en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
tr	Her yoklama döngüsünde% 25 zaman azalmasıyla sonuçlanan yoklama çıkış artışına doğrudan kayıt eklenmesini sağlar.

en	Boost Debug Log
tr	Hata ayıklama günlüğünü artır

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
tr	Bu alan boş değilse, Yükseltme, yükseltme yoklama işleminden RRDupdate çıktısını kaydeder.

en	Image Caching
tr	Görüntü Önbelleğe Alma

en	Enable Image Caching
tr	Görüntü Önbelleğe Almayı Etkinleştir

en	Should image caching be enabled?
tr	Görüntü önbelleğe alma etkinleştirilmeli mi?

en	Location for Image Files
tr	Görüntü Dosyalarının Konumu

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
tr	Boost'un görüntü dosyalarınızı yerleştireceği yeri belirtin. Bu dosyalar zaman aşımına uğradığında yoklayıcı tarafından otomatik olarak temizlenir.

en	Data Sources Statistics
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	Enable Data Source Statistics Collection
tr	Veri Kaynağı İstatistikleri Koleksiyonunu Etkinleştir

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
tr	Bu Cacti sistemi için Veri Kaynağı İstatistikleri toplanmalı mı?

en	Number of DSStats Processes
tr	Takviye İşlem Sayısı

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
tr	Takviye tablosundaki tüm RRD'leri işlemek için kullanılacak eşzamanlı artırma işlemlerinin sayısı.

en	Daily Update Frequency
tr	Günlük Güncelleme Frekansı

en	How frequent should Daily Stats be updated?
tr	Günlük İstatistikler ne sıklıkla güncellenmelidir?

en	Hourly Average Window
tr	Saatlik Ortalama Pencere

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
tr	Saatlik ortalamayı temsil eden ardışık saat sayısı. Çok yüksek bir ayarın çok büyük bellek tablolarına neden olabileceğini unutmayın.

en	Maintenance Time
tr	Bakım zamanı

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
tr	Haftalık, Aylık ve Yıllık Veriler hangi saatlerde güncellenmelidir? Biçim HH: MM [am / pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
tr	Veri Kaynağı İstatistikleri Veri Toplayıcı için Bellek Sınırı

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
tr	Cacti Poller ve Data Source Statistics Poller için maksimum hafıza miktarı

en	RRDfile Check
tr	RRDfile Temizleyici

en	Enable RRDfile Check
tr	Kuralı Etkinleştir

en	Should RRDfile check be enabled for this Cacti system?
tr	Bu Cacti sistemi için Veri Kaynağı İstatistikleri toplanmalı mı?

en	Number of RRDfile Check Processes
tr	Takviye İşlem Sayısı

en	The number of concurrent RRDfile check processes to use to use to process all of rrd files.
tr	Takviye tablosundaki tüm RRD'leri işlemek için kullanılacak eşzamanlı artırma işlemlerinin sayısı.

en	Check Frequency
tr	Sıklık

en	How frequent should RRD be checked ?
tr	Günlük İstatistikler ne sıklıkla güncellenmelidir?

en	Data Storage Settings
tr	Veri Depolama Ayarları

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
tr	RRD'lerin yerel olarak mı depolanacağını veya harici bir RRDtool proxy sunucusu tarafından mı işleneceğini seçin.

en	RRDtool Proxy Server
tr	RRDtool Proxy Sunucusu

en	Structure RRDfile Paths
tr	Yapılandırılmış RRD Yolları

en	Enable Structured Paths
tr	Yapılandırılmış RRD Yolları

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
tr	Dizin bulundu

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
tr	Yapılandırılmış RRD Yolları için hangi Dizin Desenini kullanmak istiyorsunuz? 'Cihaz Kimliği' varsayılandır. Binlerce Grafiğe sahip Cihazlarınız olduğunda 'Cihaz Kimliği/Veri Sorgu Kimliği' ayarı kullanılmalıdır. Dizin Desenini Değiştirdikten sonra, yeni Desene giden RRD dosyası yollarını değiştirmek için Yapılandırılmış Yol CLI komut dosyasını tekrar çalıştırmanız gerekir.

en	Device ID
tr	Cihaz

en	Device ID/Data Query ID
tr	Veri Sorgusunu Sil

en	Device Hash/Device ID
tr	Aygıt Adı

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
tr	Cihaz Karması/Cihaz Kimliği/Veri Sorgusu Kimliği

en	Max Device Hash Directories
tr	Maksimum Aygıt Karma Dizini

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
tr	Karma Cihaz Kimliklerine dayalı olarak oluşturulacak maksimum Cihaz Dizini sayısı.

en	Proxy Server
tr	Proxy Sunucusu

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
tr	RRDtool proxy sunucusunun DNS ana bilgisayar adı veya IP adresi.

en	Proxy Port Number
tr	Proxy Bağlantı Noktası Numarası

en	TCP port for encrypted communication.
tr	Şifreli iletişim için TCP portu.

en	RSA Fingerprint
tr	RSA Parmak İzi

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
tr	Proxy'nin kullandığı geçerli RSA anahtarının parmak izi. Güvenilir bir bağlantı kurmak için bu gereklidir.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
tr	RRDtool Proxy Sunucusu - Yedekleme

en	Load Balancing
tr	Yük dengeleme

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
tr	Hem ana hem de yedek proxy alınabilirse, bu seçenek tüm istekleri RRDtool'a karşı yaymaya izin verir.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
tr	Proxy MSR modunda çalışıyorsa, DNS ana bilgisayar adı veya RRDtool yedek proxy sunucusunun IP adresi.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
tr	Yedek proxy ile şifreli iletişim için TCP portu.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
tr	Yedek proxy'nin kullandığı geçerli ortak RSA anahtarının parmak izi. Bu güvenilir bir bağlantı kurmak için gerekli.

en	Spike Kill Settings
tr	Spike Kill Ayarları

en	Removal Method
tr	Kaldırma yöntemi

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
tr	İki tane kaldırma yöntemi var. Birincisi, Standart Sapma, X sayısının standart sapma sayısı olan numuneleri, numunelerin ortalamalarından uzaklaştırır. İkinci yöntem olan Variance, Varyans ortalamasından% X daha fazla olan herhangi bir örneği kaldıracaktır. Varyans yöntemi, belirli sayıda 'aykırı değeri' dikkate alır. Bunlar, Spike gibi, Variance Average hesaplamasından çıkarılması gereken istisnai örneklerdir.

en	Standard Deviation
tr	Standart Sapma

en	Variance Based w/Outliers Removed
tr	Varyansa Dayalı Harcamalar Kaldırıldı

en	Replacement Method
tr	Değiştirme yöntemi

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
tr	Üç tane değiştirme yöntemi vardır. İlk yöntem, ani değeri söz konusu veri kaynağının ortalaması ile değiştirir. İkinci yöntem ise sivri uçtaki 'NaN' ile değiştirir. Sonuncusu, en son bilinen iyi değer ile başak değiştirir.

en	Average
tr	Ortalama

en	NaN's
tr	NaN en

en	Last Known Good
tr	Bilinen en son iyi

en	Number of Standard Deviations
tr	Standart Sapma Sayısı

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
tr	Ortalamanın üstünde bu kadar standart sapma olan herhangi bir değer hariç tutulacaktır. İyi bir sayı, çalıştırılacak verinin türüne bağlı olacaktır. 5 Standart Sapmadan az olmayan bir sayı öneririz.

en	%d Standard Deviations
tr	% d Standart Sapmalar

en	Variance Percentage
tr	Varyans Yüzdesi

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
tr	Bu değer, aykırı değerler numuneden çıkarıldıktan sonra düzeltilmiş numune ortalamasının üzerindeki yüzdeyi temsil eder. Örneğin, düzeltilmiş ortalama 50 'de 100%% Varyans Yüzdesi, 100' ün üzerindeki herhangi bir örneği grafikten kaldıracaktır.

en	Variance Number of Outliers
tr	Aykırı Değerlerin Varyansı

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
tr	Bu değer, yüksek ve düşük ortalama örneklerin sayısını, Varyans Ortalamasını hesaplamadan önce örnek setten çıkarılacaktır. 5 değerinde bir outlier değeri seçerseniz, hem üst hem de alt 5 ortalamalar kaldırılır.

en	%d High/Low Samples
tr	% d Yüksek / Düşük Örnekler

en	Max Kills Per RRA
tr	RRA Başına Max Kills

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
tr	Bu değer, bir Grafik RRA'sından kaldırılacak maksimum çivilerin sayısını temsil eder.

en	%d Spikes
tr	% d Spike

en	RRDfile Backup Directory
tr	RRDfile Yedekleme Dizini

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
tr	Bu dizin boş değilse, orijinal RRD dosyalarınız bu konuma yedeklenecektir.

en	Batch Spike Kill Settings
tr	Toplu Spike Kill Ayarları

en	Removal Schedule
tr	Kaldırma Programı

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
tr	Çivileri periyodik olarak grafiklerinizden çıkarmak ister misiniz? Eğer öyleyse, aşağıdaki frekansı seçin.

en	Once a Day
tr	Günde bir kez

en	Every Other Day
tr	Her Başka Gün

en	Base Time
tr	Baz zamanı

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
tr	Spike kaldırma için Temel Zaman oluşması. Örneğin, '12: 00 'kullanırsanız ve günde bir kez seçerseniz, parti kaldırma işlemi her gün yaklaşık gece yarısında başlar.

en	Graph Templates to Spike Kill
tr	Öldürmek Spike Grafik Şablonları

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
tr	Toplu başak çıkarmayı gerçekleştirirken, yalnızca aşağıda seçilen şablonlar uygulanacaktır.

en	Backup Retention
tr	Veri saklama

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
tr	SpikeKill grafiklerdeki ani uçları öldürdüğünde RRDdosyasının bir yedeğini oluşturur. Bu yedekleme dosyaları ne kadar süreyle saklanmalıdır?

en	Default View Mode
tr	Varsayılan Modu Görüntüle

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
tr	Grafikler sayfasını ilk ziyaret ettiğinizde varsayılan olarak hangi Grafik modunu görüntülemek istiyorsunuz?

en	TimeZone Support
tr	MySQL - TimeZone Desteği

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
tr	Kaktüslerin tarihleri nasıl sunmasını istersiniz? Bu ayar aynı zamanda Cacti Graphs tarihlerinin gösterilme şeklini de değiştirecektir.

en	Cacti Server Timezone
tr	Cacti Sunucu v %s - Bakım

en	My Browsers Timezone
tr	Tarayıcımın Saat Dilimi

en	User Language
tr	Kullanıcı dili

en	Defines the preferred GUI language.
tr	Tercih edilen GUI dilini tanımlar.

en	Show Graph Title
tr	Grafik Başlığını Göster

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
tr	Sayfada grafik başlığını görüntüleyin, böylece tarayıcı kullanılarak aranabilir.

en	Hide Disabled
tr	Devre Dışı Bırak Gizle

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
tr	Konsol sekmesinin dışından bakarken Engelli Aygıtları ve Grafikleri gizler.

en	Show Device Aggregates
tr	Agregalar

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
tr	Toplam Grafikte bir Aygıt Veri Kaynağı varsa, Grafiği diğer Aygıt Grafikleri ile birlikte gösterin

en	Enable Horizontal Scrolling
tr	Yatay Kaydırmayı Etkinleştir

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
tr	Duyarlı Sütun Görünürlüğünü Devre Dışı Bırakarak Tabloların Yatay Kaydırmasını Etkinleştirin.

en	The date format to use in Cacti.
tr	Cacti'de kullanılacak tarih formatı.

en	The date separator to be used in Cacti.
tr	Cacti'de kullanılacak tarih ayırıcısı.

en	Page Refresh
tr	Sayfa Yenile

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
tr	Otomatik sayfa yenileme arasında geçen saniye sayısı.

en	Preview Graphs Per Page
tr	Sayfa Başına Grafikleri Önizleme

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
tr	Önizleme modunda bir sayfada gösterilecek grafik sayısı.

en	Default Time Range
tr	Varsayılan Zaman Aralığı

en	The default RRA to use in rare occasions.
tr	Nadir durumlarda kullanılacak varsayılan RRA.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
tr	Varsayılan Zaman Aralığı, Grafikleri ve diğer zamana özgü verileri görüntülerken görüntülenir.

en	Default Timeshift
tr	Varsayılan Zaman Kaydırma

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
tr	Grafikler ve diğer zamana özel verileri görüntülerken varsayılan Timeshift görüntülenir.

en	Allow Graph to extend to Future
tr	Grafiğin Geleceğe Uzatmasına İzin Ver

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
tr	Grafikleri görüntülerken, Grafik Tarihlerinin 'geleceğe' uzanmasına izin ver

en	First Day of the Week
tr	Haftanın ilk günü

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
tr	Haftanın ilk Haftası Günü Grafik Ekranları

en	Start of Daily Shift
tr	Günlük Vardiya Başlangıcı

en	Start Time of the Daily Shift.
tr	Günlük Vardiya Başlangıç Saati.

en	End of Daily Shift
tr	Günlük Vardiya Sonu

en	End Time of the Daily Shift.
tr	Günlük Vardiya Sonu.

en	Thumbnail Sections
tr	Küçük Resim Bölümleri

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
tr	Cacti'nin hangi bölümleri varsayılan olarak Küçük Resimler'i görüntüler.

en	Preview Thumbnail Columns
tr	Küçük Resim Sütunlarını Önizle

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
tr	Önizleme modunda Küçük Resim grafiklerini görüntülerken kullanılacak sütun sayısı.

en	1 Column
tr	1 Sütun

en	%d Columns
tr	yaklaşık %d gün önce

en	Tree View Thumbnail Columns
tr	Ağaç Görünümü Küçük Sütunları

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
tr	Ağaç modunda Küçük Resim grafiklerini görüntülerken kullanılacak sütun sayısı.

en	Thumbnail Height
tr	Küçük resim

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
tr	Küçük Resim grafikleri piksel cinsinden yüksekliği.

en	Thumbnail Width
tr	Küçük Resim Genişliği

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
tr	Küçük resim grafiklerinin piksel cinsinden genişliği.

en	Default Tree
tr	Varsayılan Ağaç

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
tr	Ağaç modundaki grafikleri görüntülerken kullanılacak varsayılan grafik ağacı.

en	Graphs Per Page
tr	Sayfa Başına Grafik

en	Expand Devices
tr	Aygıtları Genişlet

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
tr	Ağaçtaki bir Aygıt tarafından kullanılan Grafik Şablonlarının ve Veri Sorgularının genişletilip genişletilmeyeceğini seçin.

en	Tree History
tr	Şifre Geçmişi

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
tr	Etkinleştirilirse, Kaktüsler girişler arasındaki ve Grafikler sayfasına döndüğünüzde Ağaç Geçmişinizi hatırlar.

en	Use Custom Fonts
tr	Özel Yazı Tiplerini Kullan

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
tr	Kendi özel yazı tiplerinizi ve yazı tipi boyutlarınızı mı kullanacağınızı veya sistem varsayılanlarını mı kullanacağınızı seçin.

en	Title Font File
tr	Başlık Yazı Tipi Dosyası

en	The font file to use for Graph Titles
tr	Grafik Başlıkları için kullanılacak font dosyası

en	Legend Font File
tr	Legend Yazı Tipi Dosyası

en	The font file to be used for Graph Legend items
tr	Graph Legend öğeleri için kullanılacak font dosyası

en	Axis Font File
tr	Eksen Yazı Tipi Dosyası

en	The font file to be used for Graph Axis items
tr	Graph Axis öğeleri için kullanılacak font dosyası

en	Unit Font File
tr	Birim Yazı Tipi Dosyası

en	The font file to be used for Graph Unit items
tr	Graph Unit öğeleri için kullanılacak font dosyası

en	Realtime View Mode
tr	Gerçek Zamanlı Görüntüleme Modu

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
tr	Realtime Graphs'ı nasıl görmek istersiniz?

en	Inline
tr	Çizgide

en	New Window
tr	Yeni Pencere

en	System Setting
tr	Kullanıcı Ayarları

en	1 Week
tr	1 Hafta

en	Auto Log Out Time
tr	Otomatik Çıkış

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
tr	Yalnızca Konsol erişimine sahip kullanıcılar için, bu kullanıcının otomatik olarak oturumu kapatılmadan önce ne kadar süreyle oturum açabileceği. Bir saatten uzun süredir aktif değilseniz, tarayıcınızı yenilemeniz gerekebileceğini unutmayın. Ayrıca, Kimlik Doğrulama Çerezleri etkinleştirildiğinde bu ayarın hiçbir etkisi olmadığını unutmayın.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
tr	Artık Cacti'lere giriş yaptınız. Başlamak için bu temel adımları takip edebilirsiniz.

