en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
ar-sa	سيتطلب هذا كلمات مرور جديدة تحتوي على حرف عددي واحد على الأقل.

en	Require Special Character
ar-sa	يتطلب شخصية خاصة

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
ar-sa	سيتطلب ذلك كلمات مرور جديدة تحتوي على حرف خاص واحد على الأقل.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
ar-sa	قوة التعقيد عند كلمات المرور القديمة

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
ar-sa	سيتطلب ذلك جميع كلمات المرور القديمة أيضًا لتلبية متطلبات التعقيد الجديدة عند تسجيل الدخول. إذا لم يتم استيفاءها ، فستفرض تغيير كلمة المرور.

en	Expire Inactive Accounts
ar-sa	تنتهي حسابات غير نشطة

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
ar-sa	هذا هو الحد الأقصى لعدد الأيام قبل تعطيل الحسابات غير النشطة. يتم استبعاد حساب المشرف من هذه السياسة.

en	Expire Password
ar-sa	انتهاء كلمة المرور

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
ar-sa	هذا هو الحد الأقصى لعدد الأيام قبل تعيين كلمة المرور بحيث تنتهي صلاحيتها.

en	Password History
ar-sa	سجل كلمة المرور

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
ar-sa	تذكر هذا الرقم من كلمات المرور القديمة ولا تسمح بإعادة استخدامها.

en	1 Change
ar-sa	1 التغيير

en	%d Changes
ar-sa	٪ d التغييرات

en	URL Linking
ar-sa	ربط URL

en	Server Base URL
ar-sa	عنوان قاعدة الخادم

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
ar-sa	هذا هو موقع الخادم الذي سيتم استخدامه للروابط إلى موقع Cacti.

en	Emailing Options
ar-sa	خيارات البريد الإلكتروني

en	Notify Primary Admin of Issues
ar-sa	إعلام المسؤول الأساسي عن المشكلات

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
ar-sa	في الحالات التي يواجه فيها خادم Cacti مشكلات ، هل يجب إخطار المسؤول الأساسي عن طريق البريد الإلكتروني؟ يتم تحديد حساب المستخدم Cacti الخاص بالمسؤول الأساسي تحت علامة التبويب مصادقة على صفحة إعدادات Cacti. يتم تعيينه افتراضيًا على حساب "المسؤول".

en	Test Email
ar-sa	البريد الإلكتروني التجريبي

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
ar-sa	هذا هو حساب البريد الإلكتروني المستخدم لإرسال رسالة اختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

en	Mail Services
ar-sa	خدمات البريد

en	Which mail service to use in order to send mail
ar-sa	أي خدمة بريد لاستخدامها لإرسال البريد

en	Ping Mail Server
ar-sa	بينغ خادم البريد

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
ar-sa	اختبار خادم البريد قبل إرسال اختبار البريد الإلكتروني؟

en	From Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	This is the Email address that the Email will appear from.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيظهر منه البريد الإلكتروني.

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	This is the actual name that the Email will appear from.
ar-sa	هذا هو الاسم الفعلي الذي سيظهر به البريد الإلكتروني.

en	Word Wrap
ar-sa	كلمة التفاف

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
ar-sa	هذا هو عدد الأحرف المسموح بها قبل أن يتم التفاف الكلمة في البريد الإلكتروني تلقائيًا. (0 = معطل)

en	Sendmail Options
ar-sa	خيارات Sendmail

en	Sendmail Path
ar-sa	مسار Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
ar-sa	هذا هو الطريق إلى sendmail على الخادم الخاص بك. (يتم استخدامها فقط في حالة تحديد Sendmail كخدمة البريد)

en	SMTP Options
ar-sa	خيارات SMTP

en	SMTP Hostname
ar-sa	اسم مضيف SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
ar-sa	هذا هو اسم المضيف / عنوان IP لخادم SMTP الذي سترسل إليه البريد الإلكتروني. بالنسبة إلى الفشل ، افصل المضيفات باستخدام فاصلة منقوطة.

en	SMTP Port
ar-sa	SMTP المنفذ

en	The port on the SMTP Server to use.
ar-sa	المنفذ على خادم SMTP للاستخدام.

en	SMTP Username
ar-sa	SMTP اسم مستخدم

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ar-sa	اسم المستخدم للمصادقة عند إرسال عبر SMTP. (اتركه فارغًا إذا كنت لا تحتاج إلى مصادقة.)

en	SMTP Password
ar-sa	SMTP الرقم السري

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ar-sa	كلمة المرور للمصادقة عند إرسال عبر SMTP. (اتركه فارغًا إذا كنت لا تحتاج إلى مصادقة.)

en	SMTP Security
ar-sa	SMTP تأمين

en	The encryption method to use for the Email.
ar-sa	طريقة التشفير لاستخدامها في البريد الإلكتروني.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
ar-sa	مهلة SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة SMTP بالثواني.

en	Reporting Presets
ar-sa	التقارير المسبقة

en	Default Graph Image Format
ar-sa	تنسيق صورة الرسم البياني الافتراضي

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
ar-sa	عند إنشاء تقرير جديد ، يجب استخدام نوع الصورة للرسوم البيانية المضمنة.

en	Maximum E-Mail Size
ar-sa	الحد الأقصى لحجم البريد الإلكتروني

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ar-sa	الحد الأقصى لحجم رسالة البريد الإلكتروني بما في ذلك جميع المرفقات.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
ar-sa	مستوى تسجيل مستقطب لتقارير الصبار

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ar-sa	ما مستوى التفاصيل التي تريد إرسالها إلى ملف السجل. تحذير: ترك في أي حالة أخرى غير NONE أو LOW يمكن استنفاد مساحة القرص بسرعة.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
ar-sa	تمكين قرص Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
ar-sa	تمكين قرص التعديلات لمعالجة محددة من عملاء بريد Lotus Notes.

en	DNS Options
ar-sa	خيارات DNS

en	Primary DNS IP Address
ar-sa	عنوان IP الأساسي لـ DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ar-sa	أدخل عنوان IP الأساسي لـ DNS للاستفادة من عمليات البحث العكسي.

en	Secondary DNS IP Address
ar-sa	عنوان IP الثانوي DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ar-sa	أدخل عنوان IP DNS الثانوي للاستفادة من عمليات البحث العكسي.

en	DNS Timeout
ar-sa	مهلة DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة DNS بالمللي ثانية. يستخدم Cacti محلل DNS المستند إلى PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
ar-sa	إعدادات تحديث RRD على الطلب

en	Enable On-demand RRD Updating
ar-sa	تمكين تحديث RRD عند الطلب

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
ar-sa	يجب تمكين Boost على تحديث الطلب على RRD في الصبار؟ في حالة تعطيل هذا التغيير ، لن يسري هذا التغيير إلا بعد دورة الاستقصاء التالية. عندما يكون لديك أدوات تجميع البيانات عن بُعد ، يجب تشغيل هذه الإعدادات.

en	System Level RRD Updater
ar-sa	نظام مستوى RRD التحديث

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
ar-sa	قبل أن يمكن مسح تحديث عند الطلب RRD ، يجب تمرير تشغيل poller دوماً

en	How Often Should Boost Update All RRDs
ar-sa	كيف ينبغي أن يعزز تحديث كل RRDs في كثير من الأحيان

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
ar-sa	عند تمكين التعزيز ، يتم تحديث ملفات RRD الخاصة بك فقط عندما يطلبها المستخدم ، أو عندما تنقضي هذه الفترة الزمنية.

en	Number of Boost Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Maximum Records
ar-sa	الحد الأقصى للسجلات

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
ar-sa	إذا تجاوز جدول إخراج التعزيز هذا الحجم ، في السجلات ، سيحدث تحديث.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
ar-sa	الحد الأقصى لعناصر مصدر البيانات لكل ممر

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
ar-sa	لتحسين الأداء ، يحتاج مُحسِّن RRD الخاص بالدفع إلى معرفة عدد عناصر مصدر البيانات التي يجب استردادها في مسار واحد. يرجى الحرص على عدم وضع مستوى عالٍ لأداء الرسوم البيانية أثناء التحديثات الرئيسية التي يمكن اختراقها. إذا واجهت بطءًا في الرسم البياني أو الاستقصاء أثناء التحديثات ، فقم بتخفيض هذا الرقم. القيمة الافتراضية هي 50000.

en	Maximum Argument Length
ar-sa	الحد الأقصى لطول الوسيطة

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
ar-sa	عندما يرسل boosts أوامر التحديث إلى RRDtool ، يجب ألا يتجاوز طول نظام الحد الأقصى لطول الوسيطة. هذا يختلف حسب نظام التشغيل ومستوى النواة. على سبيل المثال: Windows 2000 &lt;= 2048 ، FreeBSD &lt;= 65535 ، Linux 2.6.22-- &lt;= 131072 ، Linux 2.6.23 ++ غير محدود

en	Memory Limit for Boost and Poller
ar-sa	حد الذاكرة من أجل Boost و Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الذاكرة لـ Cacti Poller و Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
ar-sa	أقصى وقت تشغيل Script تحديث RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
ar-sa	إذا نجح مُستقبل التعزيز في وقت التشغيل هذا ، فسيتم وضع تحذير في سجل الصبار ،

en	Enable direct population of poller_output_boost table
ar-sa	تمكين التعداد المباشر لجدول poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
ar-sa	تمكن الإدراج المباشر للسجلات في تعزيز إنتاج الملقط مع النتائج في تقليل الوقت بنسبة 25٪ في كل دورة استطلاع.

en	Boost Debug Log
ar-sa	تعزيز سجل التصحيح

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ar-sa	إذا كان هذا الحقل غير فارغ ، فسوف يقوم Boost بتسجيل إخراج RRDupdate من عملية مُلِق التعزيز.

en	Image Caching
ar-sa	التخزين المؤقت للصورة

en	Enable Image Caching
ar-sa	تمكين التخزين المؤقت للصورة

en	Should image caching be enabled?
ar-sa	هل يجب تمكين التخزين المؤقت للصور؟

en	Location for Image Files
ar-sa	موقع ملفات الصور

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
ar-sa	حدد الموقع الذي يجب أن يضع فيه Boost ملفات صورك. سيتم إزالة هذه الملفات تلقائيًا بواسطة أداة التلقيم عند انتهاء صلاحيتها.

en	Data Sources Statistics
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	Enable Data Source Statistics Collection
ar-sa	تمكين مجموعة إحصاءات مصدر البيانات

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
ar-sa	هل يجب جمع إحصاءات مصادر البيانات لنظام Cacti هذا؟

en	Data Collection Method
ar-sa	جمع البيانات

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
ar-sa	مسح الاحصائيات

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Daily Update Frequency
ar-sa	تردد التحديث اليومي

en	How frequent should Daily Stats be updated?
ar-sa	ما مدى تكرار تحديث الإحصاءات اليومية؟

en	Hourly Average Window
ar-sa	متوسط نافذة كل ساعة

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
ar-sa	عدد الساعات المتتالية التي تمثل المتوسط لكل ساعة. ضع في اعتبارك أن إعدادًا مرتفعًا جدًا يمكن أن ينتج عنه جداول ذاكرة كبيرة جدًا

en	Maintenance Time
ar-sa	وقت الصيانة

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
ar-sa	في أي وقت من اليوم يجب تحديث البيانات الأسبوعية والشهرية والسنوية؟ التنسيق هو HH: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
ar-sa	حد الذاكرة لمصدر بيانات إحصائيات مصدر البيانات

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار ذاكرة Cacti Poller و Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
ar-sa	إعدادات تخزين البيانات

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
ar-sa	RRDfile نظافة

en	Enable RRDfile Check
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
ar-sa	هل يجب جمع إحصاءات مصادر البيانات لنظام Cacti هذا؟

en	Number of RRDfile Check Processes
ar-sa	عدد عمليات التعزيز

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
ar-sa	عدد عمليات التعزيز المتزامنة لاستخدامها في معالجة جميع حالات RRD في جدول التعزيز.

en	Check Frequency
ar-sa	التكرار

en	How frequent should RRD be checked ?
ar-sa	ما مدى تكرار تحديث الإحصاءات اليومية؟

en	Data Storage Settings
ar-sa	إعدادات تخزين البيانات

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
ar-sa	اختر ما إذا كان سيتم تخزين RRDs محليًا أو يتم التعامل معه من خلال خادم وكيل RRDtool خارجي.

en	Local
ar-sa	محلي

en	RRDtool Proxy Server
ar-sa	RRDtool خادم وكيل

en	Structure RRDfile Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Enable Structured Paths
ar-sa	مسارات RRD الهيكلية

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
ar-sa	دليل وجدت

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
ar-sa	جهاز

en	Device ID/Data Query ID
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Device Hash/Device ID
ar-sa	اسم الجهاز

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	Proxy Server
ar-sa	خادم وكيل

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
ar-sa	اسم مضيف DNS أو عنوان IP الخاص بخادم بروكسي RRDtool.

en	Proxy Port Number
ar-sa	رقم منفذ الوكيل

en	TCP port for encrypted communication.
ar-sa	منفذ TCP للاتصال المشفر.

en	RSA Fingerprint
ar-sa	بصمة RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
ar-sa	تعد بصمة مفتاح RSA العام الحالي الذي يستخدمه الخادم الوكيل. هذا مطلوب لتأسيس اتصال موثوق به.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
ar-sa	RRDtool Proxy Server - النسخ الاحتياطي

en	Load Balancing
ar-sa	تحميل موازنة

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
ar-sa	إذا كان كلا من الوكيل الرئيسي والخادم الاحتياطي مستقبلاً ، فإن هذا الخيار يسمح بنشر جميع الطلبات ضد RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
ar-sa	اسم مضيف DNS أو عنوان IP للخادم الوكيل لوحدة RRDtool إذا كان الخادم الوكيل يعمل في وضع MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
ar-sa	منفذ TCP للاتصال المشفر باستخدام وكيل النسخ الاحتياطي.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
ar-sa	بصمة مفتاح RSA العام الحالي الذي يستخدمه proxy الاحتياطي. هذا مطلوب لتأسيس اتصال موثوق به.

en	Spike Kill Settings
ar-sa	سبايك قتل إعدادات

en	Removal Method
ar-sa	طريقة الإزالة

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
ar-sa	هناك طريقتان للإزالة. الأول ، الانحراف المعياري ، سيزيل أي عينة تمثل X عدد من الانحرافات المعيارية بعيداً عن متوسط العينات. الطريقة الثانية ، تباين ، ستزيل أي عينة X٪ أكثر من متوسط التباين. تأخذ طريقة التباين في الاعتبار عدد معين من "القيم المتطرفة". هذه عينات استثنائية ، مثل السنبلة ، التي يجب استبعادها من حساب "تباين الدرجة".

en	Standard Deviation
ar-sa	الانحراف المعياري

en	Variance Based w/Outliers Removed
ar-sa	التباين القائم w / القيم المتطرفة إزالتها

en	Replacement Method
ar-sa	طريقة الاستبدال

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
ar-sa	هناك ثلاث طرق بديلة. تحل الطريقة الأولى محل السنبلة بمتوسط مصدر البيانات المعني. الطريقة الثانية تحل محل السنبلة بـ "NaN". يستبدل الأخير السنبلة بآخر قيمة جيدة معروفة تم العثور عليها.

en	Average
ar-sa	جيد

en	NaN's
ar-sa	ونان

en	Last Known Good
ar-sa	آخر جيد معروف

en	Number of Standard Deviations
ar-sa	عدد الانحرافات المعيارية

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
ar-sa	سيتم استبعاد أي قيمة تمثل هذه الانحرافات القياسية العديدة فوق المتوسط. يعتمد رقم جيد على نوع البيانات المطلوب تشغيلها. نوصي بعدد لا يقل عن 5 انحرافات معيارية.

en	%d Standard Deviations
ar-sa	٪ d الانحرافات المعيارية

en	Variance Percentage
ar-sa	النسبة المئوية للتغيير

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
ar-sa	تمثل هذه القيمة النسبة المئوية فوق متوسط العينة المعدل بعد إزالة القيم المتطرفة من العينة. على سبيل المثال ، فإن نسبة التباين بنسبة 100 ٪٪ على متوسط معدّل قدره 50 ستزيل أي عينة أعلى من الكمية 100 من الرسم البياني.

en	Variance Number of Outliers
ar-sa	التباين عدد المتطرفين

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
ar-sa	تمثل هذه القيمة عدد العينات العالية والمنخفضة التي سيتم إزالتها من مجموعة العينات قبل حساب متوسط التباين. إذا اخترت قيمة 5 من القيم الخارجية ، فحينئذٍ تتم إزالة كل من المتوسطين الأعلى والأسفل.

en	%d High/Low Samples
ar-sa	٪ d عينات عالية / منخفضة

en	Max Kills Per RRA
ar-sa	ماكس يقتل لكل RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
ar-sa	تمثل هذه القيمة الحد الأقصى لعدد الارتفاعات المراد إزالتها من الرسم البياني (RRA) البياني.

en	%d Spikes
ar-sa	٪ d سبايك

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
ar-sa	تمثل هذه القيمة الحد الأقصى لعدد الارتفاعات المراد إزالتها من الرسم البياني (RRA) البياني.

en	1 Thousand
ar-sa	٪ d مؤشر ترابط

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
ar-sa	فلتر

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
ar-sa	دليل النسخ الاحتياطي RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
ar-sa	إذا كان هذا الدليل فارغًا ، فسيتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملف RRDfiles الأصلي الخاص بك إلى هذا الموقع.

en	Batch Spike Kill Settings
ar-sa	دفع إعدادات قتل سبايك

en	Removal Schedule
ar-sa	جدول الإزالة

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
ar-sa	هل ترغب في إزالة المسامير من رسوماتك البيانية دوريًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، اختر التردد أدناه.

en	Once a Day
ar-sa	مرة واحدة في اليوم

en	Every Other Day
ar-sa	كل يوم آخر

en	Base Time
ar-sa	الوقت الأساسي

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
ar-sa	The Base Time لإزالة سبايك يحدث. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم "12: 00 صباحًا" واخترت مرة واحدة يوميًا ، فستبدأ عملية إزالة المجموعة في منتصف الليل تقريبًا كل يوم.

en	Graph Templates to Spike Kill
ar-sa	قوالب الرسم البياني لقتل القتل

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
ar-sa	عند تنفيذ إزالة مسمار دفعة ، سيتم فقط تشغيل النماذج المحددة أدناه.

en	Backup Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
ar-sa	عندما يقتل SpikeKill التموجات في الرسوم البيانية ، فإنه يقوم بعمل نسخة احتياطية من RRDfile. كم من الوقت ينبغي الاحتفاظ بهذه الملفات الاحتياطية؟

en	Default View Mode
ar-sa	وضع العرض الافتراضي

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
ar-sa	ما هو نمط الرسم البياني الذي تريد عرضه بشكل افتراضي عند زيارة صفحة الرسوم البيانية لأول مرة؟

en	TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	My Browsers Timezone

en	User Language
ar-sa	لغة المستخدم

en	Defines the preferred GUI language.
ar-sa	يعرف لغة GUI المفضلة.

en	Show Graph Title
ar-sa	إظهار عنوان الرسم البياني

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
ar-sa	اعرض عنوان الرسم البياني في الصفحة حتى يتم البحث عنه باستخدام المتصفح.

en	Hide Disabled
ar-sa	إخفاء المعاقين

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
ar-sa	إخفاء الأجهزة المعطوبة والرسوم البيانية عند عرضها خارج علامة التبويب وحدة التحكم.

en	Show Device Aggregates
ar-sa	تجمعات

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
ar-sa	إذا تم تضمين مصدر بيانات الجهاز في الرسم البياني التجميعي ، فقم بإظهار هذا الرسم البياني مع الرسوم البيانية للجهاز الأخرى

en	Enable Horizontal Scrolling
ar-sa	تمكين التمرير الأفقي

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
ar-sa	تمكين التمرير الأفقي للجداول ، وتعطيل رؤية العمود المستجيب.

en	The date format to use in Cacti.
ar-sa	تنسيق التاريخ لاستخدامها في الصبار.

en	The date separator to be used in Cacti.
ar-sa	فاصل التاريخ ليتم استخدامه في الصبار.

en	Page Refresh
ar-sa	تحديث الصفحة

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
ar-sa	عدد الثواني بين التحديث التلقائي للصفحة.

en	Preview Graphs Per Page
ar-sa	معاينة الرسوم البيانية لكل صفحة

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية لعرضها في صفحة واحدة في وضع المعاينة.

en	Default Time Range
ar-sa	نطاق الوقت الافتراضي

en	The default RRA to use in rare occasions.
ar-sa	الافتراضي RRA لاستخدامه في حالات نادرة.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ar-sa	عرض Timespan الافتراضي عند عرض الرسوم البيانية والبيانات الخاصة بالوقت الأخرى.

en	Default Timeshift
ar-sa	الافتراضي Timeshift

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ar-sa	يتم عرض Timeshift الافتراضي عند عرض الرسوم البيانية والبيانات الخاصة بالوقت.

en	Allow Graph to extend to Future
ar-sa	اسمح بامتداد Graph إلى Future

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
ar-sa	عند عرض الرسوم البيانية ، اسمح بتمديد Graph Dates "إلى المستقبل"

en	First Day of the Week
ar-sa	اليوم الاول في الاسبوع

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
ar-sa	اليوم الأول من الأسبوع لعرض الرسم البياني الأسبوعي

en	Start of Daily Shift
ar-sa	بداية التحول اليومي

en	Start Time of the Daily Shift.
ar-sa	وقت البدء في التحول اليومي.

en	End of Daily Shift
ar-sa	نهاية التحول اليومي

en	End Time of the Daily Shift.
ar-sa	وقت الانتهاء من التحول اليومي.

en	Thumbnail Sections
ar-sa	أقسام المصغرة

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
ar-sa	أي أجزاء من Cacti تعرض الصور المصغرة افتراضيًا.

en	Preview Thumbnail Columns
ar-sa	معاينة أعمدة الصور المصغرة

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
ar-sa	عدد الأعمدة المطلوب استخدامها عند عرض الرسوم البيانية المصغرة في وضع المعاينة.

en	1 Column
ar-sa	عمود 1

en	%d Columns
ar-sa	%d أعمدة

en	Tree View Thumbnail Columns
ar-sa	عرض شجرة الصور المصغرة أعمدة

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
ar-sa	عدد الأعمدة المطلوب استخدامها عند عرض الرسوم البيانية المصغرة في وضع الشجرة.

en	Thumbnail Height
ar-sa	طول المصغرة

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
ar-sa	ارتفاع الرسوم البيانية المصغرة بالبكسل.

en	Thumbnail Width
ar-sa	عرض المصغرة

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
ar-sa	عرض الرسوم البيانية المصغرة بالبكسل.

en	Default Tree
ar-sa	شجرة افتراضية

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
ar-sa	شجرة الرسم البياني الافتراضية لاستخدامها عند عرض الرسوم البيانية في وضع الشجرة.

en	Graphs Per Page
ar-sa	الرسوم البيانية لكل صفحة

en	Expand Devices
ar-sa	قم بتوسيع الأجهزة

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
ar-sa	اختر ما إذا كنت تريد توسيع قوالب الرسم البياني واستعلامات البيانات التي يستخدمها جهاز على شجرة.

en	Tree History
ar-sa	سجل كلمة المرور

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
ar-sa	في حالة التمكين ، سيتذكر Cacti محفوظات الشجرة الخاصة بك بين عمليات تسجيل الدخول وعند العودة إلى صفحة الرسوم البيانية.

