit: %s]
ar-sa	طرق إدخال البيانات [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Delete Data Query
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Delete Data Queries
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Data Query
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Duplicate Data Queries
ar-sa	تكرار مصدر بيانات الملف

en	Graph Name: %s
ar-sa	اسم الرسم البياني:٪ s

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الرسم البياني / البيانات المرتبطة [تحرير:٪ s]

en	Data Template - %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
ar-sa	استعلامات البيانات [تحرير:٪ s]

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Delete Data Source Profile
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	Delete Data Source Profiles
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Duplicate Data Source Profile
ar-sa	تكرار مصدر بيانات الملف

en	Duplicate Data Source Profiles
ar-sa	تكرار مصدر بيانات الملف

en	Profile Name: %s
ar-sa	اسم الملف الشخصي:٪ s

en	RRA [edit: %s %s]
ar-sa	RRA [تحرير:٪ s٪ s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات [تحرير:٪ s]

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ar-sa	٪ s kbytes لكل "مصادر البيانات" و٪ s بايت للرأس

en	%s KBytes per Data Source
ar-sa	٪ s kbytes لكل مصدر بيانات

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	%d Years
ar-sa	٪ d سنوات

en	%d Month
ar-sa	٪ d شهر

en	%d Months
ar-sa	٪ d شهر

en	%d Week
ar-sa	٪ d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	٪ d أسابيع

en	%d Day
ar-sa	٪ d يوم

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مصدر البيانات التالي.

en	Delete Data Source
ar-sa	حذف مصدر البيانات

en	Delete Data Sources
ar-sa	حذف مصدر البيانات

en	The following Graph is using this Data Source.
ar-sa	يستخدم الرسم البياني التالي مصادر البيانات التالية:

en	The following Graph is using these Data Sources.
ar-sa	يستخدم الرسم البياني التالي مصادر البيانات التالية:

en	Leave the Graph Untouched
ar-sa	اترك الرسم دون تغيير.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
ar-sa	احذف كافة عناصر Graph التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
ar-sa	احذف جميع الرسومات البيانية التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مصدر البيانات التالي.

en	Disable Data Source
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Disable Data Sources
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مصدر البيانات التالي.

en	Enable Data Source
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Enable Data Sources
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Change Device for Data Source
ar-sa	تغيير ملف تعريف مصدر البيانات

en	Change Device for Data Sources
ar-sa	تغيير إعدادات الجهاز

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم المقترح على مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم المقترح على مصدر البيانات التالي.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى مصدر البيانات

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى مصدر البيانات

en	Custom Data [data input: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [إدخال البيانات:٪ s]

en	(From Device: %s)
ar-sa	(من الجهاز:٪ s)

en	Data Template Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قالب البيانات [تحرير:٪ s]

en	Edit Graph: '%s'.
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	Data Source Item %s
ar-sa	عنصر مصدر البيانات٪ s

en	Data Sources [ %s ]
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ar-sa	اسم مصدر البيانات هذا. بشكل عام يتم تكوينها برمجيًا من تعريف قالب البيانات.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Delete Data Template
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	Delete Data Templates
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Data Template
ar-sa	قالب (ملفات) بيانات مكررة

en	Duplicate Data Templates
ar-sa	قالب (ملفات) بيانات مكررة

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Change Profile for Data Template
ar-sa	تغيير قالب الرسم البياني

en	Change Profile for Data Templates
ar-sa	تغيير قالب الرسم البياني

en	New Data Source Profile:
ar-sa	ملف مصدر بيانات جديد

en	Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب البيانات [تحرير:٪ s]

en	Data Source Item [%s]
ar-sa	عنصر مصدر البيانات [٪ s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ar-sa	تم تعطيل هذه القيمة نظرًا لأنها قيمة مشتقة من الجهاز أو كائن استعلام بيانات خاص يتتبع ارتباطات استعلام البيانات الهامة.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ar-sa	تم تعطيل هذه القيمة لأنها مشتقة من الجهاز وقراءتها فقط.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ar-sa	سيتم اشتقاق القيمة من الجهاز إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا.

en	Custom Data Warning Message
ar-sa	البيانات المخصصة [إدخال البيانات:٪ s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
ar-sa	تحذير: يمكن أن يحدث فقد البيانات

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ar-sa	بعد إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا ثم حفظ قالب البيانات ، ستفقد أي مصادر بيانات موجودة تستند إلى قالب البيانات بياناتها المخصصة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطل جمع البيانات والرسوم البيانية

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الإعداد المسبق لـ (إعدادات) GPRINT.

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الإعداد المسبق لـ (إعدادات) GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset
ar-sa	حذف GPRINT الإعداد المسبق (s)

en	Delete GPRINT Presets
ar-sa	حذف GPRINT الإعداد المسبق (s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ar-sa	إعدادات GPRINT المسبقة [تحرير:٪ s]

en	Edit Graph Template
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	%d seconds left.
ar-sa	%d ثانية.

en	Full Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المتزامنة

en	Quick Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المتزامنة

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [عدل الرسم البياني:٪ s]

en	Data Template Filter
ar-sa	عنصر قالب البيانات

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ar-sa	سيحد هذا المرشح من مصادر البيانات المرئية في القائمة المنسدلة لمصدر البيانات.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ar-sa	مزامنة نموذج الرسم البياني "%s" الناتجة في %s إصلاحات!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ar-sa	نتج عن مزامنة نموذج الرسم البياني "%s" عدم وجود إصلاحات.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Delete Graph Template
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Delete Graph Templates
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Graph Template
ar-sa	قالب / رسومات مكررة

en	Duplicate Graph Templates
ar-sa	قالب / رسومات مكررة

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Resize Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني الجديد

en	Resize Graph Templates
ar-sa	قوالب الرسم البياني

en	Graph Height:
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني

en	Graph Width:
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	Image Format:
ar-sa	تنسيق الصورة

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الرسومات البيانية الخاصة بك مع القالب (النماذج) البياني التالي. تعد هذه الوظيفة مهمة إذا كانت لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها شائعة في المظهر.

en	Graph Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph Template [edit: %s]
ar-sa	قالب الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ar-sa	مدخلات عناصر الرسم البياني [عدل الرسم البياني:٪ s]

en	Item #%s
ar-sa	العناصر

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ar-sa	عنوان هذا الرسم البياني. يتم إنشاؤها بشكل عام من خلال تعريف قالب الرسم البياني أو قواعد التسمية المقترحة. يتم التحكم في الحد الأقصى لطول العنوان ضمن إعدادات-> Visual.

en	Created graph: %s
ar-sa	الرسم البياني المنشأ:٪ s

en	Data Sources [%s]
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	Graph Items [graph: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [الرسم البياني:٪ s]

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
ar-sa	لا توجد حاليًا أي قوالب مجمعة محددة للركام القديم المحدد.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Delete Graph
ar-sa	حذف الرسم البياني (ق)

en	Delete Graphs
ar-sa	حذف الرسم البياني (ق)

en	The following Data Source is used by this Graph.
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
ar-sa	احذف جميع مصادر / مصادر البيانات المشار إليها بواسطة هذه (الرسوم) البيانية غير المستخدمة في مكان آخر.

en	Leave the Data Source untouched.
ar-sa	اترك مصدر البيانات (s) دون تغيير.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ar-sa	اختر قالبًا رسمًا ، ثم انقر فوق "متابعة" لتغيير قالب الرسم البياني للرسم البياني التالي (الرسوم) التالية. يرجى ملاحظة أنه سيتم عرض قوالب الرسومات المتوافقة فقط. يتم تحديد التوافق من قبل أولئك الذين لديهم مصادر بيانات متطابقة.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ar-sa	اختر قالبًا رسمًا ، ثم انقر فوق "متابعة" لتغيير قالب الرسم البياني للرسم البياني التالي (الرسوم) التالية. يرجى ملاحظة أنه سيتم عرض قوالب الرسومات المتوافقة فقط. يتم تحديد التوافق من قبل أولئك الذين لديهم مصادر بيانات متطابقة.