en	Create devices for network
tr	Ağ için cihazlar oluşturun

en	Create graphs for your new devices
tr	Yeni cihazlarınız için grafikler oluşturun

en	View your new graphs
tr	Yeni grafiklerinizi görüntüleyin

en	Offline
tr	Çevrimdışı

en	Online
tr	Çevrimiçi

en	Recovery

en	Remote Data Collector Status:
tr	Uzaktan Veri Toplayıcı Durumu:

en	Number of Offline Records:
tr	Çevrimdışı Kayıt Sayısı:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
tr	NOT: Uzak Veri Toplayıcıya giriş yaptınız. 'Online' olduğunda, Ana Cacti Web Sitesinin çoğunu, sanki giriş yapmış gibi görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Uzaktan Veri Toplayıcıların Cacti'nin Performans Artırma Hizmetleri 'İsteğe Bağlı Güncelleme' özelliğini kullanması gerektiğini unutmayın ve daima Spine kullanmanızı öneririz. Uzak Veri Toplayıcı 'çevrimdışı' olduğunda, Uzak Veri Toplayıcıları Web Sitesi çok daha az bilgi içerir. Bununla birlikte, Ana Kaktüs Veri Tabanı ve Web Sunucusu erişilinceye kadar tüm güncellemeleri önbelleğe alır. Ardından, Boost tablo çıkışını güncelleme için Ana Kaktüs Veri Tabanına geri gönderir.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
tr	NOT: Bugüne kadar, Core Cacti Eklentilerinden hiçbiri Uzak Veri Toplayıcılarla çalışmak üzere yeniden tasarlanmamıştır. Bu nedenle, cihazlara doğrudan erişim gerektiren MacTrack ve HMIB gibi Eklentiler şu anda Uzak Veri Toplayıcılarla çalışmaz. Ancak, Thold gibi eklentiler, Uzak Veri Toplayıcı 'çevrimiçi' modda olduğu sürece çalışacaktır.

en	Path for %s
tr	%s yolu

en	New Poller
tr	Yeni Poller

en	Cacti Install Help
tr	Aktif / Yüklü

en	Cacti Server v%s - Maintenance
tr	Cacti Sunucu v %s - Bakım

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
tr	Kaktüsler Server v %s - Kurulum Sihirbazı

en	Refresh current page
tr	Yenileme aralığı

en	Initializing
tr	初始化

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
tr	Cacti %s sürümü için kurulum sistemi başlatılırken lütfen bekleyin. Bunun çalışması için JavaScript'in etkinleştirilmiş olması gerekir.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 5.4 or later.
tr	FATAL: Bu kuruluma devam edemiyoruz. Cacti'yi kurabilmek için PHP'nin 5.4 veya daha sonraki sürümlerde olması gerekir.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
tr	PHP Kılavuzuna bakınız: JavaScript Nesne Notasyonu .

en	The php-json module must also be installed.
tr	Yüklemiş olduğunuz RRDtool sürümü.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
tr	PHP Kılavuzuna bakın: İşlevleri Devre Dışı Bırak .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
tr	Shell_exec () ve / veya exec () işlevleri şu anda engellenmiştir.

en	Display Graphs from this Aggregate
tr	Bu Topluluğa ait Grafikleri Görüntüle

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
tr	Aşağıdaki Toplam Grafik için seçilen Grafikler, birden fazla Grafik Şablonundan gelen Grafikleri temsil eder. Toplama, birden çok Grafik Şablonundan Toplama Grafikleri oluşturmayı desteklemez.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs
tr	Geri dönmek ve farklı Grafikler seçmek için 'Geri Dön'e basın

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
tr	Toplam Grafik için seçilen Grafikler, Grafik Şablonları kullanmaz. Toplu, şablonlanmamış grafiklerden Toplu Grafikler oluşturmayı desteklemez.

en	Graph Item
tr	Grafik Öğesi

en	CF Type
tr	CF Tipi

en	Item Color
tr	Öğe Rengi

en	Color Template
tr	Renk şablonu

en	Skip
tr	Atla

en	Aggregate Items are not modifiable
tr	Toplam Öğeler değiştirilemez

en	Aggregate Items are not editable
tr	Toplam Öğeler düzenlenemez

en	Override this Value
tr	Bu Değeri Geçersiz Kıl

en	Matching Devices
tr	Eşleşen Cihazlar

en	Type
tr	Tip

en	No Matching Devices
tr	Eşleşen Cihaz Yok

en	Matching Objects
tr	Nesneleri Eşleştirme

en	Objects
tr	Nesneler

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
tr	Mavi font rengi, kuralın söz konusu nesnelere uygulanacağını belirtir. Diğer nesneler kurala tabi olmayacak.

en	Matching Objects [ %s ]
tr	Eşleşen Nesneler [ %s]

en	Device Status
tr	Cihaz durumu

en	There are no Objects that match this rule.
tr	Bu kuralla eşleşen hiçbir nesne yok.

en	Error in data query
tr	Veri sorgusunda hata

en	Matching Items
tr	Eşleşen Öğeler

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.
tr	Alan değişkeni için Ağaç Otomasyonunda SQL Enjeksiyonu denendi.

en	Resulting Branch
tr	Sonuç Şube

en	No Items Found
tr	Hiç bir Firma bulunamadı

en	Field
tr	Alan

en	Pattern
tr	Desen

en	No Device Selection Criteria
tr	Aygıt Seçim Kriteri Yok

en	No Graph Creation Criteria
tr	Grafik Oluşturma Kriteri Yok

en	Propagate Change
tr	Değişimi Yay

en	Search Pattern
tr	Pattern Araması yap

en	Replace Pattern
tr	Deseni Değiştir

en	No Tree Creation Criteria
tr	Ağaç Yaratma Kriteri Yok

en	Device Match Rule
tr	Cihaz Eşleştirme Kuralı

en	Create Graph Rule
tr	Grafik Kuralı Oluştur

en	Graph Match Rule
tr	Grafik Eşleştirme Kuralı

en	Create Tree Rule (Device)
tr	Ağaç Kuralı Oluştur (Cihaz)

en	Create Tree Rule (Graph)
tr	Ağaç Kuralı Oluştur (Grafik)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
tr	Kural Öğesi [ %s için kural öğesini düzenle: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
tr	Kural Öğesi [ %s için yeni kural öğesi: %s]

en	Added by Cacti Automation
tr	Cacti Automation tarafından eklendi

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
tr	HATA: Aralık1-aralık2 biçimindeki IP aralıkları artık desteklenmiyor.

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
tr	Uzaktan Anket %s Kapalı, tekrar yüklendikten sonra bir FullSync gerçekleştirmeniz gerekecek

en	ERROR: Device ID is Blank
tr	HATA: Cihaz Kimliği Boş

en	ERROR: Device[
tr	HATA: Cihaz [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
tr	HATA: Uzak kollektöre bağlanamadı.

en	Device is Disabled
tr	Cihaz Devre Dışı

en	Device Availability Check Bypassed
tr	Cihaz Kullanılabilirliği Kontrolü Bypassed

en	SNMP Information
tr	SNMP Bilgisi

en	SNMP not in use
tr	SNMP kullanımda değil

en	SNMP error
tr	SNMP hatası

en	Session
tr	Oturum

en	Host

en	System:
tr	Sistem:

en	Uptime:
tr	Ã alÄ±Å ma SÃ¼resi:

en	Hostname:
tr	Makine adı:

en	Location:
tr	Konum:

en	Contact:
tr	İletişim:

en	Ping Results
tr	Ping Sonuçları

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
tr	Ping veya SNMP Kullanılabilirliği Yok Giriş Yapın

en	New Branch
tr	Yeni dal

en	Web Basic
tr	Web Temel

en	Device:(Hide Disabled)
tr	Cihaz Devre Dışı

en	Graph:(%s%s)
tr	Grafik:(%s%sn)

en	Device:(%s%s)
tr	Cihaz:(%s%s)

en	Template:(%s%s)
tr	Şablon:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
tr	Grafik+Cihaz+Şablon:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
tr	Cihaz+Şablon:(%s%s)

en	Restricted By:
tr	Kısıtlı

en	Granted By:
tr	Tarafından verilen:

en	Granted
tr	Verilen

en	Restricted
tr	Kısıtlı

en	Branch:
tr	Şube:

en	Device:
tr	Cihaz:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
tr	Erişim Engellendi, lütfen Cacti Yönetici ile iletişime geçin.

en	Access Denied! Login Disabled.
tr	Erişim Reddedildi, kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı.

en	Access Denied! Login Failed.
tr	Erişim Reddedildi, kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
tr	Web Temel Kimlik Doğrulaması yapılandırıldı, ancak web sunucusundan kullanıcı adı geçilmedi. Lütfen web sunucusunda kimlik doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
tr	%s Web Sunucusu tarafından doğrulandı, ancak hem Şablon hem de Konuk Kullanıcılar Cacti'de tanımlanmadı.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
tr	LDAP Arama Hatası: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
tr	LDAP Hatası: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
tr	Erişim reddedildi! Kullanıcı tarafından sağlanan şifre yok.

en	LDAP Search Error: %s
tr	LDAP Arama Hatası: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
tr	Erişim Reddedildi! Şablon kullanıcı kimliği %s mevcut değil. Lütfen Yöneticinizle iletişime geçin.

en	Access Denied! Login failed.
tr	Erişim Reddedildi, kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
tr	Kaktüs yöneticiniz girişler için karmaşık şifreleri zorladı ve mevcut Kaktüs şifreniz yeni gereksinimlere uymuyor. Bu nedenle, şimdi şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

en	Password must be at least %d characters!
tr	Şifre en az% d karakter olmalı!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
tr	Şifreniz en az 1 sayısal karakter içermelidir!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
tr	Şifreniz küçük harf ve büyük harflerden oluşan bir karışım içermelidir!

en	Your password must contain at least 1 special character!
tr	Şifreniz en az 1 özel karakter içermelidir!

en	Cacti Login Failure
tr	Kaktüs Günlüğü Temizlendi

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
tr	Kimlik doğrulama önceden ayarlanmamıştı. Yerel Kimlik Doğrulamaya ayarlanmaya çalışıldı, ancak Yönetici hesabı bulunamadı.

en	%s MBytes
tr	Mbayt

en	%s KBytes
tr	%s GBytes

en	%s Bytes
tr	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
tr	%s - WEBUI NOT: Kaktüs Günlüğü, Web Yönetim Arayüzünden Temizlendi.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
tr	Günlük Dosyasını temizlemek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. <br><br><br> Not: Günlük kaydı hem Cacti hem de Syslog olarak ayarlanmışsa, günlük bilgisi Syslog&#39;da kalacaktır.

en	Purge Log
tr	Temizleme Günlüğü

en	Log Filters
tr	Günlük Filtreleri

en	- Admin Filter active
tr	- Yönetici Filtresi aktif

en	- Admin Unfiltered
tr	- Yönetici Filtrelenmemiş

en	- Admin view
tr	- Yönetici görünümü

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
tr	Günlük [Toplam Satır:% d %s - Filtre etkin]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
tr	Günlük [Toplam Satır:% d %s - Filtrelenmemiş]

en	Entries
tr	Kayıtlar

en	File
tr	Dosya

en	Head Lines
tr	% d Satır

en	Tail Lines
tr	Kuyruk Çizgileri

en	Stats
tr	İstatistikler

en	Warnings++
tr	Uyarı

en	Errors++
tr	Hatalar

en	Debug
tr	Hata ayıklama

en	SQL Calls
tr	SQL Aramalar

en	AutoM8
tr	Otomatik

en	Non Stats
tr	Belirtilmeyen

en	Boost
tr	Öne Çıkar

en	Device Up/Down
tr	Kullanılan Aygıtlar

en	Recaches
tr	maçlar

en	Threshold
tr	Eşik

en	Display
tr	Görüntüle

en	Newest First
tr	Yeniden Eskiye

en	Oldest First
tr	Eskiden Yeniye

en	Matches
tr	maçlar

en	Does Not Match
tr	Parolalar uyuşmuyor

en	System Device
tr	Cihazları Eşitle

en	Automation Execution for Data Query complete
tr	Veri Sorgulama için Otomasyon Yürütme tamamlandı

en	Plugin Hooks complete
tr	Eklenti Kancaları tamamlandı

en	Running Data Query [%s].
tr	Veri Sorgusu çalışıyor [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
tr	Bulunan Tür = ' %s' [ %s].

en	Unknown Type = '%s'.
tr	Bilinmeyen Tür = ' %s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
tr	UYARI: Sıralama Alanı Birliği Değişti. Yeniden haritalama sorunları ortaya çıkabilir!

en	Update Data Query Sort Cache complete
tr	Veri Sorgusu Sıralama Önbelleğini Güncelle tamamlandı

en	Found %s Local Data ID's to Verify
tr	Dönüştürülecek%s tablo bulundu

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
tr	Endeks Değişikliği Tespit Edildi! CurrentIndex: %s, ÖncekiIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
tr	Dizin Kaldırma Algılandı! ÖncekiIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
tr	Dizin Kaldırma Algılandı! ÖncekiIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
tr	%s Yerel Veri Kimliğinin Doğrulanması Tamamlandı

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
tr	Bulunan%s ve%s Sahipsiz Yerel Veri Kimlikleri Yeniden Eşlenecek Şekilde Değiştirildi.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
tr	Grafikleri Yeni Dizinlerine Yeniden Ekleme

en	Done updating Data Source Title Cache
tr	Yinelenen Veri Kaynağı Profili

en	Done updating Graph Title Cache
tr	Grafik Başlığı Önbelleği güncelleniyor

en	Index Association with Local Data complete
tr	Yerel Verilerle Dizin Birliği tamamlandı

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
tr	Yeniden Dizin Önbelleğini Güncelle tamamlandı. %s dizin değişikliği ve %s sahipsiz dizin vardı.

en	Update Poller Cache for Query complete
tr	Sorgu için Güncelleme Poller Önbelleği tamamlandı

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
tr	Hiçbir Endeks Değişikliği Tespit Edilmedi, Yeniden Dizine Atlanma ve Poller Cache Re-popülasyonu

en	Automation Executing for Data Query complete
tr	Veri Sorgulama için Otomasyon Yürütme tamamlandı

en	Plugin hooks complete
tr	Eklenti kancaları tamamlandı

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
tr	Sıralama Alanını Değiştirme Kontrolü. Hiçbir değişiklik tespit edilmedi.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
tr	Yeni Sıralama Alanı Algılandı: ' %s' Eski Sıralama Alanı ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
tr	HATA: Yeni Sıralama Alanı uygun değil. Sıralama Alanı değişmeyecek.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
tr	Yeni Sıralama Alanı doğrulandı. Sıralama Alanı güncellenebilir.

en	Could not find data query XML file at '%s'
tr	Veri sorgusu XML dosyası ' %s' konumunda bulunamadı

en	Found data query XML file at '%s'
tr	' %s' konumunda veri sorgusu XML dosyası bulundu

en	Error parsing XML file into an array.
tr	XML dosyasını bir diziye ayrıştırma hatası.

en	XML file parsed ok.
tr	XML dosyası tamam.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
tr	Geçersiz alan <index_order> %s </index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
tr	Yalnızca <direction> input </direction> veya <direction> input-output </direction> alanlarını içermelidir

en	Data Query returned no indexes.
tr	HATA: Veri Sorgu hiçbir dizin döndürmedi.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
tr	XML dosyasında <arg_num_indexes> eksik, 'Dizin Sayısı Değiştirildi' desteklenmiyor

en	Executing script for num of indexes '%s'
tr	' %s' dizini için komut dosyası çalıştırma

en	Found number of indexes: %s
tr	Bulunan endeks sayısı: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
tr	XML dosyasında <arg_num_indexes> eksik, 'Dizin Sayısı Değiştirildi' desteklenmiyor

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
tr	<arg_num_indexes> XML dosyasında eksik, arg_index girişleri sayılarak taklit edilen 'Dizin Sayısı Değiştirildi'

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
tr	HATA: Veri Sorgu hiçbir dizin döndürmedi.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
tr	' %s' dizinleri listesi için komut dosyası çalıştırma, Dizin Sayısı: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
tr	'İndex' için Data Query çıktısını göstermek için tıklayın.

en	Found index: %s
tr	Bulunan endeks: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
tr	' %s' alanı için Veri Sorgusu çıktısını göstermek için tıklayın.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
tr	Sıralama alanı %s alan adı için veri döndürmedi, atlanıyor

en	Executing script query '%s'
tr	' %s' komut dosyası sorgusunu çalıştırma

en	Found item [%s='%s'] index: %s
tr	Bulunan madde [ %s = ' %s'] index: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
tr	Toplam:% f, Delta:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
tr	Geçersiz host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
tr	Otomatik Toplu Yürüyüş Boyutu Seçildi.

en	Failed to load SNMP session.
tr	SNMP oturumu yüklenemedi.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
tr	%d Toplu Yürüme Boyu, %2.4f yanıtıyla test edildi.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
tr	Seçilen Toplu Yürüyüş Boyutu: %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
tr	Toplu Yürüyüş Boyutunu Cihaza Kaydetme.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
tr	Toplu Yürüyüş Boyutu, %d olarak sabitlenmiştir.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
tr	SNMP'nin çalıştırılması indeks sayısı için @ ' %s' İndeks Sayısı: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
tr	<oid_num_indexes> XML dosyasında eksik, oid_index girişleri sayılarak taklit edilen 'Dizin Sayısı Değiştirildi'