en	Use Custom Fonts
ar-sa	استخدم الخطوط المخصصة

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
ar-sa	اختر ما إذا كنت تريد استخدام الخطوط المخصصة وأحجام الخطوط الخاصة بك أو استخدام الإعدادات الافتراضية للنظام.

en	Title Font File
ar-sa	ملف خط العنوان

en	The font file to use for Graph Titles
ar-sa	ملف الخط لاستخدامه في عناوين الرسم البياني

en	Legend Font File
ar-sa	ملف أسطورة الخط

en	The font file to be used for Graph Legend items
ar-sa	ملف الخط الذي سيتم استخدامه لعناصر Graph Legend

en	Axis Font File
ar-sa	محور ملف الخط

en	The font file to be used for Graph Axis items
ar-sa	ملف الخط الذي سيتم استخدامه لعناصر محور الرسم البياني

en	Unit Font File
ar-sa	ملف خط الوحدة

en	The font file to be used for Graph Unit items
ar-sa	ملف الخط الذي سيتم استخدامه لعناصر وحدة الرسم البياني

en	Realtime View Mode
ar-sa	وضع العرض في الوقت الفعلي

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
ar-sa	كيف ترغب في عرض الرسوم البيانية في الوقت الفعلي؟

en	Inline
ar-sa	داخل النص

en	New Window
ar-sa	نافذه جديدة

en	System Setting
ar-sa	إعدادات المستخدم

en	1 Week
ar-sa	٪ d أسبوع

en	Auto Log Out Time
ar-sa	تسجيل الخروج التلقائي

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
ar-sa	بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى وحدة التحكم فقط ، ما هي المدة التي يمكن أن يظل فيها هذا المستخدم مسجلاً للدخول قبل تسجيل الخروج تلقائيًا. لاحظ أنه إذا لم تكن نشطًا لأكثر من ساعة ، فقد تضطر إلى تحديث متصفحك. لاحظ أيضًا أن هذا الإعداد ليس له أي تأثير عند تمكين ملفات تعريف ارتباط المصادقة.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
ar-sa	أنت الآن مسجل في Cacti . يمكنك اتباع هذه الخطوات الأساسية للبدء.

en	Create devices for network
ar-sa	إنشاء أجهزة للشبكة

en	Create graphs for your new devices
ar-sa	إنشاء الرسوم البيانية للأجهزة الجديدة الخاصة بك

en	View your new graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية الجديدة الخاصة بك

en	Offline
ar-sa	غير متواجد

en	Online
ar-sa	متواجد

en	Recovery
ar-sa	الاسترداد

en	Remote Data Collector Status:
ar-sa	حالة جامع البيانات عن بعد:

en	Number of Offline Records:
ar-sa	عدد السجلات غير المتصلة:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
ar-sa	ملاحظة: لقد قمت بتسجيل الدخول إلى "مجمّع بيانات عن بعد". عندما تكون "عبر الإنترنت" ، ستتمكن من عرض جزء كبير من موقع Cacti على الويب والتحكم فيه كما لو كنت قد قمت بتسجيل الدخول إليه. أيضا ، من المهم أن نلاحظ أن جامعي البيانات عن بعد مطالبون باستخدام ميزة "تحسين الطلب عند تحديث" Cacti Performance Boosting Services ، ونوصي دائمًا باستخدام Spine. عندما يكون "جامع البيانات البعيد " 'غير متصل' ، سيحتوي موقع "تجميع بيانات البعيد" على الويب على معلومات أقل بكثير. ومع ذلك ، فإنه سيتم تخزين كافة التحديثات حتى يمكن الوصول إلى قاعدة البيانات الرئيسية Cacti و Web Server. ثم فإنه سيتم التخلص من إخراج جدول Boost مرة أخرى إلى قاعدة البيانات الرئيسية Cacti للتحديث.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
ar-sa	ملاحظة: لم تتم إعادة تصميم أي من مكونات Core Cacti الإضافية حتى الآن للعمل مع جامعي البيانات عن بُعد. لذلك ، لن تعمل المكونات الإضافية مثل MacTrack و HMIB ، والتي تتطلب الوصول المباشر إلى الأجهزة مع جامع البيانات البعيد في هذا الوقت. ومع ذلك ، ستعمل المكونات الإضافية مثل Thold طالما أن أداة تجميع البيانات عن بعد في وضع "عبر الإنترنت" .

en	Path for %s
ar-sa	مسار لـ٪ s

en	New Poller
ar-sa	بولير جديد

en	Cacti Install Help
ar-sa	نشط / مثبت

en	Cacti Server v%s - Maintenance
ar-sa	Cacti Server v٪ s - الصيانة

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
ar-sa	Cacti Server v٪ s - معالج التثبيت

en	Refresh current page
ar-sa	الفاصل الزمني للتحديث

en	Initializing
ar-sa	جار التهيئة

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
ar-sa	الرجاء الانتظار بينما يتم تهيئة نظام التثبيت لـ Cacti Version٪ s. يجب تمكين جافا سكريبت لتشغيل هذا.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
ar-sa	فادح: نحن غير قادرين على متابعة هذا التثبيت. لتثبيت Cacti ، يجب أن يكون PHP في الإصدار 5.4 أو أحدث.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
ar-sa	انظر دليل PHP: ترميز كائن JavaScript .

en	The php-json module must also be installed.
ar-sa	إصدار RRDtool الذي قمت بتثبيته.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
ar-sa	انظر دليل PHP: تعطيل الوظائف .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
ar-sa	الدالتان shell_exec () و / أو exec () محظورة حاليًا.

en	Display Graphs from this Aggregate
ar-sa	عرض الرسوم البيانية من هذا التجميع

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
ar-sa	الرسوم البيانية المختارة للرسم البياني الإجمالي أدناه تمثل الرسوم البيانية من قوالب الرسم البياني المتعددة. لا يدعم التجميع إنشاء الرسومات البيانية التجميعية من عدة قوالب Graph.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
ar-sa	الرسوم البيانية المختارة لـ Aggregate Graph لا تستخدم قوالب Graph. لا يدعم التجميع إنشاء الرسومات البيانية للتراكيب من الرسوم البيانية غير المجدولة.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
ar-sa	يجب تحديد رسم بياني واحد على الأقل لإضافته إلى تقرير.

en	Graph Item
ar-sa	البند البياني

en	CF Type
ar-sa	نوع CF

en	GPrint

en	Item Color
ar-sa	بند اللون

en	Color Template
ar-sa	قالب اللون

en	Skip
ar-sa	تخطي

en	Aggregate Items are not modifiable
ar-sa	عناصر التجميع غير قابلة للتعديل

en	Aggregate Items are not editable
ar-sa	عناصر التجميع غير قابلة للتحرير

en	Type
ar-sa	النوع

en	No Matching Devices
ar-sa	لا توجد أجهزة مطابقة

en	Objects
ar-sa	كائنات

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
ar-sa	يشير لون الخط الأزرق إلى أن القاعدة سيتم تطبيقها على الكائنات المعنية. لا تخضع كائنات أخرى للقاعدة.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
ar-sa	كائنات المطابقة [٪ s]

en	Device Status
ar-sa	حالة الجهاز

en	There are no Objects that match this rule.
ar-sa	لا توجد كائنات تطابق هذه القاعدة.

en	Error in data query
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات

en	Matching Items
ar-sa	للعناصر المطابقة

en	Resulting Branch
ar-sa	الفرع الناشئ

en	No Items Found
ar-sa	لم يتم العثور على عناصر

en	Show Matching Device SQL Query
ar-sa	لا توجد أجهزة مطابقة

en	Field
ar-sa	حقل

en	Pattern
ar-sa	طراز، مثال، نموذج، غرار

en	No Device Selection Criteria
ar-sa	لا توجد معايير اختيار الأجهزة

en	Show Matching Objects SQL Query
ar-sa	كائنات مطابقة

en	No Graph Creation Criteria
ar-sa	لا يوجد معايير إنشاء الرسم البياني

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
ar-sa	نشر التغيير

en	Search Pattern
ar-sa	نمط البحث

en	Replace Pattern
ar-sa	استبدال نمط

en	No Tree Creation Criteria
ar-sa	لا توجد معايير إنشاء الشجرة

en	Device Match Rule
ar-sa	قاعدة مطابقة الجهاز

en	Create Graph Rule
ar-sa	إنشاء قاعدة الرسم البياني

en	Graph Match Rule
ar-sa	قاعدة مطابقة الرسم البياني

en	Create Tree Rule (Device)
ar-sa	إنشاء قاعدة شجرة (جهاز)

en	Create Tree Rule (Graph)
ar-sa	إنشاء قاعدة شجرة (رسم بياني)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [تحرير عنصر القاعدة لـ٪ s:٪ s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
ar-sa	عنصر القاعدة [عنصر قاعدة جديد لـ٪ s:٪ s]

en	Added by Cacti Automation
ar-sa	أضيفت بواسطة Cacti الأتمتة

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
ar-sa	خطأ: لم تعد نطاقات IP في شكل range1-range2 مدعومة.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
ar-sa	لم يتم تحديد الملف

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
ar-sa	استيراد

en	Updated
ar-sa	تحديث

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
ar-sa	تحديث

en	Automation Network SNMP Option %s!
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
ar-sa	قالب غير معروف

en	Automation Network Rule '%s' %s!
ar-sa	افتراضي شبكة الأتمتة

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
ar-sa	سياسة القالب

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
ar-sa	أداة الاقتراع عن بُعد %s معطلة ، ستحتاج إلى إجراء FullSync بمجرد تشغيله مرة أخرى

en	ERROR: Device ID is Blank
ar-sa	خطأ: معرف الجهاز فارغ

en	ERROR: Device[
ar-sa	خطأ: جهاز [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
ar-sa	خطأ: فشل الاتصال بجامع بعيد.

en	Device is Disabled
ar-sa	الجهاز معطل

en	Device Availability Check Bypassed
ar-sa	تحقق من توفر الجهاز تم تجاوزه

en	SNMP Information
ar-sa	معلومات SNMP

en	SNMP not in use
ar-sa	SNMP غير مستخدم

en	SNMP error
ar-sa	خطأ SNMP

en	Session
ar-sa	الجلسة

en	No session
ar-sa	الجلسة

en	Host
ar-sa	المستضيف Host

en	System:
ar-sa	النظام:

en	Uptime:
ar-sa	مدة التشغيل

en	Hostname:
ar-sa	أسم المضيف:

en	Location:
ar-sa	موقعك:

en	Contact:
ar-sa	بيانتت اتصال

en	Ping Results
ar-sa	نتائج بينغ

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
ar-sa	لا يوجد Ping أو SNMP Availability Check in Use

en	New Branch
ar-sa	فرع جديد

en	Web Basic
ar-sa	أساسيات الويب

en	Device:(Hide Disabled)
ar-sa	الجهاز معطل

en	Graph:(%s%s)
ar-sa	رسم بياني:

en	Device:(%s%s)
ar-sa	جهاز

en	Template:(%s%s)
ar-sa	قوالب

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Device+Template:(%s%s)
ar-sa	قالب الجهاز:

en	Restricted By:
ar-sa	مصدر مقيد

en	Granted By:
ar-sa	تم منحها بواسطة:

en	Granted
ar-sa	مُنح

en	Restricted
ar-sa	مصدر مقيد

en	Branch:
ar-sa	الفرع:

en	Device:
ar-sa	الجهاز:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login Disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Access Denied! Login Failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
ar-sa	تم تكوين مصادقة الويب الأساسية ، ولكن لم يتم تمرير أي اسم مستخدم من خادم الويب. يرجى التأكد من تمكين المصادقة على خادم الويب.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ar-sa	٪ s تمت مصادقته بواسطة خادم الويب ، ولكن لم يتم تعريف كل من القالب ومستخدمي الزائر في Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ar-sa	خطأ LDAP:٪ s

en	Access Denied! No password provided by user.
ar-sa	تم الرفض! لم يتم توفير كلمة مرور من قبل المستخدم.

en	LDAP Search Error: %s
ar-sa	خطأ في بحث LDAP:٪ s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	رفض الوصول ، يرجى الاتصال بك Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login failed.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
ar-sa	فرض مسؤول Cacti كلمات مرور معقدة لعمليات تسجيل الدخول وكلمة مرور Cacti الحالية لا تطابق المتطلبات الجديدة. لذلك ، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن.

en	Password must be at least %d characters!
ar-sa	يجب أن تكون كلمة المرور على الأقل٪ d حرف!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
ar-sa	يجب أن تحتوي كلمة المرور الخاصة بك على حرف عددي واحد على الأقل!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
ar-sa	يجب أن تحتوي كلمة المرور الخاصة بك على مزيج من الأحرف الصغيرة والأحرف الصغيرة!

en	Your password must contain at least 1 special character!
ar-sa	يجب أن تحتوي كلمة المرور الخاصة بك على حرف خاص واحد على الأقل!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
ar-sa	سجل الصبار مسح

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ar-sa	لم يتم تعيين المصادقة من قبل. جرت محاولة التعيين إلى "المصادقة المحلية" ، ولكن لم يتم العثور على حساب Admintrative.

en	Unknown error
ar-sa	غير معروف

en	ERROR: Unable to find user
ar-sa	يتعذر العثور على المستخدمين DN

en	2FA failed to be disabled
ar-sa	تطبيق مرشح لجدول

en	2FA is now disabled
ar-sa	المسار غير قابل للكتابة

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
ar-sa	التحقق من الحذف

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
ar-sa	٪ d ميغابايت

en	%s KBytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s Bytes
ar-sa	٪ s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ar-sa	٪ ق - WEBUI ملاحظة: سجل الصبار مسح من واجهة إدارة الويب.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لتنظيف ملف السجل. <br><br><br> ملاحظة: إذا تم تعيين التسجيل على Cacti و Syslog ، فستظل معلومات السجل في Syslog.

en	Purge Log
ar-sa	سجل التطهير

en	Log Filters
ar-sa	فلاتر السجل

en	- Admin Filter active
ar-sa	- مرشح الإدارة النشط

en	- Admin Unfiltered
ar-sa	- المشرف غير المرشح

en	- Admin view
ar-sa	- عرض المسؤول

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - الفلتر النشط]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d٪ s - غير مصفى]

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	File
ar-sa	ملف

en	Head Lines
ar-sa	٪ d خطوط

en	Tail Lines
ar-sa	خطوط الذيل

en	Stats
ar-sa	انقر لإظهار إحصائيات الشعار

en	Warnings++
ar-sa	تحذيرات

en	Errors++
ar-sa	أخطاء

en	Debug
ar-sa	التصحيح

en	SQL Calls
ar-sa	مكالمات SQL

en	AutoM8
ar-sa	تلقاءي

en	Non Stats
ar-sa	غير مذكور

en	Boost
ar-sa	ویژه کردن

en	Device Up/Down
ar-sa	استخدام الأجهزة

en	Recaches
ar-sa	المتوافقات

en	Threshold
ar-sa	العتبة

en	Display
ar-sa	عرض

en	Newest First
ar-sa	الأحدث أولاً

en	Oldest First
ar-sa	الأقدم أولاً

en	Matches
ar-sa	المتوافقات

en	Does Not Match
ar-sa	كلمة المرور غير مطابقة

en	Automation Execution for Data Query complete
ar-sa	اكتمال التنفيذ التلقائي لاستعلام البيانات

en	Plugin Hooks complete
ar-sa	البرنامج المساعد هوكس كاملة

en	Running Data Query [%s].
ar-sa	تشغيل استعلام البيانات [٪ s].

en	Found Type = '%s' [%s].
ar-sa	تم العثور على Type = '٪ s' [٪ s].

en	Unknown Type = '%s'.
ar-sa	نوع غير معروف = '٪ s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
ar-sa	تحذير: تم تغيير "اقتران مجال" الفرز. قد تحدث مشكلات إعادة التخطيط!

en	Update Data Query Sort Cache complete
ar-sa	اكتمال تحديث البيانات فرز ذاكرة التخزين المؤقت

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ar-sa	تم العثور على معرّف البيانات المحلية لـ٪ s للتحقق منها

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ar-sa	تغيير مؤشر الكشف! CurrentIndex:٪ s، FormerIndex:٪ s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ar-sa	إزالة الفهرس الكشف عن! PreviousIndex:٪ s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ar-sa	اكتمال اقتران مؤشر مع البيانات المحلية

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ar-sa	تم العثور على تم تغيير٪ s و٪ s معرّف البيانات المحلية المعزول لإعادة التعيين.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
ar-sa	إعادة رسم الرسوم البيانية إلى فهارسها الجديدة

en	Done updating Data Source Title Cache
ar-sa	تكرار مصدر بيانات الملف

en	Done updating Graph Title Cache
ar-sa	تم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لعنوان الرسم البياني

en	Index Association with Local Data complete
ar-sa	اكتمال اقتران مؤشر مع البيانات المحلية

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ar-sa	اكتمل تحديث Re-Index Cache. كانت هناك

en	Update Poller Cache for Query complete
ar-sa	اكتمل تحديث Poller Cache for Query

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
ar-sa	لم يتم اكتشاف أي تغييرات في الفهرس ، وإعادة تخطي إعادة الفهرسة وإعادة مخبأ Poller

en	Automation Executing for Data Query complete
ar-sa	اكتمال التنفيذ التلقائي لاستعلام البيانات

en	Plugin hooks complete
ar-sa	السنانير المساعد كاملة

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
ar-sa	التحقق من تغيير حقل الفرز. لم يتم اكتشاف أي تغييرات.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ar-sa	حقل الكشف الجديد الذي تم اكتشافه: حقل "٪ s" القديم "٪ s"

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
ar-sa	خطأ: حقل فرز جديد غير مناسب. حقل الفرز لن يتغير.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
ar-sa	حقل فرز جديد تم التحقق منه. يتم تحديث حقل الفرز.

en	Could not find data query XML file at '%s'
ar-sa	تعذر العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Found data query XML file at '%s'
ar-sa	تم العثور على ملف XML لاستعلامات البيانات في '٪ s'

en	Error parsing XML file into an array.
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML في صفيف.

en	XML file parsed ok.
ar-sa	تحليل ملف XML موافق.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ar-sa	حقل غير صالح <index_order>٪ s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
ar-sa	يجب أن تحتوي على حقول <input> input </ direction> أو <direction> input-output </ direction> فقط

en	Data Query returned no indexes.
ar-sa	خطأ: لم يُرجع استعلام البيانات أي فهارس.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
ar-sa	<arg_num_indexes> مفقودة في ملف XML ، "عدد الفهرس غيرت" غير مدعوم

en	Executing script for num of indexes '%s'
ar-sa	تنفيذ نص برمجي لعدد الأسهر '٪ s'

en	Found number of indexes: %s
ar-sa	تم العثور على عدد من الفهارس:٪ s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
ar-sa	<arg_num_indexes> مفقودة في ملف XML ، "عدد الفهرس غيرت" غير مدعوم

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
ar-sa	<arg_num_indexes> في عداد المفقودين في ملف XML ، 'عدد الفهرس تم تغييره' تمت محاكاته بواسطة عد إدخالات arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
ar-sa	خطأ: لم يُرجع استعلام البيانات أي فهارس.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ البرنامج النصي لقائمة الفهارس "٪ s" ، عدد الفهرس:٪ s

en	Click to show Data Query output for 'index'
ar-sa	انقر لعرض إخراج بيانات الاستعلام لـ "الفهرس"

en	Found index: %s
ar-sa	فهرس تم العثور عليه:٪ s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ar-sa	انقر لعرض إخراج استعلام البيانات للحقل "٪ s"

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
ar-sa	حقل فرز لم يعط أي بيانات. لا يمكن متابعة إعادة الفهرس.

en	Executing script query '%s'
ar-sa	تنفيذ استعلام البرنامج النصي '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ar-sa	الإجمالي:٪ f، Delta:٪ f،٪ s

en	Invalid host_id: %s
ar-sa	غير صالح host_id:٪ s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
ar-sa	تم تحديد حجم السير الجماعي التلقائي.

en	Failed to load SNMP session.
ar-sa	فشل تحميل جلسة SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
ar-sa	حجم المشي المجمع الذي تم اختباره %d باستجابة %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
ar-sa	تم تحديد حجم المسار المجمع %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
ar-sa	حفظ حجم المشي المجمع على الجهاز.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
ar-sa	تم إصلاح حجم الممر المجمع على %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على num من الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
ar-sa	<oid_num_indexes> مفقودة في ملف XML ، 'عدد الفهرس المتغير' الذي تمت محاكاته بواسطة إدخالات oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للحصول على قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	No SNMP data returned
ar-sa	لم يتم إرجاع أي بيانات SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ar-sa	تصفية قائمة الفهارس @ '٪ s' عدد الفهرس:٪ s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ar-sa	تم العثور على فهرس تم تصنيفه في OID: قيمة '٪ s': '٪ s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ar-sa	يتم تحديد إصلاح حقل "method" خاطئ لـ "٪ s" نظرًا لأن "rewrite_index" أو "oid_suffix"

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ar-sa	إدراج بيانات الفهرس للحقل '٪ s' [value = '٪ s']

en	Located input field '%s' [get]
ar-sa	يقع حقل الإدخال '٪ s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ar-sa	تم العثور على قاعدة إعادة كتابة OID: 's /٪ s /٪ s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تنفيذ SNMP get for data @ '٪ s' [value = '٪ s']

en	Field '%s' %s
ar-sa	الحقل '٪ s'٪ s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ar-sa	تنفيذ SNMP تحصل على٪ s من سوادات (٪ s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
ar-sa	حقل فرز لم يتم إرجاع البيانات. لا يمكن متابعة Re-Index لـ OID [٪ s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ar-sa	تم العثور على نتيجة للبيانات @ "٪ s" [value = '٪ s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تعيين النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ar-sa	تم تخطي النتيجة للبيانات @ "٪ s" [key = '٪ s'، value = '٪ s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ar-sa	حصلت على SNMP الحصول على نتيجة للبيانات @ '٪ s' [value = '٪ s'] (index:٪ s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ar-sa	تنفيذ SNMP الحصول على البيانات @ "٪ s" [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
ar-sa	يقع حقل الإدخال "٪ s" [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ar-sa	تنفيذ المشي SNMP للبيانات @ "٪ s"

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from٪ s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ar-sa	تم العثور على قيمة تم فك تشفيرها بواسطة٪ OCTET '٪ s': '٪ s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ar-sa	تم العثور على عنصر [٪ s = '٪ s'] index:٪ s [from regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ar-sa	oid_rewrite عند OID: '٪ s' OID جديد: '٪ s'

en	Update graph data query cache complete
ar-sa	اكتمال تحديث البيانات فرز ذاكرة التخزين المؤقت

en	Re-Indexing Data Query complete
ar-sa	اكتمل إعادة فهرسة بيانات الاستعلام

en	Unknown Index
ar-sa	فهرس غير معروف

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ar-sa	يجب تحديد عمود إخراج XML لمصدر البيانات '٪ s' وتبديل مربع الاختيار إلى اليمين

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
ar-sa	لا يحتوي قالب الرسم البياني على قوالب بيانات قيد الاستخدام. يرجى تصحيح قالب الرسم البياني الخاص بك

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
ar-sa	فشل في تحديد طول حقل كلمة المرور ، لا يمكن الاستمرار كما قد تلف كلمة المرور