en	New Graph Template:
ar-sa	قالب الرسم البياني الجديد

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Graph
ar-sa	تكرار الرسوم البيانية (ق)

en	Duplicate Graphs
ar-sa	تكرار الرسوم البيانية (ق)

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Convert Graph to Template
ar-sa	تحويل إلى قالب الرسم البياني

en	Convert Graphs to Templates
ar-sa	تحويل إلى قالب الرسم البياني

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الرسومات البيانية المحددة إلى التقرير أدناه.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الرسومات البيانية المحددة إلى التقرير أدناه.

en	Change Graph to new Device
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Change Graphs to new Device
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق التسمية المقترحة على Graph (s) التالي.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق التسمية المقترحة على Graph (s) التالي.

en	Reapply Suggested Names for Graph
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى Graph (s)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى Graph (s)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتطبيق قواعد التنفيذ على الرسوم البيانية التالية.

en	Apply Automation Rules to Graph
ar-sa	تطبيق قواعد التشغيل الآلي

en	Apply Automation Rules to Graphs
ar-sa	تطبيق قواعد التشغيل الآلي

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Place Graph on Report
ar-sa	وضع الرسوم البيانية على التقرير

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Place Graph on Tree
ar-sa	ضع Graph (s) في شجرة

en	Place Graphs on Tree
ar-sa	ضع Graph (s) في شجرة

en	Graph Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [تحرير:٪ s]

en	Graph [edit: %s]
ar-sa	رسم بياني [تحرير:٪ s]

en	Edit Data Source: '%s'.
ar-sa	مصادر البيانات [٪ s]

en	View Timespans.
ar-sa	زمن

en	Graph Management [ %s ]
ar-sa	إدارة الرسم البياني

en	Source
ar-sa	المصدر

en	Non Templated
ar-sa	غير معبد

en	The image format of the Graph.
ar-sa	تنسيق الصورة الافتراضي للرسم البياني الناتج.

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
ar-sa	رسومات بيانية جديدة لـ [٪ s]

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML لمورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بالمعرف '%s'

en	Data Query [%s]
ar-sa	استعلام البيانات [٪ s]

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ar-sa	تم تعطيل الفهرس بسبب عدم وجود قوالب رسم بيانية مرتبطة باستعلام البيانات.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات. قد يكون هذا بسبب ما يلي: أذونات الملف ، أو ملف XML لاستعلام البيانات مفقود أو منسق بشكل غير صحيح.

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Place Device on Report
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
ar-sa	اكتمل جهاز Reindex في٪ 0.2f ثانية. تم تحديث٪ d عنصر.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Delete Devices
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Enable Device
ar-sa	تمكين الأجهزة (الأجهزة)

en	Enable Devices
ar-sa	تمكين الأجهزة (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Disable Devices
ar-sa	تعطيل الجهاز

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Change Devices
ar-sa	تغيير الجهاز

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Clear Statistics for Device
ar-sa	مسح الإحصائيات على الجهاز (الأجهزة)

en	Clear Statistics for Devices
ar-sa	مسح الإحصائيات على الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الأجهزة (الأجهزة) التالية مع "قالب الأجهزة" الخاص بهم.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الأجهزة (الأجهزة) التالية مع "قالب الأجهزة" الخاص بهم.

en	Synchronize Device Template
ar-sa	المزامنة إلى قالب الجهاز

en	Synchronize Devices Templates
ar-sa	المزامنة إلى قالب الجهاز

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Place Devices on Report
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Place Device on Tree
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Place Devices on Tree
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Device [edit: %s]
ar-sa	الجهاز [تحرير:٪ s]

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	[%d Items, %d Rows]
ar-sa	[٪ d عناصر ،٪ d صفوف]

en	Service Check
ar-sa	حذف الشيك

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
ar-sa	عدد مؤشرات الترابط المتزامنة لاستخدامها في اقتراع هذا الجهاز. هذا ينطبق على مستقطب العمود الفقري فقط.

en	The site associated to this Device
ar-sa	المدينة المرتبطة بهذا الموقع.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	Create Date
ar-sa	أنشأ

en	The Date that the Device was added to Cacti.
ar-sa	تاريخ بدء Debug.

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Delete Device Template
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Delete Device Templates
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Duplicate Device Template
ar-sa	قالب (أجهزة) جهاز مكرر

en	Duplicate Device Templates
ar-sa	قالب (أجهزة) جهاز مكرر

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Sync Device Template
ar-sa	المزامنة إلى قالب الجهاز

en	Sync Device Templates
ar-sa	المزامنة إلى قالب الجهاز

en	Graph Template Name: %s
ar-sa	اسم قالب الرسم البياني:٪ s

en	Remove Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني الجديد

en	Data Query Name: %s
ar-sa	اسم استعلام البيانات:٪ s

en	Remove Data Query
ar-sa	إزالة الاستعلام

en	Device Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الأجهزة [تحرير:٪ s]

en	Device Class
ar-sa	قواعد الجهاز

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	Unassigned

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ar-sa	كانت آخر مرة تمت فيها مزامنة أداة تجميع البيانات هذه مع موقع Cacti الرئيسي.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	حقل إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Stream Data
ar-sa	بيانات الرسم البياني

en	Version %d
ar-sa	الإصدار٪ d

en	Every %d Seconds
ar-sa	كل٪ d ثانية

en	Every %d Hours
ar-sa	كل٪ d ساعات

en	Every %d Day
ar-sa	كل يوم٪ 1

en	%0.1f Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Year
ar-sa	٪ d سنة

en	1 Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	Cacti Builtin Authentication
ar-sa	مصادقة مدمجة

en	LDAP/AD User Domains
ar-sa	مجالات المستخدم

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الحالي: الحد الأدنى للقيمة

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الحالي: الحد الأدنى للقيمة

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الحالي: الحد الأدنى للقيمة

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Import Packages
ar-sa	قوالب الاستيراد

en	SNMP Managers
ar-sa	إدخالات SNMP

en	User Log
ar-sa	تسجيل دخول المستخدم

en	RRDfile Checker
ar-sa	RRDfile نظافة

en	Technical Info
ar-sa	الدعم الفني

en	Change Log
ar-sa	1 التغيير

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
ar-sa	تطبيق قواعد التشغيل الآلي

en	Cacti Related
ar-sa	تقرير الصبار

en	Database Related
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Facilities Related

en	Generic Device
ar-sa	مستوى سجل عام

en	HPC/Grid Computing
ar-sa	خيارات الشبكة

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
ar-sa	تحميل موازنة

en	Network Switch
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	Network Router
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Storage Related

en	Telco Related
ar-sa	تحديد قالب

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	%d Lines
ar-sa	٪ d خطوط

en	Last %d Hours
ar-sa	آخر٪ d ساعات

en	Last %d Days
ar-sa	آخر٪ d يوم

en	Last %d Weeks
ar-sa	آخر٪ d أسابيع

en	Last %d Months
ar-sa	آخر٪ d شهر

en	Last %d Years
ar-sa	آخر٪ d سنوات

en	%d MBytes
ar-sa	٪ d ميغابايت

en	%s GBytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%d GBytes
ar-sa	٪ d GBytes

en	%s Hours
ar-sa	٪ s ساعات

en	%d GByte
ar-sa	٪ d GBytes

en	%s Minutes
ar-sa	٪ s دقائق

en	%d Megabytes
ar-sa	٪ d ميجابايت

en	Every %d Weeks
ar-sa	كل٪ d أسابيع

en	Use the First Handler Found
ar-sa	استخدم معالج PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج Oscarotero GetText

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج GetText MonoTranslator

en	[Restart]
ar-sa	مصدر مقيد

en	RRD Check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	Cacti Help
ar-sa	كاكتي هوم

en	%d OID
ar-sa	%d معرف الكائن

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ar-sa	أقصى عدد مرات تكرار المشي الجماعي

en	%d Repetition
ar-sa	خيارات الشبكة

en	%d Repetitions
ar-sa	خيارات الشبكة

en	Field [%s]
ar-sa	مجالات]

en	Choose the associated field from the %s field.
ar-sa	اختر الحقل المرتبط من الحقل٪ s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ar-sa	أدخل اسمًا لهذا الحقل٪ s. ملاحظة: في حالة استخدام أزواج قيمة الاسم في النص البرمجي ، على سبيل المثال: NAME: VALUE ، من المهم أن يتطابق الاسم مع اسم حقل الإخراج بشكل مطابق لاسم أو أسماء مخرجات البرنامج النصي.