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
tr	@ ' %s' dizinleri için SNMP yürüyüşünü yürütme İndeks Sayısı: %s

en	No SNMP data returned
tr	SNMP verisi döndürülmedi

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
tr	OID konumunda bulunan dizin: ' %s' değeri: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
tr	@ ' %s' dizinlerinin filtreleme listesi Dizin Sayısı: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
tr	OID konumunda bulunan Filtrelenmiş Dizin: ' %s' değeri: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
tr	@ ' %s' dizinlerinin filtreleme listesi Dizin Sayısı: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
tr	OID konumunda bulunan Filtrelenmiş Dizin: ' %s' değeri: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
tr	'Rewrite_index' veya 'oid_suffix' tanımlandığından yanlış 'yöntem' alanını ' %s' için düzeltmek

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
tr	' %s' alanı için dizin verisi ekleme [değer = ' %s']

en	Located input field '%s' [get]
tr	Bulunan giriş alanı ' %s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
tr	OID yeniden yazma kuralı bulundu: 's / %s / %s /'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
tr	OID'de oid_rewrite: ' %s' yeni OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
tr	SNMP'nin çalıştırılması veri için @ ' %s' [değer = ' %s']

en	Field '%s' %s
tr	' %s' %s alanı

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
tr	SNMP'nin çalıştırılması %s oids için ( %s) olsun

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
tr	Sıralama alanı veri döndürmedi. OID için Yeniden Dizine Devam Edilemiyor [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
tr	@ ' %s' verileri için sonuç bulundu [değer = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
tr	@ ' %s' verileri için sonuç ayarlama [anahtar = ' %s', değer = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
tr	@ ' %s' verileri için atlanan sonuç [anahtar = ' %s', değer = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
tr	@ ' %s' [değer = ' %s'] verisi için SNMP sonucu alındı (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
tr	SNMP çalıştırma @ ' %s' veri için [değer = '$ değer']

en	Located input field '%s' [walk]
tr	Bulunan giriş alanı ' %s' [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
tr	@ ' %s' verileri için SNMP yürüyüşünü yürütme

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
tr	VALUE_INDEX_PARSE içinde [%s] dizini yok, atlanıyor.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
tr	Bulunan madde [ %s = ' %s'] index: %s [ %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
tr	OCTET STRING ' %s' deşifre edilmiş değer bulundu: ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
tr	Bulunan madde [ %s = ' %s'] index: %s [regexp oid ayrıştırmasından]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
tr	Bulunan madde [ %s = ' %s'] index: %s [regexp oid value ayrıştırmasından]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
tr	Bogus rewrite_value öğesi bulundu, index='{ 0 }'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
tr	Çeviri haritası ayrıştırılamadı (REWRITE_VALUE)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
tr	OID'de oid_rewrite: ' %s' yeni OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
tr	Veri Sorgusu Sıralama Önbelleğini Güncelle tamamlandı

en	Re-Indexing Data Query complete
tr	Yeniden Dizin Verileri Sorgulama tamamlandı

en	Unknown Index
tr	Bilinmeyen Dizin

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
tr	' %s' Veri Kaynağı için bir XML çıktı sütunu seçmeli ve onay kutusunu sağa kaydırmalısınız

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
tr	Grafik Şablonunuz kullanımda Veri Şablonları içermiyor. Lütfen Grafik Şablonunuzu düzeltin

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
tr	Şifre alanı uzunluğu belirlenemedi, şifreyi bozabileceğinden devam edemiyor

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
tr	Şifre alanı uzunluğu değiştirilemedi, şifreyi bozabileceğinden devam edemiyor

en	Data Source ID %s does not exist
tr	Veri Kaynağı Kimliği %s mevcut değil

en	Debug not completed after 5 pollings
tr	5 oylamadan sonra hata ayıklama tamamlanmadı

en	Failed fields:
tr	Başarısız alanlar:

en	Data Source is not set as Active
tr	Veri Kaynağı Aktif olarak ayarlanmadı

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
tr	RRDfile Klasörü (rra) Poller tarafından yazılamaz. Klasör sahibi: %s. Yoklayıcı şu şekilde çalışır: %s

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
tr	RRD dosyası Poller tarafından yazılamaz. RRD dosyası sahibi: %s. Yoklayıcı %s olarak çalışır

en	RRDfile does not match Data Source
tr	RDR Dosyası Veri Profili ile Eşleşmiyor

en	RRDfile not updated after polling
tr	RRD dosyası yoklamadan sonra güncellenmedi

en	Data Source returned Bad Results for
tr	Veri Kaynağı, için Kötü Sonuçlar döndürdü

en	Data Source was not polled
tr	Veri Kaynağı yoklamadı

en	No issues found
tr	Sorun bulunamadı

en	RRDfile not created yet
tr	RRD dosyası yoklamadan sonra güncellenmedi

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
tr	Ayarlar Veri Toplayıcıya kaydedildi% d Başarısız.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
tr	Ayarlar Veri Toplayıcıya kaydedildi% d Başarısız.

en	Message Not Found.
tr	Mesaj bulunamadı.

en	Error %s is not readable
tr	%s hatası okunamıyor

en	Logged in a Guest
tr	olarak giriş yaptı

en	Logged in as
tr	olarak giriş yaptı

en	Login as Regular User
tr	Düzenli Kullanıcı Olarak Giriş Yapın

en	guest
tr	misafir

en	User Community
tr	Kullanıcı Topluluğu

en	Documentation
tr	Belgeler

en	Logged in as %s
tr	%s olarak giriş yaptınız

en	Edit Profile
tr	Profili Düzenle

en	Logout
tr	Çıkış

en	Leaf
tr	Yaprak

en	Non Query Based
tr	Sorgu Tabanlı Olmayan

en	Link %s
tr	Bağlantı %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
tr	Mailer Hata: set adrese <b>İÇİN</b> !! <br> <i>Posta Testi</i> bağlantısını kullanıyorsanız, lütfen <b>Uyarı e-posta</b> ayarını ayarlayın.

en	Authentication failed: %s
tr	Kimlik doğrulama başarısız oldu: %s

en	HELO failed: %s
tr	HELO başarısız oldu: %s

en	Connect failed: %s
tr	Bağlantı kurulamadı: %s

en	SMTP error:
tr	SMTP hatası:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
tr	Bu Cacti'den üretilen bir test mesajıdır. Bu mesaj, Posta Ayarlarınızın yapılandırmasını test etmek için gönderildi.

en	Your email settings are currently set as follows
tr	E-posta ayarlarınız şu anda aşağıdaki gibi ayarlanmış

en	Method
tr	Yöntem

en	Checking Configuration...<br>
tr	Yapılandırma Denetleniyor ... <br>

en	PHP's Mailer Class
tr	PHP'nin Mailer Sınıfı

en	Method: SMTP
tr	Yöntem: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
tr	Güvenlik Sebepleri Gösterilmemiştir

en	Security
tr	Güvenlik

en	Ping Results:
tr	Ping Sonuçları:

en	Bypassed
tr	baypas

en	Creating Message Text...
tr	Mesaj Metni Oluşturuluyor ...

en	Sending Message...
tr	Mesaj Gönderiliyor...

en	Cacti Test Message
tr	Kaktüsler Test Mesajı

en	Success!
tr	Başarılı!

en	Message Not Sent due to ping failure.
tr	Ping hatası nedeniyle gönderilemedi.

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
tr	Cacti, şu hata nedeniyle %s eklentisini devre dışı bıraktı: %s! Daha fazla ayrıntı için Cacti günlük dosyasına bakın.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!
tr	UYARI: PollerID:%s geçersiz bir ana bilgisayar adına sahip:%s. DNS üzerinden erişilemiyor mu!

en	- Beta %s

en	Version %s %s
tr	Sürüm %s %s

en	%s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File %s missing. Please locate and replace this file
tr	UYARI: Anahtar Kaktüsler %s Dosyasını İçeriyor eksik. Lütfen bu dosyayı bulun ve değiştirin

en	Aggregated Device
tr	Toplanan Aygıt

en	Not Applicable
tr	Uygulanamaz

en	Damaged Graph
tr	Veri Kaynağı, Grafik

en	Remote Server
tr	StdDev Kaldır

en	Get Page Help
tr	Yardım İste

en	Templates Selected
tr	Seçilen Şablonlar

en	Enter keyword
tr	Anahtar kelime girin

en	Data Query:
tr	Veri sorgusu

en	CSV Export of Graph Data
tr	Grafik Verilerinin CSV Dışa Aktarılması

en	Time Graph View
tr	Zaman Grafiği Görünümü

en	Edit Device
tr	Cihazı Düzenle

en	Kill Spikes in Graphs
tr	Grafiklerdeki Spike'leri öldür

en	Previous
tr	Önceki

en	%d to %d of %s [ %s ]
tr	%d - %d/%s [%s]

en	Next
tr	Sonraki

en	All %d %s
tr	Tüm% d %s

en	Current Page: %s
tr	Geçerli Sayfa

en	No %s Found
tr	%s Bulunamadı

en	#

en	GPrint

en	Alpha %
tr	alfa

en	No Source
tr	Kaynak Yok

en	Choose an action
tr	Eylem Seçiniz...

en	Execute Action
tr	Eylemi Yürüt

en	Logs
tr	Kayıtlar

en	Standard Deviations
tr	Standart sapma

en	Variance Outliers
tr	Varyans Aykırı Değerleri

en	Kills Per RRA
tr	RRA Başına Öldürülenler

en	Remove StdDev
tr	StdDev Kaldır

en	Remove Variance
tr	Varyansı Kaldır

en	Gap Fill Range
tr	Aralık Dolgu Aralığı

en	Float Range
tr	Şamandıra aralığı

en	Dry Run StdDev
tr	Kuru Çalıştırma StdDev

en	Dry Run Variance
tr	Kuru Çalışma Varyansı

en	Dry Run Gap Fill Range
tr	Kuru Çalıştırma Boşluğu Doldurma Aralığı

en	Dry Run Float Range
tr	Kuru Çalışma Şamandıra Aralığı

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
tr	Tablo sütunlarının geçerli pencere sınırlarının ötesine genişlemesine izin verin veya sınırlayın.

en	Enter a search term
tr	Bir arama terimi girin

en	Enter a regular expression
tr	Düzenli bir ifade girin

en	No file selected
tr	Herhangi bir dosya seçilmemiş

en	SpikeKill Results
tr	SpikeKill Sonuçları

en	Click to view just this Graph in Realtime
tr	Sadece bu Grafiği Gerçek Zamanlı olarak görüntülemek için tıklayın

en	Click again to take this Graph out of Realtime
tr	Bu Grafiği Gerçek Zamanlı Durumdan çıkarmak için tekrar tıklayın

en	Standard Mode
tr	Standart Kip

en	Compact Mode
tr	Yakınlaştırma Modu

en	Dark Color Mode
tr	Renk Bulunamadı

en	Light Color Mode
tr	Liste Modu

en	Use System Color
tr	Öğe Rengi

en	Ignore System Color
tr	Öğe Rengi

en	Help
tr	Yardım

en	Cacti Home
tr	Kaktüsler Ana Sayfa

en	Miscellaneous
tr	Çeşitli

en	Dashboards
tr	Gösterge tabloları

en	Charts
tr	Grafikler

en	Cacti Project Page
tr	Kaktüsler Proje Sayfası

en	Spine
tr	Omurga

en	RRDProxy

en	Keyboard
tr	Klavye

en	Shortcuts
tr	Kısayollar

en	Contribute to the Cacti Project
tr	Kaktüs Günlüğünü Döndür

en	Help in Developing
tr	Geliştirmede Yardım

en	Donation & Sponsoring
tr	Bağış ve Sponsorluk

en	Client
tr	Müşteri

en	Help in Translating
tr	Çeviride Yardım

en	Report a bug
tr	Hata bildir

en	Cacti
tr	Kaktüsgiller

en	Click to Show/Hide Filter
tr	Filtreyi Göster / Gizle'yi tıkla

en	Clear Current Filter
tr	Geçerli Filtreyi Temizle

en	Clipboard
tr	Panoya Kopyala

en	Clipboard ID
tr	Pano Kimliği

en	Copy operation is unavailable at this time
tr	Kopyalama işlemi şu anda kullanılamıyor

en	Failed to find data to copy!
tr	Kopyalanacak veri bulunamadı!

en	Clipboard has been updated
tr	Pano güncellendi

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
tr	Maalesef, panonuz şu anda güncellenemedi

en	Passphrase length meets 8 character minimum
tr	Şifre uzunluğu minimum 8 karakter

en	Passphrase too short
tr	Şifre çok kısa

en	Passphrase matches but too short
tr	Parola eşleşiyor ancak çok kısa

en	Passphrase too short and not matching
tr	Parola çok kısa ve eşleşmiyor

en	Passphrases match
tr	Parola eşleşmesi

en	Passphrases do not match
tr	Parolalar eşleşmiyor

en	Sorry, we could not process your last action.
tr	Maalesef, son işleminizi gerçekleştiremedik.

en	Error:
tr	Hata:

en	Reason:
tr	Nedeni:

en	Action failed
tr	Eylem başarısız

en	Connection Successful
tr	Operasyon Başarılı

en	Connection Failed
tr	AÄ adresi ayarlanÄ±yor

en	The response to the last action was unexpected.
tr	Son eyleme verilen yanıt beklenmiyordu.

en	Some Actions failed
tr	Bazı İşlemler başarısız oldu

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
tr	Not, tüm işlemlerinizi işleme koyamadık. Detaylar aşağıda.

en	Operation successful
tr	Operasyon Başarılı

en	The Operation was successful. Details are below.
tr	Operasyon başarılı oldu. Detaylar aşağıda.

en	Pause
tr	Duraklat

en	Zoom In
tr	Yakınlaştır

en	Zoom Out
tr	Uzaklaştır

en	Zoom Out Factor
tr	Uzaklaştırma Faktörü

en	Timestamps
tr	Zaman etiketleri

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Positioning
tr	Uzaklaştır Konumlandırma

en	Zoom Mode
tr	Yakınlaştırma Modu

en	Quick
tr	Hızlı

en	Open in new tab
tr	Yeni sekmede aç

en	Save graph
tr	Grafiği kaydet

en	Copy graph
tr	Grafiği kopyala

en	Copy graph link
tr	Grafik bağlantısını kopyala

en	Always On
tr	Her Zaman Açık

en	Auto
tr	Otomatik

en	Always Off
tr	Her Zaman Kapalı

en	Begin with
tr	İle başlar

en	End with
tr	Bitiş Tarihi

en	Close
tr	Kapat

en	3rd Mouse Button
tr	3. Fare Düğmesi

en	Apply filter to table
tr	Tabloya filtre uygula

en	Reset filter to default values
tr	Filtreyi varsayılan değerlere sıfırla

en	File Found
tr	Dosya bulundu

en	Path is a Directory and not a File
tr	Yol bir dizin değil bir dosyadır

en	File is Not Found
tr	Dosya bulunamadı

en	Enter a valid file path
tr	Geçerli bir dosya yolu girin

en	Directory Found
tr	Dizin bulundu

en	Path is a File and not a Directory
tr	Yol bir Dizin değil Dosyadır

en	Directory is Not found
tr	Dizin bulunamadı

en	Enter a valid directory path
tr	Geçerli bir dizin yolu girin

en	Cacti Color (%s)
tr	Kaktüs Rengi ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
tr	YAZI TİPİ DOĞRULAMASI OLASI

en	Warning Unsaved Form Data
tr	Kaydedilmemiş Form Verilerini Uyarı

en	Unsaved Changes Detected
tr	Kaydedilmemiş Değişiklikler Tespit Edildi

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
tr	Bu formda kaydedilmemiş değişiklikleriniz var. 'Devam Et' tuşuna basarsanız, bu değişiklikler atılır. Formu düzenlemeye devam etmek için 'İptal' düğmesine basın.

en	Attempted SQL Injection
tr	SQL Enjeksiyonu Denendi

en	There was a SQL Injection attempted on the page
tr	Sayfada bir SQL Enjeksiyonu denendi

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s
tr	Bir müşteri, muhtemelen %s adresine sahip harici bir ana bilgisayardan Cacti'lere SQL Enjeksiyonu oluşturmaya çalıştı

en	Data Query Data Sources must be created through %s
tr	Veri Sorgu Veri Kaynakları %s üzerinden oluşturulmalıdır

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
tr	Mevcut Grafikler, Sütunlar, Küçük Resimler, Ön Ayar ve Zaman Kaydırma tercihlerini profilinize kaydedin.