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
ar-sa	فشل في تعديل طول حقل كلمة المرور ، لا يمكن الاستمرار كما قد تلف كلمة المرور

en	Data Source ID %s does not exist
ar-sa	مصدر البيانات غير موجود

en	Debug not completed after 5 pollings
ar-sa	التصحيح لم يكتمل بعد 5 استطلاعات

en	Failed fields:
ar-sa	الحقول الفاشلة:

en	Data Source is not set as Active
ar-sa	لم يتم تعيين مصدر البيانات على أنه نشط

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ar-sa	مجلد RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ar-sa	ملف RRD غير قابل للكتابة بواسطة Poller. مالك RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
ar-sa	لا يتطابق ملف RRD مع ملف تعريف البيانات

en	RRDfile not updated after polling
ar-sa	لم يتم تحديث ملف RRD بعد الاقتراع

en	Data Source returned Bad Results for
ar-sa	مصدر البيانات إرجاع "نتائج سيئة" لـ

en	Data Source was not polled
ar-sa	لم يتم استقصاء مصدر البيانات

en	No issues found
ar-sa	لم يتم العثور على اى مشكلات

en	RRDfile not created yet
ar-sa	لم يتم تحديث ملف RRD بعد الاقتراع

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ar-sa	حفظ الإعدادات إلى Data Collector٪ d فشل.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
ar-sa	خطأ

en	Information
ar-sa	معلومات PHP

en	Message Not Found.
ar-sa	الرسالة غير موجودة.

en	Error %s is not readable
ar-sa	الخطأ٪ s غير قابل للقراءة

en	Logged in a Guest
ar-sa	مسجل الدخول بإسم

en	Logged in as
ar-sa	مسجل الدخول بإسم

en	Login as Regular User
ar-sa	تسجيل الدخول كمستخدم عادي

en	guest
ar-sa	زائر

en	User Community
ar-sa	مجتمع المستخدم

en	Documentation
ar-sa	الوثائق

en	Logged in as %s
ar-sa	مسجل دخول كـ %s

en	Edit Profile
ar-sa	تحرير الملف الشخصي

en	Logout
ar-sa	تسجيل خروج

en	Leaf
ar-sa	ورقة

en	Non Query Based
ar-sa	غير الاستفسار القائمة

en	Link %s
ar-sa	الرابط٪ s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
ar-sa	ميلر خطأ: لا <b>لمعالجة</b> وضع !! <br> إذا كنت تستخدم رابط <i>اختبار البريد</i> ، فيرجى ضبط إعداد <b>البريد الإلكتروني التنبيه</b> .

en	Authentication failed: %s
ar-sa	فشل المصادقة:٪ s

en	HELO failed: %s
ar-sa	فشلت HELO:٪ s

en	Connect failed: %s
ar-sa	فشل الاتصال:٪ s

en	SMTP error:
ar-sa	خطأ SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
ar-sa	هذه رسالة اختبار تم إنشاؤها من Cacti. تم إرسال هذه الرسالة لاختبار تهيئة إعدادات البريد الخاصة بك.

en	Your email settings are currently set as follows
ar-sa	يتم ضبط إعدادات بريدك الإلكتروني حاليًا على النحو التالي

en	Method
ar-sa	طريقة

en	Checking Configuration...<br>
ar-sa	التحقق من التكوين ... <br>

en	PHP's Mailer Class

en	Method: SMTP
ar-sa	الطريقة: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
ar-sa	غير معروض لأسباب أمنية

en	Security
ar-sa	الأمان

en	Ping Results:
ar-sa	نتائج بينغ:

en	Bypassed
ar-sa	تجاوز

en	Creating Message Text...
ar-sa	إنشاء نص الرسالة ...

en	Sending Message...
ar-sa	إرسال رسالة …

en	Cacti Test Message
ar-sa	رسالة اختبار الصبار

en	Success!
ar-sa	نجح!

en	Message Not Sent due to ping failure.
ar-sa	رسالة غير مرسلة بسبب فشل اختبار الاتصال.

en	Since Install
ar-sa	تثبيت

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ar-sa	تم تعطيل المكون الإضافي لـ Cacti٪ s بسبب الخطأ التالي:٪ s! انظر ملف السجل Cacti لمزيد من التفاصيل.

en	- Dev %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	- Beta %s
ar-sa	-٪ s بيتا

en	Version %s %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
ar-sa	أجهزة المزامنة

en	Aggregated Device
ar-sa	جهاز تجميع

en	Not Applicable
ar-sa	لا تفضيلات

en	Damaged Graph
ar-sa	مصدر البيانات ، الرسم البياني

en	Remote Server
ar-sa	إزالة StdDev

en	Get Page Help
ar-sa	احصل على مساعدة

en	Templates Selected
ar-sa	قوالب مختارة

en	Enter keyword
ar-sa	ادخل الكلمة المفتاحية

en	Data Query:
ar-sa	استعلام البيانات:

en	CSV Export of Graph Data
ar-sa	CSV تصدير بيانات الرسم البياني

en	Time Graph View
ar-sa	عرض الرسم البياني الزمني

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	Kill Spikes in Graphs
ar-sa	قتل المسامير في الرسوم البيانية

en	Previous
ar-sa	السابق

en	%d to %d of %s [ %s ]
ar-sa	٪ d إلى٪ d من٪ s [٪ s]

en	Next
ar-sa	التالي

en	All %d %s
ar-sa	كل٪ d٪ s

en	Current Page: %s
ar-sa	القيمة الحالية

en	No %s Found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	#

en	Alpha %
ar-sa	ألفا( الحرف الإغريقي الأول ألفا)

en	No Source
ar-sa	المصدر

en	Choose an action
ar-sa	اختيار إجراء

en	Execute Action
ar-sa	تنفيذ العمل

en	Logs
ar-sa	السجل

en	Standard Deviations
ar-sa	انحرافات معيارية

en	Variance Outliers
ar-sa	الفرق القيم المتطرفة

en	Kills Per RRA
ar-sa	يقتل لكل RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
ar-sa	إزالة StdDev

en	Remove Variance
ar-sa	إزالة التباين

en	Gap Fill Range
ar-sa	الفجوة ملء المدى

en	Float Range
ar-sa	طفو المدى

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
ar-sa	جاف تشغيل StdDev

en	Dry Run Variance
ar-sa	فارق التشغيل الجاف

en	Dry Run Gap Fill Range
ar-sa	جاف المدى الفجوة ملء المدى

en	Dry Run Float Range
ar-sa	المدى الجاف تعويم المدى

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
ar-sa	الرسوم البيانية

en	Client
ar-sa	عميل

en	Contribute to the Cacti Project
ar-sa	قم بتدوير سجل Cacti

en	Dashboards
ar-sa	إخفاء الصبار لوحة القيادة

en	Help in Developing
ar-sa	مساعدة في تطوير

en	Donation & Sponsoring
ar-sa	التبرع والرعاية

en	Cacti Home
ar-sa	كاكتي هوم

en	Keyboard
ar-sa	لوحة المفاتيح

en	Miscellaneous
ar-sa	متنوع

en	Cacti Project Page
ar-sa	صفحة مشروع الصبار

en	RRDProxy
ar-sa	RR

en	Shortcuts
ar-sa	الاختصارات

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	Help in Translating
ar-sa	مساعدة في الترجمة

en	Clear Current Filter
ar-sa	مسح التصفية الحالية

en	Clipboard
ar-sa	حافظة

en	Failed to find data to copy!
ar-sa	تعذّر العثور على البيانات لنسخها!

en	Clipboard ID
ar-sa	معرف الحافظة

en	Copy operation is unavailable at this time
ar-sa	عملية النسخ غير متوفرة في هذا الوقت

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
ar-sa	عذرًا ، لا يمكن تحديث الحافظة الخاصة بك في هذا الوقت

en	Clipboard has been updated
ar-sa	تم تحديث الحافظة

en	Compact Mode
ar-sa	وضع التكبير

en	Dark Color Mode
ar-sa	لا توجد ألوان

en	Error:
ar-sa	خطأ:

en	Sorry, we could not process your last action.
ar-sa	عذرًا ، لم نتمكن من معالجة الإجراء الأخير.

en	Reason:
ar-sa	السبب:

en	Action failed
ar-sa	العمل: فشل

en	The response to the last action was unexpected.
ar-sa	كانت الاستجابة للإجراء الأخير غير متوقعة.

en	Help
ar-sa	مساعدة

en	Ignore System Color
ar-sa	بند اللون

en	Cacti
ar-sa	صبار

en	Light Color Mode
ar-sa	وضع قائمة

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
ar-sa	لاحظ أننا لم نتمكن من معالجة جميع إجراءاتك. التفاصيل أدناه.

en	Some Actions failed
ar-sa	فشل بعض الإجراءات

en	No file selected
ar-sa	لم يتم تحديد الملف

en	Passphrases match
ar-sa	مطابقة عبارات المرور

en	Passphrase matches but too short
ar-sa	عبارة المرور تتطابق ولكنها قصيرة جدًا

en	Passphrases do not match
ar-sa	عبارات المرور غير متطابقة

en	Passphrase too short and not matching
ar-sa	عبارة المرور قصيرة جدًا وغير متطابقة

en	Passphrase length meets 8 character minimum
ar-sa	يصل طول كلمة المرور إلى 8 أحرف كحد أدنى

en	Passphrase too short
ar-sa	عبارة المرور قصيرة جدًا

en	Password Validation Passes
ar-sa	كلمة مرور التحقق من صحة كلمة السر

en	Click again to take this Graph out of Realtime
ar-sa	انقر مرة أخرى لأخراج هذا الرسم البياني من الوقت الفعلي

en	Click to view just this Graph in Realtime
ar-sa	انقر لعرض هذا الرسم البياني في الوقت الفعلي

en	Report a bug
ar-sa	الإبلاغ عن خطأ

en	Enter a search term
ar-sa	أدخل مصطلح البحث

en	Enter a regular expression
ar-sa	أدخل تعبيرًا عاديًا

en	Select to Search
ar-sa	اختر الملف

en	Pause
ar-sa	توقف

en	The Operation was successful. Details are below.
ar-sa	كانت العملية ناجحة. التفاصيل أدناه.

en	Operation successful
ar-sa	تمت العملية بنجاح

en	Click to Show/Hide Filter
ar-sa	انقر لعرض / إخفاء التصفية

en	SpikeKill Results
ar-sa	SpikeKill النتائج

en	Standard Mode
ar-sa	وضع المسح.

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
ar-sa	السماح أو الحد من أعمدة الجدول لتتجاوز حدود النوافذ الحالية.

en	Connection Failed
ar-sa	فشل الاتصال

en	Connection Successful
ar-sa	تمت العملية بنجاح

en	Use System Color
ar-sa	بند اللون

en	3rd Mouse Button
ar-sa	زر الماوس الثالث

en	Auto
ar-sa	تلقاءي

en	Begin with
ar-sa	إبتدئ ب

en	Close
ar-sa	إغلاق

en	Copy graph
ar-sa	نسخ الرسم البياني

en	Copy graph link
ar-sa	نسخ الرابط الرسم البياني

en	End with
ar-sa	تاريخ النهاية

en	Zoom Mode
ar-sa	وضع التكبير

en	Open in new tab
ar-sa	فتح في علامة تبويب جديدة

en	Always Off
ar-sa	دائما خارج

en	Always On
ar-sa	يعمل دائماً

en	Quick
ar-sa	سريع. حي. حبلى

en	Save graph
ar-sa	حفظ الرسم البياني

en	Timestamps
ar-sa	ختم زمني

en	2x
ar-sa	2X

en	4x
ar-sa	4X

en	8x
ar-sa	8X

en	16x
ar-sa	16X

en	32x
ar-sa	32X

en	Zoom In
ar-sa	تصغير

en	Zoom Out
ar-sa	تصغير

en	Zoom Out Factor

en	Zoom Out Positioning
ar-sa	تكبير المواقع

en	Version %s | %s
ar-sa	الإصدار٪ s٪ s

en	Apply filter to table
ar-sa	تطبيق مرشح لجدول

en	Reset filter to default values
ar-sa	إعادة تعيين عامل التصفية إلى القيم الافتراضية

en	File Found
ar-sa	تم العثور على الملف

en	Path is a Directory and not a File
ar-sa	المسار هو دليل وليس ملف

en	File is Not Found
ar-sa	الملف غير موجود

en	Enter a valid file path
ar-sa	أدخل مسار ملف صالح

en	Directory Found
ar-sa	دليل وجدت

en	Path is a File and not a Directory
ar-sa	المسار هو ملف وليس دليل

en	Directory is Not found
ar-sa	الدليل غير موجود

en	Enter a valid directory path
ar-sa	أدخل مسار دليل صالح

en	Cacti Color (%s)
ar-sa	لون الصبار (٪ s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
ar-sa	لا يمكن التحقق من فون

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
ar-sa	تحذير بيانات النموذج غير المحفوظة

en	Unsaved Changes Detected
ar-sa	تم اكتشاف التغييرات غير المحفوظة

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
ar-sa	لديك تغييرات غير محفوظة في هذا النموذج. إذا ضغطت على "متابعة" ، فسيتم تجاهل هذه التغييرات. اضغط على "إلغاء" لمتابعة تحرير النموذج.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ar-sa	يجب إنشاء مصادر بيانات طلبات البحث عبر٪ s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
ar-sa	احفظ تفضيلات الرسوم البيانية والأعمدة والصور المصغرة والإعداد المسبق وتوقيت Timeshift الحالية في ملفك الشخصي

en	Columns
ar-sa	اعمدة

en	%d Column
ar-sa	%d عمود

en	Custom
ar-sa	مخصص

en	From
ar-sa	من

en	Start Date Selector
ar-sa	محدد تاريخ البدء

en	To
ar-sa	إلى

en	End Date Selector
ar-sa	محدد تاريخ النهاية

en	Shift Time Backward
ar-sa	التحول مرة الى الوراء

en	Define Shifting Interval
ar-sa	تحديد الفاصل الزمني للتحويل

en	Shift Time Forward
ar-sa	التحول إلى الأمام

en	Refresh selected time span
ar-sa	تحديث الفترة الزمنية المحددة

en	Return to the default time span
ar-sa	العودة إلى الفترة الزمنية الافتراضية

en	Window
ar-sa	نافذة، كوة، شباك، نافذة

en	Interval
ar-sa	الفترة

en	Stop
ar-sa	توقف

en	Create Graph from %s
ar-sa	إنشاء رسم بياني من٪ s

en	Create %s Graphs from %s
ar-sa	إنشاء٪ s رسوم بيانية من٪ s

en	Graph [Template: %s]
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Graph Items [Template: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [القالب:٪ s]

en	Data Source [Template: %s]
ar-sa	مصدر البيانات [القالب:٪ s]

en	Custom Data [Template: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [القالب:٪ s]

en	New Report
ar-sa	تقرير جديد

en	Give this Report a descriptive Name
ar-sa	أعط هذا التقرير اسمًا وصفيًا

en	Enable Report
ar-sa	تمكين التقرير

en	Check this box to enable this Report.
ar-sa	حدد هذا المربع لتمكين هذا التقرير.

en	Output Formatting
ar-sa	تنسيق الإخراج

en	Use Custom Format HTML
ar-sa	استخدم تنسيق HTML المخصص

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كنت تريد استخدام html و CSS المخصص للتقرير.

en	Format File to Use
ar-sa	تنسيق ملف للاستخدام

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ar-sa	اختر ملف html المخصص وملف CSS لاستخدامه. يحتوي هذا الملف على كل من html و CSS للتفاف حول تقريرك. إذا كان يحتوي على أكثر من مجرد CSS ، فستحتاج إلى وضع خاص <REPORT> علامة داخل الملف. سيتم استبدال علامة التنسيق هذه بمحتوى التقرير. توجد هذه الملفات في دليل &quot;التنسيقات&quot;.

en	Default Text Font Size
ar-sa	حجم الخط الافتراضي النص

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
ar-sa	يعرّف حجم الخط الافتراضي لكل النص في التقرير بما في ذلك عنوان التقرير.

en	Default Object Alignment
ar-sa	محاذاة كائن افتراضي

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
ar-sa	يحدد المحاذاة الافتراضية للنص والرسوم البيانية.

en	Graph Linked
ar-sa	الرسم البياني المرتبطة

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
ar-sa	هل يجب ربط الرسوم البيانية مرة أخرى بموقع Cacti؟

en	Graph Settings
ar-sa	إعدادات الرسم البياني

en	Graph Columns
ar-sa	أعمدة الرسم البياني

en	The number of Graph columns.
ar-sa	عدد أعمدة الرسم البياني.

en	Graph Width
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	The Graph width in pixels.
ar-sa	عرض الرسم البياني بالبكسل.

en	Graph Height
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني

en	The Graph height in pixels.
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني بالبكسل.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
ar-sa	يجب أن يتم تقديم الرسوم البيانية باسم Thumbnails؟

en	Email Frequency
ar-sa	تكرار إرسال بريد إلكتروني

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
ar-sa	الطابع الزمني التالي لإرسال تقرير البريد

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
ar-sa	وقت البدء للبريد [الأول | التالي] ليتم. تعتمد جميع أوقات المراسلات المستقبلية على وقت البدء هذا. مثال جيد سيكون 2:00 صباحا. يجب أن يكون الوقت في المستقبل. إذا تم استخدام وقت كسري ، قل 2:00 ، فمن المفترض أن يكون في المستقبل.

en	Report Interval
ar-sa	فاصل التقرير

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
ar-sa	يحدد تقرير التردد بالنسبة إلى وقت البريد المحدد أعلاه.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
ar-sa	على سبيل المثال ، يمثل "أسبوع (أسابيع)" فترة إبلاغ أسبوعية.

en	Interval Frequency
ar-sa	تردد الفاصل

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
ar-sa	استنادًا إلى Timespan للفاصل الزمني للتقرير أعلاه ، يتم تحديد التكرار ضمن ذلك الفاصل الزمني.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
ar-sa	على سبيل المثال ، إذا كانت "الفاصل الزمني للتقارير" هي "Month (s)" ، فإن "2" تشير إلى "كل شهرين (شهرين) من البريد التالي". وأخيرًا ، في حالة استخدام فترات تقرير "شهر" ، يتم حساب "يوم الأسبوع" و "يوم الشهر" استنادًا إلى "البريد" الذي تحدده أعلاه.

en	Email Sender/Receiver Details
ar-sa	البريد الإلكتروني المرسل / استقبال التفاصيل

en	Subject
ar-sa	الموضوع

en	Cacti Report
ar-sa	تقرير الصبار

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
ar-sa	سيتم استخدام هذه القيمة كموضوع البريد الإلكتروني الافتراضي. سيتم استخدام اسم التقرير إذا ترك فارغًا.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
ar-sa	سيتم استخدام هذا الاسم كمرسل البريد الإلكتروني الافتراضي

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
ar-sa	سيتم استخدام هذا العنوان كعنوان مرسلي البريد الإلكتروني

en	To Email Address(es)
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني (عناوين)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
ar-sa	الرجاء فصل عناوين متعددة بواسطة الفاصلة (،)

en	BCC Address(es)
ar-sa	عنوان (عناوين) BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
ar-sa	نسخة كربونية صماء. الرجاء فصل عناوين متعددة بواسطة الفاصلة (،)

en	Image attach type
ar-sa	نوع مرفق الصورة

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
ar-sa	حدد أحد الأنواع المحددة لمرفقات الصور

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
ar-sa	تم نقل التاريخ / الوقت إلى الوقت نفسه غدًا

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف التقرير (التقارير) التالي.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف التقرير (التقارير) التالي.

en	Delete Report
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Reports
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتولي ملكية التقرير (التقارير) التالي.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتولي ملكية التقرير (التقارير) التالي.

en	Take Report Ownership
ar-sa	ألحصول على الملكية

en	Take Reports Ownership
ar-sa	ألحصول على الملكية

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Report
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Reports
ar-sa	موقع مكرر

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين التقرير التالي (التقارير).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين التقرير التالي (التقارير).

en	Enable Reports
ar-sa	تمكين التقرير

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل التقارير التالية.

en	Disable Report
ar-sa	تمكين التقرير

en	Disable Reports
ar-sa	تمكين التقرير

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإرسال التقرير التالي (التقارير) الآن.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإرسال التقرير التالي (التقارير) الآن.

en	Send Report Now
ar-sa	ارسال تبليغ

en	Send Reports Now
ar-sa	ارسال تبليغ

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى تحديد عناوين البريد الإلكتروني المستهدفة

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى وضع موضوع البريد الإلكتروني

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من الاسم

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ar-sa	غير قادر على إرسال التقرير '٪ s'. يرجى ضبط البريد الإلكتروني من العنوان

en	Item Type to be added.
ar-sa	نوع البند المراد إضافته.

en	Graph Tree
ar-sa	شجرة الرسم البياني

en	Select a Tree to use.
ar-sa	حدد شجرة لاستخدامها.

en	Graph Tree Branch
ar-sa	فرع شجرة الرسم البياني

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ar-sa	حدد فرع شجرة لاستخدامه في الرسوم البيانية والأجهزة. سيتم اعتبار الأجهزة بمثابة فروع.

en	Cascade to Branches
ar-sa	تتالي إلى الفروع

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ar-sa	هل يجب أن يتم تقديم الرسوم البيانية لجميع الأطفال؟

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ar-sa	حدد جهاز لتحديد الرسم البياني

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ar-sa	حدد قالب جهاز لاستخدامه.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد جهازًا لاستخدامه في التصفية من أجل الرسوم البيانية المحددة في حالة نوع الجهاز.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ar-sa	حدد نموذج الرسم البياني للجهاز الذي سيتم استخدامه لتصفية الرسوم البيانية أو تحديدها في حالة نوع الجهاز.

en	Graph Name Regular Expression
ar-sa	اسم الرسم البياني التعبير العادي

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ar-sa	تعبير عادي متوافق مع Perl (REGEXP) يستخدم لتحديد الرسوم البيانية لتتضمنها من الشجرة.

en	The Graph to use for this report item.
ar-sa	الرسم البياني لاستخدامه في عنصر التقرير هذا.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
ar-sa	سيتم تعيين وقت الانتهاء من Graph إلى وقت إرسال التقرير المجدول. لذا ، إذا كنت ترغب في أن يكون وقت الانتهاء على الرسوم البيانية المختلفة في منتصف الليل ، تأكد من إرسال التقرير عند منتصف الليل. سوف يكون وقت البدء Graph وقت النهاية مطروحاً Timpran Graph.