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ar-sa	إذا كان يجب التعامل مع هذا الحقل بشكل خاص عن طريق نماذج المضيف ، فأشر إلى هنا. الكلمات الرئيسية الصالحة لهذا الحقل هي٪ s

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ar-sa	بشكل افتراضي ، يتم تحديد تنسيق تسميات المحور تلقائيًا. إذا كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك ، استخدم هذا الخيار مع نفس الوسيطة٪ lf التي تعرفها من أوامر PRINT و GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
ar-sa	يسار محاور المنسق (- منسوب محور - تنسيق <formatname>)

en	Created
ar-sa	أنشأ

en	Date/time the device was added

en	Class
ar-sa	كلاسيكي

en	A suitable Class for the Device Template.
ar-sa	اسم مفيد لهذا القالب.

en	Data Source Overrides
ar-sa	ملفات مصدر البيانات

en	Graph/Data Template Overrides
ar-sa	خيارات قالب الرسم البياني

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	تنسيق الصورة الافتراضي المطلوب استخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	FPing Binary Path
ar-sa	PHP Binary Path

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Expand log details
ar-sa	قم بتوسيع الأجهزة

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Preferred Language Processor
ar-sa	معالج اللغة المفضل

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ar-sa	يتضمن Cacti دعمًا للعديد من معالجات ترجمة اللغات البديلة. سيكون من الافتراضي استخدام دعم PHP المدمج ، ولكن ليس كل متغيرات Linux تتضمن دعم اللغة المدمج. إذا لم يتم تحديده ، سيختار Cacti أول واحد تم العثور عليه.

en	Client TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Show only site specific locations
ar-sa	قم بتعيين أي خيارات محددة للرسم البياني هنا.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Enable Gradient Support
ar-sa	تمكين التقرير

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ar-sa	هناك طريقتان لتحديد أذونات الرسم البياني للمستخدم. الأول هو "Permissive". تحت الإعداد "Permissive" ، يحتاج المستخدم فقط للوصول إلى إما Graph أو Device أو Graph Template للوصول إلى الرسوم البيانية التي تنطبق عليها. ضمن "تقييد" ، يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى الرسم البياني ، والجهاز ، والقالب البياني للوصول إلى الرسم البياني.

en	Device Based
ar-sa	اسم الجهاز

en	Local Page Help Only
ar-sa	احصل على مساعدة

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ar-sa	أسماء النطاقات المحددة بالمساحة التي سيسمح بالوصول إليها خارج خادم الويب نفسه. هذا مهم للمستخدمين الذين يختارون استخدام CDN ، أو موقع الاستضافة. يمكن أن تتضمن المصادر أحرف بدل على سبيل المثال: * .mydomain.com ، أو بروتوكول ، على سبيل المثال: https: //*.example.com. تتضمن هذه المصادر البديلة أنواع الصور و CSS و JavaScript فقط.

en	Remote Agent
ar-sa	عامل عن بعد

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
ar-sa	SMTP المنفذ

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	%s Thread
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	%s Threads
ar-sa	٪ d مؤشرات

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	Autocomplete Delay
ar-sa	إكمال تلقائي الصفوف

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Business Hours Settings
ar-sa	إعدادات المستخدم

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
ar-sa	٪ d أسابيع

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
ar-sa	الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل صفحة

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
ar-sa	بيانات جامع البيانات

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ar-sa	بشكل افتراضي ، سيقوم Cacti Data Collector الرئيسي بتخزين موقع الويب بالكامل والمكونات الإضافية مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للموارد. بعد ذلك ، سيقوم جامعو البيانات عن بعد بشكل دوري بتحديث أنفسهم بأي تحديثات من Cacti Data Collector. تسمح ذاكرة التخزين المؤقت للمورد هذه بشكل أساسي لمجمعي البيانات عن بُعد بالترقية الذاتية. إذا كنت لا ترغب في استخدام هذا الخيار ، يمكنك تعطيله باستخدام هذا الإعداد.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
ar-sa	الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره Cacti على برنامج نصي لإكماله. قيمة المهلة هذه بالثواني

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
ar-sa	طريقة إعادة الفهرسة

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
ar-sa	شهريا في اليوم

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ar-sa	إعداد خطوط الأسطورة

en	%s Minute
ar-sa	٪ s دقائق

en	RRDChecker Timeout
ar-sa	مهلة DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	أقصى قدر من الوقت يمكن أن يعمل فيه البرنامج النصي Spikekill من Cacti دون إنشاء خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	%s Hour
ar-sa	٪ s ساعات

en	Poller Commands Timeout
ar-sa	أوامر الخلفية مهلة

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لأوامر الخلفية في Cacti دون حدوث خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	Poller Command Concurrent Processes
ar-sa	العمليات المتزامنة

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	%d Processes
ar-sa	العمليات٪ d

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
ar-sa	كيف تريد تسجيل أخطاء إخراج Spine؟ الخيارات هي: "مفصلة" والتي تشبه تسجيل cmd.php ؛ "الملخص" الذي يوفر عدد أخطاء الإخراج لكل جهاز ؛ و "بلا" ، التي لا توفر أعداد أخطاء.

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
ar-sa	إذا قام المستخدم بمصادقة واختيار "الاحتفاظ بتسجيل دخولي" ، فسيتم إنشاء ملف تعريف ارتباط مصادقة على كمبيوتر المستخدم يسمح للمستخدم بالبقاء في وضع تسجيل الدخول. تنتهي صلاحية ملف تعريف الارتباط للمصادقة بعد 90 يومًا من عدم الاستخدام.

en	%d Attempts
ar-sa	٪ d محاولات

en	2FA Timeout
ar-sa	المهلة

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
ar-sa	العتبة

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
ar-sa	مصادقة الويب الأساسية

en	Basic Auth Login Failure Message
ar-sa	ملف خريطة المصادقة الأساسي

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ar-sa	عند استخدام المصادقة الأساسية ، إذا كانت هناك مشكلات في تعيين اسم المستخدم لحساب Cacti صالح ، فسيتم عرض الرسالة المضمنة هنا للمستخدمين. يمكن أن تشمل كلا من النص و HTML.

en	%d Changes
ar-sa	٪ d التغييرات

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ar-sa	الحد الأقصى لحجم رسالة البريد الإلكتروني بما في ذلك جميع المرفقات.