en	Columns
tr	Sütunlar

en	%d Column
tr	yaklaşık %d gün önce

en	Custom
tr	Özel

en	From
tr	Kimden

en	Start Date Selector
tr	Başlangıç Tarihi Seçicisi

en	To
tr	Kime

en	End Date Selector
tr	Bitiş Tarihi Seçicisi

en	Shift Time Backward
tr	Vardiya Süresi Geri

en	Define Shifting Interval
tr	Vites Değiştirme Aralığını Tanımla

en	Shift Time Forward
tr	Vardiya Süresi İleri

en	Refresh selected time span
tr	Seçilen zaman aralığını yenile

en	Return to the default time span
tr	Varsayılan zaman dilimine geri dön

en	Window
tr	Pencere

en	Interval
tr	Aralık

en	Stop
tr	Dur

en	Create Graph from %s
tr	%s öğesinden Grafik Oluştur

en	Create %s Graphs from %s
tr	%s içinden %s Grafiği oluştur

en	Graph [Template: %s]
tr	Grafik [Şablon: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
tr	Grafik Öğeleri [Şablon: %s]

en	Data Source [Template: %s]
tr	Veri Kaynağı [Şablon: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
tr	Özel Veriler [Şablon: %s]

en	New Report
tr	Yeni Rapor

en	Give this Report a descriptive Name
tr	Bu Rapor'a açıklayıcı bir Ad verin

en	Enable Report
tr	Raporu Etkinleştir

en	Check this box to enable this Report.
tr	Bu Raporu etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyin.

en	Output Formatting
tr	Çıktı Biçimlendirme

en	Use Custom Format HTML
tr	Özel Format HTML kullan

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
tr	Rapor için özel html ve CSS kullanmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.

en	Format File to Use
tr	Kullanılacak Dosyayı Biçimlendir

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
tr	Kullanılacak özel html sarıcısını ve CSS dosyasını seçin. Bu dosya, raporunuzu sarmak için hem html hem de CSS içeriyor. CSS&#39;den daha fazlasını içeriyorsa, özel bir <REPORT> Dosyanın içindeki etiketi kullanın. Bu biçim etiketi rapor içeriği ile değiştirilecektir. Bu dosyalar &#39;formatları&#39; dizininde bulunur.

en	Default Text Font Size
tr	Varsayılan Metin Yazı Tipi Boyutu

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
tr	Rapor Başlığı dahil rapordaki tüm metinler için varsayılan yazı tipi boyutunu tanımlar.

en	Default Object Alignment
tr	Varsayılan Nesne Hizalaması

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
tr	Metin ve Grafikler için varsayılan Hizalamayı tanımlar.

en	Graph Linked
tr	Bağlantılı Grafik

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
tr	Grafikler tekrar Cacti sitesine mi bağlanmalı?

en	Graph Settings
tr	Grafik Ayarları

en	Graph Columns
tr	Grafik Sütunları

en	The number of Graph columns.
tr	Grafik sütunlarının sayısı.

en	The Graph width in pixels.
tr	Grafik genişliği piksel cinsinden.

en	The Graph height in pixels.
tr	Grafik cinsinden piksel cinsinden.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
tr	Grafikler Küçük Resimler olarak mı oluşturulmalı?

en	Email Frequency
tr	E-posta Sıklığı

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
tr	Posta Raporu Göndermek İçin Sonraki Zaman Damgası

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
tr	[İlk | sonraki] postanın gerçekleşmesi için başlangıç zamanı. Gelecekteki tüm postalama zamanları bu başlangıç zamanına dayanacaktır. İyi bir örnek, saat 2:00 olur. Zaman gelecekte olmalı. Kesirli bir zaman kullanılırsa, saat 2: 00’yi, ileride olduğu varsayılır.

en	Report Interval
tr	Rapor Aralığı

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
tr	Yukarıdaki verilen Maime ile ilgili bir Rapor Sıklığı tanımlar.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
tr	örneğin 'Haftalar', haftalık bir Raporlama Aralığını temsil eder.

en	Interval Frequency
tr	Aralık Frekansı

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
tr	Yukarıdaki Rapor Aralığı Zaman Süresine bağlı olarak, bu Aralık içindeki Frekansı tanımlar.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
tr	Örn: Rapor Aralığı 'Ay' ise, '2' bir sonraki Günden itibaren her 2 Ayda Bir '2' gösterir. Son olarak, Ay (lar) Rapor Aralıklarını kullanıyorsanız, "Haftanın Günü" ve "Ayın Günü" her ikisi de yukarıda belirttiğiniz Gecikme tarihine göre hesaplanır.

en	Email Sender/Receiver Details
tr	E-posta Gönderen / Alıcı Ayrıntıları

en	Subject
tr	Konu

en	Cacti Report
tr	Kaktüsler Raporu

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
tr	Bu değer varsayılan E-posta konusu olarak kullanılacaktır. Boş bırakılırsa rapor adı kullanılacaktır.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
tr	Bu Ad varsayılan E-posta Gönderen olarak kullanılacaktır

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
tr	Bu Adres E-posta Gönderen adresi olarak kullanılacaktır

en	To Email Address(es)
tr	E-posta Adreslerine

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
tr	Lütfen birden fazla adresi virgülle ayırın (,)

en	BCC Address(es)
tr	BCC Adresi

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
tr	Kör karbon kopyası. Lütfen birden fazla adresi virgülle ayırın (,)

en	Image attach type
tr	Görüntü ekleme tipi

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
tr	Görüntü Ekleri için verilen Türlerden birini seçin

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
tr	Tarih / Saat aynı saate taşındı Yarın

en	Click 'Continue' to delete the following Report(s).
tr	Aşağıdaki Raporları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report(s).
tr	Aşağıdaki Raporlara sahip olmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report(s). You may optionally change the title for the new Reports
tr	Aşağıdaki Raporları çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni Raporların başlığını değiştirebilirsiniz

en	Click 'Continue' to enable the following Report(s).
tr	Aşağıdaki Raporları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Please be certain that those Report(s) have successfully been tested first!
tr	Lütfen önce bu Raporların başarıyla test edildiğinden emin olun!

en	Click 'Continue' to disable the following Reports.
tr	Aşağıdaki Raporları devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to send the following Report(s) now.
tr	Aşağıdaki Raporları şimdi göndermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
tr	%s 'raporu gönderilemedi. Lütfen hedef e-posta adreslerini ayarlayın

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
tr	%s 'raporu gönderilemedi. Lütfen bir e-posta konusu belirleyin

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
tr	%s 'raporu gönderilemedi. Lütfen Adından bir e-posta ayarlayın

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
tr	%s 'raporu gönderilemedi. Lütfen adresinden bir e-posta ayarlayın

en	Item Type to be added.
tr	Eklenecek Öğe Türü.

en	Graph Tree
tr	Grafik Ağacı

en	Select a Tree to use.
tr	Kullanmak için bir ağaç seçin.

en	Graph Tree Branch
tr	Grafik Ağacı Şubesi

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
tr	Grafikler ve Cihazlar için kullanılacak bir Ağaç Dalı seçin. Cihazlar Şube olarak değerlendirilecektir.

en	Cascade to Branches
tr	Şubelere Cascade

en	Should all Branch Graphs be rendered?
tr	Tüm çocuklar dal grafiklerini oluşturmalı mı?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
tr	Grafik belirlemek için bir Aygıt seçin

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
tr	Kullanılacak bir Cihaz Şablonu seçin.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
tr	Bir Cihaz Türü olması durumunda Grafikler için seçim için filtrelemek üzere kullanılacak bir Cihaz seçin.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
tr	Cihaz Tipi durumunda Grafikleri filtrelemek veya seçmek için kullanılacak Cihaz için bir Grafik Şablonu seçin.

en	Graph Name Regular Expression
tr	Grafik Adı Normal İfade

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
tr	Ağaçtan içerecek grafikleri seçmek için kullanılan bir Perl uyumlu düzenli ifade (REGEXP).

en	The Graph to use for this report item.
tr	Bu rapor öğesi için kullanılacak Grafik.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
tr	Grafik Bitiş zamanı, planlanmış rapor gönderme zamanına ayarlanır. Bu nedenle, çeşitli Grafiklerdeki bitiş zamanının gece yarısı olmasını istiyorsanız, raporu gece yarısı gönderdiğinizden emin olun. Graph Start süresi, Graph Timespan eksi Bitiş Süresi olacaktır.

en	Alignment
tr	Hizalama

en	Alignment of the Item
tr	Öğenin Hizası

en	Fixed Text
tr	Sabit Metin

en	Enter descriptive Text
tr	Açıklayıcı Metin Girin

en	Font Size
tr	Yazı Boyutu

en	Font Size of the Item
tr	Öğenin Yazı Tipi Boyutu

en	Report Item [edit Report: %s]
tr	Rapor Öğesi [Raporu düzenle: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
tr	Rapor Öğesi [yeni Rapor: %s]

en	Events
tr	Olaylar

en	Send Report
tr	Rapor gönder

en	[new]
tr	[yeni]

en	Details %s
tr	Ayrıntılar

en	Report Items %s
tr	Rapor Öğeleri

en	Scheduled Events %s
tr	Zamanlanmış Olaylar %s

en	Report Preview %s
tr	Rapor Önizlemesi %s

en	Item Details
tr	Kalem Detayı

en	Graph: %s
tr	Grafik

en	Using CSS
tr	CSS'yi kullanma

en	Device: %s
tr	(Aygıttan: %s)

en	, Graph Template: All Templates
tr	Aygıt Şablonuna Grafik Şablonu Ekle

en	, Graph Template: %s
tr	Grafik [Şablon: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
tr	, RegEx'i Kullanma: "%s"

en	Tree: %s
tr	Ağaç:

en	, Device: %s
tr	(Aygıttan: %s)

en	, Branch: %s
tr	Şube:

en	(All Branches)
tr	(Tüm Şubeler)

en	(Current Branch)
tr	(Mevcut Şube)

en	No Report Items
tr	Rapor Öğesi Yok

en	Administrator Level
tr	Yönetici Seviyesi

en	Reports [%s]
tr	Raporlar [ %s]

en	User Level
tr	Tüm Kullanıcı Seviyeleri

en	Reports
tr	Raporlar

en	Owner
tr	Sahibi

en	Frequency
tr	Sıklık

en	Last Run
tr	Önceki Çalışma

en	Next Run
tr	Sonraki Çalışma

en	Report Title
tr	Rapor Başlığı

en	Report Disabled - No Owner
tr	Rapor Devre Dışı - Sahip Yok

en	Every
tr	Her

en	Multiple
tr	Çoklu

en	Invalid
tr	Geçersiz

en	No Reports Found
tr	Rapor Bulunamadı

en	Graph Template:
tr	Grafik Şablonu:

en	Template Based
tr	Şablon Tabanlı

en	Tree:
tr	Ağaç:

en	Site:

en	Leaf:
tr	Yaprak

en	Device Template:
tr	Cihaz Şablonu:

en	Applied
tr	Uygulandı

en	Filter
tr	Filtre

en	Graph Filters
tr	Grafik Filtreleri

en	Set/Refresh Filter
tr	Filtreyi Ayarla / Yenile

en	(Non Graph Template)
tr	(Grafik Olmayan Şablon)

en	Selected
tr	Seçili

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
tr	" %s" arama terimi geçerli değil. Hata %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
tr	Kaktüslerin normal ifadeleri yalnızca güvenlik nedeniyle 50 karakterle sınırlıdır.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
tr	Kaktüslerin düzenli ifadeleri yarı renkli karakteri içeremez.

en	There was an internal error!
tr	Dahili bir hata oluştu!

en	Backtrack limit was exhausted!
tr	Geri izleme sınırı tükendi!

en	Recursion limit was exhausted!
tr	Özyineleme sınırı tükendi!

en	Bad UTF-8 error!
tr	Kötü UTF-8 hatası!

en	Bad UTF-8 offset error!
tr	Kötü UTF-8 ofset hatası!

en	Down (Thold)
tr	İndir

en	Error
tr	Hata

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
tr	%s değişkeni için %s değişkeni için doğrulama hatası. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki geriye bakın.

en	Validation Error
tr	Doğrulama Hatası

en	written
tr	yazılı

en	could not open
tr	Açılamadı

en	not exists
tr	yok

en	not writable
tr	Yazılabilir değil

en	New Graph Template: %s
tr	Grafik [Şablon: %s]

en	New Data Query: %s
tr	Veri Sorgu [ %s]

en	Unknown Field
tr	Bilinmeyen alan

en	Import Preview Results
tr	Önizleme Sonuçlarını İçe Aktar

en	Import Results
tr	İçeri Aktarma Sonuçları

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
tr	Paket ithal edildiyse, Cacti aşağıdaki değişiklikleri yapar:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
tr	Kaktüsler, Paket için aşağıdaki öğeleri içe aktardı:

en	Package Files
tr	Paket Dosyaları

en	[preview]
tr	Önizleme

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
tr	Şablon içe aktarılırsa, Cacti aşağıdaki değişiklikleri yapar:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
tr	Kaktüsler, Şablon için aşağıdaki öğeleri içe aktardı:

en	[success]
tr	Başarılı!

en	[fail]
tr	Başarısız

en	[preview]
tr	Önizleme

en	[updated]
tr	Güncellendi

en	[unchanged]
tr	Değişemedi

en	Found Dependency:
tr	Bulunan Bağımlılık:

en	Unmet Dependency:
tr	Karşılanmayan Bağımlılık:

en	Path was not writable
tr	Yol yazılabilir değildi

en	Path is not writable
tr	Yol yazılabilir değil

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
tr	%sRRDTool sürümü belirtilemedi: %s

en	Invalid Theme Specified
tr	Geçersiz Tema Belirtildi

en	Resource is not writable
tr	Kaynak yazılabilir değil

en	File not found
tr	Dosya bulunamadı

en	PHP did not return expected result
tr	PHP beklenen sonucu vermedi

en	Unexpected path parameter
tr	Beklenmeyen yol parametresi

en	Failed to apply specified profile %s != %s
tr	%s belirtilen profil uygulanamadı! = %s

en	Failed to apply specified mode: %s
tr	Belirtilen mod uygulanamadı: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
tr	Belirtilen otomasyon geçersiz kılma işlemi uygulanamadı: %s

en	Failed to apply specified cron interval
tr	Belirtilen cron aralığı uygulanamadı

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
tr	Otomasyon Aralığı olarak '{ 0 }' uygulanamadı

en	No matching snmp option exists
tr	Eşleşen bir snmp seçeneği yok

en	No matching template exists
tr	Eşleşen şablon yok

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
tr	Yükleyici beklenmeyen bir hata nedeniyle devam edemedi.

en	Please report this to the Cacti Group.
tr	Lütfen bunu Cacti Grubuna bildirin.

en	Unknown Reason: %s
tr	Bilinmeyen Sebep: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
tr	Cacti %s'yi 0.6.x veritabanına yüklemeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki, bu yapılamaz.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
tr	Mümkün bunu içine yeni bir veritabanı, ithalat "cacti.sql" oluşturmak GEREKİR devam olmak için:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
tr	Daha sonra yeni veritabanına işaret edecek "/ config.php include" GÜNCELLEMELİSİNİZ.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
tr	NOT: Mevcut verileriniz değiştirilmeyecek, ya da yeni kurulum için herhangi bir geçmiş bulunmayacak

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
tr	Yeni bir veritabanı oluşturdunuz, ancak 'cacti.sql' dosyasını henüz içe aktarmadınız. Komut satırında, devam etmek için aşağıdakileri yürütün:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
tr	Bu hata, kaktüs veritabanı kullanıcısı, Kaktüs veritabanı üzerinde doğru izinlere sahip değilse de oluşabilir. Lütfen Cacti veritabanı kullanıcısının Cacti veri tabanında SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX özelliklerine sahip olduğundan emin olun.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
tr	Ayrıca MySQL içine MySQL TimeZone bilgileri almak ve Kaktüs kullanıcıya mysql.time_zone_name masaya SEÇ erişim izni GEREKİR

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
tr	Linux / UNIX'de, aşağıdakileri bir kabukta 'root' olarak çalıştırın:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
tr	Windows'ta, Saat dilimi açıklama tablosundaki talimatları uygulamanız gerekir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, Cacti kullanıcısının tablolara erişmesini sağlamak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
tr	Ardından MySQL içinde aşağıdakileri yönetici olarak çalıştırın:

en	Test Connection
tr	Test bağlantısı

en	Begin
tr	Başlangic

en	Upgrade
tr	Yükselt

en	Downgrade
tr	Versiyon Düşür

en	Cacti Version
tr	Kaktüs Versiyonu

en	License Agreement
tr	Lisans anlaşması

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
tr	Cacti'nin bu sürümü ( %s) geçerli bir sürüm koduna sahip görünmüyor, bunun doğrulandığından emin olmak için lütfen Cacti Geliştirme Ekibi ile iletişime geçin. Bu hatayı bir sürümde görüyorsanız, lütfen hemen GitHub’a bir rapor verin.