en	Alignment
ar-sa	رصف – صف - تنضيد - تصحيح

en	Alignment of the Item
ar-sa	محاذاة البند

en	Fixed Text
ar-sa	نص ثابت

en	Enter descriptive Text
ar-sa	أدخل النص الوصفي

en	Font Size
ar-sa	حجم الخط

en	Font Size of the Item
ar-sa	حجم الخط من البند

en	Report Item [edit Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تحرير التقرير:٪ s]

en	Report Item [new Report: %s]
ar-sa	تقرير العنصر [تقرير جديد:٪ s]

en	Events
ar-sa	الفعاليات

en	Send Report
ar-sa	ارسال تبليغ

en	[new]
ar-sa	[الجديد]

en	Details %s
ar-sa	التفاصيل

en	Report Items %s
ar-sa	لا تقرير البنود

en	Scheduled Events %s
ar-sa	مناسبات مجدولة

en	Report Preview %s
ar-sa	معاينة التقرير

en	Item Details
ar-sa	تفاصيل العنصر

en	Graph: %s
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Using CSS
ar-sa	باستخدام CSS

en	Device: %s
ar-sa	تغيير جهاز (خيارات) SNMP Options

en	, Graph Template: All Templates
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى قالب الجهاز

en	, Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	, Using RegEx: "%s"
ar-sa	، باستخدام RegEx: "%s"

en	Tree: %s
ar-sa	شجرة:

en	, Device: %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	, Branch: %s
ar-sa	فرع شجرة:

en	(All Branches)
ar-sa	(جميع الفروع)

en	(Current Branch)
ar-sa	(الفرع الحالي)

en	No Report Items
ar-sa	لا تقرير البنود

en	Administrator Level
ar-sa	مستوى المسؤول

en	Reports [%s]
ar-sa	التقارير [٪ s]

en	User Level
ar-sa	مستوى العضو

en	Reports
ar-sa	التقارير

en	Owner
ar-sa	المشارك

en	Frequency
ar-sa	التكرار

en	Last Run
ar-sa	التشغيل الماضي

en	Next Run
ar-sa	التشغيل المقبل

en	Report Title
ar-sa	عنوان التقرير

en	Report Disabled - No Owner
ar-sa	تقرير معطل - لا يوجد مالك

en	Every
ar-sa	كل

en	Multiple
ar-sa	متعدد

en	Invalid
ar-sa	عاجز، مقعد

en	No Reports Found
ar-sa	لم يتم العثور على تقارير

en	Graph Template:
ar-sa	قالب الرسم البياني:

en	Template Based
ar-sa	على أساس قالب

en	Tree:
ar-sa	شجرة

en	Site:
ar-sa	الموقع:

en	Leaf:
ar-sa	ورقة

en	Applied
ar-sa	تطبيقي

en	Filter
ar-sa	فلتر

en	Graph Filters
ar-sa	مرشحات الرسم البياني

en	Set/Refresh Filter
ar-sa	تعيين / تحديث فلتر

en	(Non Graph Template)
ar-sa	(قالب غير الرسم البياني)

en	Selected
ar-sa	مختار

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
ar-sa	عبارة البحث "٪ s" غير صالحة. الخطأ هو٪ s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
ar-sa	كان هناك خطأ داخلي!

en	Backtrack limit was exhausted!
ar-sa	تم استنفاد حد التراجع!

en	Recursion limit was exhausted!
ar-sa	تم استنفاد الحد من العودية!

en	Bad UTF-8 error!
ar-sa	خطأ UTF-8 سيء!

en	Bad UTF-8 offset error!
ar-sa	سوء UTF-8 خطأ إزاحة!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
ar-sa	خطأ في التحقق من المتغير٪ s بقيمة٪ s. انظر backtrace أدناه لمزيد من التفاصيل.

en	Validation Error
ar-sa	عنوان / خطأ التحقق مساحة الخريطة

en	written
ar-sa	مكتوب

en	could not open
ar-sa	لا يمكن فتحه

en	not exists
ar-sa	لا يوجد

en	not writable
ar-sa	قابل للكتابة

en	New Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	New Data Query: %s
ar-sa	استعلام البيانات [٪ s]

en	Unknown Field
ar-sa	حقل غير معروف

en	Import Preview Results
ar-sa	استيراد نتائج المعاينة

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
ar-sa	الصبار سيجعل التغييرات التالية إذا تم استيراد الحزمة:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية للحزمة:

en	Package Files
ar-sa	ملفات الحزمة

en	[preview]
ar-sa	معاينة

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
ar-sa	الصبار سيجعل التغييرات التالية إذا تم استيراد القالب:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية للقالب:

en	[success]
ar-sa	نجح!

en	[fail]
ar-sa	فشل

en	[preview]
ar-sa	معاينة

en	[updated]

en	[unchanged]
ar-sa	[دون تغيير]

en	Found Dependency:
ar-sa	وجدت التبعية:

en	Unmet Dependency:
ar-sa	الإعالة غير الملباة:

en	Path was not writable
ar-sa	كان المسار غير قابل للكتابة

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
ar-sa	أخفق تعيين الإصدار المحدد٪ sRRDTool:٪ s

en	Invalid Theme Specified
ar-sa	سمة غير صالحة محددة

en	Resource is not writable
ar-sa	المورد غير قابل للكتابة

en	File not found
ar-sa	الملف غير موجود

en	PHP did not return expected result
ar-sa	لم تعيد PHP النتيجة المتوقعة

en	Unexpected path parameter
ar-sa	معلمة مسار غير متوقعة

en	Failed to apply specified profile %s != %s
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Failed to apply specified mode: %s
ar-sa	أخفق تطبيق الوضع المحدد:٪ s

en	Failed to apply specified automation override: %s
ar-sa	فشل في تطبيق تجاوز التشغيل التلقائي المحدد:٪ s

en	Failed to apply specified cron interval
ar-sa	فشل في تطبيق الفاصل الزمني cron المحدد

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	No matching snmp option exists
ar-sa	لا يوجد خيار snmp مطابق موجود

en	No matching template exists
ar-sa	لا يوجد قالب مطابق

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
ar-sa	تعذر على برنامج التثبيت المتابعة بسبب خطأ غير متوقع.

en	Please report this to the Cacti Group.
ar-sa	يرجى الإبلاغ عن هذا إلى Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
ar-sa	سبب غير معروف:٪ s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
ar-sa	أنت تحاول تثبيت Cacti٪ s على قاعدة بيانات 0.6.x. لسوء الحظ ، لا يمكن القيام بذلك.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
ar-sa	لتكون قادرًا على المتابعة ، يجب عليك إنشاء قاعدة بيانات جديدة ، استيراد "cacti.sql" إلى ذلك:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
ar-sa	يجب عليك تحديث "include / config.php" للإشارة إلى قاعدة البيانات الجديدة.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
ar-sa	ملاحظة: لن يتم تعديل بياناتك الحالية ، ولن يكون متاحًا أو أي سجل للتثبيت الجديد

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
ar-sa	لقد قمت بإنشاء قاعدة بيانات جديدة ، ولكنك لم تقم بعد باستيراد الملف 'cacti.sql'. في سطر الأوامر ، قم بتنفيذ التالي للمتابعة:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
ar-sa	قد يتم إنشاء هذا الخطأ أيضًا إذا لم يكن لدى مستخدم قاعدة بيانات cacti الأذونات الصحيحة على قاعدة بيانات Cacti. الرجاء التأكد من أن مستخدم قاعدة بيانات Cacti لديه القدرة على SELECT أو INSERT أو DELETE أو UPDATE أو CREATE أو ALTER أو DROP أو INDEX على قاعدة بيانات Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
ar-sa	يجب أيضًا استيراد معلومات MySQL TimeZone إلى MySQL ومنح المستخدم Cacti SELECT الدخول إلى جدول mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
ar-sa	في Linux / UNIX ، شغّل ما يلي كجذر في shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
ar-sa	في Windows ، يجب أن تتبع الإرشادات الواردة هنا جدول وصف المنطقة الزمنية . بمجرد اكتمال ذلك ، يمكنك إصدار الأمر التالي لمنح وصول المستخدم Cacti إلى الجداول:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
ar-sa	ثم قم بتشغيل ما يلي داخل MySQL كمسؤول:

en	Test Connection
ar-sa	اختبار الاتصال

en	Begin
ar-sa	بدأ

en	Upgrade
ar-sa	ترقية

en	Downgrade
ar-sa	تخفيض

en	Cacti Version
ar-sa	نسخة الصبار

en	License Agreement
ar-sa	اتفاقية الترخيص

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
ar-sa	لا يبدو أن هذا الإصدار من Cacti (٪ s) يحتوي على رمز إصدار صالح ، يرجى الاتصال بفريق تطوير Cacti للتأكد من أن ذلك مقسم. إذا كنت ترى هذا الخطأ في إصدار ، يرجى رفع تقرير فورًا على GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
ar-sa	نشكرك على الوقت الذي قضيته في تنزيل وتثبيت Cacti ، وهو حل الرسوم البيانية الكامل لشبكتك. قبل أن تتمكن من البدء في عمل الرسوم البيانية الرائعة ، هناك بضع أجزاء من البيانات تحتاج Cacti إلى معرفتها.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
ar-sa	تأكد من أنك قد قرأت و اتبعت الخطوات المطلوبة لتثبيت Cacti قبل المتابعة. يمكن العثور على تثبيت المعلومات ل يونكس و Win32 و المستندة إلى أنظمة التشغيل.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
ar-sa	سترشدك هذه العملية إلى خطوات الترقية من الإصدار '٪ s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
ar-sa	أيضًا ، إذا كانت هذه ترقية ، فتأكد من قراءة ملف معلومات الترقية .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
ar-sa	لا ننصح بالرجوع إلى إصدار سابق حيث أن بنية قاعدة البيانات قد تكون غير متناسقة

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
ar-sa	Cacti مرخص بموجب رخصة جنو العمومية العامة ، يجب عليك الموافقة على أحكامه قبل المتابعة:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ar-sa	يتم توزيع هذا البرنامج على أمل أن يكون مفيدا ، ولكن دون أي ضمان. دون حتى الضمان الضمني للرواج أو الملاءمة لغرض معين. انظر رخصة جنو العمومية العامة لمزيد من التفاصيل.

en	Accept GPL License Agreement
ar-sa	قبول اتفاقية ترخيص GPL

en	Select default theme:
ar-sa	حدد المظهر الافتراضي:

en	Pre-installation Checks
ar-sa	الشيكات قبل التثبيت

en	Location checks
ar-sa	الشيكات الموقع

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
ar-sa	الرجاء تحديث config.php باستخدام موقع URI النسبي الصحيح لـ Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
ar-sa	يحتوي تكوين Cacti على المسار الصحيح النسبي (url_path) في config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
ar-sa	PHP - التوصيات

en	PHP Recommendations (
ar-sa	توصيات PHP

en	Current
ar-sa	بريدك الإلكتروني الحالي غير مسموح

en	Recommended
ar-sa	مستحسن

en	PHP Binary
ar-sa	PHP Binary Path

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
ar-sa	موقع PHP الثنائي غير صالح ويجب تحديثه.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
ar-sa	قم بتحديث قيمة path_php_binary في جدول الإعدادات.

en	Passed
ar-sa	اجتياز

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Restart Required
ar-sa	مطلوب

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
ar-sa	PHP - دعم الوحدة (مطلوب)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
ar-sa	يتطلب Cacti تثبيت عدة وحدات من PHP للعمل بشكل صحيح. إذا لم يتم تثبيت أي منها ، فلن تتمكن من متابعة التثبيت حتى يتم تصحيحه. بالإضافة إلى ذلك ، لأداء النظام الأمثل يجب تشغيل Cacti مع مجموعة معينة من متغيرات نظام MySQL. يرجى اتباع توصيات MySQL حسب تقديرك. ابحث دائمًا عن مستندات MySQL إذا كان لديك أي أسئلة.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
ar-sa	ملحقات PHP التالية إلزامية ، ويجب تثبيتها قبل متابعة تثبيت Cacti.

en	Required PHP Modules
ar-sa	وحدات PHP المطلوبة

en	Installed
ar-sa	المثبتة

en	Required
ar-sa	مطلوب

en	PHP - Module Support (Optional)
ar-sa	PHP - دعم الوحدة (اختياري)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
ar-sa	ينصح باستخدام امتدادات PHP التالية ، ويجب تثبيتها قبل متابعة تثبيت Cacti. ملاحظة: إذا كنت تخطط لدعم SNMPv3 مع IPv6 ، فلا يجب عليك تثبيت وحدة php-snmp في هذا الوقت.

en	Optional Modules
ar-sa	أختياري

en	Optional
ar-sa	اختياري

en	MySQL - TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
ar-sa	لا يتم ملء قاعدة بيانات MySQL TimeZone الخاصة بك. يرجى ملء قاعدة البيانات هذه قبل المتابعة.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
ar-sa	ليس لدى حساب تسجيل الدخول إلى قاعدة بيانات Cacti حق الوصول إلى قاعدة بيانات MySQL TimeZone. يرجى تقديم حساب قاعدة البيانات Cacti "select" الوصول إلى جدول "time_zone_name" في قاعدة البيانات "mysql" ، وملء معلومات MySQL's TimeZone قبل المتابعة.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
ar-sa	حساب قاعدة البيانات Cacti الخاص بك لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات MySQL TimeZone ويتم ملؤها قاعدة البيانات مع معلومات TimeZone العالمية.

en	MySQL - Settings
ar-sa	MySQL - الإعدادات

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
ar-sa	تساعد إعدادات ضبط الأداء MySQL هذه على تحسين أداء نظام Cacti الخاص بك دون مشاكل لفترة أطول.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
ar-sa	أوصى إعدادات متغير النظام MySQL

en	Installation Type
ar-sa	نوع التثبيت

en	Upgrade from %s to %s
ar-sa	الترقية من ٪ s إلى ٪ s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
ar-sa	في حالة حدوث مشكلات ، يوصى بشدة بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وإغلاقه ثم إعادة فتحه (ليس فقط علامة التبويب Cacti قيد التشغيل) وإعادة المحاولة ، قبل إثارة مشكلة مع مجموعة Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
ar-sa	في مناسبات نادرة ، كان لدينا تقارير من المستخدمين الذين يواجهون بعض المشكلات الطفيفة بسبب التغييرات في الشفرة. تحدث هذه المشكلات بسبب قيام المتصفح بالاحتفاظ برمز ما قبل الترقية ، وفي الوقت الذي اتخذنا فيه خطوات لتقليل فرص حدوث ذلك ، فقد يستمر حدوثه. إذا كنت بحاجة إلى تعليمات حول كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح ، فإن https://www.refreshyourcache.com/ يعد نقطة بداية جيدة.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
ar-sa	إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات بعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت وإعادة تشغيل المتصفح ، فيُرجى طرح المشكلة معنا وسنحاول تحديد سببها.

en	Downgrade from %s to %s
ar-sa	الرجوع إلى إصدار سابق من ٪ s إلى ٪ s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
ar-sa	يبدو أنك تريد الرجوع إلى إصدار سابق. لن يتم عكس تغييرات قاعدة البيانات التي تم إجراؤها للإصدار الأحدث وقد تتسبب في حدوث مشكلات.

en	Please select the type of installation
ar-sa	يرجى تحديد نوع التثبيت

en	Installation options:
ar-sa	خيارات التثبيت:

en	Choose this for the Primary site.
ar-sa	اختر هذا للموقع الأساسي.

en	New Primary Server
ar-sa	الخادم الأساسي الجديد

en	New Remote Poller
ar-sa	جديد بولير عن بعد

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
ar-sa	يتم استخدام Pollers البعيد للوصول إلى الشبكات التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة إلى الموقع الأساسي.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
ar-sa	تم تحديد المعلومات التالية من ملف تكوين Cacti. إذا لم يكن صحيحًا ، فيرجى تعديل "include / config.php" قبل المتابعة.

en	Local Database Connection Information
ar-sa	معلومات اتصال قاعدة البيانات المحلية

en	Database: %s
ar-sa	قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database User: %s
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات: ٪ s

en	Database Hostname: %s
ar-sa	اسم مضيف قاعدة البيانات: ٪ s

en	Port: %s
ar-sa	المنفذ: ٪ s

en	Server Operating System Type: %s
ar-sa	نوع نظام تشغيل الخادم: ٪ s

en	Central Database Connection Information
ar-sa	معلومات اتصال قاعدة البيانات المركزية

en	Configuration Readonly!
ar-sa	التكوين للقراءة فقط!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
ar-sa	يجب أن يكون ملف config.php قابل للكتابة بواسطة خادم الويب أثناء التثبيت لتكوين جهاز التلقيم عن بعد. بمجرد اكتمال التثبيت ، يجب تعيين هذا الملف للقراءة فقط لمنع مشاكل الأمان المحتملة.

en	Configuration of Poller
ar-sa	تكوين بولير

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
ar-sa	لم يتم تضمين معلومات مستضد Cacti عن بعد في ملف config.php الخاص بك. الرجاء مراجعة config.php.dist وتعيين المتغيرات: $ rdatabase_default ، $ rdatabase_username ، الخ. يجب تعيين هذه المتغيرات ثم الرجوع إلى خادم قاعدة البيانات الرئيسية Cacti. قم بتصحيح هذا وحاول مرة أخرى.

en	Remote Poller Variables
ar-sa	متغيرات المستقطب عن بعد

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
ar-sa	تتضمن المتغيرات التي يجب تعيينها في ملف config.php ما يلي:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
ar-sa	يقوم برنامج Installer تلقائيًا بتعيين $ poller_id وإضافته إلى ملف config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
ar-sa	بمجرد أن يتم تعيين جميع المتغيرات في ملف config.php ، يجب أيضًا منح حق الوصول إلى $ rdatabase_username إلى خادم قاعدة البيانات الرئيسية Cacti. اتبع نفس الإجراء الذي تريده مع أي تثبيت Cacti آخر. يمكنك بعد ذلك الضغط على زر "اختبار الاتصال". إذا نجح الاختبار ، فستتمكن من متابعة التثبيت وإكماله.

en	Additional Steps After Installation
ar-sa	خطوات إضافية بعد التثبيت

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
ar-sa	من الضروري أن يتصل خادم Cacti المركزي عبر MySQL بكل خادم قاعدة بيانات Cacti عن بعد. بمجرد اكتمال التثبيت ، يجب عليك تحرير جامع البيانات البعيد والتأكد من صحة الإعدادات. يمكنك التحقق من استخدام "Test Test" (اختبار الاتصال) عند تحرير جامع البيانات البعيد.

en	Critical Binary Locations and Versions
ar-sa	المواقع الثنائية الحرجة والإصدارات

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
ar-sa	تأكد من صحة كل هذه القيم قبل المتابعة.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
ar-sa	يبدو أن مسارًا واحدًا أو أكثر غير صحيح ، غير قادر على المتابعة

en	Directory Permission Checks
ar-sa	دليل التحقق من الشيكات

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
ar-sa	الرجاء التأكد من صحة أذونات الدليل أدناه قبل المتابعة. أثناء التثبيت ، يجب أن تكون هذه الدلائل مملوكة لمستخدم خادم الويب. مطلوب هذه التغييرات إذن للسماح المثبت لتثبيت حزم "قالب الجهاز" التي تتضمن XML وملفات البرامج النصية التي سيتم وضعها في هذه الدلائل. إذا اخترت عدم تثبيت الحزم ، فهناك برنامج نصي "install_package.php" يمكن استخدامه من سطر الأوامر بعد اكتمال التثبيت.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
ar-sa	بعد اكتمال التثبيت ، يمكنك جعل بعض هذه الأدلة للقراءة فقط لزيادة الأمان.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
ar-sa	سوف تكون هذه الدلائل مطلوبة للبقاء قراءة قابلة للكتابة بعد التثبيت بحيث يمكن لعملية Cacti المزامنة عن بُعد تحديثها مع تغيير موقع Cacti Web Site

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
ar-sa	إذا كنت تقوم بتثبيت الحزم ، بمجرد تثبيت الحزم ، يجب عليك تغيير دليل البرامج النصية للقراءة فقط لأن هذا يعرض بعض التعرض لموقع الويب.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
ar-sa	بالنسبة للناخبين عن بعد ، من الأهمية بمكان أن تكون المسارات التي ستقوم بتحديثها بشكل متكرر ، بما في ذلك المكونات الإضافية ، والنصوص البرمجية ، ومسارات الموارد ، لها حق الوصول للقراءة / الكتابة حيث سيحتاج جامع البيانات إلى تحديث هذه المسارات من محتوى خادم الويب الرئيسي.

en	Required Writable at Install Time Only
ar-sa	مطلوب للكتابة في وقت التثبيت فقط

en	Not Writable
ar-sa	قابل للكتابة

en	Required Writable after Install Complete
ar-sa	مطلوب للكتابة بعد اكتمال التثبيت

en	Potential permission issues
ar-sa	مشكلات الإذن المحتملة

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
ar-sa	يرجى التأكد من أن خادم الويب لديه حق الوصول للقراءة / الكتابة إلى مجلدات cacti التي تعرض الأخطاء أدناه.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
ar-sa	إذا تم تمكين SELinux على الخادم الخاص بك ، يمكنك إما تعطيل هذا بشكل عاجل ، أو تعطيله مؤقتًا ثم إضافة الأذونات المناسبة باستخدام أدوات سطر الأوامر SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
ar-sa	يجب أن يكون لدى المستخدم '٪ s' إذن MODIFY لتمكين القراءة / الكتابة.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
ar-sa	يظهر هنا مثال على كيفية تعيين أذونات المجلد ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى ضبط هذا بناءً على نظام التشغيل وحسابات المستخدمين والأذونات المرغوبة.

en	EXAMPLE:
ar-sa	مثال:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
ar-sa	بمجرد اكتمال التثبيت لمسار CSRF ، يجب ضبطه على للقراءة فقط.

en	All folders are writable
ar-sa	جميع المجلدات قابلة للكتابة

en	Input Validation Whitelist Protection
ar-sa	حماية القائمة البيضاء للتحقق من صحة المدخلات

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
ar-sa	يمكن استغلال طرق إدخال بيانات Cacti التي تستدعي نصًا برمجيًا بطرق يمكن لغير المسؤول من خلالها إلحاق الضرر بأي من الملفات التي يمتلكها حساب المستطلع ، وفي الحالات التي يقوم فيها شخص ما بتشغيل أداة الاقتراع Cacti كجذر ، يمكن أن يعرض نظام التشغيل للخطر مما يسمح للمهاجمين استغلال بنيتك التحتية.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
ar-sa	لذلك ، منذ عدة إصدارات ، تم تحسين Cacti لتوفير إمكانات القائمة البيضاء على هذه الأنواع من طرق إدخال البيانات. على الرغم من أن هذا يؤمن Cacti بشكل أكثر دقة ، إلا أنه يزيد من حجم العمل المطلوب من قبل مسؤول Cacti لاستيراد القوالب والحزم وإدارتها.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
ar-sa	الطريقة التي تعمل بها القائمة البيضاء هي أنه عند استيراد طريقة إدخال البيانات لأول مرة ، أو إعادة استيراد طريقة إدخال البيانات ، ويتغير البرنامج النصي و / أو الوسيطات بأي شكل من الأشكال ، فإن طريقة إدخال البيانات وجميع مصادر البيانات المقابلة سوف يتم تعطيلها بشكل فوري حتى يتحقق المسؤول من صلاحية طريقة إدخال البيانات.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
ar-sa	لتحديد طرق إدخال البيانات في هذه الحالة ، قدمنا برنامجًا نصيًا للتحقق من صحة دليل Cacti's CLI يمكن تشغيله بالخيارات التالية:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
ar-sa	سيبحث خيار البرنامج النصي هذا عن أي من أساليب إدخال البيانات المحظورة حاليًا ويقدم تفاصيل عن السبب.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
ar-sa	يقوم خيار البرنامج النصي هذا بإلغاء حظر أساليب إدخال البيانات المحظورة حاليًا.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
ar-sa	سيعيد خيار البرنامج النصي هذا تمكين أي مصادر بيانات معطلة.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
ar-sa	يُقترح بشدة أن تقوم بتحديث config.php الخاص بك لتمكين هذه الميزة عن طريق إلغاء التعليق على المتغير $ input_whitelist ثم تشغيل خيارات البرنامج النصي CLI الثلاثة أعلاه بعد اكتمال التثبيت المستند إلى الويب.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
ar-sa	حدد خانة الاختيار أدناه للإقرار بأنك قد قرأت وفهمت مشكلة الأمان هذه

en	I have read this statement
ar-sa	لقد قرأت هذا البيان

en	Default Profile
ar-sa	ملف التعريف الافتراضي

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
ar-sa	يرجى تحديد ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي ليتم استخدامه لمصادر الاستطلاع. هذا هو الحد الأقصى لمقدار الوقت بين فحص الأجهزة للحصول على معلومات بحيث يتم تقليل الفاصل الزمني للاستقصاء ، يتم وضع المزيد من العمل على مضيف خادم Cacti. أيضا ، حدد الفاصل الزمني Cron المقصود أو المكوّن الذي ترغب في استخدامه لجمع البيانات.