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
ar-sa	إذا نجح مُستقبل التعزيز في وقت التشغيل هذا ، فسيتم وضع تحذير في سجل الصبار ،

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ar-sa	إذا كان هذا الحقل غير فارغ ، فسوف يقوم Boost بتسجيل إخراج RRDupdate من عملية مُلِق التعزيز.

en	Data Collection Method
ar-sa	جمع البيانات

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
ar-sa	مسح الاحصائيات

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Data Source Retention Settings
ar-sa	إعدادات تخزين البيانات

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
ar-sa	RRDfile نظافة

en	Enable RRDfile Check
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
ar-sa	هل يجب جمع إحصاءات مصادر البيانات لنظام Cacti هذا؟

en	Number of RRDfile Check Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Check Frequency
ar-sa	التكرار

en	How frequent should RRD be checked ?
ar-sa	ما مدى تكرار تحديث الإحصاءات اليومية؟

en	Structure RRDfile Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Enable Structured Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
ar-sa	دليل وجدت

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
ar-sa	جهاز

en	Device ID/Data Query ID
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Device Hash/Device ID
ar-sa	اسم الجهاز

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	%d Standard Deviations
ar-sa	٪ d الانحرافات المعيارية

en	%d High/Low Samples
ar-sa	٪ d عينات عالية / منخفضة

en	%d Spikes
ar-sa	٪ d سبايك

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
ar-sa	تمثل هذه القيمة الحد الأقصى لعدد الارتفاعات المراد إزالتها من الرسم البياني (RRA) البياني.

en	1 Thousand
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
ar-sa	فلتر

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	My Browsers Timezone

en	%d Columns
ar-sa	%d أعمدة

en	Path for %s
ar-sa	مسار لـ٪ s

en	Cacti Install Help
ar-sa	نشط / مثبت

en	Cacti Server v%s - Maintenance
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
ar-sa	Cacti Server v٪ s - معالج التثبيت

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
ar-sa	الرجاء الانتظار بينما يتم تهيئة نظام التثبيت لـ Cacti Version٪ s. يجب تمكين جافا سكريبت لتشغيل هذا.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
ar-sa	فادح: نحن غير قادرين على متابعة هذا التثبيت. لتثبيت Cacti ، يجب أن يكون PHP في الإصدار 5.4 أو أحدث.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
ar-sa	يجب تحديد رسم بياني واحد على الأقل لإضافته إلى تقرير.

en	Aggregate Items are not modifiable
ar-sa	عناصر التجميع غير قابلة للتعديل

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
ar-sa	كائنات المطابقة [٪ s]

en	Show Matching Device SQL Query
ar-sa	لا توجد أجهزة مطابقة

en	Show Matching Objects SQL Query
ar-sa	كائنات مطابقة

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [تحرير عنصر القاعدة لـ٪ s:٪ s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [عنصر قاعدة جديد لـ٪ s:٪ s]

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
ar-sa	لم يتم تحديد الملف

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
ar-sa	استيراد

en	Updated
ar-sa	تحديث

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
ar-sa	قالب غير معروف

en	Automation Network Rule '%s' %s!
ar-sa	افتراضي شبكة الأتمتة

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
ar-sa	سياسة القالب

en	No session
ar-sa	الجلسة

en	Graph:(%s%s)
ar-sa	رسم بياني:

en	Device:(%s%s)
ar-sa	جهاز

en	Template:(%s%s)
ar-sa	قوالب

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login Disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Access Denied! Login Failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ar-sa	٪ s تمت مصادقته بواسطة خادم الويب ، ولكن لم يتم تعريف كل من القالب ومستخدمي الزائر في Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ar-sa	خطأ LDAP:٪ s

en	Access Denied! No password provided by user.
ar-sa	تم الرفض! لم يتم توفير كلمة مرور من قبل المستخدم.

en	LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Password must be at least %d characters!
ar-sa	يجب أن تكون كلمة المرور على الأقل٪ d حرف!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
ar-sa	سجل الصبار مسح

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ar-sa	لم يتم تعيين المصادقة من قبل. جرت محاولة التعيين إلى "المصادقة المحلية" ، ولكن لم يتم العثور على حساب Admintrative.

en	Unknown error
ar-sa	غير معروف

en	ERROR: Unable to find user
ar-sa	يتعذر العثور على المستخدمين DN

en	2FA failed to be disabled
ar-sa	تطبيق مرشح لجدول

en	2FA is now disabled
ar-sa	المسار غير قابل للكتابة

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
ar-sa	التحقق من الحذف

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
ar-sa	٪ d ميغابايت

en	%s KBytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s Bytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ar-sa	٪ ق - WEBUI ملاحظة: سجل الصبار مسح من واجهة إدارة الويب.

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - الفلتر النشط]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - غير مصفى]

en	Head Lines
ar-sa	٪ d خطوط

en	Warnings++
ar-sa	تحذيرات

en	Errors++
ar-sa	أخطاء

en	AutoM8
ar-sa	تلقاءي

en	Non Stats
ar-sa	غير مذكور

en	Device Up/Down
ar-sa	استخدام الأجهزة

en	Recaches
ar-sa	المتوافقات

en	Matches
ar-sa	المتوافقات

en	Does Not Match
ar-sa	كلمة المرور غير مطابقة

en	Running Data Query [%s].
ar-sa	تشغيل استعلام البيانات [٪ s].

en	Found Type = '%s' [%s].
ar-sa	تم العثور على Type = '٪ s' [٪ s].

en	Unknown Type = '%s'.
ar-sa	نوع غير معروف = '٪ s'.

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ar-sa	تم العثور على معرّف البيانات المحلية لـ٪ s للتحقق منها

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ar-sa	تغيير مؤشر الكشف! CurrentIndex:٪ s، FormerIndex:٪ s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ar-sa	اكتمال اقتران مؤشر مع البيانات المحلية

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ar-sa	تم العثور على تم تغيير٪ s و٪ s معرّف البيانات المحلية المعزول لإعادة التعيين.

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ar-sa	اكتمل تحديث Re-Index Cache. كانت هناك

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ar-sa	حقل الكشف الجديد الذي تم اكتشافه: حقل "٪ s" القديم "٪ s"

en	Could not find data query XML file at '%s'
ar-sa	تعذر العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Found data query XML file at '%s'
ar-sa	تم العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ar-sa	حقل غير صالح <index_order>٪ s </ index_order>

en	Executing script for num of indexes '%s'
ar-sa	تنفيذ نص برمجي لعدد الأسهر '٪ s'

en	Found number of indexes: %s
ar-sa	تم العثور على عدد من الفهارس:٪ s

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ البرنامج النصي لقائمة الفهارس "٪ s" ، عدد الفهرس:٪ s

en	Found index: %s
ar-sa	فهرس تم العثور عليه:٪ s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ar-sa	انقر لعرض إخراج استعلام البيانات للحقل "٪ s"

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
ar-sa	حقل فرز لم يعط أي بيانات. لا يمكن متابعة إعادة الفهرس.

en	Executing script query '%s'
ar-sa	تنفيذ استعلام البرنامج النصي '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ar-sa	الإجمالي:٪ f، Delta:٪ f،٪ s

en	Invalid host_id: %s
ar-sa	غير صالح host_id:٪ s

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على num من الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للحصول على قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ar-sa	يتم تحديد إصلاح حقل "method" خاطئ لـ "٪ s" نظرًا لأن "rewrite_index" أو "oid_suffix"

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ar-sa	إدراج بيانات الفهرس للحقل '٪ s' [value = '٪ s']

en	Located input field '%s' [get]
ar-sa	يقع حقل الإدخال '٪ s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ar-sa	تم العثور على قاعدة إعادة كتابة OID: 's /٪ s /٪ s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تنفيذ SNMP get for data @ '٪ s' [value = '٪ s']

en	Field '%s' %s
ar-sa	الحقل '٪ s'٪ s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ar-sa	تنفيذ SNMP تحصل على٪ s من سوادات (٪ s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
ar-sa	حقل فرز لم يتم إرجاع البيانات. لا يمكن متابعة Re-Index لـ OID [٪ s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تم العثور على نتيجة للبيانات @ "٪ s" [value = '٪ s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تعيين النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تم تخطي النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ar-sa	حصلت على SNMP الحصول على نتيجة للبيانات @ '٪ s' [value = '٪ s'] (index:٪ s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على البيانات @ "٪ s" [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
ar-sa	يقع حقل الإدخال "٪ s" [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للبيانات @ "٪ s"

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from٪ s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ar-sa	تم العثور على قيمة تم فك تشفيرها بواسطة٪ OCTET '٪ s': '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Update graph data query cache complete
ar-sa	اكتمال تحديث البيانات فرز ذاكرة التخزين المؤقت