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
tr	Ağınız için eksiksiz bir grafik çözümü olan Cacti'yi indirmek ve yüklemek için zaman ayırdığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Harika grafikler çizmeye başlamadan önce, Cacti'nin bilmesi gereken birkaç veri parçası var.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
tr	Devam etmeden önce Cacti'yi yüklemek için gereken adımları okuduğunuzdan ve uyguladığınızdan emin olun. Unix ve Win32 tabanlı işletim sistemleri için yükleme bilgilerini bulabilirsiniz.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
tr	Bu işlem, ' %s' sürümünden yükseltme adımlarında size rehberlik edecektir.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
tr	Ayrıca, bu bir yükseltme ise, Yükseltme bilgi dosyasını okuduğunuzdan emin olun.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
tr	Veri tabanı yapısı tutarsız olabileceğinden düşürülmesi önerilmez.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
tr	Kaktüsler, GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslıdır, devam etmeden önce hükümlerini kabul etmeniz gerekir:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
tr	Bu program faydalı olacağı umuduyla dağıtılmıştır, ancak HİÇBİR GARANTİ YOKTUR; HİÇBİR AMAÇLI OLMAK İÇİN TİCARİRLİK veya FİTNESS'in zımni garantisi olmadan. Daha fazla bilgi için GNU Genel Kamu Lisansına bakınız.

en	Accept GPL License Agreement
tr	GPL Lisans Sözleşmesini Kabul Et

en	Select default theme:
tr	Varsayılan temayı seç:

en	Pre-installation Checks
tr	Kurulum Öncesi Kontroller

en	Location checks
tr	Yer kontrolleri

en	ERROR:
tr	HATA:

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
tr	Lütfen config.php dosyasını, Cacti'nin (url_path) doğru URI konumu ile güncelleyin.

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
tr	Cacti konfigürasyonunuz config.php içindeki göreceli doğru yola (url_path) sahip.

en	PHP - Recommendations (%s)
tr	PHP - Öneriler (%s)

en	PHP Recommendations (
tr	PHP Önerileri

en	Current
tr	Şimdiki

en	Recommended
tr	Tavsiye edilen

en	PHP Binary
tr	PHP İkili Yol

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
tr	PHP ikili konumu geçerli değil ve güncellenmesi gerekiyor.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
tr	Ayarlar tablosunda path_php_binary değerini güncelleyin.

en	Passed
tr	Geçti

en	Warning
tr	Uyarı

en	Restart Required
tr	Gerekli

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
tr	Spesifik değer, çalışan yapılandırmada ını dosyasına göre farklı görünmektedir.

en	PHP - Module Support (Required)
tr	PHP - Modül Desteği (Gerekli)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
tr	Cacti'nin düzgün çalışması için birkaç PHP Modülünün kurulu olması gerekiyor. Bunlardan herhangi biri kurulmazsa, düzeltmeye kadar yüklemeye devam edemezsiniz. Ek olarak, optimum sistem performansı için Cacti, belirlenmiş MySQL sistem değişkenleriyle çalışılmalıdır. Lütfen MySQL önerilerini takdirinize göre takip edin. Herhangi bir sorunuz olursa daima MySQL dokümantasyonunu arayın.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
tr	Aşağıdaki PHP uzantıları zorunludur ve Cacti kurulumunuza devam etmeden önce yüklenmelidir.

en	Required PHP Modules
tr	Gerekli PHP Modülleri

en	Installed
tr	Yüklü

en	Required
tr	Gerekli

en	PHP - Module Support (Optional)
tr	PHP - Modül Desteği (İsteğe bağlı)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
tr	Aşağıdaki PHP uzantıları önerilmektedir ve Cacti kurulumunuza devam etmeden önce kurulmalıdır. NOT: SNMPv3'ü IPv6 ile desteklemeyi planlıyorsanız, php-snmp modülünü şu anda yüklememelisiniz.

en	Optional Modules
tr	İsteğe bağlı modüller

en	Optional
tr	İsteğe bağlı

en	MySQL - TimeZone Support
tr	MySQL - TimeZone Desteği

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
tr	MySQL TimeZone veritabanınız doldurulmamış. Lütfen devam etmeden önce bu veritabanını doldurun.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
tr	Cacti veritabanı giriş hesabınızın MySQL TimeZone veritabanına erişimi yok. Lütfen "mysql" veritabanındaki "time_zone_name" tablosuna "select" erişimini sağlayın ve devam etmeden önce MySQL'in TimeZone bilgilerini doldurun.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
tr	Cacti veritabanı hesabınız MySQL TimeZone veritabanına erişebilir ve bu veritabanı global TimeZone bilgisi ile doldurulur.

en	MySQL - Settings
tr	MySQL - Ayarlar

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
tr	Bu MySQL performans ayarı ayarları, Cacti sisteminizin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
tr	Önerilen MySQL Sistem Değişken Ayarları

en	Installation Type
tr	Kurulum Türü

en	Upgrade from %s to %s
tr	{0 }' dan {1 }' e yükselt

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
tr	Sorun olması durumunda, The Cacti Group ile ilgili bir sorun çıkarmadan önce tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz, kapatıp ardından tarayıcınızı yeniden açmanız (sadece Cacti sekmesi değil) ve yeniden denemeniz önemle tavsiye edilir.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
tr	Nadir durumlarda, koddaki değişiklikler nedeniyle bazı küçük sorunlar yaşayan kullanıcılardan gelen raporları aldık. Bu sorunlar tarayıcının yükseltme öncesi kodunu elinde bulundurmasından kaynaklanmaktadır ve bu şansı en aza indirmek için adımlar atmış olsak da, yine de ortaya çıkabilir. Tarayıcı önbelleğinizi nasıl temizleyeceğinize ilişkin talimatlara ihtiyacınız varsa, https://www.refreshyourcache.com/ iyi bir başlangıç noktasıdır.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
tr	Önbelleğinizi temizledikten ve tarayıcınızı yeniden başlattıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız, lütfen sorunu bizimle birlikte kaldırın ve nedenini belirlemeye çalışacağız.

en	Downgrade from %s to %s
tr	{0 }' dan {1 }' e düşür

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
tr	Önceki bir sürüme düşürülmüş gibi görünüyor. Yeni bir sürüm için yapılan Veritabanı değişiklikleri geri kazanamaz ve sorunlara yol açabilir.

en	Please select the type of installation
tr	Lütfen kurulum türünü seçin

en	Installation options:
tr	Kurulum seçenekleri:

en	Choose this for the Primary site.
tr	Birincil site için bunu seçin.

en	New Primary Server
tr	Yeni Birincil Sunucu

en	New Remote Poller
tr	Yeni Uzaktan Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
tr	Uzaktan Pollers, Birincil siteye kolayca erişilemeyen ağlara erişmek için kullanılır.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
tr	Aşağıdaki bilgiler Cacti'nin yapılandırma dosyasından belirlenmiştir. Doğru değilse, lütfen devam etmeden önce "include / config.php" dosyasını düzenleyin.

en	Local Database Connection Information
tr	Yerel Veri Tabanı Bağlantı Bilgisi

en	Database: %s
tr	Veritabanı: %s

en	Database User: %s
tr	Veritabanı Kullanıcısı: %s

en	Database Hostname: %s
tr	Veritabanı Ana Bilgisayar Adı: %s

en	Port: %s
tr	Liman: %s

en	Server Operating System Type: %s
tr	Sunucu İşletim Sistemi Türü: %s

en	Central Database Connection Information
tr	Merkezi Veri Tabanı Bağlantı Bilgisi

en	Configuration Readonly!
tr	Yapılandırma Salt Okunur!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
tr	Remote Poller'ı yapılandırmak için config.php dosyanızın kurulum sırasında web sunucusu tarafından yazılabilir olması gerekir. Yükleme tamamlandığında, olası güvenlik sorunlarını önlemek için bu dosyayı Salt Okunur'a ayarlamanız gerekir.

en	Configuration of Poller
tr	Poller yapılandırması

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
tr	Remote Cacti Poller bilgileriniz config.php dosyanıza eklenmedi. Lütfen config.php.dist dosyasını inceleyin ve değişkenleri ayarlayın: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username , vb. Bu değişkenlerin ayarlanması ve Birincil Kaktüs veritabanı sunucunuzu göstermesi gerekir. Bunu düzeltin ve tekrar deneyin.

en	Remote Poller Variables
tr	Uzaktan Poller Değişkenleri

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
tr	Config.php dosyasında ayarlanması gereken değişkenler aşağıdakileri içerir:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
tr	Yükleyici otomatik olarak bir $ poller_id atar ve config.php dosyasına ekler.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
tr	Değişkenlerin tümü config.php dosyasında ayarlandıktan sonra, ana Cacti veritabanı sunucusuna $ rdatabase_username erişimini de vermelisiniz. Diğer Cacti kurulumlarıyla aynı prosedürü uygulayın. Daha sonra 'Test Connection' düğmesine basabilirsiniz. Sınama başarılı olursa, yükleme işlemine devam edip tamamlayabilirsiniz.

en	Additional Steps After Installation
tr	Kurulumdan Sonra Ek Adımlar

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
tr	Central Cacti sunucusunun MySQL yoluyla her uzak Cacti veritabanı sunucusuyla iletişim kurabilmesi önemlidir. Kurulum tamamlandıktan sonra, Uzak Veri Toplayıcı'yı düzenlemeli ve ayarların doğru olduğundan emin olmalısınız. Uzak Veri Toplayıcı'yı düzenlerken 'Test Bağlantısı'nı kullanarak doğrulayabilirsiniz.

en	Critical Binary Locations and Versions
tr	Kritik İkili Konumlar ve Sürümler

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
tr	Devam etmeden önce tüm bu değerlerin doğru olduğundan emin olun.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
tr	Bir veya daha fazla yol yanlış görünüyor, devam edemiyor

en	Directory Permission Checks
tr	Dizin İzin Kontrolleri

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
tr	Lütfen devam etmeden önce aşağıdaki dizin izinlerinin doğru olduğundan emin olun. Yükleme sırasında bu dizinlerin Web Sunucusu kullanıcısına ait olması gerekir. Bu izin değişiklikleri, Yükleyicinin, bu dizinlere yerleştirilecek XML ve komut dosyalarını içeren Aygıt Şablonu paketlerini yüklemesine izin vermek için gereklidir. Paketleri kurmamayı seçerseniz, kurulum tamamlandıktan sonra komut satırından kullanılabilecek bir 'install_package.php' cli betiği vardır.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
tr	Yükleme tamamlandıktan sonra, güvenliği artırmak için bu dizinlerin bazılarını yalnızca okunmasını sağlayabilirsiniz.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
tr	Bu dizinlerin kurulumdan sonra okunabilir durumda kalmaları istenecek, böylece Cacti'nin uzaktan senkronizasyon işlemi Ana Cacti Web Sitesi değiştikçe güncellenebilir

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
tr	Paketleri yüklüyorsanız, paketler yüklendikten sonra, komut dosyası dizinini yeniden okumak için değiştirmelisiniz, çünkü bu yalnızca web sitesine bazı pozlamalar sunar.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
tr	Uzak oylayıcılar için, eklentiler, komut dosyaları ve kaynaklar yolları da dahil olmak üzere sık güncelleyeceğiniz yolların, veri toplayıcının bu yolları ana web sunucusu içeriğinden güncellemesi gerekeceği için okuma / yazma erişimine sahip olması çok önemlidir.

en	Required Writable at Install Time Only
tr	Yalnızca Yükleme Zamanında Gerekli Yazılabilir

en	Not Writable
tr	Yazılabilir değil

en	Required Writable after Install Complete
tr	Kurulum Tamamlandıktan Sonra Gerekli Yazılabilir

en	Potential permission issues
tr	Potansiyel izin sorunları

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
tr	Lütfen web sunucunuzun, aşağıdaki hataları gösteren kaktüs klasörlerine okuma / yazma erişimi olduğundan emin olun.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
tr	Sunucunuzda SELinux etkinleştirildiyse, bunu kalıcı olarak devre dışı bırakabilir veya geçici olarak devre dışı bırakıp ardından SELinux komut satırı araçlarını kullanarak uygun izinleri ekleyebilirsiniz.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
tr	' %s' kullanıcısı okuma / yazma özelliğini etkinleştirmek için MODIFY iznine sahip olmalıdır.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
tr	Klasör izinlerini nasıl ayarlayacağınıza dair bir örnek burada gösterilmektedir, ancak işletim sisteminize, kullanıcı hesaplarınıza ve istediğiniz izinlere bağlı olarak ayarlamanız gerekebilir.

en	EXAMPLE:
tr	Örnek:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
tr	Kurulum tamamlandıktan sonra CSRF yolu salt okunur olarak ayarlanmalıdır.

en	All folders are writable
tr	Tüm klasörler yazılabilir

en	Input Validation Whitelist Protection
tr	Giriş Doğrulama Beyaz Listesi Koruması

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
tr	Bir komut dosyasını çağıran Kaktüs Veri Girişi yöntemlerinde, yönetici olmayan bir kişinin poller hesabının sahip olduğu dosyalara zarar verebileceği ve birisinin Cacti poller'ı kök olarak çalıştırdığı durumlarda saldırganların altyapınızı kullanın.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
tr	Bu nedenle, birkaç sürüm önce, Cacti bu tür Veri Giriş Yöntemleri üzerinde Beyaz Liste yetenekleri sağlamak için geliştirilmiştir. Bu, Cacti'yi daha kapsamlı bir şekilde güvence altına alsa da, Cacti yöneticisinin Şablonları ve Paketleri içe aktarmak ve yönetmek için gereken iş miktarını artırır.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
tr	Beyaz Listenin çalışma şekli, bir Veri Giriş Yöntemi'ni ilk kez içe aktardığınızda veya bir Veri Giriş Yöntemi'ni yeniden içe aktardığınızda ve komut dosyası ve / veya ağlar herhangi bir şekilde değiştiğinde, Veri Giriş Yöntemi ve ilgili tüm Veri Kaynaklarının yönetici Veri Giriş Yönteminin geçerli olduğunu doğrulayana kadar hemen devre dışı bırakılmalıdır.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
tr	Bu durumda Veri Giriş Yöntemlerini tanımlamak için, Cacti'nin CLI dizininde aşağıdaki seçeneklerle çalıştırılabilecek bir doğrulama komut dosyası sağladık:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
tr	Bu komut dosyası seçeneği, şu anda yasaklanmış olan Veri Giriş Yöntemlerini arayacak ve nedenine ilişkin ayrıntıları sağlayacaktır.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
tr	Bu komut dosyası seçeneği, şu anda yasaklanmış olan Veri Giriş Yöntemlerini yasaklar.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
tr	Bu komut dosyası seçeneği, devre dışı bırakılan Veri Kaynaklarını yeniden etkinleştirir.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
tr	$ İnput_whitelist değişkenini kaldırarak ve ardından web tabanlı yükleme tamamlandıktan sonra yukarıdaki üç CLI komut dosyası seçeneğini çalıştırarak config.php'nizi güncellemeniz önemle önerilir.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
tr	Bu güvenlik sorununu okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmek için aşağıdaki Onay Kutusunu işaretleyin

en	I have read this statement
tr	Bu ifadeyi okudum

en	Default Profile
tr	Varsayılan profil

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
tr	Lütfen yoklama kaynakları için kullanılacak varsayılan Veri Kaynağı Profilini seçin. Bu, bilgi tarama cihazları arasındaki maksimum süredir, böylece yoklama aralığı ne kadar düşük olursa, Cacti Sunucusu ana bilgisayarına o kadar fazla iş yapılır. Ayrıca, Veri Toplama için kullanmak istediğiniz amaçlanan veya yapılandırılmış Cron aralığını seçin.

en	Cron Interval
tr	Tekrar (Cron) aralığı

en	Default Automation Network
tr	Varsayılan Otomasyon Ağı

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
tr	Kaktüsler kurulum tamamlandığında ağı otomatik olarak tarayabilir. Bu, taranabilecek IP'lerin aralığını belirlemek için aşağıdaki ağ aralığını kullanacaktır. Tarama için, hem 'herkese açık' hem de 'özel' toplulukları içeren önceden tanımlanmış bir seçenek kümesi tanımlanmıştır.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
tr	Cihazlarınız önce kullanılmak üzere farklı bir seçenek kümesi gerektiriyorsa, bunları aşağıda tanımlayabilirsiniz ve bunlar varsayılanlardan önce kullanılacaktır.

en	All options may be adjusted post installation
tr	Kurulumdan sonra tüm seçenekler ayarlanabilir

en	Default Options
tr	Varsayılan Seçenekler

en	Scan Mode
tr	Tarama modu

en	Network Range
tr	Ağ aralığı

en	Additional Defaults
tr	Ek Varsayılanlar

en	Additional SNMP Options
tr	Ek SNMP Seçenekleri

en	Error Locating Profiles
tr	Profilleri Bulma Hatası

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
tr	Profil bulunamadığından yükleme devam edemiyor.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
tr	Boş bir veritabanınız varsa ve cacti.sql dosyasını henüz almadıysanız, bu durum oluşabilir.