en	Cron Interval
ar-sa	كرون الفاصل

en	Default Automation Network
ar-sa	افتراضي شبكة الأتمتة

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
ar-sa	Cacti يمكنه فحص الشبكة تلقائيًا بمجرد اكتمال التثبيت. سيستخدم هذا نطاق الشبكة أدناه لتحديد نطاق عناوين IP التي يمكن مسحها ضوئيًا. يتم تعريف مجموعة محددة مسبقًا من الخيارات للمسح والتي تشمل استخدام كل من "العامة" و "الخاصة".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
ar-sa	إذا كانت أجهزتك تتطلب مجموعة مختلفة من الخيارات ليتم استخدامها أولاً ، فيمكنك تعريفها أدناه وسيتم استخدامها قبل الإعدادات الافتراضية

en	All options may be adjusted post installation
ar-sa	جميع الخيارات يمكن تعديلها بعد التثبيت

en	Default Options
ar-sa	الخيارات الافتراضية

en	Scan Mode
ar-sa	وضع المسح.

en	Network Range
ar-sa	نطاق الشبكة

en	Additional Defaults
ar-sa	افتراضيات إضافية

en	Additional SNMP Options
ar-sa	خيارات SNMP إضافية

en	Error Locating Profiles
ar-sa	خطأ في تحديد موقع الملفات الشخصية

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
ar-sa	لا يمكن متابعة التثبيت بسبب عدم العثور على ملفات تعريف.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
ar-sa	قد يحدث هذا إذا كان لديك قاعدة بيانات فارغة ولم تقم باستيراد الملف cacti.sql حتى الآن

en	Template Setup
ar-sa	إعداد القالب

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
ar-sa	حدد نوع القالب الذي ترغب في تصديره من Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
ar-sa	لا يُنصح بتحديث القوالب التي قمت بالفعل بإجراء تعديلات عليها. لن تؤدي ترقية القوالب إلى إزالة التعديلات التي تم إجراؤها على قوالب الرسم البياني والبيانات ، ويمكن أن تؤدي إلى سلوك غير متوقع. ومع ذلك ، إذا لم تكن قد أجريت تغييرات على أي رسم بياني أو استعلام بيانات أو قالب بيانات ، فلن يكون لإعادة استيراد الحزمة أي تأثير. في هذه الحالة ، يجب عليك "مزامنة الرسوم البيانية" من القوالب بعد التحديث.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
ar-sa	يرجى تحديد قوالب الأجهزة التي ترغب في استخدامها بعد التثبيت. إذا كان نظام التشغيل هو Windows ، فأنت بحاجة إلى التأكد من تحديد قالب "جهاز Windows". إذا كان نظام التشغيل هو Linux / UNIX ، فتأكد من تحديد "Device Local Machine Machine".

en	Author
ar-sa	المؤلف

en	Homepage
ar-sa	الصفحة الرئيسية

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
ar-sa	تسمح لك "القوالب الأجهزة" بمراقبة مجموعة كبيرة من البيانات في Cacti ورسم بياني لها. بعد تحديد "قوالب الأجهزة" المطلوبة ، اضغط على "إنهاء" وستكتمل عملية التثبيت. الرجاء التحلي بالصبر في هذه الخطوة ، نظرًا لأن استيراد "نماذج الأجهزة" قد يستغرق بضع دقائق.

en	Server Collation
ar-sa	تجميع الخادم

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
ar-sa	يظهر ترتيب الخادم الخاص بك متوافقًا مع UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
ar-sa	لا يظهر ترتيب الخادم الخاص بك متوافقًا تمامًا مع UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
ar-sa	ضمن المقطع [mysqld] ، حدد موقع الإدخالات المسماة "character ‑ set ‑ server" و "collation ‑ server" وقم بتعيينها كالتالي:

en	Database Collation
ar-sa	تجميع قاعدة البيانات

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
ar-sa	يبدو أن الترتيب الافتراضي لقاعدة البيانات الخاص بك متوافقًا مع UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
ar-sa	لا يظهر الترتيب الافتراضي لقاعدة البيانات الخاص بك على أنه متوافق تمامًا مع UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
ar-sa	قد تحتوي أي جداول تم إنشاؤها بواسطة المكونات الإضافية على مشكلات مرتبطة بجداول Cacti Core في حالة عدم مطابقة الترتيب. الرجاء التأكد من تغيير قاعدة البيانات الخاصة بك إلى "utf8mb4_unicode_ci" عن طريق تشغيل ما يلي:

en	Table Setup
ar-sa	إعداد الجدول

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
ar-sa	لديك جداول أكثر مما يسمح لنا تكوين PHP بعرضه / تحويله. الرجاء تعديل إعداد max_input_vars في php.ini إلى قيمة أعلى من٪ s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
ar-sa	قد يستغرق تحويل الجداول بعض الوقت خاصة على جداول أكبر. سيحدث تحويل هذه الجداول في الخلفية ولكن لن يمنع المثبّت من الاكتمال. قد يؤدي هذا إلى إبطاء بعض الخوادم إذا لم تكن هناك موارد كافية لـ MySQL للتعامل مع التحويل.

en	Tables
ar-sa	الجداول

en	Collation
ar-sa	الترتيب

en	Engine
ar-sa	مكنة، ماكنة، محرك

en	Row Format
ar-sa	تنسيق الصف

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
ar-sa	جدول واحد أو أكثر كبير جدًا بحيث لا يمكن تحويله أثناء التثبيت. يجب عليك استخدام البرنامج النصي cli / convert_tables.php لتنفيذ التحويل ، ثم تحديث هذه الصفحة. فمثلا:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
ar-sa	يجب تحويل الجداول التالية إلى UTF8 و InnoDB. يرجى تحديد الجداول التي ترغب في تحويلها أثناء عملية التثبيت.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
ar-sa	يبدو أن جميع الجداول الخاصة بك متوافقة مع UTF8

en	Confirm Upgrade
ar-sa	تأكيد الترقية

en	Confirm Downgrade
ar-sa	تأكيد خفض

en	Confirm Installation
ar-sa	تأكيد التثبيت

en	Install
ar-sa	تثبيت

en	DOWNGRADE DETECTED
ar-sa	تم الكشف عن DOWNECTED

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
ar-sa	يجب عليك تغيير قاعدة بيانات Cacti لتغير أي تغييرات في الترقية تم إجراؤها. THE INSTALLER ليس لديه طريقة للقيام بذلك تلقائيا نيابة عنك

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
ar-sa	لا ينبغي أن يتم تنفيذ خفض التصنيف إلا عند الضرورة القصوى ، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل إنشاء موقعك

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
ar-sa	خادم Cacti جاهز تقريبًا. يرجى التحقق من أنك سعيد بالمتابعة.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
ar-sa	اضغط على '٪ s' ، ثم انقر فوق '٪ s' لإكمال عملية التثبيت بعد تحديد "قوالب الأجهزة".

en	Installing Cacti Server v%s
ar-sa	تثبيت Cacti Server v٪ s

en	Your Cacti Server is now installing
ar-sa	يتم تثبيت خادم Cacti الآن

en	Spawning background process: %s %s
ar-sa	عملية التفريخ في الخلفية:٪ s٪ s

en	Complete
ar-sa	مكتمّل

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
ar-sa	تم تثبيت / تحديث Cacti Server v٪ s. يمكنك الآن البدء في استخدام البرنامج.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
ar-sa	تم تثبيت / تحديث خادم Cacti Server v٪ s مع وجود أخطاء

en	Get Help
ar-sa	احصل على مساعدة

en	Report Issue
ar-sa	إبلاغ عن مشكلة

en	Get Started
ar-sa	البدء

en	Starting %s Process for v%s
ar-sa	بدء عملية٪ s لـ v٪ s

en	Finished %s Process for v%s
ar-sa	انتهت معالجة٪ s لـ v٪ s

en	Found %s templates to install
ar-sa	تم العثور على قوالب٪ s للتثبيت

en	About to import Package #%s '%s'.
ar-sa	على وشك استيراد الحزمة #٪ s '٪ s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
ar-sa	نجح استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
ar-sa	فشل استيراد الحزمة #٪ s '٪ s' ضمن ملف التعريف '٪ s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
ar-sa	قوالب أتمتة لـ [حذف قالب]

en	No templates were selected for import
ar-sa	لم يتم تحديد أي قوالب للاستيراد

en	Updating remote configuration file
ar-sa	في انتظار التكوين

en	Setting default data source profile to %s (%s)
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي لهذا القالب البيانات.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
ar-sa	أخفق تطبيق الملف الشخصي المحدد٪ s! =٪ s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
ar-sa	تحديث شبكة الأتمتة (٪ s) ، الوضع "٪ s" => "٪ s" ، الشبكة الفرعية "٪ s" =>٪ s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
ar-sa	فشل العثور على شبكة الأتمتة ، ولم يتم إجراء أي تغييرات

en	Adding extra snmp settings for automation
ar-sa	إضافة إعدادات snmp إضافية للأتمتة

en	Selecting Automation Option Set %s
ar-sa	حذف قالب (قوالب) التنفيذ التلقائي

en	Updating Automation Option Set %s
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Successfully updated Automation Option Set %s
ar-sa	تم بنجاح تحديث مجموعة خيارات الأتمتة٪ s

en	Resequencing Automation Option Set %s
ar-sa	تشغيل التنفيذ على الجهاز (الأجهزة)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
ar-sa	فشل في تطبيق نطاق الأتمتة المحدد

en	Failed to find any automation option set
ar-sa	تعذّر العثور على البيانات لنسخها!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
ar-sa	قوالب الأجهزة [تحرير:٪ s]

en	Creating Graphs for Default Device
ar-sa	إنشاء الرسوم البيانية لهذا الجهاز

en	Adding Device to Default Tree
ar-sa	افتراضيات الجهاز

en	No templated graphs for Default Device were found
ar-sa	لم يتم العثور على الرسوم البيانية القوالب للجهاز الافتراضي

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
ar-sa	تحذير: لم يتم العثور على نموذج الجهاز لنظام التشغيل الخاص بك. ستحتاج إلى استيراد قوالب الأجهزة أو حزم Cacti لمراقبة خادم Cacti.

en	Running first-time data query for local host
ar-sa	تشغيل استعلام بيانات لأول مرة للمضيف المحلي

en	Repopulating poller cache
ar-sa	إعادة بناء بولير

en	Repopulating SNMP Agent cache
ar-sa	إعادة بناء SNMPAgent ذاكرة التخزين المؤقت

en	Generating RSA Key Pair
ar-sa	توليد زوج مفاتيح RSA

en	Found %s tables to convert
ar-sa	تم العثور على جداول٪ s ليتم تحويلها

en	Converting Table #%s '%s'
ar-sa	تحويل الجدول #٪ s '٪ s'

en	No tables where found or selected for conversion
ar-sa	لم يتم العثور على جداول أو تحديدها للتحويل

en	Switched from %s to %s
ar-sa	تم التبديل من٪ s إلى٪ s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
ar-sa	ملاحظة: استخدام ملف مؤقت لذاكرة التخزين المؤقت db:٪ s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
ar-sa	الترقية من v٪ s (DB٪ s) إلى v٪ s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
ar-sa	تحذير: فشل في العثور على وظيفة الترقية لـ v٪ s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
ar-sa	تم إحباط التثبيت بسبب عدم قبول اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
ar-sa	بدأت الخلفية بالفعل في٪ s ، وتم تخطي هذه المحاولة عند٪ s

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
ar-sa	حدث استثناء أثناء التثبيت: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
ar-sa	تم بدء التثبيت على٪ s ، وقد اكتمل في٪ s

en	Both
ar-sa	كلاهما

en	No - %s
ar-sa	%s %s

en	%s - N/A
ar-sa	%s %s

en	Web
ar-sa	شبكة الويب

en	%s - No
ar-sa	%s %s

en	Cli
ar-sa	كلاسيكي

en	Setting PHP Option %s = %s
ar-sa	تعيين خيار PHP٪ s =٪ s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
ar-sa	فشل تعيين خيار PHP٪ s ، هو٪ s (يجب أن يكون٪ s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
ar-sa	لم يتم العثور على مجمّع بيانات (ق) عند محاولة المزامنة

en	Authentication Success
ar-sa	نجاح التوثيق

en	Authentication Failure
ar-sa	فشل التوثيق

en	PHP LDAP not enabled
ar-sa	لم يتم تمكين PHP LDAP

en	No username defined
ar-sa	لا يوجد اسم مستخدم محدد

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على تعيين الإصدار

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ بروتوكول ، غير قادر على تعيين خيار الإحالات

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على بدء اتصالات TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، فشل عام (٪ s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ في البروتوكول ، غير قادر على الربط ، نتيجة LDAP:٪ s

en	Unable to Connect to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Connection Timeout to Server (%s)
ar-sa	انتهى وقت الاتصال

en	Insufficient Access to Server (%s)
ar-sa	وصول غير كافية

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
ar-sa	تعذر العثور على المجموعة DN للمقارنة

en	More than one matching user found
ar-sa	تم العثور على أكثر من مستخدم مطابق

en	Unable to find user from DN
ar-sa	يتعذر العثور على المستخدم من DN

en	Unable to find users DN
ar-sa	يتعذر العثور على المستخدمين DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
ar-sa	غير قادر على إنشاء كائن اتصال LDAP

en	Specific DN and Password required
ar-sa	الاسم المميز وكلمة المرور المطلوبة

en	Invalid Password provided. Login failed.
ar-sa	أدخلت كلمة مرور غير صالحة. فشل عملية الدخول.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
ar-sa	خطأ غير متوقع٪ s (خطأ في LDAP:٪ s)

en	ICMP Ping timed out
ar-sa	انتهت المهلة المحددة لـ ICMP

en	ICMP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح بروتوكول ICMP Ping (٪ s ms)

en	ICMP ping Timed out
ar-sa	ICMP بينغ خرجت

en	Destination address not specified
ar-sa	عنوان الوجهة غير محدد

en	default
ar-sa	افتراضي

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
ar-sa	خطأ في اختبار بروتوكول UDP:٪ s

en	UDP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار UDP Ping (٪ s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
ar-sa	TCP ping: socket_connect () ، والسبب:٪ s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
ar-sa	TCP ping: فشل socket_select () ، والسبب:٪ s

en	TCP Ping Success (%s ms)
ar-sa	نجاح اختبار TCP Ping (٪ s ms)

en	TCP ping timed out
ar-sa	انتهت مهلة TCP ping

en	Ping not performed due to setting.
ar-sa	لم يتم تنفيذ Ping بسبب الإعداد.

en	%s Version %s or above is required for %s.
ar-sa	يلزم وجود٪ s من الإصدار٪ s أو أحدث لـ٪ s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
ar-sa	مطلوب٪ s لـ٪ s ، ولم يتم تثبيته.

en	Plugin cannot be installed.
ar-sa	لا يمكن تثبيت المكون الإضافي.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins
ar-sa	الإضافات

en	Requires: Cacti >= %s
ar-sa	يتطلب: الصبار> =٪ s

en	Legacy Plugin
ar-sa	البرنامج المساعد القديم

en	Not Stated
ar-sa	غير مذكور

en	Device '%s' successfully added to Report.
ar-sa	يضاف إلى الصبار

en	Device not found! Unable to add to Report
ar-sa	لم يتم العثور على الرسم البياني محاولة إضافة إلى تقرير

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
ar-sa	لم تتم إضافة الجهاز "%s" إلى التقرير لأنه موجود بالفعل في التقرير.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
ar-sa	مشاكل في إرسال التقرير '٪ s' مشكلة خطأ النظام الفرعي للبريد الإلكتروني هي '٪ s'

en	Report '%s' Sent Successfully
ar-sa	تم إرسال تقرير '٪ s' بنجاح

en	(No Graph Template)
ar-sa	(لا يوجد قالب رسم بياني)

en	(Non Query Based)
ar-sa	(غير قائم على الاستعلام)

en	Add to Report
ar-sa	أضف إلى التقرير

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
ar-sa	اختر التقرير لربط هذه الرسوم البيانية بها. سيتم استخدام القيم الافتراضية للمحاذاة لكل رسم بياني في القائمة أدناه.

en	Report:
ar-sa	التقرير:

en	Graph Timespan:
ar-sa	المخطط الزمني

en	Graph Alignment:
ar-sa	محاذاة الرسم البياني:

en	Created Report Graph Item '%s'
ar-sa	تم إنشاء عنصر رسم تقرير فني ' ٪ s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	أخفق إضافة عنصر رسومي تقرير ' ٪ s ' موجود بالفعل

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
ar-sa	تم تخطي عنصر Graph Report ' ٪ s ' بالفعل

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
ar-sa	حجم خطوة RRD المطلوب هو '٪ s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نوع مصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون نبض القلب لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون الحد الأدنى لتقليل وقت الاستجابة (RRD) لمصدر البيانات '٪ s' هو '٪ s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	DS '٪ s' مفقود في تعريف Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	Cacti RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ar-sa	الملف RRA '٪ s' له نفس CF / steps (٪ s،٪ s) كـ '٪ s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون XFF لمعرف cacti RRA '٪ s' '٪ s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
ar-sa	يجب أن يكون عدد الصفوف لمعرف Cacti RRA '٪ s' هو '٪ s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في RRDfile

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
ar-sa	RRA '٪ s' مفقودة في تعريف Cacti

en	RRD File Information
ar-sa	RRD ملف المعلومات

en	Data Source Items
ar-sa	عناصر مصدر البيانات

en	Minimal Heartbeat
ar-sa	أدنى ضربات القلب

en	Min
ar-sa	بحد أدنى

en	Max
ar-sa	الحد الأعلى

en	Last DS
ar-sa	آخر DS

en	Unknown Sec
ar-sa	غير معروف

en	Round Robin Archive
ar-sa	جولة روبن الأرشيف

en	Cur Row
ar-sa	صف كو

en	PDP per Row
ar-sa	PDP لكل صف

en	CDP Prep Value (0)
ar-sa	قيمة الإعداد المسبق لـ CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
ar-sa	CDP نقاط بيانات غير معروفة (0)

en	Errors Found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Optional Tuning Recommendations
ar-sa	حقول مصدر البيانات

en	rename %s to %s
ar-sa	إعادة تسمية٪ s إلى٪ s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
ar-sa	خطأ أثناء تحليل XML من تفريغ rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
ar-sa	خطأ أثناء كتابة ملف XML:٪ s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
ar-sa	خطأ: RRDfile٪ s غير قابل للكتابة

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
ar-sa	خطأ أثناء تحليل XML تفريغ RRDtool

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) تمت إزالتها من ملف RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
ar-sa	RRA (CF =٪ s، ROWS =٪ d، PDP_PER_ROW =٪ d، XFF =٪ 1.2f) إضافة إلى ملف RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
ar-sa	لا يمتلك موقع الويب حق الوصول للكتابة إلى٪ s ، وقد يتعذر إنشاء / تحديث ملفات RRD

en	(Custom)
ar-sa	مخصص

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
ar-sa	فشل في فتح ملف البيانات ، ربما لم يتم تشغيل برنامج التلقيم حتى الآن

en	RRA Folder
ar-sa	مجلد RRA

en	Root
ar-sa	الجذر

en	Unknown RRDtool Error
ar-sa	خطأ RRDtool غير معروف

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
ar-sa	إنشاء تجميع من القالب

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
ar-sa	محاولة تكوين رسم بياني من قالب الرسم البياني الذي تمت إزالته

en	Created: %s
ar-sa	تم الإنشاء:٪ s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
ar-sa	خطأ: فشل التحقق من الصحة البيضاء. تحقق من طريقة إدخال البيانات

en	Graph Not created for %s due to bad data
ar-sa	خلق الرسم البياني

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
ar-sa	MySQL 5.6+ و MariaDB 10.0+ هي إصدارات رائعة ، وهي إصدارات جيدة جدًا للاختيار. تأكد من تشغيل الإصدار الأحدث على الرغم من أنه يعمل على إصلاح مشكلة الشبكات منخفضة المستوى طويلة الأمد والتي تسببت في العديد من المشكلات المتعلقة بالموثوقية.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
ar-sa	عند استخدام Cacti بلغات أخرى غير اللغة الإنجليزية ، من المهم استخدام نوع ترتيب utf8mb4_unicode_ci حيث أن بعض الأحرف تأخذ أكثر من بايت واحد.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
ar-sa	عند استخدام Cacti بلغات أخرى غير اللغة الإنجليزية ، من المهم استخدام مجموعة الأحرف utf8mb4 لأن بعض الأحرف تأخذ أكثر من بايت واحد.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
ar-sa	من المستحسن تمكين InnoDB في أي إصدار٪ s أكبر من 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
ar-sa	استنادًا إلى عدد عمليات تسجيل الدخول واستخدام أداة تجميع بيانات العمود الفقري ، سيحتاج٪ s إلى العديد من الاتصالات. الحساب للعمود الفقري هو: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1) ، ثم يجب عليك ترك مساحة خالية لاتصالات المستخدم ، والتي ستتغير اعتمادًا على عدد حسابات تسجيل الدخول المتزامنة.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
ar-sa	حفظ التخزين المؤقت للجدول أكبر يعني أقل عمليات فتح / إغلاق الملف عند استخدام innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
ar-sa	مع إمكانات الاستقصاء عن بعد ، ستتم مزامنة كميات كبيرة من البيانات من الخادم الرئيسي إلى القائمون بالاستطلاع عن بعد. لذلك ، احتفظ بهذه القيمة عند أو فوق 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
ar-sa	في حالة استخدام Cacti Performance Booster واختيار محرك تخزين ذاكرة ، يجب أن تكون حذراً لتدفق المخزن المؤقت Performance Booster قبل نفاد مساحة ذاكرة النظام. يتم ذلك بطريقتين ، أولاً تقليل حجم عمود الإخراج الخاص بك إلى الحجم الصحيح فقط. هذا العمود موجود في الجداول poller_output ، و poller_output_boost. الشيء الثاني الذي يمكنك القيام به هو تخصيص المزيد من الذاكرة إلى جداول الذاكرة. لقد اخترنا بشكل عشوائي القيمة الموصى بها بنسبة 10 ٪٪ من ذاكرة النظام ، ولكن إذا كنت تستخدم محركات أقراص SSD أو لديك نظام أصغر ، فيمكنك تجاهل هذه التوصية أو اختيار محرك تخزين مختلف. قد ترى الاستهلاك المتوقع لجداول Booster Performance ضمن Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
ar-sa	عند تنفيذ الاستعلامات الفرعية ، مع وجود حجم جدول مؤقت أكبر ، احتفظ بهذه الجداول المؤقتة في الذاكرة.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
ar-sa	عند استخدام تخزين InnoDB ، من المهم الاحتفاظ بمساحات الطاولة منفصلة. وهذا يجعل إدارة الجداول أبسط للمستخدمين منذ وقت طويل من٪ s. إذا كنت تستخدم حاليًا ، فبإمكانك الترحيل إلى التخزين لكل ملف من خلال تمكين الميزة ، ثم تشغيل عبارة توضيحية على جميع جداول InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
ar-sa	عند استخدام innodb_file_per_table ، من المهم تعيين innodb_file_format إلى Barracuda. سيسمح هذا الإعداد بفهارس أطول مهمة لجداول Cacti معينة.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
ar-sa	إذا كانت جداولك تحتوي على فهارس كبيرة جدًا ، فيجب أن تعمل باستخدام Barracuda innodb_file_format و innodb_large_prefix يساوي 1. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مكونات إضافية لا يمكنها إنشاء الجداول بشكل صحيح.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
ar-sa	يحتفظ InnoDB بالكثير من الجداول والفهارس في ذاكرة النظام قدر الإمكان. لذلك ، يجب أن تجعل innodb_buffer_pool كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الكثير من الجداول والفهرس في الذاكرة. سيساعدك فحص حجم / var / lib / mysql / cacti directory في تحديد هذه القيمة. نوصي بـ 25 ٪٪ من الذاكرة الإجمالية لنظامك ، ولكن ستختلف متطلباتك حسب حجم الأنظمة لديك.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
ar-sa	يجب أن تظل هذه الإعدادات قيد التشغيل ما لم يتم تشغيل مثيلات Cacti إما على ZFS أو FusionI / O وكلاهما يحتوي على دفتر يومية داخلي لاستيعاب أعطال النظام المفاجئة. ومع ذلك ، إذا كانت لديك طاقة جيدة جدًا ، ونادرًا ما تنخفض أنظمتك وكان لديك نسخ احتياطية ، فإن تحويل هذا الإعداد إلى إيقاف التشغيل يمكن أن يؤدي إلى زيادة أداء قاعدة البيانات بنسبة 50٪ تقريبًا.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
ar-sa	هذا هو المكان الذي يتم تخزين البيانات الوصفية. إذا كان لديك الكثير من الجداول ، سيكون من المفيد زيادة هذا.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
ar-sa	يجب أن لا تقوم طلبات البحث المارقة بقاعدة البيانات بالاتصال بالآخرين. اقتل هذه الاستعلامات قبل أن تقتل نظامك.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
ar-sa	الحد الأقصى لأداء الإدخال / الإخراج يحدث عند استخدام الأسلوب O_DIRECT لمسح الصفحات.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
ar-sa	يعني تعيين هذه القيمة إلى 2 أنه سيتم مسح كافة المعاملات كل ثانية بدلاً من الالتزام. يسمح هذا لـ٪ s بأداء الكتابة بشكل أقل.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ar-sa	مع التخزين الحديث لنوع SSD ، فإن وجود عدة مؤشرات ترابط io أمر مفيد لتطبيقات ذات خصائص io عالية.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
ar-sa	اعتبارًا من٪ s٪ s ، يمكنك التحكم في عدد المرات التي يتم فيها صرف المعاملات إلى القرص. الافتراضي هو 1 ثانية ، ولكن في إعداد أنظمة I / O عالية لقيمة أكبر من 1 يمكن أن تسمح I / O القرص أن يكون أكثر تسلسلي