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ar-sa	يجب تحديد عمود إخراج XML لمصدر البيانات '٪ s' وتبديل مربع الاختيار إلى اليمين

en	Data Source ID %s does not exist
ar-sa	مصدر البيانات غير موجود

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ar-sa	مجلد RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ar-sa	ملف RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile not created yet
ar-sa	لم يتم تحديث ملف RRD بعد الاقتراع

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
ar-sa	معلومات PHP

en	Error %s is not readable
ar-sa	الخطأ٪ s غير قابل للقراءة

en	Logged in a Guest
ar-sa	مسجل الدخول بإسم

en	Link %s
ar-sa	الرابط٪ s

en	Authentication failed: %s
ar-sa	فشل المصادقة:٪ s

en	HELO failed: %s
ar-sa	فشلت HELO:٪ s

en	Connect failed: %s
ar-sa	فشل الاتصال:٪ s

en	Since Install
ar-sa	تثبيت

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ar-sa	تم تعطيل المكون الإضافي لـ Cacti٪ s بسبب الخطأ التالي:٪ s! انظر ملف السجل Cacti لمزيد من التفاصيل.

en	- Dev %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	- Beta %s
ar-sa	-٪ s بيتا

en	Version %s %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
ar-sa	أجهزة المزامنة

en	Remote Server
ar-sa	إزالة StdDev

en	%d to %d of %s [ %s ]
ar-sa	٪ d إلى٪ d من٪ s [٪ s]

en	All %d %s
ar-sa	كل٪ d٪ s

en	Current Page: %s
ar-sa	القيمة الحالية

en	Absolute Max Value

en	Absolute Maximum

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
ar-sa	الرسوم البيانية

en	Contribute to the Cacti Project
ar-sa	قم بتدوير سجل Cacti

en	Dashboards
ar-sa	إخفاء الصبار لوحة القيادة

en	Help in Developing
ar-sa	مساعدة في تطوير

en	Donation & Sponsoring
ar-sa	التبرع والرعاية

en	RRDProxy
ar-sa	RR

en	Shortcuts
ar-sa	الاختصارات

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	Help in Translating
ar-sa	مساعدة في الترجمة

en	Select to Search
ar-sa	اختر الملف

en	Version %s | %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	Cacti Color (%s)
ar-sa	لون الصبار (٪ s)

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ar-sa	يجب إنشاء مصادر بيانات طلبات البحث عبر٪ s

en	Create Graph from %s
ar-sa	إنشاء رسم بياني من٪ s

en	Create %s Graphs from %s
ar-sa	إنشاء٪ s رسوم بيانية من٪ s

en	Graph [Template: %s]
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Graph Items [Template: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [القالب:٪ s]

en	Data Source [Template: %s]
ar-sa	مصدر البيانات [القالب:٪ s]

en	Custom Data [Template: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [القالب:٪ s]

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف التقرير (التقارير) التالي.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف التقرير (التقارير) التالي.

en	Delete Report
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Reports
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتولي ملكية التقرير (التقارير) التالي.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتولي ملكية التقرير (التقارير) التالي.

en	Take Report Ownership
ar-sa	ألحصول على الملكية

en	Take Reports Ownership
ar-sa	ألحصول على الملكية

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Report
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Reports
ar-sa	موقع مكرر

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين التقرير التالي (التقارير).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين التقرير التالي (التقارير).

en	Enable Reports
ar-sa	تمكين التقرير

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Disable Report
ar-sa	تمكين التقرير

en	Disable Reports
ar-sa	تمكين التقرير

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإرسال التقرير التالي (التقارير) الآن.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإرسال التقرير التالي (التقارير) الآن.

en	Send Report Now
ar-sa	ارسال تبليغ

en	Send Reports Now
ar-sa	ارسال تبليغ

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى تحديد عناوين البريد الإلكتروني المستهدفة

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى وضع موضوع البريد الإلكتروني

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من الاسم

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من العنوان

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ar-sa	حدد فرع شجرة لاستخدامه في الرسوم البيانية والأجهزة. سيتم اعتبار الأجهزة بمثابة فروع.

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ar-sa	هل يجب أن يتم تقديم الرسوم البيانية لجميع الأطفال؟

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ar-sa	حدد جهاز لتحديد الرسم البياني

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ar-sa	حدد قالب جهاز لاستخدامه.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد جهازًا لاستخدامه في التصفية من أجل الرسوم البيانية المحددة في حالة نوع الجهاز.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد نموذج الرسم البياني للجهاز الذي سيتم استخدامه لتصفية الرسوم البيانية أو تحديدها في حالة نوع الجهاز.

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ar-sa	تعبير عادي متوافق مع Perl (REGEXP) يستخدم لتحديد الرسوم البيانية لتتضمنها من الشجرة.

en	Report Item [edit Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تحرير التقرير:٪ s]

en	Report Item [new Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تقرير جديد:٪ s]

en	Details %s
ar-sa	التفاصيل

en	Report Items %s
ar-sa	لا تقرير البنود

en	Scheduled Events %s
ar-sa	مناسبات مجدولة

en	Report Preview %s
ar-sa	معاينة التقرير

en	Graph: %s
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Using CSS
ar-sa	باستخدام CSS

en	Device: %s
ar-sa	تغيير جهاز (خيارات) SNMP Options

en	, Graph Template: All Templates
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى قالب الجهاز

en	, Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	, Using RegEx: "%s"
ar-sa	، باستخدام RegEx: "%s"

en	Tree: %s
ar-sa	شجرة:

en	, Device: %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	, Branch: %s
ar-sa	فرع شجرة:

en	Reports [%s]
ar-sa	التقارير [٪ s]

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
ar-sa	عبارة البحث "٪ s" غير صالحة. الخطأ هو٪ s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
ar-sa	خطأ في التحقق من المتغير٪ s بقيمة٪ s. انظر backtrace أدناه لمزيد من التفاصيل.

en	New Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	New Data Query: %s
ar-sa	استعلام البيانات [٪ s]

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
ar-sa	أخفق تعيين الإصدار المحدد٪ sRRDTool:٪ s

en	Failed to apply specified profile %s != %s
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Failed to apply specified mode: %s
ar-sa	أخفق تطبيق الوضع المحدد:٪ s

en	Failed to apply specified automation override: %s
ar-sa	فشل في تطبيق تجاوز التشغيل التلقائي المحدد:٪ s

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	Unknown Reason: %s
ar-sa	سبب غير معروف:٪ s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
ar-sa	أنت تحاول تثبيت Cacti٪ s على قاعدة بيانات 0.6.x. لسوء الحظ ، لا يمكن القيام بذلك.

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
ar-sa	لا يبدو أن هذا الإصدار من Cacti (٪ s) يحتوي على رمز إصدار صالح ، يرجى الاتصال بفريق تطوير Cacti للتأكد من أن ذلك مقسم. إذا كنت ترى هذا الخطأ في إصدار ، يرجى رفع تقرير فورًا على GitHub

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
ar-sa	سترشدك هذه العملية إلى خطوات الترقية من الإصدار '٪ s'.

en	PHP - Recommendations (%s)
ar-sa	PHP - التوصيات

en	PHP Recommendations (
ar-sa	توصيات PHP

en	Restart Required
ar-sa	مطلوب

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	Upgrade from %s to %s
ar-sa	الترقية من ٪ s إلى ٪ s

en	Downgrade from %s to %s
ar-sa	الرجوع إلى إصدار سابق من ٪ s إلى ٪ s

en	Database: %s
ar-sa	قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database User: %s
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database Hostname: %s
ar-sa	اسم مضيف قاعدة البيانات: ٪ s

en	Port: %s
ar-sa	المنفذ: ٪ s

en	Server Operating System Type: %s
ar-sa	نوع نظام تشغيل الخادم: ٪ s

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
ar-sa	إذا تم تمكين SELinux على الخادم الخاص بك ، يمكنك إما تعطيل هذا بشكل عاجل ، أو تعطيله مؤقتًا ثم إضافة الأذونات المناسبة باستخدام أدوات سطر الأوامر SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
ar-sa	يجب أن يكون لدى المستخدم '٪ s' إذن MODIFY لتمكين القراءة / الكتابة.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
ar-sa	لذلك ، منذ عدة إصدارات ، تم تحسين Cacti لتوفير إمكانات القائمة البيضاء على هذه الأنواع من طرق إدخال البيانات. على الرغم من أن هذا يؤمن Cacti بشكل أكثر دقة ، إلا أنه يزيد من حجم العمل المطلوب من قبل مسؤول Cacti لاستيراد القوالب والحزم وإدارتها.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
ar-sa	الطريقة التي تعمل بها القائمة البيضاء هي أنه عند استيراد طريقة إدخال البيانات لأول مرة ، أو إعادة استيراد طريقة إدخال البيانات ، ويتغير البرنامج النصي و / أو الوسيطات بأي شكل من الأشكال ، فإن طريقة إدخال البيانات وجميع مصادر البيانات المقابلة سوف يتم تعطيلها بشكل فوري حتى يتحقق المسؤول من صلاحية طريقة إدخال البيانات.