en	Template Setup
tr	Template Kurulum

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
tr	Cacti'den vermek istediğiniz Şablon türünü seçin.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
tr	Halihazırda değişiklik yaptığınız Şablonları güncellemeniz önerilmez. Şablonların Yükseltilmesi, Grafik ve Veri Şablonlarında yapılan değişiklikleri KALDIRMAZ ve beklenmeyen davranışlara yol açabilir. Ancak, herhangi bir Grafik, Veri Sorgusu veya Veri Şablonunda değişiklik yapmadıysanız, Paketi yeniden içe aktarmanın herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu durumda, güncellemeden sonra Şablonlardan 'Grafikleri Eşitle' yapmanız gerekir.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
tr	Lütfen Kurulumdan sonra kullanmak istediğiniz Cihaz Şablonlarını seçin. İşletim Sistemi Windows ise, 'Windows Aygıt' Şablonu'nu seçtiğinizden emin olmanız gerekir. İşletim Sisteminiz Linux / UNIX ise, 'Yerel Linux Makinesi' Aygıt Şablonu'nu seçtiğinizden emin olun.

en	Author
tr	Yazar

en	Homepage
tr	Anasayfa

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
tr	Aygıt Şablonları, Cacti içindeki geniş bir veri yelpazesini izlemenizi ve grafik çizmenizi sağlar. İstediğiniz Aygıt Şablonlarını seçtikten sonra, 'Bitir' düğmesine basın, kurulum tamamlanacaktır. Lütfen bu adımda sabırlı olun, çünkü Aygıt Şablonlarının içe aktarılması birkaç dakika sürebilir.

en	Server Collation
tr	Sunucu Harmanlama

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
tr	Sunucu harmanlamanız UTF8 uyumlu görünüyor

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
tr	Sunucu harmanlamanız tamamen UTF8 uyumlu görünmüyor.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
tr	[Mysqld] bölümünün altında, 'karakter ‑ set ‑ sunucu' ve 'harmanlama ‑ sunucu' isimli girişleri bulun ve bunları aşağıdaki gibi ayarlayın:

en	Database Collation
tr	Veritabanı harnasyonu

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
tr	Veritabanı varsayılan harmanlamanız UTF8 uyumlu görünüyor

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
tr	Veritabanı varsayılan harmanlamanızın UTF8 uyumlu olduğu görünmüyor.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
tr	Eklentiler tarafından oluşturulan tabloların, harmanlamanın eşleşmemesi durumunda Cacti Core tablolarıyla ilgili sorunları olabilir. Lütfen aşağıdakileri çalıştırarak veritabanınızın 'utf8mb4_unicode_ci' olarak değiştirildiğinden emin olun:

en	Table Setup
tr	Tablo Kurulumu

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
tr	PHP yapılandırmanızın görüntülememize / dönüştürmemize izin vereceğinden daha fazla tablonuz var. Lütfen php.ini dosyasındaki max_input_vars ayarını%s'nin üzerindeki bir değere değiştirin

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
tr	Tabloların dönüştürülmesi, özellikle büyük tablolarda biraz zaman alabilir. Bu tabloların dönüşümü arka planda gerçekleşecek, ancak yükleyicinin tamamlanmasını engellemeyecektir. Bu, MySQL'in dönüşümü gerçekleştirmesi için yeterli kaynak yoksa, bazı sunucuları yavaşlatabilir.

en	Tables
tr	Tablolar

en	Collation
tr	Karşılaştırma

en	Engine
tr	Motor

en	Row Format
tr	Format

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
tr	Bir veya daha fazla tablo, yükleme sırasında dönüştürülemeyecek kadar büyük. Dönüşüm yapmak için cli / convert_tables.php betiğini kullanmanız ve sonra bu sayfayı yenilemeniz gerekir. Örneğin:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
tr	Aşağıdaki tablolar UTF8 ve InnoDB'ye dönüştürülmelidir. Lütfen kurulum işlemi sırasında dönüştürmek istediğiniz tabloları seçin.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
tr	Tüm tablolarınız UTF8 uyumlu görünüyor

en	Confirm Upgrade
tr	Yükseltmeyi Onayla

en	Confirm Downgrade
tr	Düşürmeyi Onayla

en	Confirm Installation
tr	Yüklemeyi Onayla

en	Install
tr	Yükle

en	DOWNGRADE DETECTED
tr	AŞAĞIDAKİ İNDİR

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
tr	YAPILAN BİR YÜKSELTME DEĞİŞTİRMESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN CACTI DATABASE'İ MANUEL DEĞİŞTİRMELİDİR. KURULUMCU SİZİN İÇİN OTOMATİK OLARAK BU YAPIM YÖNTEMİ YOK

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
tr	İndirme işlemi yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yapılmalıdır ve böyle yapılması kurulumunuzu bozabilir

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
tr	Cacti Sunucunuz neredeyse hazır. Lütfen devam etmekten memnun olduğunuzu kontrol edin.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
tr	' %s' düğmesine basın, ardından Cihaz Şablonlarınızı seçtikten sonra yükleme işlemini tamamlamak için ' %s' düğmesini tıklayın.

en	Installing Cacti Server v%s
tr	Cacti Sunucu Kurulumu v %s

en	Your Cacti Server is now installing
tr	Cacti Sunucunuz şimdi yüklüyor

en	Spawning background process: %s %s
tr	Yumurtlama arka planı süreci:%s%s

en	Complete
tr	Tamamlayınız

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
tr	Cacti Sunucunuz v %s yüklendi / güncellendi. Şimdi yazılımı kullanmaya başlayabilirsiniz.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
tr	Cacti Sunucunuz v %s, hataları yüklendi / güncellendi

en	Get Help
tr	Yardım İste

en	Report Issue
tr	Sorun Bildir

en	Get Started
tr	Şimdi Başlayın

en	Starting %s Process for v%s
tr	V%s için%s Süreci Başlatılıyor

en	Finished %s Process for v%s
tr	V%s için%s işlemi tamamlandı

en	Found %s templates to install
tr	Yüklenecek%s şablon bulundu

en	About to import Package #%s '%s'.
tr	#%s '%s' Paketini içe aktarmak üzere.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
tr	'%s' Profili altındaki #%s '%s' Paketinin İçe Aktarılması başarılı oldu

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
tr	'%s' Profili altındaki #%s '%s' Paketinin İçe Aktarılması başarısız oldu

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
tr	'{ 0 }' Cihaz Şablonu için Eşleştirme Otomasyonu Şablonu

en	No templates were selected for import
tr	İçe aktarma için şablon seçilmedi

en	Updating remote configuration file
tr	Yapılandırma bekleniyor

en	Setting default data source profile to %s (%s)
tr	Varsayılan veri kaynağı profili %s (%s) olarak ayarlanıyor

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
tr	Seçilen profil (%s) bulunamadı, hiçbir değişiklik yapılmadı

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
tr	Otomasyon ağını güncelleme (%s), mod "%s" => "%s", alt ağ "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
tr	Otomasyon ağı bulunamadı, değişiklik yapılmadı

en	Adding extra snmp settings for automation
tr	Otomasyon için ekstra snmp ayarları ekleme

en	Selecting Automation Option Set %s
tr	Otomasyon Seçenek Kümesini Seçme %s

en	Updating Automation Option Set %s
tr	Otomasyon Seçenek Kümesi Güncelleniyor %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
tr	%s Otomasyon Seçenek Kümesi başarıyla güncellendi

en	Resequencing Automation Option Set %s
tr	Otomasyon Seçenek Kümesini Yeniden Sıralama %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
tr	Otomasyon Seçenek Kümesi %s güncellenemedi

en	Failed to find any automation option set
tr	Kopyalanacak veri bulunamadı!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
tr	Cihaz Şablonları [edit: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
tr	Bu Cihaz için Grafik Oluştur

en	Adding Device to Default Tree
tr	Aygıt Varsayılanları

en	No templated graphs for Default Device were found
tr	Varsayılan Cihaz için şablon grafik bulunamadı

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
tr	UYARI: İşletim Sisteminizin Aygıt Şablonu Bulunamadı. Cacti sunucunuzu izlemek için Aygıt Şablonlarını veya Kaktüs Paketlerini içe aktarmanız gerekir.

en	Running first-time data query for local host
tr	Yerel ana bilgisayar için ilk kez veri sorgusu çalıştırma

en	Repopulating poller cache
tr	Poller Cache'i Yeniden Oluştur

en	Repopulating SNMP Agent cache
tr	SNMPAgent Önbelleğini Yeniden Oluştur

en	Generating RSA Key Pair
tr	RSA Anahtar Çifti Oluşturma

en	Found %s tables to convert
tr	Dönüştürülecek%s tablo bulundu

en	Converting Table #%s '%s'
tr	Dönüştürme Tablosu #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
tr	Dönüşüm için bulunduğu veya seçildiği yerlerde tablo yok

en	Switched from %s to %s
tr	%s iken%s olarak değiştirildi

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
tr	NOT: db önbelleği için geçici dosya kullanma:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
tr	V%s'den (DB%s) v%s'ye yükseltme

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
tr	UYARI: v%s için yükseltme işlevi bulunamadı

en	Install aborted due to no EULA acceptance
tr	EULA kabulü olmadığından yükleme iptal edildi

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
tr	Arka plan zaten%s'de başlatıldı,%s'deki bu deneme atlandı

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
tr	Kurulum sırasında istisna oluştu: #{ 0} - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
tr	Kuruluma %s ile başlandı, %s ile tamamlandı.

en	Both
tr	Her ikisi de

en	No - %s
tr	%s saat

en	%s - N/A
tr	%s saat

en	Web

en	%s - No
tr	%s saat

en	Cli
tr	komut satırı

en	Setting PHP Option %s = %s
tr	PHP Seçeneğini Ayarlama%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
tr	%s PHP seçeneği ayarlanamadı,%s (%s olmalı)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
tr	Eşitleme denenirken Veri Toplayıcıları bulunamadı

en	Authentication Success
tr	Kimlik Doğrulama Başarısı

en	Authentication Failure
tr	Kimlik doğrulama hatası

en	PHP LDAP not enabled
tr	PHP LDAP etkin değil

en	No username defined
tr	Tanımlanmış kullanıcı adı yok

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
tr	Protokol Hatası, (%s) Sunucusunda (%s) sürümü ayarlanamıyor

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
tr	Protokol Hatası, (%s) Sunucusunda yönlendirme seçeneği (%s) ayarlanamıyor

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
tr	Protokol Hatası, Sunucu (%s) üzerinde TLS iletişimi (%s) başlatılamıyor

en	Protocol Error, General failure (%s)
tr	Protokol Hatası, Genel başarısızlık ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
tr	Protokol Hatası, bağlanamıyor, LDAP sonucu: (%s) Sunucusunda (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
tr	Sunucuya bağlanılamıyor

en	Connection Timeout to Server (%s)
tr	Sunucuya Bağlantı Zaman Aşımı (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
tr	Sunucuya Yetersiz Erişim (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
tr	Sunucuda karşılaştırılacak grup DN bulunamadı (%s)

en	More than one matching user found
tr	Birden fazla eşleşen kullanıcı bulundu

en	Unable to find user from DN
tr	DN'den kullanıcı bulunamıyor

en	Unable to find users DN
tr	DN kullanıcıları bulunamıyor

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
tr	Sunucuya LDAP bağlantı nesnesi oluşturulamıyor (%s)

en	Specific DN and Password required
tr	Spesifik DN ve Şifre gerekli

en	Invalid Password provided. Login failed.
tr	Geçersiz Şifre sağlandı. Giriş başarısız.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
tr	Sunucuda (%s) Beklenmeyen hata %s (LDAP Hatası: %s)

en	ICMP Ping timed out
tr	ICMP Ping zaman aşımına uğradı

en	ICMP Ping Success (%s ms)
tr	ICMP Ping Başarısı ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
tr	ICMP ping Zaman Aşımına Uğradı

en	Destination address not specified
tr	Hedef adresi belirtilmedi

en	default
tr	varsayılan

en	Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support!
tr	Lütfen IPv6 desteği için PHP 5.5.4+ sürümüne yükseltin!

en	UDP ping error: %s
tr	UDP ping hatası: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
tr	UDP Ping Başarısı ( %s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
tr	TCP ping: socket_connect (), nedeni: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
tr	TCP ping: socket_select () başarısız oldu, nedeni: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
tr	TCP Ping Başarısı ( %s ms)

en	TCP ping timed out
tr	TCP ping zaman aşımına uğradı

en	Ping not performed due to setting.
tr	Ayar nedeniyle ping işlemi gerçekleştirilmedi.

en	%s Version %s or above is required for %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
tr	%s %s için gerekli ve yüklenmemiş.

en	Plugin cannot be installed.
tr	Eklenti yüklenemiyor.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
tr	Eklenti dizini '{ 0 }' yüklenmeden önce adından 'plugin_' kaldırmak için yeniden adlandırılmalıdır.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
tr	'{ 0 }' dizinindeki Eklenti, '{ 1 }()' sürüm işlevini içermiyor. Yüklenecek eklenti için bu fonksiyon mevcut olmalıdır.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins
tr	Eklentiler

en	Requires: Cacti >= %s
tr	Gerektirir: Kaktüsler> = %s

en	Legacy Plugin
tr	Eski Eklenti

en	Not Stated
tr	Belirtilmeyen

en	Device '%s' successfully added to Report.

en	Device not found! Unable to add to Report
tr	Grafik Rapor Eklemeye Çalışırken Bulunamadı

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
tr	Cihaz '%s', raporda zaten mevcut olduğundan Rapor'a eklenmedi.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
tr	'%s' Raporunu Gönderme Sorunları E-posta Alt Sistem Hatası Sorunu '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
tr	'%s' Raporu Başarıyla Gönderildi

en	(No Graph Template)
tr	(Grafik Şablonu Yok)

en	(Non Query Based)
tr	(Sorgu Tabanlı Olmayan)

en	Add to Report
tr	Rapora ekle

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
tr	Bu grafikleri ilişkilendirmek için Raporu seçin. Hizalama varsayılanları aşağıdaki listedeki her grafik için kullanılacaktır.

en	Report:
tr	Rapor:

en	Graph Timespan:
tr	Grafik Zaman Aralığı:

en	Graph Alignment:
tr	Grafik Hizalaması:

en	Created Report Graph Item '%s'
tr	Rapor Raporu Grafik Öğesi ' %s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
tr	Rapor Grafiği Öğesi Eklenemedi ' %s ' Zaten Var

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
tr	Atlanan Rapor Grafiği Öğesi ' %s ' Zaten Var

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
tr	Gerekli RRD dosyası adım boyutu '{ 0 }', ancak gözlemlenen adım '{ 1 }'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
tr	Veri Kaynağı Türü ' %s' ' %s' olmalıdır

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
tr	' %s' Veri Kaynağı İçin Kalp Atışı ' %s' olmalıdır

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
tr	' %s' Veri Kaynağı için minimum RRD ' %s' olmalıdır

en	DS '%s' missing in Cacti definition
tr	DS ' %s' Cacti tanımında eksik

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
tr	Cacti RRA ' %s', ' %s' ile aynı CF / adımlara ( %s, %s) sahip

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
tr	RRA ' %s' dosyasında CF / adımları ( %s, %s) ' %s' ile aynı

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
tr	Kaktüsler için XFF RRA kimliği ' %s' ' %s' olmalıdır

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
tr	RRA ' %s', RRD dosyasında eksik

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
tr	Cacti tanımında RRA ' %s' eksik

en	RRD File Information
tr	RDR Dosya Bilgileri

en	Data Source Items
tr	Veri Kaynağı Öğeleri

en	Minimal Heartbeat
tr	Minimal Kalp Atışı

en	Min

en	Max
tr	Maksimum

en	Last DS
tr	Son DS

en	Unknown Sec
tr	Bilinmeyen Sn

en	Round Robin Archive
tr	Round Robin Arşivi

en	Cur Row

en	PDP per Row
tr	Satır başına PDP

en	CDP Prep Value (0)
tr	CDP Hazırlık Değeri (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
tr	CDP Bilinmeyen Veri noktaları (0)

en	Errors Found
tr	%s Bulunamadı

en	Optional Tuning Recommendations
tr	Veri Kaynağı Alanları

en	rename %s to %s
tr	%s adını %s olarak değiştir

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
tr	Rrdtool dökümü XML'sini ayrıştırırken hata oluştu

en	ERROR while writing XML file: %s
tr	XML dosyası yazarken HATA: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
tr	HATA: RRD dosyası %s yazılabilir değil

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
tr	RRDtool dökümü XML'sini ayrıştırırken hata oluştu

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
tr	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) RRD dosyasından kaldırıldı

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
tr	RRA (CF = %s, ROWS =% d, PDP_PER_ROW =% d, XFF =% 1.2f) RRD dosyasına eklendi