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ar-sa	مع التخزين الحديث من نوع SSD ، فإن وجود عدة سلاسل io للقراءة يكون مفيدًا للتطبيقات ذات الخصائص io العالية.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ar-sa	مع تخزين نوع SSD الحديث ، وجود عدة سلاسل io الكتابة هو مفيد للتطبيقات مع خصائص io عالية.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
ar-sa	سينقسم٪ s innodb_buffer_pool إلى مناطق الذاكرة لتحسين الأداء. الحد الأقصى للقيمة هو 64. عندما يكون حجم innodb_buffer_pool أقل من 1 غيغابايت ، يجب استخدام حجم التجمع مقسومًا على 128 ميجابايت. استمر في استخدام هذه المعادلة حتى 64 كحد أقصى.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
ar-sa	إذا كان لديك أقراص SSD ، استخدم هذا الاقتراح. إذا كان لديك محركات أقراص ثابتة فعلية ، فاستخدم 200 * عدد محركات الأقراص النشطة في الصفيف. في حالة استخدام NVMe أو PCIe Flash ، يمكن استخدام أرقام أكبر بكثير تصل إلى 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
ar-sa	إذا كان لديك أقراص SSD ، استخدم هذا الاقتراح. إذا كان لديك محركات أقراص ثابتة فعلية ، استخدم 2000 * عدد محركات الأقراص النشطة في الصفيف. في حالة استخدام NVMe أو PCIe Flash ، يمكن استخدام أرقام أكبر بكثير تصل إلى 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
ar-sa	إذا كان لديك أقراص SSD ، استخدم هذا الاقتراح. خلاف ذلك ، لا تقم بتعيين هذا الإعداد.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ar-sa	مع التخزين الحديث من نوع SSD ، فإن وجود عدة سلاسل io للقراءة يكون مفيدًا للتطبيقات ذات الخصائص io العالية.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ar-sa	مع تخزين نوع SSD الحديث ، وجود عدة سلاسل io الكتابة هو مفيد للتطبيقات مع خصائص io عالية.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
ar-sa	عند استخدام MariaDB 10.2.4 وما فوق ، يجب إيقاف هذا الإعداد إذا تم تمكين عمليات الكتابة الذرية. لذلك ، يرجى تمكين عمليات الكتابة الذرية بدلاً من المخزن المؤقت للكتابة المزدوجة حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الأداء.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
ar-sa	عند استخدام MariaDB 10.2.4 وما فوق ، يمكنك استخدام الكتابة الذرية على المخزن المؤقت للكتابة المزدوجة لزيادة الأداء.

en	%s Tuning
ar-sa	ضبط٪ s

en	Note: Many changes below require a database restart
ar-sa	ملاحظة: تتطلب العديد من التغييرات أدناه إعادة تشغيل قاعدة البيانات

en	Variable
ar-sa	متغير

en	Current Value
ar-sa	القيمة الحالية

en	Recommended Value
ar-sa	القيمة الموصى بها

en	Comments
ar-sa	التعليقات

en	PHP %s is the minimum version
ar-sa	PHP٪ s هو إصدار mimimum

en	A minimum of %s memory limit
ar-sa	حد لا يقل عن٪ s من ذاكرة MB

en	A minimum of %s m execution time
ar-sa	حد أدنى من٪ sm وقت التنفيذ

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
ar-sa	منطقة زمنية صالحة تطابق MySQL والنظام

en	A useful name for this VDEF.
ar-sa	اسم مفيد لهذا VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Delete External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Delete External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Disable External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Disable External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Enable External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	Enable External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Links
ar-sa	روابط

en	Apply Filter
ar-sa	إبدأ الفرز

en	Reset filters
ar-sa	إعادة تعيين الفرز

en	Top Tab
ar-sa	أعلى تبويب

en	Bottom Console
ar-sa	وحدة التحكم السفلى

en	Top Console
ar-sa	أعلى وحدة التحكم

en	Page
ar-sa	صفحة

en	Style
ar-sa	نمط

en	Edit Page
ar-sa	تعديل الصفحـة

en	View Page
ar-sa	عرض الصفحة

en	Sort for Ordering
ar-sa	فرز للطلب

en	No Pages Found
ar-sa	لا توجد صفحات

en	Console Menu
ar-sa	قائمة وحدة التحكم

en	Bottom of Console Page
ar-sa	أسفل صفحة وحدة التحكم

en	Top of Console Page
ar-sa	أعلى صفحة وحدة التحكم

en	Where should this page appear?
ar-sa	أين يجب أن تظهر هذه الصفحة؟

en	Console Menu Section
ar-sa	قسم قائمة وحدة التحكم

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
ar-sa	تحت أي عنوان وحدة التحكم يجب أن يظهر هذا العنصر؟ (ستظهر جميع قوائم الروابط الخارجية بين التهيئة والأدوات المساعدة)

en	New Console Section
ar-sa	قسم وحدة التحكم الجديدة

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
ar-sa	إذا لم تعجبك أي من الخيارات المذكورة أعلاه ، فاكتب عنوانًا جديدًا هنا.

en	Tab/Menu Name
ar-sa	اسم علامة التبويب / القائمة

en	The text that will appear in the tab or menu.
ar-sa	النص الذي سيظهر في علامة التبويب أو القائمة.

en	Content File/URL
ar-sa	ملف المحتوى / عنوان URL

en	Web URL Below
ar-sa	عنوان الويب أدناه

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
ar-sa	الملف الذي يحتوي على محتوى لهذه الصفحة. يجب أن يكون هذا الملف في دليل Cacti 'include / content /'.

en	Web URL Location
ar-sa	موقع ويب URL

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
ar-sa	عنوان URL الصحيح المراد استخدامه لهذا الرابط الخارجي. يجب تضمين النوع ، على سبيل المثال http://www.cacti.net. لاحظ أن العديد من مواقع الويب لا تسمح بتضمينها في iframe من موقع خارجي ، وبالتالي قد لا يعمل الارتباط الخارجي.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
ar-sa	في حالة تحديده ، ستكون الصفحة متاحة على الفور إلى المستخدم المسؤول.

en	Automatic Page Refresh
ar-sa	تحديث تلقائي للصفحة

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
ar-sa	كم مرة تريد أن يتم تحديث هذه الصفحة تلقائيًا.

en	External Links [edit: %s]
ar-sa	روابط خارجية [تحرير:٪ s]

en	External Links [new]
ar-sa	روابط خارجية [جديد]

en	a Session Timeout
ar-sa	المهلة

en	an Account Suspension
ar-sa	خيارات الحساب

en	a change in state of the Remote Data Collector
ar-sa	حالة جامع البيانات هذا.

en	Automatic Logout
ar-sa	تسجيل الخروج التلقائي

en	Logout of Cacti
ar-sa	الخروج من الصبار

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
ar-sa	لقد تم تسجيل خروجك من Cacti بسبب انتهاء مهلة الجلسة.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
ar-sa	الرجاء إغلاق المتصفح أو٪ sLogin Again٪ s

en	Cookies have been cleared
ar-sa	تم مسح جميع جلسات تسجيل الدخول الخاصة بك.

en	Notifications
ar-sa	تنبيهات

en	SNMP Notification Receivers
ar-sa	استقبال إشعارات SNMP

en	Receivers
ar-sa	مستلمون

en	Id
ar-sa	الهویة الشخصیة

en	No SNMP Notification Receivers
ar-sa	لا استقبال إشعارات SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
ar-sa	مستقبل إعلام بروتوكول SNMP [تحرير:٪ s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
ar-sa	مستقبل إعلام SNMP [جديد]

en	MIB

en	OID

en	Kind
ar-sa	طبيعة

en	Max-Access
ar-sa	ماكس الوصول

en	Monitored
ar-sa	مراقبة

en	No SNMP Notifications
ar-sa	لا إشعارات SNMP

en	Severity
ar-sa	حدة، وخامة

en	Purge Notification Log
ar-sa	سجل إعلام التطهير

en	Time
ar-sa	الوقت

en	Notification
ar-sa	إشعار

en	Varbinds

en	Severity Level
ar-sa	مستوى الخطورة

en	No SNMP Notification Log Entries
ar-sa	لا توجد إدخالات سجل إعلام SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Delete Notification Receiver
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Delete Notification Receivers
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل جهاز استقبال الإشعارات التالي

en	Disable Notification Receiver
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Disable Notification Receivers
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مستقبل الإعلام

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مستقبل الإعلام

en	Enable Notification Receiver
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Enable Notification Receivers
ar-sa	٪ s استقبال الإشعارات

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Disable Forwarding Object
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Disable Forwarding Objects
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل إعادة توجيه كائنات الإعلام التالية إلى جهاز استقبال الإشعارات هذا.

en	Enable Forwarding Object
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Enable Forwarding Objects
ar-sa	تعطيل كائنات الإعلام

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
ar-sa	إزالة سجل Cacti بنجاح

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Email
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	Device class
ar-sa	قواعد الجهاز

en	Copyright
ar-sa	اليمين

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
ar-sa	ملفات الحزمة

en	Filename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Differences

en	Unchanged
ar-sa	[دون تغيير]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
ar-sa	عنوان القالب

en	Changes/Diffferences
ar-sa	تغيير الجهاز

en	Orphans
ar-sa	منفرد

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
ar-sa	ملفات الحزمة

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
ar-sa	تلقائيا إضافة إلى الصبار

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
ar-sa	استيراد

en	Uninstall
ar-sa	الغاء التثبيت

en	Not Compatible
ar-sa	لا تتوافق

en	Not Installed
ar-sa	غير مثبت

en	Awaiting Configuration
ar-sa	في انتظار التكوين

en	Awaiting Upgrade
ar-sa	في انتظار الترقية

en	Plugin Management
ar-sa	إدارة البرنامج المساعد

en	Plugin Error
ar-sa	خطأ في المكوِّن الإضافي

en	Active/Installed
ar-sa	نشط / مثبت

en	Configuration Issues
ar-sa	قضايا التكوين

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
ar-sa	تتضمن الإجراءات المتاحة "تثبيت" ، "تنشيط" ، "تعطيل" ، "تمكين" ، "إلغاء تثبيت".

en	Plugin Name
ar-sa	اسم الاضافة

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
ar-sa	اسم هذا البرنامج المساعد. يتم التحكم في الاسم بواسطة الدليل الموجود فيه.

en	Plugin Description
ar-sa	وصف البرنامج المساعد

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
ar-sa	وصف قام مؤلف المكونات الإضافية بإعطاءه إلى المكون الإضافي.

en	Main / Remote Status
ar-sa	رئيسي / بعيد الحالة

en	The status of this Plugin.
ar-sa	حالة هذا البرنامج المساعد.

en	The author of this Plugin.
ar-sa	مؤلف هذا البرنامج المساعد.

en	Requires
ar-sa	نیاز به در

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
ar-sa	يتطلب هذا المكون الإضافي تثبيت المكونات الإضافية التالية أولاً.

en	The version of this Plugin.
ar-sa	إصدار هذا البرنامج المساعد.

en	Load Order
ar-sa	تحميل النظام

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
ar-sa	ترتيب تحميل البرنامج المساعد. يمكنك تغيير ترتيب التحميل من خلال الفرز الأول به ، ثم نقل مكون إضافي إلى الأعلى أو الأسفل.

en	No Plugins Found
ar-sa	لم يتم العثور على أي إضافات

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
ar-sa	سيؤدي إلغاء تثبيت هذا المكون الإضافي إلى إزالة جميع بيانات المكون الإضافي والإعدادات. إذا كنت تريد حقًا إلغاء تثبيت المكون الإضافي ، فانقر فوق "إلغاء التثبيت" أدناه. وإلا فانقر فوق "إلغاء"

en	Are you sure you want to Uninstall?
ar-sa	هل أنت متأكد من أنك تريد إلغاء التثبيت؟

en	Not Compatible, %s
ar-sa	غير متوافق ،٪ s

en	Order Before Previous Plugin
ar-sa	ترتيب قبل البرنامج المساعد السابق

en	Order After Next Plugin
ar-sa	ترتيب بعد البرنامج المساعد التالي

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
ar-sa	غير قادر على تثبيت البرنامج المساعد. يجب تثبيت الإضافات التالية أولاً:٪ s

en	Install Plugin
ar-sa	تثبيت الاضافات

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
ar-sa	غير قادر على إلغاء التثبيت. هذا المكون الإضافي مطلوب بواسطة:٪ s

en	Uninstall Plugin
ar-sa	إلغاء تثبيت المكون الإضافي

en	Disable Plugin
ar-sa	تعطيل البرنامج المساعد

en	Enable Plugin
ar-sa	تمكين البرنامج المساعد

en	Plugin directory is missing!
ar-sa	دليل المكون الإضافي مفقود!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
ar-sa	المكون الإضافي غير متوافق (قبل الإصدار 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
ar-sa	لا يمكن أن تتضمن أدلة المكونات الإضافية مسافات

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
ar-sa	دليل المكونات الإضافية غير صحيح. يجب أن يكون '٪ s' ولكنه '٪ s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
ar-sa	دليل المكون الإضافي '٪ s' مفقود setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
ar-sa	البرنامج المساعد يفتقر إلى ملف INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
ar-sa	تم دمج البرنامج المساعد في الصبار الأساسية

en	Plugin is not compatible
ar-sa	البرنامج المساعد غير متوافق

en	Enable Plugin Locally
ar-sa	تمكين البرنامج المساعد

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
ar-sa	تحذير:٪ s غير متزامنة مع فاصل Poller! الفاصل الزمني لـ Poller هو '٪ d' من الثواني ، بحد أقصى '٪ d' من الثواني ، ولكن مرت٪ d ثانية منذ آخر استطلاع!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
ar-sa	تحذير: هناك "٪ d" تم الكشف عنه على أنه اجتياز دورة الاقتراع ، يرجى التحقق من ذلك.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
ar-sa	تحذير: جدول إخراج Poller غير فارغ. المشكلات:٪ d،٪ s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
ar-sa	خطأ: مسار العمود الفقري:٪ s غير صالح. بولير لا يمكن أن يستمر!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
ar-sa	تم تجاوز الحد الأقصى لوقت التشغيل٪ d من الثواني. الخروج.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
ar-sa	تحذير: تجاوزت دورة استقصاء الصبار فترة الاستقصاء بمقدار

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
ar-sa	Cacti System Utilities

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
ar-sa	ملاحظة: تمت إضافة جامع بيانات ثاني Cacti. Therfore ، تمكين التعزيز تلقائيًا!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
ar-sa	تحذير: قاعدة بيانات Cacti الرئيسية غير متصلة بالإنترنت أو قيد الاسترداد

en	Cacti Primary Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
ar-sa	يتطلب تقرير Cacti Automation عميل بريد إلكتروني يستند إلى html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
ar-sa	تحذير: تم الكشف عن تجاوز استطلاعات الرأي ، وتحطم محتمل للمستقبل

en	Full Sync
ar-sa	مزامنة كاملة

en	New/Idle
ar-sa	جديد / الخمول

en	Use Cacti Log Level
ar-sa	مستوى سجل عام

en	Data Collector Information
ar-sa	بيانات جامع البيانات

en	The primary name for this Data Collector.
ar-sa	الاسم الأساسي لمجمع البيانات هذا.

en	New Data Collector
ar-sa	جامع البيانات الجديد

en	Data Collector Hostname
ar-sa	اسم مضيف البيانات

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
ar-sa	اسم المضيف لمجمع البيانات. قد يكون من الضروري أن يكون اسم نطاق مؤهل بالكامل لملامسات الاستقصاء عن بُعد للاتصال به من أجل أنشطة مثل إعادة الفهرسة ، الرسوم البيانية في الوقت الفعلي ، إلخ.

en	Custom Log Level
ar-sa	مستوى سجل عام

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
ar-sa	وحدة زمنية

en	The TimeZone for the Data Collector.
ar-sa	The TimeZone لمجمع البيانات.

en	Notes for this Data Collectors Database.
ar-sa	ملاحظات لقاعدة بيانات جامعي البيانات هذه.

en	Collection Settings
ar-sa	إعدادات التجميعة

en	Processes
ar-sa	العمليات

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
ar-sa	عدد عمليات تجميع البيانات لاستخدامها في إنتاجها.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
ar-sa	عدد مؤشرات نهاية العمود الفقري لاستخدامها في عملية تجميع البيانات.

en	Sync Interval
ar-sa	فترة المزامنة

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
ar-sa	الفاصل الزمني لمزامنة الاستقصاء قيد الاستخدام. سيؤثر هذا الإعداد على عدد المرات التي يتم فيها فحص هذا الاستقصاء وتحديثه.

en	Remote Database Connection
ar-sa	اتصال قاعدة البيانات عن بعد

en	The hostname for the remote database server.
ar-sa	اسم المضيف لخادم قاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database Name
ar-sa	اسم قاعدة البيانات عن بعد

en	The name of the remote database.
ar-sa	اسم قاعدة البيانات عن بعد.

en	Remote Database User
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات عن بعد

en	The user name to use to connect to the remote database.
ar-sa	اسم المستخدم المراد الاتصال به لقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database Password
ar-sa	كلمة مرور قاعدة البيانات عن بعد

en	The user password to use to connect to the remote database.
ar-sa	كلمة مرور المستخدم لاستخدامها للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database Port
ar-sa	منفذ قاعدة البيانات عن بعد

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
ar-sa	منفذ TCP لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database Retries
ar-sa	مستخدم قاعدة البيانات عن بعد

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
ar-sa	اسم المستخدم المراد الاتصال به لقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database SSL
ar-sa	قاعدة بيانات عن بعد SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
ar-sa	إذا كانت قاعدة البيانات البعيدة تستخدم SSL للاتصال ، فحدد مربع الاختيار أدناه.

en	Remote Database SSL Key
ar-sa	مفتاح قاعدة البيانات عن بعد SSL

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
ar-sa	الملف الذي يحتفظ بمفتاح SSL لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database SSL Certificate
ar-sa	شهادة SSL لقاعدة البيانات البعيدة

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
ar-sa	الملف الذي يحتفظ بشهادة SSL لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة.

en	Remote Database SSL Authority
ar-sa	قاعدة بيانات SSL البعيدة

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ar-sa	الملف الذي يحتفظ بمرجع تصديق SSL لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة. هذه معلمة اختيارية يمكن أن يطلبها موفر قاعدة البيانات إذا بدأ SSL باستخدام الخيار --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
ar-sa	قاعدة بيانات SSL البعيدة

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ar-sa	الملف الذي يحتفظ بمرجع تصديق SSL لاستخدامه للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة. هذه معلمة اختيارية يمكن أن يطلبها موفر قاعدة البيانات إذا بدأ SSL باستخدام الخيار --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم المضيف هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف غير مكرر.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
ar-sa	لقد استخدمت بالفعل اسم مضيف قاعدة البيانات هذا '٪ s'. الرجاء إدخال اسم مضيف قاعدة بيانات غير مكرر.

en	Data Collector Statistics cleared.
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Delete Data Collector
ar-sa	حذف مجمع البيانات

en	Delete Data Collectors
ar-sa	حذف مجمع البيانات

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل أداة تجميع البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل أداة تجميع البيانات التالية.

en	Disable Data Collector
ar-sa	تعطيل جامع البيانات

en	Disable Data Collectors
ar-sa	تعطيل جامع البيانات

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Enable Data Collector
ar-sa	تمكين جامع البيانات

en	Enable Data Collectors
ar-sa	تمكين جامع البيانات

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة مجمع البيانات عن بعد للعملية دون اتصال.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة مجمع البيانات عن بعد للعملية دون اتصال.

en	Resync Data Collector
ar-sa	جامع البيانات الجديد

en	Resync Data Collectors
ar-sa	جامعي البيانات

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين جامع البيانات التالي.

en	Site [edit: %s]
ar-sa	الموقع [تحرير:٪ s]

en	Site [new]
ar-sa	الموقع [جديد]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
ar-sa	يجب أن يكون جامع البيانات عن بعد قادرين على الاتصال بجامع البيانات الرئيسي ، والعكس بالعكس. استخدم هذا الزر للتحقق من قدرة مجمع تجميع البيانات الرئيسي على الاتصال بمجمع البيانات البعيد هذا.

en	Test Database Connection
ar-sa	اختبار اتصال قاعدة البيانات

en	Collectors
ar-sa	جامعي

en	Pollers

en	Collector Name
ar-sa	اسم جامع

en	The Name of this Data Collector.
ar-sa	اسم جامع البيانات هذا.

en	The unique id associated with this Data Collector.
ar-sa	الرقم الفريد المرتبط بجهاز تجميع البيانات هذا.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
ar-sa	اسم المضيف حيث يتم تشغيل أداة تجميع البيانات.