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
ar-sa	لديك جداول أكثر مما يسمح لنا تكوين PHP بعرضه / تحويله. الرجاء تعديل إعداد max_input_vars في php.ini إلى قيمة أعلى من٪ s

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
ar-sa	يجب عليك تغيير قاعدة بيانات Cacti لتغير أي تغييرات في الترقية تم إجراؤها. THE INSTALLER ليس لديه طريقة للقيام بذلك تلقائيا نيابة عنك

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
ar-sa	لا ينبغي أن يتم تنفيذ خفض التصنيف إلا عند الضرورة القصوى ، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل إنشاء موقعك

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
ar-sa	اضغط على '٪ s' ، ثم انقر فوق '٪ s' لإكمال عملية التثبيت بعد تحديد "قوالب الأجهزة".

en	Installing Cacti Server v%s
ar-sa	تثبيت Cacti Server v٪ s

en	Spawning background process: %s %s
ar-sa	عملية التفريخ في الخلفية:٪ s٪ s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
ar-sa	تم تثبيت / تحديث Cacti Server v٪ s. يمكنك الآن البدء في استخدام البرنامج.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
ar-sa	تم تثبيت / تحديث خادم Cacti Server v٪ s مع وجود أخطاء

en	Starting %s Process for v%s
ar-sa	بدء عملية٪ s لـ v٪ s

en	Finished %s Process for v%s
ar-sa	انتهت معالجة٪ s لـ v٪ s

en	Found %s templates to install
ar-sa	تم العثور على قوالب٪ s للتثبيت

en	About to import Package #%s '%s'.
ar-sa	على وشك استيراد الحزمة #٪ s '٪ s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
ar-sa	نجح استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
ar-sa	فشل استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
ar-sa	قوالب أتمتة لـ [حذف قالب]

en	Setting default data source profile to %s (%s)
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي لهذا القالب البيانات.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
ar-sa	تحديث شبكة الأتمتة (٪ s) ، الوضع "٪ s" => "٪ s" ، الشبكة الفرعية "٪ s" =>٪ s "

en	Selecting Automation Option Set %s
ar-sa	حذف قالب (قوالب) التنفيذ التلقائي

en	Updating Automation Option Set %s
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Successfully updated Automation Option Set %s
ar-sa	تم بنجاح تحديث مجموعة خيارات الأتمتة٪ s

en	Resequencing Automation Option Set %s
ar-sa	تشغيل التنفيذ على الجهاز (الأجهزة)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	Device Template for First Cacti Device is %s
ar-sa	قوالب الأجهزة [تحرير:٪ s]

en	Found %s tables to convert
ar-sa	تم العثور على جداول٪ s ليتم تحويلها

en	Converting Table #%s '%s'
ar-sa	تحويل الجدول #٪ s '٪ s'

en	Switched from %s to %s
ar-sa	تم التبديل من٪ s إلى٪ s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
ar-sa	ملاحظة: استخدام ملف مؤقت لذاكرة التخزين المؤقت db:٪ s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
ar-sa	الترقية من v٪ s (DB٪ s) إلى v٪ s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
ar-sa	تحذير: فشل في العثور على وظيفة الترقية لـ v٪ s

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
ar-sa	بدأت الخلفية بالفعل في٪ s ، وتم تخطي هذه المحاولة عند٪ s

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
ar-sa	حدث استثناء أثناء التثبيت: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
ar-sa	تم بدء التثبيت على٪ s ، وقد اكتمل في٪ s

en	No - %s
ar-sa	%s %s

en	%s - N/A
ar-sa	%s %s

en	%s - No
ar-sa	%s %s

en	Setting PHP Option %s = %s
ar-sa	تعيين خيار PHP٪ s =٪ s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
ar-sa	فشل تعيين خيار PHP٪ s ، هو٪ s (يجب أن يكون٪ s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
ar-sa	لم يتم العثور على مجمّع بيانات (ق) عند محاولة المزامنة

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على تعيين الإصدار

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ بروتوكول ، غير قادر على تعيين خيار الإحالات

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على بدء اتصالات TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، فشل عام (٪ s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على الربط ، نتيجة LDAP:٪ s

en	Unable to Connect to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Connection Timeout to Server (%s)
ar-sa	انتهى وقت الاتصال

en	Insufficient Access to Server (%s)
ar-sa	وصول غير كافية

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
ar-sa	تعذر العثور على المجموعة DN للمقارنة

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على إنشاء كائن اتصال LDAP

en	Invalid Password provided. Login failed.
ar-sa	أدخلت كلمة مرور غير صالحة. فشل عملية الدخول.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ غير متوقع٪ s (خطأ في LDAP:٪ s)

en	ICMP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح بروتوكول ICMP Ping (٪ s ms)

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
ar-sa	خطأ في اختبار بروتوكول UDP:٪ s

en	UDP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار UDP Ping (٪ s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
ar-sa	TCP ping: socket_connect () ، والسبب:٪ s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
ar-sa	TCP ping: فشل socket_select () ، والسبب:٪ s

en	TCP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار TCP Ping (٪ s ms)

en	%s Version %s or above is required for %s.
ar-sa	يلزم وجود٪ s من الإصدار٪ s أو أحدث لـ٪ s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
ar-sa	مطلوب٪ s لـ٪ s ، ولم يتم تثبيته.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
ar-sa	يتطلب: الصبار> =٪ s

en	Device '%s' successfully added to Report.
ar-sa	يضاف إلى الصبار

en	Device not found! Unable to add to Report
ar-sa	لم يتم العثور على الرسم البياني محاولة إضافة إلى تقرير

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
ar-sa	لم تتم إضافة الجهاز "%s" إلى التقرير لأنه موجود بالفعل في التقرير.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
ar-sa	مشاكل في إرسال التقرير '٪ s' مشكلة خطأ النظام الفرعي للبريد الإلكتروني هي '٪ s'

en	Report '%s' Sent Successfully
ar-sa	تم إرسال تقرير '٪ s' بنجاح

en	Created Report Graph Item '%s'
ar-sa	تم إنشاء عنصر رسم تقرير فني ' ٪ s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	أخفق إضافة عنصر رسومي تقرير ' ٪ s ' موجود بالفعل

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	تم تخطي عنصر Graph Report ' ٪ s ' بالفعل

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
ar-sa	حجم خطوة RRD المطلوب هو '٪ s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نوع مصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نبض القلب لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون الحد الأدنى لتقليل وقت الاستجابة (RRD) لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	DS '٪ s' مفقود في تعريف Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	Cacti RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	الملف RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون XFF لمعرف cacti RRA '٪ s' '٪ s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون عدد الصفوف لمعرف Cacti RRA '٪ s' هو '٪ s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في تعريف Cacti

en	Errors Found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Optional Tuning Recommendations
ar-sa	حقول مصدر البيانات

en	rename %s to %s
ar-sa	إعادة تسمية٪ s إلى٪ s

en	ERROR while writing XML file: %s
ar-sa	خطأ أثناء كتابة ملف XML:٪ s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
ar-sa	خطأ: RRDfile٪ s غير قابل للكتابة