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
tr	Web sitesi %s dosyasına yazma erişimine sahip değil, RRD oluşturamıyor / güncelleyemiyor olabilir

en	(Custom)
tr	Özel

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
tr	Veri dosyası açılamadı, anket henüz çalıştırılmamış olabilir.

en	RRA Folder
tr	RRA Klasörü

en	Root
tr	Kök

en	Unknown RRDtool Error
tr	Bilinmeyen RRDtool Hatası

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
tr	Şablondan Toplama Oluştur

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
tr	Kaldırılan Grafik Şablonundan Grafik Oluşturma Girişimi

en	Created: %s
tr	Oluşturuldu: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
tr	HATA: Beyaz Liste Doğrulaması Başarısız Oldu. Veri Girişi Yöntemini Kontrol Edin

en	Graph Not created for %s due to bad data
tr	Kötü veriler nedeniyle %s için grafik oluşturulmadı

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
tr	NOT: Veri Kaynağı doğrulama hatası nedeniyle %s Veri Sorgusu ve %s dizini için grafik eklenmedi

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
tr	MySQL 5.6+ ve MariaDB 10.0+ harika sürümler ve seçilebilecek çok iyi sürümler. En yeni sürümü çalıştırdığınızdan emin olun; bu, güvenilirliği ile ilgili birçok soruna neden olan uzun süredir devam eden düşük seviyeli ağ sorununu düzeltir.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
tr	InnoDB'yi 5.1'den büyük herhangi bir %s sürümünde etkinleştirmeniz önerilir.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
tr	Cacti'yi İngilizce dışındaki dillerle kullanırken, bazı karakterler tek bayttan daha fazla sürdüğü için utf8mb4_unicode_ci harmanlama türünü kullanmak önemlidir.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
tr	Cacti'yi İngilizce dışındaki dillerle kullanırken, bazı karakterler tek bir bayttan daha fazla sürdüğünde utf8mb4 karakter kümesini kullanmak önemlidir.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
tr	InnoDB'yi 5.1'den büyük herhangi bir %s sürümünde etkinleştirmeniz önerilir.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
tr	Giriş sayısına ve omurga veri toplayıcısının kullanımına bağlı olarak, %s birçok bağlantıya ihtiyaç duyacaktır. Omurga için hesaplama: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), o zaman eşzamanlı oturum açma hesaplarının sayısına bağlı olarak değişecek olan kullanıcı bağlantıları için boşluk bırakmanız gerekir.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
tr	Tablo önbelleğini daha büyük tutmak, innodb_file_per_table kullanılırken daha az dosya açma / kapama işlemi anlamına gelir.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
tr	Uzaktan yoklama yetenekleriyle, ana sunucudan uzak yoklayıcılara büyük miktarda veri senkronize edilir. Bu nedenle, bu değeri 16M'de veya üstünde tutun.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
tr	Alt sorguları yürütürken, daha büyük bir geçici tablo boyutuna sahip olan bu geçici tabloları bellekte saklar.

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
tr	InnoDB depolamayı kullanırken, masa alanlarınızı ayrı tutmak önemlidir. Bu, tabloları yönetmeyi %s uzun süredir kullananlar için kolaylaştırır. Şu anda kapalı durumdayken, özelliği etkinleştirerek ve ardından tüm InnoDB tablolarında bir alter ifadesi çalıştırarak dosya başına depolamaya geçebilirsiniz.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
tr	İnnodb_file_per_table kullanırken, innodb_file_format'ı Barracuda olarak ayarlamak önemlidir. Bu ayar, belirli Cacti tabloları için önemli olan daha uzun dizinlere izin verir.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
tr	Tablolarınız çok büyük dizinlere sahipse, Barracuda innodb_file_format ve innodb_large_prefix ile 1'e eşit çalışmanız gerekir. Bunun yapılmaması, düzgün tablo oluşturamayan eklentilerle sonuçlanabilir.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
tr	Cacti örnekleriniz, ani sistem çökmelerini karşılamak için dahili günlük kaydı olan ZFS veya FusionI / O üzerinde çalışmadığı sürece bu ayar AÇIK kalmalıdır. Ancak, çok iyi bir gücünüz varsa ve sistemleriniz nadiren düşerse ve yedekleriniz varsa, bu ayarı KAPALI konuma getirmek, veritabanı performansında neredeyse% 50'lik bir artış sağlayabilir.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
tr	Burası meta verilerin depolandığı yerdir. Çok fazla tablonuz varsa, bunu arttırmanız yararlı olacaktır.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
tr	Rogue sorguları, veritabanının başkalarına çevrimdışı olması için olmamalıdır. Sisteminizi öldürmeden önce bu sorguları öldürün.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
tr	Sayfaları temizlemek için O_DIRECT yöntemini kullandığınızda maksimum G / Ç performansı olur.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
tr	Bu değerin 2'ye ayarlanması, tüm işlemleri taahhütte bulunmak yerine her saniye sifonlayacağınız anlamına gelir. Bu, %s'nin daha az yazı yazmasını sağlar.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
tr	Modern SSD tipi depolama ile, yüksek io özelliklerine sahip uygulamalar için çok sayıda io dişe sahip olmak avantajlıdır.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
tr	%s %s öğesinden, %s işleminin ne sıklıkta diske atılacağını denetleyebilirsiniz. Varsayılan değer 1 saniyedir, ancak yüksek G / Ç sistemlerinde 1'den büyük bir değere ayarlanması, disk G / Ç işlemlerinin daha sıralı olmasını sağlayabilir

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
tr	Modern SSD tipi depolamayla, çoklu okuma ipliğine sahip olmak, yüksek io özelliklerine sahip uygulamalar için avantajlıdır.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
tr	Modern SSD tipi depolamayla, çoklu yazma ipliğine sahip olmak, yüksek io özelliklerine sahip uygulamalar için avantajlıdır.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
tr	%s, performansı artırmak için innodb_buffer_pool'u bellek bölgelerine bölecektir. Maksimum değer 64'tür. İnnodb_buffer_pool cihazınız 1 GB'den küçükse, havuz boyutunu 128 MB'a bölmelisiniz. Bu denklemi maksimum 64 adede kadar kullanmaya devam edin.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
tr	%s, performansı artırmak için innodb_buffer_pool'u bellek bölgelerine bölecektir. Maksimum değer 64'tür. İnnodb_buffer_pool cihazınız 1 GB'den küçükse, havuz boyutunu 128 MB'a bölmelisiniz. Bu denklemi maksimum 64 adede kadar kullanmaya devam edin.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
tr	SSD diskleriniz varsa, bu öneriyi kullanın. Fiziksel sabit sürücüleriniz varsa, dizideki 200 * etkin sürücü sayısını kullanın. NVMe veya PCIe Flash kullanıyorsanız, 100000 kadar yüksek sayılar kullanılabilir.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
tr	SSD diskleriniz varsa, bu öneriyi kullanın. Fiziksel sabit sürücüleriniz varsa, dizideki 2000 * etkin sürücü sayısını kullanın. NVMe veya PCIe Flash kullanıyorsanız, 200000 kadar yüksek olan daha büyük sayılar kullanılabilir.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
tr	SSD diskleriniz varsa, bu öneriyi kullanın. Aksi takdirde, bu ayarı yapmayın.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
tr	Modern SSD tipi depolamayla, çoklu okuma ipliğine sahip olmak, yüksek io özelliklerine sahip uygulamalar için avantajlıdır.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
tr	Modern SSD tipi depolamayla, çoklu yazma ipliğine sahip olmak, yüksek io özelliklerine sahip uygulamalar için avantajlıdır.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
tr	MariaDB 10.2.4 ve üstünü kullanırken, atomik yazmalar etkinleştirilmişse bu ayar kapalı olmalıdır. Bu nedenle, performansı artıracağı için lütfen çift yazma arabelleği yerine atomik yazmaları etkinleştirin.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
tr	MariaDB 10.2.4 ve üstünü kullanırken, performansı artırmak için çift yazma arabelleği üzerinde atomik yazma kullanabilirsiniz.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
tr	Not: Aşağıdaki birçok değişiklik bir veritabanının yeniden başlatılmasını gerektirir

en	Variable
tr	Değişken

en	Current Value
tr	Mevcut değer

en	Recommended Value
tr	Önerilen Değer

en	Comments
tr	Yorumlar

en	PHP %s is the minimum version
tr	PHP %s en küçük sürümdür

en	A minimum of %s memory limit
tr	Minimum %s MB hafıza sınırı

en	A minimum of %s m execution time
tr	Minimum %sm yürütme süresi

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
tr	MySQL ve sistemle eşleşen geçerli bir saat dilimi

en	A useful name for this VDEF.
tr	Bu VDEF için faydalı bir isim.

en	Click 'Continue' to Enable the following Page(s).
tr	Sonraki Sayfaları Etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Page(s)
tr	Sayfaları Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Disable the following Page(s).
tr	Sonraki Sayfaları Devre Dışı Bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Page(s)
tr	Sayfaları Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Delete the following Page(s).
tr	Sonraki Sayfaları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Page(s)
tr	Sayfa Sil

en	Links
tr	Bağlantılar

en	Apply Filter
tr	Filtre Uygula

en	Reset filters
tr	Filtreleri sıfırla

en	Top Tab
tr	Üst Sekme

en	Bottom Console
tr	Alt Konsol

en	Top Console
tr	Üst Konsol

en	Page
tr	Sayfa

en	Style
tr	Stil

en	Edit Page
tr	Sayfayı Düzenle

en	View Page
tr	Sayfaya bak

en	Sort for Ordering
tr	Sipariş için Sırala

en	No Pages Found
tr	Hiçbir Sayfa Bulunamadı

en	Console Menu
tr	Konsol Menüsü

en	Bottom of Console Page
tr	Konsol Sayfasının Altında

en	Top of Console Page
tr	Konsol Sayfa Başı

en	Where should this page appear?
tr	Bu sayfa nerede görünmeli?

en	Console Menu Section
tr	Konsol Menü Bölümü

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
tr	Bu öğe hangi Konsol başlığı altında görünmelidir? (Tüm Harici Bağlantı menüleri Yapılandırma ve Yardımcı Programlar arasında görünecektir)

en	New Console Section
tr	Yeni Konsol Bölümü

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
tr	Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirini beğenmezseniz, buraya yeni bir başlık yazın.

en	Tab/Menu Name
tr	Sekme / Menü Adı

en	The text that will appear in the tab or menu.
tr	Sekmede veya menüde görünecek metin.

en	Content File/URL
tr	İçerik Dosyası / URL

en	Web URL Below
tr	Aşağıda Web URL'si

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
tr	Bu sayfanın içeriğini içeren dosya. Bu dosyanın Cacti 'include / content /' dizininde olması gerekiyor.

en	Web URL Location
tr	Web URL Konumu

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
tr	Bu harici bağlantı için kullanılacak geçerli URL. Türü içermelidir, örneğin http://www.cacti.net. Birçok web sitesinin yabancı bir siteden iframe içine gömülmelerine izin vermediğini ve bu nedenle External Linking'in çalışmayabileceğini unutmayın.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
tr	İşaretliyse, sayfa derhal yönetici kullanıcıya açık olacaktır.

en	Automatic Page Refresh
tr	Otomatik Sayfa Yenileme

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
tr	Bu sayfanın ne kadar sıklıkla otomatik olarak yenilenmesini istersiniz?

en	External Links [edit: %s]
tr	Dış Bağlantılar [değiştir: %s]

en	External Links [new]
tr	Dış Bağlantılar [yeni]

en	You have been logged out of Cacti due to a session timeout.
tr	Bir oturum zaman aşımı nedeniyle Kaktüsler'den çıkış yaptınız.

en	You have been logged out of Cacti due to an account suspension.
tr	Bir oturum zaman aşımı nedeniyle Kaktüsler'den çıkış yaptınız.

en	You have been logged out of Cacti due to a Remote Data Collector state change
tr	Bir oturum zaman aşımı nedeniyle Kaktüsler'den çıkış yaptınız.

en	Logout of Cacti
tr	Kaktüsler Oturumu Kapat

en	Automatic Logout
tr	Otomatik Çıkış

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
tr	Lütfen tarayıcınızı kapatın veya %sLogin Again %s

en	Version %s
tr	Sürüm %s

en	Notifications
tr	Bildirimler

en	SNMP Notification Receivers
tr	SNMP Bildirim Alıcıları

en	Receivers
tr	Tanklar

en	Id
tr	ID

en	No SNMP Notification Receivers
tr	SNMP Bildirimi Alıcısı Yok

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
tr	SNMP Bildirim Alıcısı [değiştir: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
tr	SNMP Bildirim Alıcısı [yeni]

en	MIB

en	OID

en	Kind
tr	Nazik

en	Max-Access
tr	Max-Erişim

en	Monitored
tr	İzlenen

en	No SNMP Notifications
tr	SNMP Bildirimi Yok

en	Severity
tr	Önem Düzeyi

en	Purge Notification Log
tr	Temizleme Günlüğü Kaydı

en	Time
tr	Zaman

en	Notification
tr	Bildirim

en	Varbinds

en	Severity Level
tr	Önem derecesi

en	No SNMP Notification Log Entries
tr	SNMP Bildirim Günlüğü Girişi Yok

en	Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcısını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcısını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcıyı etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın

en	Click 'Continue' to enable following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcısını etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable the following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcıyı devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın

en	Click 'Continue' to disable following Notification Receiver
tr	Aşağıdaki Bildirim Alıcıyı devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	%s Notification Receivers
tr	%s Bildirim Alıcıları

en	Click 'Continue' to forward the following Notification Objects to this Notification Receiver.
tr	Aşağıdaki Bildirim Nesnelerini bu Bildirim Alıcısına iletmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable forwarding the following Notification Objects to this Notification Receiver.
tr	Aşağıdaki Bildirim Nesnelerini bu Bildirim Alıcısına iletmeyi devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Notification Objects
tr	Bildirim Nesnelerini Devre Dışı Bırak

en	You must select at least one notification object.
tr	En az bir bildirim nesnesi seçmelisiniz.

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found
tr	Paket Anahtar Bilgileri Bulunamadı

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
tr	%s Paketi Başarıyla İçe Aktarıldı

en	The Package %s Import Failed
tr	%s Paketi İçe Aktarılamadı

en	Error in Package
tr	Veri sorgusunda hata

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed
tr	"{ 0 }" paketi indirilemedi veya doğrulanamadı

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed
tr	Paket indirme veya doğrulama başarısız oldu

en	Package XML File Damaged.
tr	Paket Dosyaları

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
tr	Paket Dosyaları

en	Device class
tr	Cihaz Kuralları

en	Copyright
tr	sağ

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
tr	Paket Dosyaları

en	Filename
tr	Yeniden Adlandır

en	Differences
tr	Farklılıklar

en	Unchanged
tr	Değişemedi

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
tr	Şablon Başlığı

en	Changes/Diffferences
tr	Cihazı Değiştir

en	Updated
tr	Güncelle

en	Orphans
tr	Öksüz ve yetim

en	File Differences for:
tr	Dosya Farklılıkları:

en	Local Package Import File
tr	Paket Dosyaları

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
tr	Kaktüslere Otomatik Olarak Ekle

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
tr	İçe Aktar

en	Uninstall
tr	Kaldır

en	Not Compatible
tr	Uyumlu

en	Not Installed
tr	Yüklü değil

en	Awaiting Configuration
tr	Yapılandırma bekleniyor

en	Awaiting Upgrade
tr	Yükseltme Bekleniyor

en	Plugin Management
tr	Eklenti Yönetimi

en	Plugin Error
tr	Eklenti Hatası

en	Active/Installed
tr	Aktif / Yüklü

en	Configuration Issues
tr	Yapılandırma sorunları

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
tr	Mevcut eylemler 'Kur', 'Etkinleştir', 'Devre Dışı Bırak', 'Etkinleştir', 'Kaldır' seçeneklerini içerir.

en	Plugin Name
tr	Eklenti Adı

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
tr	Bu eklentinin adı. Ad, içinde bulunduğu dizin tarafından kontrol edilir.

en	Plugin Description
tr	Eklenti Açıklaması

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
tr	Eklentiler yazarının Eklentiye verdiği bir açıklama.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
tr	Bu Eklentinin durumu.

en	The author of this Plugin.
tr	Bu Eklentinin yazarı.

en	Requires
tr	Zorunlu

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
tr	Bu Eklenti önce aşağıdaki Eklentilerin kurulmasını gerektirir.

en	The version of this Plugin.
tr	Bu Eklentinin sürümü.

en	Load Order
tr	Siparişi Yükle

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
tr	Eklentinin yük sırası. Yük sırasını önce sıralayarak, sonra da bir Eklentiyi yukarı ya da aşağı hareket ettirerek değiştirebilirsiniz.

en	No Plugins Found
tr	Eklenti Bulunamadı

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
tr	Bu Eklentiyi kaldırmak, tüm Eklenti Verilerini ve Ayarlarını kaldırır. Eklentiyi gerçekten kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki 'Kaldır'ı tıklayın. Aksi takdirde 'İptal'i tıklayın

en	Are you sure you want to Uninstall?
tr	Kaldırmak istediğinize emin misiniz?

en	Not Compatible, %s
tr	Uyumlu değil, %s

en	Order Before Previous Plugin
tr	Önceki Eklentiden Önce Sipariş

en	Order After Next Plugin
tr	Sonraki Eklentiden Sonra Sipariş Ver

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
tr	Eklenti Yüklenemedi. Önce aşağıdaki Eklentiler yüklü olmalıdır: %s

en	Install Plugin
tr	Eklenti Yükle

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
tr	Kaldırılamıyor. Bu Eklenti gerekli: %s

en	Uninstall Plugin
tr	Eklentiyi Kaldır

en	Disable Plugin
tr	Eklentiyi devre dışı bırak

en	Enable Plugin
tr	Eklentiyi etkinleştir

en	Plugin directory is missing!
tr	Eklenti dizini eksik!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
tr	Eklenti uyumlu değil (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
tr	Eklenti dizinleri boşluk içeremez

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
tr	Eklenti dizini doğru değil. ' %s' olmalı, ancak ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
tr	' %s' eklenti dizini setup.php eksik

en	Plugin is lacking an INFO file
tr	Eklenti bir INFO dosyası bulunmuyor

en	Plugin is integrated into Cacti core
tr	Eklenti Cacti çekirdeğine entegre edildi

en	Plugin is not compatible
tr	Eklenti uyumlu değil

en	Enable Plugin Locally
tr	Eklentiyi etkinleştir

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for poller id %d! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for poller id %d, please investigate.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for poller id %d. Issues: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for poller id %d. Poller can not continue!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for poller id %d. Exiting.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
tr	UYARI: Kaktüs Yoklama Döngüsü, Poller Aralığını Şu Kadar Aştı

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status

en	Poller in Heartbeat Mode

en	Cacti System Notification
tr	Kaktüsler Sistem Araçları

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
tr	NOT: İkinci bir Cacti veri toplayıcısı eklendi. Bundan dolayı, otomatik olarak takviye sağlar!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
tr	UYARI: Ana Cacti veritabanı çevrimdışı veya kurtarma aşamasında

en	Cacti Primary Admin
tr	Kaktüsler Birincil Yönetici

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
tr	Kaktüsler Otomasyon Raporu, html tabanlı bir E-posta istemcisi gerektirir.