en	The Status of this Data Collector.
ar-sa	حالة جامع البيانات هذا.

en	Proc/Threads
ar-sa	إجراءات / المواضيع

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
ar-sa	عدد عمليات الاستقطاب والخيوط الخاصة بهذه أداة تجميع البيانات.

en	Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	The last data collection time for this Data Collector.
ar-sa	آخر وقت لتجميع البيانات لمجمع البيانات هذا.

en	Avg/Max
ar-sa	متوسط / ماكس

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
ar-sa	توقيت متوسط و Collector الأقصى لمجمع البيانات هذا.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
ar-sa	عدد الأجهزة المرتبطة بمجمع البيانات هذا.

en	SNMP Gets
ar-sa	SNMP يحصل

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
ar-sa	يتم ربط عدد SNMP بهذا المجمّع.

en	Scripts
ar-sa	الوثائق

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
ar-sa	عدد مكالمات البرنامج النصي المرتبطة بمجمع البيانات هذا.

en	Servers
ar-sa	السيرفرات

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
ar-sa	عدد مكالمات خادم البرامج النصية المقترنة مع أداة تجميع البيانات هذه.

en	Last Finished
ar-sa	آخر انتهى

en	The last time this Data Collector completed.
ar-sa	آخر مرة اكتمل فيها أداة تجميع البيانات هذه.

en	Last Update
ar-sa	اخر تحديث

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
ar-sa	آخر مرة وصل فيها مجمع تجميع البيانات هذا بموقع Cacti الرئيسي.

en	Last Sync
ar-sa	آخر مزامنة

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
ar-sa	كانت آخر مرة تمت فيها مزامنة أداة تجميع البيانات هذه مع موقع Cacti الرئيسي.

en	No Data Collectors Found
ar-sa	لا توجد جامعي البيانات

en	RRD check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Host Description
ar-sa	الوصف

en	Local Data ID
ar-sa	بيانات صالحة

en	Message

en	Deleted
ar-sa	تم الحذف

en	No RRDcheck Problems Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Age
ar-sa	اغسطس

en	%d hours
ar-sa	%d د ساعات

en	%d day

en	%d days
ar-sa	أيام

en	Messages

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Archive
ar-sa	أرشيف

en	RRD Files
ar-sa	ملفات RRD

en	RRD File Name
ar-sa	RRD اسم الملف

en	DS Name
ar-sa	اسم DS

en	DS ID
ar-sa	معرف DS

en	Template ID
ar-sa	معرف القالب

en	Last Modified
ar-sa	آخر تعديل

en	Size [KB]
ar-sa	الحجم [كيلو بايت]

en	No unused RRD Files
ar-sa	لا ملفات RRD غير المستخدمة

en	Total Size [MB]:
ar-sa	الحجم الإجمالي [ميغابايت]:

en	Last Scan:
ar-sa	آخر مسحة:

en	Time Since Update
ar-sa	الوقت منذ التحديث

en	RRDfiles

en	Rescan
ar-sa	إعادة تفحص

en	Delete All
ar-sa	حذف الكل

en	Delete All Unknown RRDfiles
ar-sa	حذف الكل RRDfiles غير معروف

en	Archive All
ar-sa	ارشيف جميع

en	Archive All Unknown RRDfiles
ar-sa	ارشيف جميع غير معروف RRDfiles

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
ar-sa	ملاحظة: يتم حفظ إعدادات المسار في علامة التبويب هذه محليًا فقط!

en	Cacti Settings (%s)%s
ar-sa	إعدادات الصبار (٪ s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
ar-sa	يجب أن تكون الفاصل الزمني Poller أقل من Cron Interval

en	Select Plugin(s)
ar-sa	حدد المكوّن (الإضافات)

en	Plugins Selected
ar-sa	المكونات الإضافية المحددة

en	Select File(s)
ar-sa	اختر الملف

en	Files Selected
ar-sa	الملفات المحددة

en	Select Template(s)
ar-sa	اختر قالب (نماذج)

en	All Templates Selected
ar-sa	جميع القوالب المحددة

en	Send a Test Email
ar-sa	إرسال اختبار البريد الإلكتروني

en	Test Email Results
ar-sa	اختبار نتائج البريد الإلكتروني

en	Site Information
ar-sa	معلومات الموقع

en	The primary name for the Site.
ar-sa	الاسم الأساسي للموقع.

en	New Site
ar-sa	موقع جديد

en	Disable Site
ar-sa	تعطيل الجهاز

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
ar-sa	حدد هذا المربع لتعطيل جميع عمليات التحقق لهذا المضيف.

en	Address Information
ar-sa	معلومات العنوان

en	Address1
ar-sa	عنوان1

en	The primary address for the Site.
ar-sa	العنوان الأساسي للموقع.

en	Enter the Site Address
ar-sa	أدخل عنوان الموقع

en	Address2
ar-sa	عنوان2

en	Additional address information for the Site.
ar-sa	معلومات عنوان إضافية للموقع.

en	Additional Site Address information
ar-sa	معلومات إضافية عن عنوان الموقع

en	City
ar-sa	المدينة

en	The city or locality for the Site.
ar-sa	المدينة أو المنطقة المحلية للموقع.

en	Enter the City or Locality
ar-sa	أدخل المدينة أو المنطقة

en	State
ar-sa	الحالة

en	The state for the Site.
ar-sa	حالة الموقع.

en	Enter the state
ar-sa	أدخل الدولة

en	Postal/Zip Code
ar-sa	الرمز البريدى

en	The postal or zip code for the Site.
ar-sa	الرمز البريدي أو البريدي للموقع.

en	Enter the postal code
ar-sa	أدخل الرمز البريدي

en	Country
ar-sa	الدولة

en	The country for the Site.
ar-sa	بلد الموقع.

en	Enter the country
ar-sa	أدخل البلد

en	The TimeZone for the Site.
ar-sa	The TimeZone للموقع.

en	Geolocation Information
ar-sa	معلومات الموقع الجغرافي

en	Latitude
ar-sa	خط الغرض

en	The Latitude for this Site.
ar-sa	خط العرض لهذا الموقع.

en	example 38.889488
ar-sa	مثال 38.889488

en	Longitude
ar-sa	خط الطول

en	The Longitude for this Site.
ar-sa	خط الطول لهذا الموقع.

en	example -77.0374678
ar-sa	سبيل المثال -77.0374678

en	Zoom
ar-sa	تكبير

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
ar-sa	الافتراضي تكبير الخريطة لهذا الموقع. يمكن أن تتراوح القيم من 0 إلى 23. لاحظ أن بعض مناطق الكوكب بها تكبير / تصغير أقصاه 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
ar-sa	معلومة اضافية

en	Additional area use for random notes related to this Site.
ar-sa	استخدام منطقة إضافية للملاحظات العشوائية المتعلقة بهذا الموقع.

en	Enter some useful information about the Site.
ar-sa	أدخل بعض المعلومات المفيدة عن الموقع.

en	Alternate Name
ar-sa	أسم بديل

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
ar-sa	يستخدم في الحالات التي يوجد فيها موقع بديل يستخدم في وصفه

en	If the Site is known by another name enter it here.
ar-sa	إذا كان الموقع معروفًا باسم آخر ، فأدخله هنا.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
ar-sa	لم يتم العثور على موقع النموذج! غير قادر على التكرار.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Site
ar-sa	حذف الموقع

en	Delete Sites
ar-sa	حذف الموقع

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate Site
ar-sa	موقع مكرر

en	Duplicate Sites
ar-sa	موقع مكرر

en	Site Name:
ar-sa	اسم الموقع:

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Enable Site
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Enable Sites
ar-sa	المواقع المتاحة

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Disable Sites
ar-sa	المواقع المتاحة

en	Site Name
ar-sa	اسم الموقع

en	The name of this Site.
ar-sa	اسم هذا الموقع.

en	The unique id associated with this Site.
ar-sa	الرقم الفريد المرتبط بهذا الموقع.

en	Monitoring State
ar-sa	مراقبة

en	The state of this Site.
ar-sa	اسم هذا الموقع.

en	The number of Devices associated with this Site.
ar-sa	عدد الأجهزة المرتبطة بهذا الموقع.

en	The City associated with this Site.
ar-sa	المدينة المرتبطة بهذا الموقع.

en	The State associated with this Site.
ar-sa	الدولة المرتبطة بهذا الموقع.

en	The Country associated with this Site.
ar-sa	البلد المرتبط بهذا الموقع.

en	No Sites Found
ar-sa	لم يتم العثور على مواقع

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
ar-sa	FATAL: Spire Kill method '٪ s' غير صالح

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
ar-sa	FATAL: Spike Kill Not allowed

en	Database
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Database Settings
ar-sa	إعدادات تخزين البيانات

en	Database Status
ar-sa	قاعدة البيانات

en	Database Permissions
ar-sa	صلاحيات المتدرب

en	PHP Info
ar-sa	معلومات PHP

en	ChangeLog
ar-sa	1 التغيير

en	Technical Support [%s]
ar-sa	الدعم الفني [٪ s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
ar-sa	NET-SNMP غير مثبت أو لم يتم تعيين مساراته. الرجاء التثبيت إذا كنت ترغب في مراقبة الأجهزة التي تدعم SNMP.

en	Configuration Settings
ar-sa	إعدادات الضبط

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
ar-sa	خطأ: الإصدار RRDtool المثبتة لا يتجاوز الإصدار المكوّن. <br> يرجى زيارة٪ s وتحديد إصدار الأداة المساعدة RRDtool الصحيح.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
ar-sa	خطأ: لا يدعم RRDtool 1.2.x + تنسيق صور GIF ، ولكن٪ d "graph (s) و / أو القوالب تم تعيين GIF كتنسيق الصورة.

en	General Information
ar-sa	معلومات عامة

en	Cacti OS
ar-sa	نظام التشغيل الصبار

en	NET-SNMP Version
ar-sa	NET-SNMP الإصدار

en	Configured
ar-sa	تكوين

en	Found
ar-sa	يوجد

en	Total: %s
ar-sa	المجموع : %s

en	Poller Information
ar-sa	معلومات مستضد

en	Different version of Cacti and Spine!
ar-sa	نسخة مختلفة من الصبار والعمود الفقري!

en	Action[%s]
ar-sa	أفعال]

en	No items to poll
ar-sa	لا توجد عناصر للاستطلاع

en	Name:
ar-sa	الاسم:

en	Procs:
ar-sa	1 عملية

en	Threads:
ar-sa	مواضيع

en	Concurrent Processes
ar-sa	العمليات المتزامنة

en	Max Threads
ar-sa	ماكس المواضيع

en	PHP Servers
ar-sa	خوادم PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
ar-sa	الحالي: %s ، الحد الأدنى المطلوب: %s

en	Minimum Connections:
ar-sa	اختبار الاتصال

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
ar-sa	يفترض وجود 100 اتصال احتياطي لمستخدمي صفحات الويب والاتصالات المختلفة الأخرى.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
ar-sa	يمكن أن يختلف الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير إذا كان هناك نشاط كثيف لعرض الرسم البياني للمستخدم.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
ar-sa	يمكن لكل علامة تبويب في المتصفح استخدام ما يصل إلى 10 اتصالات حسب المتصفح.

en	Script Timeout
ar-sa	مهلة البرنامج النصي

en	Max OID
ar-sa	ماكس OID

en	Last Run Statistics
ar-sa	آخر إحصائيات التشغيل

en	System Memory
ar-sa	ذاكرة النظام

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
ar-sa	معلومات PHP

en	PHP Version
ar-sa	إصدار البي اتش بي

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
ar-sa	ينصح باستخدام PHP الإصدار 5.5.0+ لدعم التجزئة قوية كلمة المرور.

en	PHP OS

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
ar-sa	المثبتة. ملاحظة: إذا كنت تخطط لاستخدام SNMPv3 ، فيجب عليك إزالة php-snmp واستخدام مجموعة أدوات Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
ar-sa	لقد قمت بتعيين حد الذاكرة إلى "غير محدود".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
ar-sa	من المقترح للغاية أن تغيّر لك php.ini memory_limit إلى٪ s أو أعلى.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
ar-sa	يتم حساب قيمة الذاكرة المقترحة هذه بناءً على عدد مصدر البيانات الحالي ويستخدم فقط كاقتراح ، وقد تختلف القيم الفعلية للنظام وفقًا للمتطلبات.

en	Variable Name
ar-sa	اسم المتغير

en	Permission Name
ar-sa	الأذونات

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
ar-sa	معلومات جدول MySQL - الأحجام في KBytes

en	Avg Row Length
ar-sa	متوسط طول الصف

en	Data Length
ar-sa	طول البيانات

en	Index Length
ar-sa	طول الفهرس

en	Comment
ar-sa	تعليق

en	Unable to retrieve table status
ar-sa	غير قادر على استرداد حالة الجدول

en	Worst 20 polling time hosts
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Avg Polling Time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	Actual polling time
ar-sa	وقت الاقتراع

en	No host found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
ar-sa	معلومات وحدة PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
ar-sa	تحذير: تمت مصادفة أخطاء التصدير. تحديث نافذة المتصفح لمزيد من التفاصيل!

en	What would you like to export?
ar-sa	ماذا تريد أن تصدر؟

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
ar-sa	حدد نوع القالب الذي ترغب في تصديره من Cacti.

en	Device Template to Export
ar-sa	قالب جهاز للتصدير

en	Choose the Template to export to XML.
ar-sa	اختر قالب للتصدير إلى XML.

en	Include Dependencies
ar-sa	تشمل التبعيات

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
ar-sa	تعتمد بعض القوالب على عناصر أخرى في Cacti لتعمل بشكل صحيح. يوصى بشدة بتحديد هذا المربع أو قد يفشل الاستيراد الناتج.

en	Output Format
ar-sa	تنسيق الإخراج

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
ar-sa	اختر التنسيق لإخراج ملف XML الناتج في.

en	Output to the Browser (within Cacti)
ar-sa	الإخراج إلى المتصفح (داخل الصبار)

en	Output to the Browser (raw XML)
ar-sa	الإخراج إلى المتصفح (XML خال)

en	Save File Locally
ar-sa	حفظ الملف محليا

en	Available Templates [%s]
ar-sa	القوالب المتاحة [٪ s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
ar-sa	قوالب التصدير

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Not Readable
ar-sa	قابل للكتابة

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
ar-sa	تشمل التبعيات

en	Damaged
ar-sa	مصدر البيانات ، الرسم البياني

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
ar-sa	استيراد قالب

en	ERROR
ar-sa	خطأ

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
ar-sa	فشل في الوصول إلى مجلد مؤقت ، يتم تعطيل وظيفة الاستيراد

en	Publish
ar-sa	نشر

en	Un-Publish
ar-sa	انشر

en	Un-Lock
ar-sa	مغلق

en	inherit
ar-sa	وراثي

en	manual
ar-sa	دَليل

en	alpha
ar-sa	ألفا( الحرف الإغريقي الأول ألفا)

en	natural
ar-sa	طَبيعِيّ

en	numeric
ar-sa	عَدَدِيٌّ

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Delete Tree
ar-sa	حذف شجرة

en	Delete Trees
ar-sa	حذف شجرة

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Publish Tree
ar-sa	نشر شجرة

en	Publish Trees
ar-sa	نشر شجرة

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-Publish Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Un-Publish Trees
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإلغاء نشر شجرة التالية.

en	Un-Lock Tree
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Un-Lock Trees
ar-sa	إلغاء نشر شجرة

en	Trees [edit: %s]
ar-sa	الأشجار [تحرير:٪ s]

en	Trees [new]
ar-sa	الأشجار [جديد]

en	Edit Tree
ar-sa	تحرير شجرة

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
ar-sa	لتحرير هذه الشجرة ، يجب أولاً قفلها بالضغط على زر تحرير شجرة.

en	Add Root Branch
ar-sa	إضافة فرع الجذر

en	Finish Editing Tree
ar-sa	الانتهاء من تحرير شجرة

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
ar-sa	تم قفل هذه الشجرة للتعديل على٪ 1 $ s بواسطة٪ 2 $ s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
ar-sa	لتحرير الشجرة ، يجب عليك أولاً إلغاء قفلها ثم قفلها بنفسك

en	Tree Items
ar-sa	عناصر شجرة

en	Available Sites
ar-sa	المواقع المتاحة

en	Available Devices
ar-sa	الأجهزة المتاحة

en	Available Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المتاحة

en	New Node
ar-sa	نقطة اتصال جديدة

en	Rename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Branch Sorting
ar-sa	فرع الفرز

en	Inherit
ar-sa	وراثة

en	Alphabetic
ar-sa	أبجدي

en	Natural
ar-sa	طبيعي

en	Cut
ar-sa	يقطع. يجرح. يبزغ (السن). جرح. قطع

en	Paste
ar-sa	معجون، رب

en	Add Tree
ar-sa	أضف شجرة

en	Sort Trees Ascending
ar-sa	فرز الأشجار تصاعدي

en	Sort Trees Descending
ar-sa	فرز الأشجار تنازلي

en	Tree Name
ar-sa	اسم الشجرة

en	The name by which this Tree will be referred to as.
ar-sa	الاسم الذي سيتم الإشارة إليه باسم هذه الشجرة.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذه الشجرة. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Published
ar-sa	منشور

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
ar-sa	لا يمكن عرض الأشجار غير المنشورة من علامة التبويب Graph

en	A Tree must be locked in order to be edited.
ar-sa	يجب تأمين شجرة لكي يتم تحريرها.

en	The original author of this Tree.
ar-sa	المؤلف الأصلي لهذه الشجرة.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
ar-sa	لتغيير ترتيب الأشجار ، قم أولاً بالفرز حسب هذا العمود ، اضغط على السهمين لأعلى أو لأسفل بمجرد ظهورهما.

en	Last Edited
ar-sa	آخر تعديل

en	The date that this Tree was last edited.
ar-sa	تاريخ آخر تعديل لهذه الشجرة.

en	Edited By
ar-sa	آخر تعديل

en	The last user to have modified this Tree.
ar-sa	آخر مستخدم قام بتعديل هذه الشجرة.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
ar-sa	إجمالي عدد فروع الموقع في هذه الشجرة.

en	Branches
ar-sa	فروع

en	The total number of Branches in this Tree.
ar-sa	العدد الإجمالي للفروع في هذه الشجرة.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
ar-sa	إجمالي عدد الأجهزة الفردية في هذه الشجرة.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
ar-sa	إجمالي عدد الرسوم البيانية الفردية في هذه الشجرة.

en	No Trees Found
ar-sa	لا توجد أشجار

en	Batch Copy
ar-sa	نسخ دفعة

en	You are not allowed to delete the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	You are not allowed to disable the current login account
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Delete User
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Delete Users
ar-sa	حذف المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لنشر شجرة التالية.

en	Copy User
ar-sa	نسخ المستخدم

en	Template Username:
ar-sa	اسم مستخدم القالب:

en	Username:
ar-sa	اسم المستخدم:

en	Full Name:
ar-sa	الاسم:

en	Realm:
ar-sa	مملكة:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الصفحات (الصفحات) التالية.

en	Enable User
ar-sa	تمكين المستخدم (المستخدمين)

en	Enable Users
ar-sa	تمكين المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الصفحة (الصفحات) التالية.

en	Disable User
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Disable Users
ar-sa	تعطيل المستخدم (المستخدمين)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للكتابة فوق إعدادات المستخدم (User) مع القالب المحدد وأذونات المستخدم. سيتم الاحتفاظ بالحساب الكامل للمستخدمين الأصليين ، وكلمة المرور ، وامتياز ، وحالة تمكين ، وسيتم استبدال جميع الحقول الأخرى من مستخدم القالب.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للكتابة فوق إعدادات المستخدم (User) مع القالب المحدد وأذونات المستخدم. سيتم الاحتفاظ بالحساب الكامل للمستخدمين الأصليين ، وكلمة المرور ، وامتياز ، وحالة تمكين ، وسيتم استبدال جميع الحقول الأخرى من مستخدم القالب.

en	Replace User Settings for User
ar-sa	إعادة ضبط الإعدادات (إعدادات) المستخدم

en	Replace User Settings for Users
ar-sa	إعادة ضبط الإعدادات (إعدادات) المستخدم

en	Template User:
ar-sa	مستخدم القالب:

en	Deny
ar-sa	رفض

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي 'Permissive' بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى واحد على الأقل من الرسم البياني أو الجهاز أو قالب الرسم البياني للوصول إلى الرسم البياني

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي "مقيدة" بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إما إلى الرسم البياني أو إلى قالب الجهاز والجرافيك للوصول إلى الرسم البياني

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي "مقيدة" بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إما إلى الرسم البياني أو إلى قالب الجهاز والجرافيك للوصول إلى الرسم البياني

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
ar-sa	ملاحظة: سياسة الرسم البياني للنظام هي 'Permissive' بمعنى أنه يجب أن يمتلك المستخدم حق الوصول إلى واحد على الأقل من الرسم البياني أو الجهاز أو قالب الرسم البياني للوصول إلى الرسم البياني

en	Default Graph Policy
ar-sa	سياسة الرسم البياني الافتراضية

en	Default Graph Policy for this User
ar-sa	نهج الرسم البياني الافتراضي لهذا المستخدم

en	Effective Policy
ar-sa	سياسة فعالة

en	No Matching Graphs Found
ar-sa	لم يتم العثور على الرسوم البيانية المطابقة

en	Revoke Access
ar-sa	إلغاء صلاحيات الوصول

en	Grant Access
ar-sa	منح الوصول

en	Groups
ar-sa	مجموعات

en	Member
ar-sa	عضو

en	Policies (Graph/Device/Template)
ar-sa	السياسات (الرسم البياني / الجهاز / القالب)

en	Non Member
ar-sa	غير الأعضاء

en	ALLOW
ar-sa	السماح

en	DENY
ar-sa	رفض

en	No Matching User Groups Found
ar-sa	لم يتم العثور على مجموعات مستخدم مطابقة

en	Assign Membership
ar-sa	تعيين العضوية

en	Remove Membership
ar-sa	إزالة العضوية

en	Default Device Policy
ar-sa	سياسة الجهاز الافتراضية

en	Default Device Policy for this User
ar-sa	سياسة الجهاز الافتراضية لهذا المستخدم

en	Access Granted
ar-sa	لقد تم منح الوصول

en	Access Restricted
ar-sa	الوصول مقيد

en	No Matching Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على أجهزة مطابقة

en	Default Graph Template Policy
ar-sa	نهج قالب الرسم البياني الافتراضي

en	Default Graph Template Policy for this User
ar-sa	نهج قالب الرسم البياني الافتراضي لهذا المستخدم

en	Total Graphs
ar-sa	مجموع الرسوم البيانية

en	No Matching Graph Templates Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب Graph مطابقة

en	Default Tree Policy
ar-sa	سياسة الشجرة الافتراضية

en	Default Tree Policy for this User
ar-sa	سياسة الشجرة الافتراضية لهذا المستخدم

en	No Matching Trees Found
ar-sa	لم يتم العثور على أشجار مطابقة

en	User Permissions
ar-sa	صلاحيات المتدرب

en	External Link Permissions
ar-sa	أذونات الرابط الخارجي

en	Plugin Permissions
ar-sa	أذونات المكونات الإضافية

en	Legacy Permissions
ar-sa	أذونات المستخدم

en	User Settings %s
ar-sa	إعدادات المستخدم٪ s

en	Permissions
ar-sa	الأذونات

en	Group Membership
ar-sa	عضوية في المجموعة

en	Graph Perms
ar-sa	الأيقونات البيانية

en	Device Perms
ar-sa	جهاز Perms

en	Template Perms
ar-sa	قالب Perms

en	Tree Perms
ar-sa	شجرة Perms

en	User Management %s
ar-sa	إدارة المستخدم٪ s

en	User Management
ar-sa	إدارة المستخدم

en	Basic
ar-sa	أساسي

en	LDAP/AD
ar-sa	LDAP

en	Domain
ar-sa	الموقع

en	User ID
ar-sa	معرف المستخدم

en	Graph Policy
ar-sa	سياسة الرسم البياني

en	Device Policy
ar-sa	سياسة الجهاز

en	Template Policy
ar-sa	سياسة القالب

en	Last Login
ar-sa	آخر تسجيل دخول

en	Unavailable
ar-sa	غير متاح

en	No Users Found
ar-sa	لم يتم العثور على مستخدمين

en	Graph Permissions %s
ar-sa	أذونات الرسم البياني٪ s

en	Show All
ar-sa	عرض الكل

en	Group Membership %s
ar-sa	أعضاء المجموعة

en	Devices Permission %s
ar-sa	إذن الأجهزة٪ s

en	Only Show Exceptions
ar-sa	إظهار الاستثناءات

en	Template Permission %s
ar-sa	إذن قالب٪ s

en	Tree Permission %s
ar-sa	إذن شجرة٪ s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نطاق المستخدم التالي.