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) تمت إزالتها من ملف RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) إضافة إلى ملف RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
ar-sa	لا يمتلك موقع الويب حق الوصول للكتابة إلى٪ s ، وقد يتعذر إنشاء / تحديث ملفات RRD

en	Created: %s
ar-sa	تم الإنشاء:٪ s

en	Graph Not created for %s due to bad data
ar-sa	خلق الرسم البياني

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
ar-sa	استنادًا إلى عدد عمليات تسجيل الدخول واستخدام أداة تجميع بيانات العمود الفقري ، سيحتاج٪ s إلى العديد من الاتصالات. الحساب للعمود الفقري هو: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1) ، ثم يجب عليك ترك مساحة خالية لاتصالات المستخدم ، والتي ستتغير اعتمادًا على عدد حسابات تسجيل الدخول المتزامنة.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
ar-sa	عند استخدام تخزين InnoDB ، من المهم الاحتفاظ بمساحات الطاولة منفصلة. وهذا يجعل إدارة الجداول أبسط للمستخدمين منذ وقت طويل من٪ s. إذا كنت تستخدم حاليًا ، فبإمكانك الترحيل إلى التخزين لكل ملف من خلال تمكين الميزة ، ثم تشغيل عبارة توضيحية على جميع جداول InnoDB.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
ar-sa	يحتفظ InnoDB بالكثير من الجداول والفهارس في ذاكرة النظام قدر الإمكان. لذلك ، يجب أن تجعل innodb_buffer_pool كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الكثير من الجداول والفهرس في الذاكرة. سيساعدك فحص حجم / var / lib / mysql / cacti directory في تحديد هذه القيمة. نوصي بـ 25 ٪٪ من الذاكرة الإجمالية لنظامك ، ولكن ستختلف متطلباتك حسب حجم الأنظمة لديك.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
ar-sa	يعني تعيين هذه القيمة إلى 2 أنه سيتم مسح كافة المعاملات كل ثانية بدلاً من الالتزام. يسمح هذا لـ٪ s بأداء الكتابة بشكل أقل.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
ar-sa	اعتبارًا من٪ s٪ s ، يمكنك التحكم في عدد المرات التي يتم فيها صرف المعاملات إلى القرص. الافتراضي هو 1 ثانية ، ولكن في إعداد أنظمة I / O عالية لقيمة أكبر من 1 يمكن أن تسمح I / O القرص أن يكون أكثر تسلسلي

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	%s Tuning
ar-sa	ضبط٪ s

en	PHP %s is the minimum version
ar-sa	PHP٪ s هو إصدار mimimum

en	A minimum of %s memory limit
ar-sa	حد لا يقل عن٪ s من ذاكرة MB

en	A minimum of %s m execution time
ar-sa	حد أدنى من٪ sm وقت التنفيذ

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Delete External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Delete External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Disable External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Disable External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Enable External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Enable External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	External Links [edit: %s]
ar-sa	روابط خارجية [تحرير:٪ s]

en	a Session Timeout
ar-sa	المهلة

en	an Account Suspension
ar-sa	خيارات الحساب

en	a change in state of the Remote Data Collector
ar-sa	حالة جامع البيانات هذا.

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
ar-sa	لقد تم تسجيل خروجك من Cacti بسبب انتهاء مهلة الجلسة.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
ar-sa	الرجاء إغلاق المتصفح أو٪ sLogin Again٪ s

en	Cookies have been cleared
ar-sa	تم مسح جميع جلسات تسجيل الدخول الخاصة بك.

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
ar-sa	مستقبل إعلام بروتوكول SNMP [تحرير:٪ s]

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Delete Notification Receiver
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Delete Notification Receivers
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Disable Notification Receiver
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Disable Notification Receivers
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مستقبل الإعلام

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مستقبل الإعلام

en	Enable Notification Receiver
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Enable Notification Receivers
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Disable Forwarding Object
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Disable Forwarding Objects
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Enable Forwarding Object
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Enable Forwarding Objects
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
ar-sa	إزالة سجل Cacti بنجاح

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Device class
ar-sa	قواعد الجهاز

en	Copyright
ar-sa	اليمين

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Filename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Differences

en	Unchanged
ar-sa	[دون تغيير]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
ar-sa	عنوان القالب

en	Changes/Diffferences
ar-sa	تغيير الجهاز

en	Orphans
ar-sa	منفرد

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
ar-sa	تلقائيا إضافة إلى الصبار

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
ar-sa	استيراد

en	Not Compatible, %s
ar-sa	غير متوافق ،٪ s

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
ar-sa	غير قادر على تثبيت البرنامج المساعد. يجب تثبيت الإضافات التالية أولاً:٪ s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
ar-sa	غير قادر على إلغاء التثبيت. هذا المكون الإضافي مطلوب بواسطة:٪ s

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
ar-sa	دليل المكونات الإضافية غير صحيح. يجب أن يكون '٪ s' ولكنه '٪ s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
ar-sa	دليل المكون الإضافي '٪ s' مفقود setup.php

en	Enable Plugin Locally
ar-sa	تمكين البرنامج المساعد

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
ar-sa	تحذير:٪ s غير متزامنة مع فاصل Poller! الفاصل الزمني لـ Poller هو '٪ d' من الثواني ، بحد أقصى '٪ d' من الثواني ، ولكن مرت٪ d ثانية منذ آخر استطلاع!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
ar-sa	تحذير: هناك "٪ d" تم الكشف عنه على أنه اجتياز دورة الاقتراع ، يرجى التحقق من ذلك.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
ar-sa	تحذير: جدول إخراج Poller غير فارغ. المشكلات:٪ d،٪ s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
ar-sa	خطأ: مسار العمود الفقري:٪ s غير صالح. بولير لا يمكن أن يستمر!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
ar-sa	تم تجاوز الحد الأقصى لوقت التشغيل٪ d من الثواني. الخروج.

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
ar-sa	ملاحظة: تمت إضافة جامع بيانات ثاني Cacti. Therfore ، تمكين التعزيز تلقائيًا!

en	Use Cacti Log Level
ar-sa	مستوى سجل عام

en	Custom Log Level
ar-sa	مستوى سجل عام

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	Remote Database Retries
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات عن بعد

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
ar-sa	اسم المستخدم المراد الاتصال به لقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database SSL Authorities directory
ar-sa	قاعدة بيانات SSL البعيدة

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ar-sa	الملف الذي يحتفظ بمرجع تصديق SSL لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة. هذه معلمة اختيارية يمكن أن يطلبها موفر قاعدة البيانات إذا بدأ SSL باستخدام الخيار --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم المضيف هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف غير مكرر.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم مضيف قاعدة البيانات هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف قاعدة بيانات غير مكرر.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Delete Data Collector
ar-sa	حذف مجمع البيانات

en	Delete Data Collectors
ar-sa	حذف مجمع البيانات

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل أداة تجميع البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل أداة تجميع البيانات التالية.

en	Disable Data Collector
ar-sa	تعطيل جامع البيانات

en	Disable Data Collectors
ar-sa	تعطيل جامع البيانات

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Enable Data Collector
ar-sa	تمكين جامع البيانات

en	Enable Data Collectors
ar-sa	تمكين جامع البيانات

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة مجمع البيانات عن بعد للعملية دون اتصال.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة مجمع البيانات عن بعد للعملية دون اتصال.

en	Resync Data Collector
ar-sa	جامع البيانات الجديد

en	Resync Data Collectors
ar-sa	جامعي البيانات

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Site [edit: %s]
ar-sa	الموقع [تحرير:٪ s]

en	RRD check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Host Description
ar-sa	الوصف

en	Local Data ID
ar-sa	بيانات صالحة

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Age
ar-sa	اغسطس

en	%d hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d day

en	%d days
ar-sa	أيام

en	Messages

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Cacti Settings (%s)%s
ar-sa	إعدادات الصبار (٪ s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Disable Site
ar-sa	تعطيل الجهاز