en	Delete User Domain
ar-sa	حذف مجال المستخدم

en	Delete User Domains
ar-sa	حذف مجال المستخدم

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل نطاق المستخدم التالي.

en	Disable User Domain
ar-sa	تعطيل نطاق المستخدم

en	Disable User Domains
ar-sa	تعطيل نطاق المستخدم

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين نطاق المستخدم التالي.

en	Enable User Domain
ar-sa	تم تمكين نطاق المستخدم

en	Enable User Domains
ar-sa	تم تمكين نطاق المستخدم

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لجعل ما يلي مجال المستخدم التالي.

en	Make Selected Domain Default
ar-sa	جعل النطاق المحدد الافتراضي

en	User Domain [edit: %s]
ar-sa	مجال المستخدم [تحرير:٪ s]

en	User Domain [new]
ar-sa	مجال المستخدم [جديد]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
ar-sa	أدخل اسمًا ذا معنى لهذا المجال. سيكون هذا هو الاسم الذي يظهر في نطاق تسجيل الدخول أثناء تسجيل الدخول.

en	Domains Type
ar-sa	نوع المجالات

en	Choose what type of domain this is.
ar-sa	اختر نوع المجال هذا.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
ar-sa	اسم المستخدم الذي سيستخدمه Cacti كقالب لحسابات المستخدمين الجدد.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
ar-sa	إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا ، فسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام هذا النطاق.

en	Server(s)
ar-sa	السيرفرات

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
ar-sa	قائمة بأسماء مضيفين DNS أو عنوان IP لخوادم LDAP الصالحة. سيحاول Cacti استخدام خوادم LDAP من اليسار إلى اليمين لمصادقة مستخدم.

en	Port Standard
ar-sa	ميناء قياسي

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
ar-sa	منفذ TCP / UDP لاتصالات غير SSL.

en	Port SSL
ar-sa	ميناء SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
ar-sa	منفذ TCP / UDP لاتصالات SSL.

en	Protocol Version
ar-sa	إصدار البروتوكول

en	Protocol Version that the server supports.
ar-sa	إصدار البروتوكول الذي يدعمه الخادم.

en	Encryption
ar-sa	التشفير

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
ar-sa	تشفير يدعم الخادم. لا يتم دعم TLS إلا من خلال بروتوكول الإصدار 3.

en	Referrals
ar-sa	الإحالات

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
ar-sa	تمكين أو تعطيل إحالات LDAP. إذا تم تعطيله ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عمليات البحث.

en	Mode
ar-sa	الوضع

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
ar-sa	الوضع الذي سيحاول الصبار المصادقة على خادم LDAP. <blockquote style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>لا بحث</i> - لا يوجد بحث عن الاسم المميز (DN) ، فقط حاول الربط مع تنسيق الاسم المميز المميز (DN). <br><br> <i>البحث المجهول</i> - محاولات للبحث عن اسم المستخدم مقابل دليل LDAP عبر ربط مجهول لتحديد موقع المستخدمين المميزين (DN). <br><br> <i>البحث النوعي</i> - محاولات البحث عن اسم المستخدم مقابل دليل LDAP عبر الاسم المميز المميز (DN) وكلمة المرور الخاصة للربط لتحديد موقع الاسم المميز (DN).

en	Distinguished Name (DN)
ar-sa	الاسم المميز (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
ar-sa	يتطلب عضوية المجموعة

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
ar-sa	مطالبة المستخدم أن يكون عضوًا في المجموعة للمصادقة. يجب تعيين إعدادات المجموعة ليعمل ذلك ، وسيؤدي التمكين بدون إعدادات مجموعة مناسبة إلى حدوث فشل في المصادقة.

en	LDAP Group Settings
ar-sa	إعدادات مجموعة LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
ar-sa	اسم المجموعة المتميز (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
ar-sa	الاسم المميز للمجموعة التي يجب أن يكون لدى المستخدم عضوية.

en	Group Member Attribute
ar-sa	سمة عضو المجموعة

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
ar-sa	نوع عضو المجموعة

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
ar-sa	يحدد ما إذا كان المستخدمون يستخدمون الاسم المميز الكامل أو اسم المستخدم فقط في سمة عضو المجموعة المحددة.

en	LDAP Specific Search Settings
ar-sa	إعدادات البحث المحددة LDAP

en	Search Base
ar-sa	قاعدة البحث

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
ar-sa	قاعدة البحث للبحث في دليل LDAP ، مثل "dc = win2kdomain ، dc = local" أو "ou = people ، dc = domain ، dc = local" .

en	Search Filter
ar-sa	تصفية البحث

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
ar-sa	استخدم فلتر البحث لتحديد موقع المستخدم في دليل LDAP ، مثل النوافذ: <i>&quot;(&amp; (objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))&quot;</i> أو لـ OpenLDAP: <i>&quot;(&amp; (objectClass = حساب) (uid = &lt;username&gt;)) &quot;</i> . يتم استبدال &quot;&lt;username&gt;&quot; باسم المستخدم الذي تم توفيره في موجه تسجيل الدخول.

en	Search Distinguished Name (DN)
ar-sa	بحث الاسم المميز (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ar-sa	الاسم المميز لبحث محدد الربط لدليل LDAP.

en	Search Password
ar-sa	كلمة البحث

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ar-sa	كلمة مرور لبحث محدد الربط لدليل LDAP.

en	LDAP CN Settings
ar-sa	إعدادات LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
ar-sa	الحقل الذي سيحل محل الاسم الكامل عند إنشاء مستخدم جديد ، مأخوذ من LDAP. (على النوافذ: displayname)

en	eMail
ar-sa	البريد

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
ar-sa	الحقل الذي سيحل محل البريد الإلكتروني الذي تم التقاطه من LDAP. (على ويندوز: البريد)

en	Domain Properties
ar-sa	خصائص المجال

en	Domains
ar-sa	المواقع

en	Domain Name
ar-sa	إسم الموقع

en	Domain Type
ar-sa	نوع المجال

en	Effective User
ar-sa	المستخدم الفعال

en	CN FullName

en	CN eMail
ar-sa	CN البريد الإلكتروني

en	None Selected
ar-sa	لا شيء مختار

en	No User Domains Found
ar-sa	لم يتم العثور على نطاقات المستخدم

en	Defer to the Users Setting
ar-sa	تأجيل إعداد المستخدمين

en	Show the Page that the User pointed their browser to
ar-sa	عرض الصفحة التي أشار المستخدم إلى متصفحها

en	Show the Console
ar-sa	إظهار وحدة التحكم

en	Show the default Graph Screen
ar-sa	إظهار شاشة الرسم البياني الافتراضية

en	Restrict Access
ar-sa	الحد من الوصول

en	Group Name
ar-sa	أسم المجموعة

en	The name of this Group.
ar-sa	اسم هذه المجموعة.

en	Group Description
ar-sa	وصف المجموعة

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
ar-sa	اسم وصفي أكثر لهذه المجموعة ، يمكن أن يتضمن مسافات أو أحرف خاصة.

en	General Group Options
ar-sa	خيارات المجموعة العامة

en	Set any user account-specific options here.
ar-sa	قم بتعيين أي خيارات خاصة بحساب المستخدم هنا.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
ar-sa	السماح لمستخدمي هذه المجموعة بالاحتفاظ بإعدادات المستخدم المخصصة

en	Tree Rights
ar-sa	حقوق الشجرة

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
ar-sa	هل يجب على مستخدمي هذه المجموعة الدخول إلى الشجرة؟

en	Graph List Rights
ar-sa	حقوق قائمة الرسم البياني

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
ar-sa	هل يجب على مستخدمي هذه المجموعة الوصول إلى قائمة الرسم البياني؟

en	Graph Preview Rights
ar-sa	حقوق معاينة الرسم البياني

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
ar-sa	هل يجب على مستخدمي هذه المجموعة الدخول إلى معاينة الرسم البياني؟

en	What to do when a User from this User Group logs in.
ar-sa	ما يجب فعله عند قيام مستخدم من مجموعة المستخدمين بتسجيل الدخول.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف مجموعة المستخدم التالية

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Delete User Group
ar-sa	حذف مجموعة المستخدمين

en	Delete User Groups
ar-sa	حذف مجموعة المستخدمين

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Copy User Group
ar-sa	نسخ مجموعة المستخدم

en	Copy User Groups
ar-sa	نسخ مجموعة المستخدم

en	Group Prefix:
ar-sa	بادئة المجموعة:

en	New Group
ar-sa	مجموعة جديدة

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مجموعة المستخدمين التالية.

en	Enable User Group
ar-sa	تمكين مجموعة المستخدم

en	Enable User Groups
ar-sa	تمكين مجموعة المستخدم

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مجموعة المستخدم التالية.

en	Disable User Group
ar-sa	تعطيل مجموعة المستخدم

en	Disable User Groups
ar-sa	تعطيل مجموعة المستخدم

en	Login Name
ar-sa	اسم تسجيل الدخول

en	Membership
ar-sa	العضوية المميزة

en	Group Member
ar-sa	عضو مجموعة

en	No Matching Group Members Found
ar-sa	لم يتم العثور على أعضاء مجموعة مطابقة

en	Add to Group
ar-sa	إضافة إلى المجموعة

en	Remove from Group
ar-sa	إزالة من المجموعة

en	Default Graph Policy for this User Group
ar-sa	نهج الرسم البياني الافتراضي لمجموعة المستخدم هذه

en	Default Graph Template Policy for this User Group
ar-sa	نهج قالب الرسم البياني الافتراضي لمجموعة المستخدم هذه

en	Default Tree Policy for this User Group
ar-sa	نهج الشجرة الافتراضي لمجموعة المستخدم هذه

en	Members
ar-sa	الطلاب

en	User Group Management [edit: %s]
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين [تحرير:٪ s]

en	User Group Management [new]
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين [جديد]

en	User Group Management
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين

en	No User Groups Found
ar-sa	لم يتم العثور على مجموعات المستخدمين

en	Show Members
ar-sa	عرض الأعضاء

en	Clear
ar-sa	واضح

en	User Log Purged.
ar-sa	لغة المستخدم

en	User Login History
ar-sa	سجل دخول المستخدم

en	Deleted/Invalid
ar-sa	محذوفة / غير صالح

en	Result
ar-sa	النتيجة

en	Success - Password
ar-sa	النجاح - Pswd

en	Success - Token
ar-sa	النجاح - الرمز المميز

en	Success - Password Change
ar-sa	النجاح - Pswd

en	Attempts
ar-sa	المحاولات

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	User Logins
ar-sa	تسجيلات المستخدم

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	(User Removed)
ar-sa	(تمت إزالة المستخدم)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لتنظيف ملف السجل. <br><br><br> ملاحظة: إذا تم تعيين التسجيل على Cacti و Syslog ، فستظل معلومات السجل في Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	Display Order
ar-sa	عرض الطلب

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
ar-sa	السجل [إجمالي الخطوط:٪ d - العناصر غير المطابقة المخفية]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
ar-sa	سجل [مجموع الخطوط:٪ d - كل العناصر المعروضة]

en	Clear Cacti Log
ar-sa	واضح الصبار سجل

en	Cacti Log Cleared
ar-sa	سجل الصبار مسح

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
ar-sa	خطأ: غير قادر على مسح السجل ، أي أذونات الكتابة.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
ar-sa	خطأ: غير قادر على مسح السجل ، الملف غير موجود.

en	Data Query Cache Items
ar-sa	عناصر ذاكرة استعلام البيانات

en	Query Name
ar-sa	اسم الاستعلام

en	Allow the search term to include the index column
ar-sa	السماح لمصطلح البحث بتضمين عمود الفهرس

en	Include Index
ar-sa	تضمين الفهرس

en	Field Value
ar-sa	قيمة الحقل

en	Index
ar-sa	منسب، معامل، دليل، مؤشر. سبابة

en	Poller Cache Items
ar-sa	مخبأ بولير العناصر

en	Script
ar-sa	السيناريو

en	SNMP Version:
ar-sa	إصدار SNMP:

en	Community:
ar-sa	المجتمع المحلي:

en	OID:
ar-sa	OID

en	User:
ar-sa	المستخدم.:

en	Script:
ar-sa	السيناريو

en	Script Server:
ar-sa	خادم النص:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
ar-sa	صفحة الدعم الفني Cacti. المستخدمة من قبل المطورين والأشخاص الدعم الفني للمساعدة في القضايا في الصبار. يتضمن الشيكات لمشاكل التكوين المشتركة.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
ar-sa	يخزن Cacti Log الإحصائية والخطأ والرسائل الأخرى بناءً على إعدادات النظام. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد المشاكل المتعلقة بالملقم والتطبيق.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
ar-sa	يسمح للمسؤولين باستعراض سجل المستخدم. يمكن للمسؤولين تصفية السجل وتصديره أيضًا.

en	Poller Cache Administration
ar-sa	إدارة المستكشف المؤقت

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
ar-sa	هذه هي البيانات التي يتم تمريرها إلى جهاز التلقي في كل مرة يتم تشغيلها. ثم يتم تنفيذ / تفسير هذه البيانات بدورها ويتم تغذية النتائج في RRDfiles للرسم البياني أو قاعدة البيانات للعرض.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
ar-sa	يخزن Cache Data Query المعلومات التي تم تجميعها من أنواع إدخال استعلام البيانات. يمكن استخدام القيم من هذه الحقول في منطقة النص من الرسوم البيانية للأساطير ، والتسميات الرأسية ، و GPRINTS وكذلك في CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
ar-sa	إعادة بناء بولير

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ar-sa	سيتم إعادة إنشاء Poller Cache إذا قمت بتحديد هذا الخيار. استخدم هذا الخيار فقط في حالة تعطل قاعدة البيانات إذا كنت تواجه مشكلات بعد التعطل وكنت قد قمت بالفعل بتشغيل أدوات إصلاح قاعدة البيانات. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تواجه مشكلات مع جهاز معين ، فما عليك سوى إعادة حفظ هذا الجهاز لإعادة إنشاء ذاكرته المؤقتة. هناك أيضًا واجهة سطر الأوامر تعادل هذا الأمر الموصى به للأنظمة الكبيرة. ملاحظة: في الأنظمة الكبيرة ، قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق إلى ساعات لإكماله ، وبالتالي لا يجب تشغيله من Cacti UI. يمكنك ببساطة تشغيل 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' في سطر الأوامر لمزيد من المعلومات.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
ar-sa	إعادة بناء ذاكرة التخزين المؤقت للمورد

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
ar-sa	عند تشغيل عدة جامعي بيانات في Cacti ، سيحاول Cacti الحفاظ على حالة الملفات الرئيسية في جميع جامعي البيانات. يتضمن ذلك جميع ملفات الويب والمكونات الإضافية الأساسية غير المتعلقة بالتثبيت. عند فرض إعادة إنشاء "التخزين المؤقت للمورد" ، سيقوم Cacti بمسح ذاكرة التخزين المؤقت المحلية ، ثم إعادة إنشائها في بداية برنامج التلقي المجدول التالي. سيؤدي هذا إلى تشغيل جميع جامعي البيانات عن بُعد لإعادة فحص موقع الويب وملفات المكوّن الإضافي للتأكد من اتساقها.

en	Boost Utilities
ar-sa	تعزيز المرافق

en	View Boost Status
ar-sa	عرض حالة الدعم

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
ar-sa	يتيح لك هذا الاختيار من القائمة عرض إعدادات وإحصاءات دفعة مختلفة مرتبطة بتهيئة Boost الجاري تشغيلها.

en	Data Source Statistics Utilities
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	Purge Data Source Statistics
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
ar-sa	سيؤدي اختيار القائمة هذا إلى مسح كافة إحصائيات مصدر البيانات الموجودة من قاعدة البيانات. إذا تم تمكين إحصائيات مصدر البيانات ، فستبدأ إحصائيات مصادر البيانات في التجميع مرة أخرى في مرور جامع البيانات التالي.

en	SNMP Agent Utilities
ar-sa	SNMPAgent المرافق

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
ar-sa	يعرض هذا جميع الكائنات التي تتم معالجتها بواسطة SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
ar-sa	إعادة بناء SNMPAgent ذاكرة التخزين المؤقت

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
ar-sa	سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP وإعادة إنشائها في حالة تحديد هذا الخيار. لاحظ أن الأمر يتطلب تشغيل مستدير آخر لاستعادة ذاكرة التخزين المؤقت لـ SNMP تمامًا.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
ar-sa	يتيح لك هذا الاختيار القائمة عرض آخر الأحداث التي تمت معالجتها SNMPAgent فيما يتعلق بأجهزة استقبال الإشعارات المسجلة.

en	Cacti System Utilities

en	Refresh Interval
ar-sa	الفاصل الزمني للتحديث

en	Overrun Warning
ar-sa	تجاوز التحذير

en	Timed Out
ar-sa	نفد وقته

en	Other
ar-sa	أخرى

en	Cannot open directory
ar-sa	لا يمكن فتح الدليل

en	Directory Does NOT Exist!!
ar-sa	دليل لا يوجد!

en	Current Boost Status
ar-sa	حالة الدفعة الحالية

en	Boost On-demand Updating:
ar-sa	تعزيز تحديث عند الطلب:

en	Running Processes:
ar-sa	العمليات المتزامنة

en	Total Poller Items:
ar-sa	مخبأ بولير العناصر

en	Total Data Sources:
ar-sa	مجموع مصادر البيانات:

en	Remaining Data Sources:
ar-sa	تصحيح مصدر البيانات

en	TBD
ar-sa	يحدد لاحقًا

en	Queued Boost Records:
ar-sa	المشاركات المعلقة

en	Approximate in Process:
ar-sa	تقريبي قيد المعالجة:

en	Total Boost Records:
ar-sa	مجموع سجلات التحسين:

en	Boost Storage Statistics
ar-sa	زيادة إحصائيات التخزين

en	Database Engine:
ar-sa	محرك قاعدة البيانات:

en	Current Boost Table(s) Size:
ar-sa	الجدول الحالي (جداول) الحجم:

en	Avg Bytes/Record:
ar-sa	متوسط عدد وحدات البايت / السجل:

en	%d Bytes
ar-sa	٪ d بايت

en	Max Record Length:
ar-sa	الحد الأقصى لمدة التسجيل:

en	Max Allowed Boost Table Size:
ar-sa	ماكس المسموح بها زيادة حجم الجدول:

en	Estimated Maximum Records:
ar-sa	الحد الأقصى للسجلات المقدرة:

en	Previous Runtime Statistics
ar-sa	إحصائيات وقت التشغيل

en	Last Start Time:
ar-sa	وقت البدء الأخير:

en	Last End Time:
ar-sa	وقت البدء الأخير:

en	Never Run
ar-sa	لايشتغل أبدا

en	Last Run Duration:
ar-sa	آخر مدة تشغيل:

en	%d minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d seconds
ar-sa	%d ثواني

en	%0.2f percent of update frequency)
ar-sa	٪ 0.2f في المائة من تردد التحديث)

en	RRD Updates:
ar-sa	تحديثات RRD:

en	MBytes
ar-sa	ميجابايت

en	Peak Poller Memory:
ar-sa	ذروة بولير الذاكرة:

en	Max Poller Memory Allowed:
ar-sa	ماكس بولر الذاكرة المسموح بها:

en	Detailed Runtime Statistics
ar-sa	إحصائيات وقت التشغيل

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
ar-sa	موقتات وقت التشغيل المفصلة:

en	Process: %d
ar-sa	1 عملية

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
ar-sa	تشغيل تكوين الوقت

en	Update Frequency:
ar-sa	تحديث التردد:

en	Concurrent Processes:
ar-sa	العمليات المتزامنة

en	Next Start Time:
ar-sa	وقت البدء التالي:

en	Maximum Records:
ar-sa	الحد الأقصى للسجلات:

en	Records
ar-sa	المواد

en	Maximum Allowed Runtime:
ar-sa	الحد الأقصى المسموح به لوقت التشغيل:

en	Image Caching Status:
ar-sa	حالة التخزين المؤقت للصورة:

en	Cache Directory:
ar-sa	دليل ذاكرة التخزين المؤقت:

en	Cached Files:
ar-sa	الملفات المخزنة مؤقتًا:

en	Cached Files Size:
ar-sa	حجم الملفات المخزنة مؤقتًا:

en	SNMP Agent Cache
ar-sa	SNMPAgent Cache

en	OIDs

en	Column Data
ar-sa	بيانات العمود

en	Scalar
ar-sa	العددية

en	SNMP Agent Notification Log
ar-sa	سجل إعلام SNMPAgent

en	Receiver
ar-sa	المتلقي

en	Log Entries
ar-sa	إدخالات السجل

en	Severity Level: %s
ar-sa	مستوى الخطورة:٪ s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	Delete VDEF
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Delete VDEFs
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف شجرة التالية.

en	Duplicate VDEF
ar-sa	تكرار VDEF

en	Duplicate VDEFs
ar-sa	تكرار VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف VDEF التالي.

en	VDEF Name: %s
ar-sa	اسم VDEF:٪ s

en	Remove VDEF Item
ar-sa	إزالة عنصر VDEF

en	VDEF Preview
ar-sa	معاينة VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر VDEF [تحرير:٪ s]

en	VDEF Items [new]
ar-sa	عناصر VDEF [جديد]

en	VDEF Item Type
ar-sa	نوع البند VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
ar-sa	اختر نوع عنصر VDEF هذا.

en	VDEF Item Value
ar-sa	قيمة البند VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
ar-sa	أدخل قيمة لهذا البند VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
ar-sa	VDEFs [تحرير:٪ s]

en	VDEFs [new]
ar-sa	VDEFs [جديد]

en	Delete VDEF Item
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	VDEF Name
ar-sa	اسم VDEF

en	The name of this VDEF.
ar-sa	اسم هذا VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ar-sa	لا يمكن حذف VDEFs قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه يتم الرجوع إليه من خلال الرسم البياني أو قالب الرسم البياني.

en	The number of Graphs using this VDEF.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية باستخدام هذا VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
ar-sa	عدد قوالب الرسوم البيانية باستخدام هذا VDEF.

en	No VDEFs
ar-sa	لا VDEFs