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
ar-sa	حدد هذا المربع لتعطيل جميع عمليات التحقق لهذا المضيف.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Site
ar-sa	حذف الموقع

en	Delete Sites
ar-sa	حذف الموقع

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Site
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Sites
ar-sa	موقع مكرر

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Enable Site
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Enable Sites
ar-sa	المواقع المتاحة

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Disable Sites
ar-sa	المواقع المتاحة

en	Monitoring State
ar-sa	مراقبة

en	The state of this Site.
ar-sa	اسم هذا الموقع.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
ar-sa	FATAL: Spire Kill method '٪ s' غير صالح

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
ar-sa	FATAL: Spike Kill Not allowed

en	Database Permissions
ar-sa	صلاحيات المتدرب

en	Technical Support [%s]
ar-sa	الدعم الفني [٪ s]

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
ar-sa	خطأ: الإصدار RRDtool المثبتة لا يتجاوز الإصدار المكوّن. <br> يرجى زيارة٪ s وتحديد إصدار الأداة المساعدة RRDtool الصحيح.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
ar-sa	خطأ: لا يدعم RRDtool 1.2.x + تنسيق صور GIF ، ولكن٪ d "graph (s) و / أو القوالب تم تعيين GIF كتنسيق الصورة.

en	Action[%s]
ar-sa	أفعال]

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
ar-sa	من المقترح للغاية أن تغيّر لك php.ini memory_limit إلى٪ s أو أعلى.

en	Permission Name
ar-sa	الأذونات

en	Worst 20 polling time hosts
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Avg Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Actual polling time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	No host found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	Available Templates [%s]
ar-sa	القوالب المتاحة [٪ s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
ar-sa	قوالب التصدير

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Not Readable
ar-sa	قابل للكتابة

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
ar-sa	تشمل التبعيات

en	Damaged
ar-sa	مصدر البيانات ، الرسم البياني

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Tree
ar-sa	حذف شجرة

en	Delete Trees
ar-sa	حذف شجرة

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Publish Tree
ar-sa	نشر شجرة

en	Publish Trees
ar-sa	نشر شجرة

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-Publish Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Un-Publish Trees
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-Lock Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Un-Lock Trees
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Trees [edit: %s]
ar-sa	الأشجار [تحرير:٪ s]

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
ar-sa	تم قفل هذه الشجرة للتعديل على٪ 1 $ s بواسطة٪ 2 $ s.

en	You are not allowed to delete the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	You are not allowed to disable the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Delete User
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Delete Users
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Enable User
ar-sa	تمكين المستخدم (المستخدمين)

en	Enable Users
ar-sa	تمكين المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Disable User
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Disable Users
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للكتابة فوق إعدادات المستخدم (User) مع القالب المحدد وأذونات المستخدم. سيتم الاحتفاظ بالحساب الكامل للمستخدمين الأصليين ، وكلمة المرور ، وامتياز ، وحالة تمكين ، وسيتم استبدال جميع الحقول الأخرى من مستخدم القالب.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للكتابة فوق إعدادات المستخدم (User) مع القالب المحدد وأذونات المستخدم. سيتم الاحتفاظ بالحساب الكامل للمستخدمين الأصليين ، وكلمة المرور ، وامتياز ، وحالة تمكين ، وسيتم استبدال جميع الحقول الأخرى من مستخدم القالب.

en	Replace User Settings for User
ar-sa	إعادة ضبط الإعدادات (إعدادات) المستخدم

en	Replace User Settings for Users
ar-sa	إعادة ضبط الإعدادات (إعدادات) المستخدم

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي "مقيدة" بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إما إلى الرسم البياني أو إلى قالب الجهاز والجرافيك للوصول إلى الرسم البياني

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي 'Permissive' بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى واحد على الأقل من الرسم البياني أو الجهاز أو قالب الرسم البياني للوصول إلى الرسم البياني

en	User Settings %s
ar-sa	إعدادات المستخدم٪ s

en	User Management %s
ar-sa	إدارة المستخدم٪ s

en	LDAP/AD
ar-sa	LDAP

en	Graph Permissions %s
ar-sa	أذونات الرسم البياني٪ s

en	Group Membership %s
ar-sa	أعضاء المجموعة

en	Devices Permission %s
ar-sa	إذن الأجهزة٪ s

en	Template Permission %s
ar-sa	إذن قالب٪ s

en	Tree Permission %s
ar-sa	إذن شجرة٪ s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Delete User Domain
ar-sa	حذف مجال المستخدم

en	Delete User Domains
ar-sa	حذف مجال المستخدم

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Disable User Domain
ar-sa	تعطيل نطاق المستخدم

en	Disable User Domains
ar-sa	تعطيل نطاق المستخدم

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Enable User Domain
ar-sa	تم تمكين نطاق المستخدم

en	Enable User Domains
ar-sa	تم تمكين نطاق المستخدم

en	User Domain [edit: %s]
ar-sa	مجال المستخدم [تحرير:٪ s]

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف مجموعة المستخدم التالية

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Delete User Group
ar-sa	حذف مجموعة المستخدمين

en	Delete User Groups
ar-sa	حذف مجموعة المستخدمين

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Copy User Group
ar-sa	نسخ مجموعة المستخدم

en	Copy User Groups
ar-sa	نسخ مجموعة المستخدم

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Enable User Group
ar-sa	تمكين مجموعة المستخدم

en	Enable User Groups
ar-sa	تمكين مجموعة المستخدم

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Disable User Group
ar-sa	تعطيل مجموعة المستخدم

en	Disable User Groups
ar-sa	تعطيل مجموعة المستخدم

en	User Group Management [edit: %s]
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين [تحرير:٪ s]

en	User Log Purged.
ar-sa	لغة المستخدم

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لتنظيف ملف السجل. <br><br><br> ملاحظة: إذا تم تعيين التسجيل على Cacti و Syslog ، فستظل معلومات السجل في Syslog.

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d - العناصر غير المطابقة المخفية]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
ar-sa	سجل [مجموع الخطوط:٪ d - كل العناصر المعروضة]

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ar-sa	سيتم إعادة إنشاء Poller Cache إذا قمت بتحديد هذا الخيار. استخدم هذا الخيار فقط في حالة تعطل قاعدة البيانات إذا كنت تواجه مشكلات بعد التعطل وكنت قد قمت بالفعل بتشغيل أدوات إصلاح قاعدة البيانات. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تواجه مشكلات مع جهاز معين ، فما عليك سوى إعادة حفظ هذا الجهاز لإعادة إنشاء ذاكرته المؤقتة. هناك أيضًا واجهة سطر الأوامر تعادل هذا الأمر الموصى به للأنظمة الكبيرة. ملاحظة: في الأنظمة الكبيرة ، قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق إلى ساعات لإكماله ، وبالتالي لا يجب تشغيله من Cacti UI. يمكنك ببساطة تشغيل 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' في سطر الأوامر لمزيد من المعلومات.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	%d Bytes
ar-sa	٪ d بايت

en	Previous Runtime Statistics
ar-sa	إحصائيات وقت التشغيل

en	Last End Time:
ar-sa	وقت البدء الأخير:

en	%0.2f percent of update frequency)
ar-sa	٪ 0.2f في المائة من تردد التحديث)

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
ar-sa	موقتات وقت التشغيل المفصلة:

en	Process: %d
ar-sa	1 عملية

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Severity Level: %s
ar-sa	مستوى الخطورة:٪ s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	Delete VDEF
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Delete VDEFs
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate VDEF
ar-sa	تكرار VDEF

en	Duplicate VDEFs
ar-sa	تكرار VDEF

en	VDEF Name: %s
ar-sa	اسم VDEF:٪ s

en	VDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر VDEF [تحرير:٪ s]

en	VDEFs [edit: %s]
ar-sa	VDEFs [تحرير:٪ s]