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
tr	UYARI: Algılanan Poller Boost Taşması, Olası Boost Poller Crash

en	Full Sync
tr	Tam Senkronizasyon

en	New/Idle
tr	Yeni / Boşta

en	Data Collector Information
tr	Veri Toplayıcı Bilgisi

en	The primary name for this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı için birincil isim.

en	New Data Collector
tr	Yeni Veri Toplayıcı

en	Data Collector Hostname
tr	Veri Toplayıcı Ana Bilgisayar Adı

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
tr	Veri Toplayıcı için ana bilgisayar adı. Uzak Pollers'ın, yeniden indeksleme, Gerçek zamanlı grafik oluşturma, vb. Etkinlikler için onunla iletişim kurması için Tam Nitelikli Alan Adı olması gerekebilir.

en	TimeZone
tr	Saat dilimi

en	The TimeZone for the Data Collector.
tr	Veri Toplayıcı için TimeZone.

en	Notes for this Data Collectors Database.
tr	Bu Veri Toplayıcı Veritabanına İlişkin Notlar.

en	Collection Settings
tr	Koleksiyon Ayarları

en	Processes
tr	Süreçler

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
tr	Veri Toplayıcı'nın sayısı üremek için kullanılacak şekilde işler.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
tr	Veri Toplayıcı işlemi için kullanılacak Omurga İpliği sayısı.

en	Sync Interval
tr	Senkron aralığı

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
tr	Kullanımdaki yoklama senkronizasyonu aralığı. Bu ayar bu yoklayıcının ne sıklıkla kontrol edildiğini ve güncellendiğini etkiler.

en	Remote Database Connection
tr	Uzak Veritabanı Bağlantısı

en	The hostname for the remote database server.
tr	Uzak veritabanı sunucusunun ana bilgisayar adı.

en	Remote Database Name
tr	Uzak Veritabanı Adı

en	The name of the remote database.
tr	Uzak veritabanının adı.

en	Remote Database User
tr	Uzak Veritabanı Kullanıcısı

en	The user name to use to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak kullanıcı adı.

en	Remote Database Password
tr	Uzak Veritabanı Şifresi

en	The user password to use to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak kullanıcı şifresi.

en	Remote Database Port
tr	Uzak Veritabanı Bağlantı Noktası

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak TCP portu.

en	Remote Database Retries
tr	Uzak Veritabanı Kullanıcısı

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak kullanıcı adı.

en	Remote Database SSL
tr	Uzak Veritabanı SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
tr	Uzak veritabanı bağlanmak için SSL kullanıyorsa, aşağıdaki onay kutusunu işaretleyin.

en	Remote Database SSL Key
tr	Uzak Veritabanı SSL Anahtarı

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak SSL Anahtarını tutan dosya.

en	Remote Database SSL Certificate
tr	Uzak Veritabanı SSL Sertifikası

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak SSL Sertifikasını tutan dosya.

en	Remote Database SSL Authority
tr	Uzak Veritabanı SSL Otoritesi

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
tr	Uzak veritabanına bağlanmak için kullanılacak SSL Sertifika Yetkilisini tutan dosya. Bu, --ssl-mode = VERIFY_CA seçeneğini kullanarak SSL'yi başlatmışlarsa, veritabanı sağlayıcısı tarafından gerekli olabilecek isteğe bağlı bir parametredir.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
tr	Bu ana bilgisayar adını '%s' zaten kullandınız. Lütfen kopya olmayan bir ana bilgisayar adı girin.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
tr	Bu veritabanı ana makine adını '%s' zaten kullandınız. Lütfen yinelenmeyen bir veritabanı ana bilgisayar adı girin.

en	Data Collector Statistics cleared.
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	Click 'Continue' to delete the following Data Collector. Note, all devices will be disassociated from this Data Collector and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcıyı silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. Tüm cihazların bu Veri Toplayıcı ile bağlantısı kesileceğini ve Ana Kaktüs Veri Toplayıcı ile eşleştirileceğini unutmayın.

en	Click 'Continue' to delete all following Data Collectors. Note, all devices will be disassociated from these Data Collectors and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
tr	Aşağıdaki tüm Veri Toplayıcıları silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. Tüm cihazların bu Veri Toplayıcılardan ayrılacağını ve Ana Kaktüs Veri Toplayıcıya geri eşleneceğini unutmayın.

en	Delete Data Collector
tr	Veri Toplayıcıyı Sil

en	Delete Data Collectors
tr	Veri Toplayıcıları Sil

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collector.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcıyı devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collectors.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcıları devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Disable Data Collector
tr	Veri Toplayıcıyı Devre Dışı Bırak

en	Disable Data Collectors
tr	Veri Toplayıcıları Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collector.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcı&#39;yı etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collectors.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcıları etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Enable Data Collector
tr	Veri Toplayıcıyı Etkinleştir

en	Enable Data Collectors
tr	Veri Toplayıcıları Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
tr	Çevrimdışı İşlem için Uzak Veri Toplayıcıyı Senkronize Etmek İçin &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
tr	Çevrimdışı İşlem İçin Uzak Veri Toplayıcıları Senkronize Etmek İçin &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Clear Data Collector Statistics for the Data Collector.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcı&#39;yı etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Clear DAta Collector Statistics for the Data Collectors.
tr	Aşağıdaki Veri Toplayıcıları etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Clear Statistics for Data Collector
tr	Bu Veri Toplayıcı&#39;nın Durumu.

en	Clear Statistics for Data Collectors
tr	Bu Veri Toplayıcı&#39;nın Durumu.

en	Site [edit: %s]
tr	Site [değiştir: %s]

en	Site [new]
tr	Site [yeni]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
tr	Uzak Veri Toplayıcıları, Ana Veri Toplayıcı ile iletişim kurabilmelidir ve bunun tersi de geçerlidir. Ana Veri Toplayıcı'nın bu Uzak Veri Toplayıcı ile iletişim kurabildiğini doğrulamak için bu düğmeyi kullanın.

en	Test Database Connection
tr	Veri Tabanı Bağlantısını Test Et

en	Collectors
tr	Toplayıcılar

en	Collector Name
tr	Koleksiyoner Adı

en	The Name of this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcının Adı.

en	The unique id associated with this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı ile ilişkilendirilmiş benzersiz kimlik.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
tr	Veri Toplayıcı'nın çalıştığı ana bilgisayar adı.

en	The Status of this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı'nın Durumu.

en	Proc/Threads
tr	Proc / Konular

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı için Poller İşlemlerinin Sayısı ve Konuları.

en	Polling Time
tr	Yoklama Zamanı

en	The last data collection time for this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı için son veri toplama süresi.

en	Avg/Max
tr	Ort / Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı için Ortalama ve Maksimum Toplayıcı zamanlamaları.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı ile ilişkili Cihazların sayısı.

en	SNMP Gets
tr	SNMP Alır

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
tr	SNMP sayısı bu Toplayıcı ile ilişkilendirilir.

en	Scripts
tr	Özel Kodlar

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı ile ilişkili komut dosyası çağrısı sayısı.

en	Servers
tr	Sunucular

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
tr	Bu Veri Toplayıcı ile ilişkilendirilmiş kod sunucusu çağrılarının sayısı.

en	Last Finished
tr	Son biten

en	The last time this Data Collector completed.
tr	Bu Veri Toplayıcı'nın en son tamamlandığı zaman.

en	Last Update
tr	Son Güncelleme

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
tr	Bu Veri Toplayıcı, ana Cacti sitesine en son giriş yaptığında.

en	Last Sync
tr	Son Eşzamanlama

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
tr	Bu Veri Toplayıcı'nın en son ana Cacti sitesiyle tam olarak eşitlendiği.

en	No Data Collectors Found
tr	Veri Toplayıcı Bulunamadı

en	RRD check
tr	Denetimi Çalıştır

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDfile Checker
tr	RRDfile Temizleyici

en	RRDcheck Problems
tr	Aygıt Şablonu Bulunamadı

en	Host Description
tr	Açıklama

en	Local Data ID
tr	Geçerli veri

en	Message
tr	Mesaj

en	Deleted
tr	Silindi

en	No RRDcheck Problems Found
tr	Aygıt Şablonu Bulunamadı

en	Age
tr	Ağustos

en	%d hours
tr	%d Saat

en	%d day
tr	%d Gün

en	%d days
tr	%d Gün

en	Messages
tr	Mesajlar

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Purge
tr	Temizle

en	Delete
tr	Sil

en	Archive
tr	Arşiv

en	RRD Files
tr	RRD Dosyaları

en	RRD File Name
tr	RDR Dosya Adı

en	DS Name
tr	DS Adı

en	DS ID
tr	DS kimliği

en	Template ID
tr	Şablon KIMLIĞI

en	Last Modified
tr	Son Düzenleme

en	Size [KB]
tr	Boyut [KB]

en	No unused RRD Files
tr	Kullanılmayan RRD Dosyası Yok

en	Total Size [MB]:
tr	Toplam Boyut [MB]:

en	Last Scan:
tr	Son Tarama:

en	Time Since Update
tr	Güncellemeden Beri Zaman

en	RRDfiles

en	Rescan
tr	Yeniden Tara

en	Delete All
tr	Hepsini Sil

en	Delete All Unknown RRDfiles
tr	Tüm Bilinmeyen RRD Dosyalarını Sil

en	Archive All
tr	Hepsini arşivle

en	Archive All Unknown RRDfiles
tr	Tüm Bilinmeyen RRD Dosyalarını Arşivle

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
tr	NOT: Bu Sekmedeki Yol Ayarları yalnızca yerel olarak kaydedilir!

en	Cacti Settings (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
tr	Poller Interval, Cron Interval değerinden düşük olmalıdır

en	Select Plugin(s)
tr	Eklentileri Seç

en	Plugins Selected
tr	Seçilen Eklentiler

en	Select File(s)
tr	Dosya(ları) Seç

en	Files Selected
tr	Seçilen Dosyalar

en	Select Template(s)
tr	Şablon Seç

en	All Templates Selected
tr	Tüm Şablonlar Seçildi

en	Send a Test Email
tr	Test E-postası gönder

en	Test Email Results
tr	E-posta Sonuçlarını Test Et

en	Site Information
tr	Site Bilgileri

en	The primary name for the Site.
tr	Sitenin birincil adı.

en	New Site
tr	Yeni Otel

en	Address Information
tr	Adres Bilgisi

en	Address1
tr	Adres1

en	The primary address for the Site.
tr	Sitenin birincil adresi.

en	Enter the Site Address
tr	Site Adresini Girin

en	Address2
tr	Adres2

en	Additional address information for the Site.
tr	Site için ek adres bilgileri.

en	Additional Site Address information
tr	Ek Site Adresi bilgisi

en	City
tr	Şehir

en	The city or locality for the Site.
tr	Site için şehir veya bölge.

en	Enter the City or Locality
tr	Şehir veya Bölgeye Girme

en	State
tr	Şehir

en	The state for the Site.
tr	Site için devlet.

en	Enter the state
tr	Devlet girin

en	Postal/Zip Code
tr	POSTA KODU

en	The postal or zip code for the Site.
tr	Site için posta kodu veya posta kodu.

en	Enter the postal code
tr	Posta kodunu girin

en	Country
tr	Ülke

en	The country for the Site.
tr	Site için ülke.

en	Enter the country
tr	Ülkeyi girin

en	The TimeZone for the Site.
tr	Site İçin TimeZone.

en	Geolocation Information
tr	Coğrafi Konum Bilgisi

en	Latitude
tr	Enlem

en	The Latitude for this Site.
tr	Bu Sitenin Enlemi.

en	example 38.889488
tr	örnek 38.889488

en	Longitude
tr	Boylam

en	The Longitude for this Site.
tr	Bu Sitenin Boylamı.

en	example -77.0374678
tr	örnek -77.0374678

en	Zoom
tr	Yakınlaştır

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
tr	Bu Site için varsayılan Harita Yakınlaştırma. Değerler 0 ila 23 arasında olabilir. Gezegenin bazı bölgelerinde azami 15 yakınlaştırma olduğuna dikkat edin.

en	0 - 23

en	Additional Information
tr	Ek Bilgi

en	Additional area use for random notes related to this Site.
tr	Bu Siteyle ilgili rastgele notlar için ek alan kullanımı.

en	Enter some useful information about the Site.
tr	Site hakkında bazı yararlı bilgiler girin.

en	Alternate Name
tr	Alternatif isim

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
tr	Bir Sitenin, onu tanımlamak için kullanılmış bir alternatif ismi olduğu durumlar için kullanılır.

en	If the Site is known by another name enter it here.
tr	Site başka bir adla biliniyorsa, buraya girin.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
tr	Şablon Sitesi bulunamadı! Kopyalanamıyor.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site. Note, all Devices will be disassociated from this site.
tr	Aşağıdaki Siteyi silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. Tüm cihazların bu siteden ayrılmayacağını unutmayın.

en	Click 'Continue' to delete all following Sites. Note, all devices will be disassociated from this site.
tr	Aşağıdaki tüm Siteleri silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. Tüm cihazların bu siteden ayrılmayacağını unutmayın.

en	Delete Site
tr	Siteyi Sil

en	Delete Sites
tr	Siteleri Sil

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate all following Sites.
tr	Aşağıdaki Ağaçları silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Site Name:
tr	Site Adı:

en	Duplicate Site
tr	Kopyala

en	Duplicate Sites
tr	Kopyala

en	Site Name
tr	Site Adı

en	The name of this Site.
tr	Bu sitenin adı.

en	The unique id associated with this Site.
tr	Bu Siteyle ilişkilendirilmiş benzersiz kimlik.

en	The number of Devices associated with this Site.
tr	Bu Siteyle İlişkili Cihazların Sayısı.

en	The City associated with this Site.
tr	Bu Site ile İlişkili Şehir.

en	The State associated with this Site.
tr	Bu Siteyle İlişkili Devlet.

en	The Country associated with this Site.
tr	Bu Siteyle İlişkili Ülke.

en	No Sites Found
tr	Site Bulunamadı

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
tr	FATAL: Spike Kill yöntemi ' %s' geçersiz

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
tr	FATAL: Spike Kill İzin verilmez

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
tr	UYARI: Karşılaşılan Hataları Verin. Ayrıntılar için Tarayıcı Penceresini Yenile!

en	What would you like to export?
tr	Ne ihraç etmek istiyorsunuz?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
tr	Cacti'den vermek istediğiniz Şablon türünü seçin.

en	Device Template to Export
tr	Verilecek Aygıt Şablonu

en	Choose the Template to export to XML.
tr	XML'e dışa aktarılacak Şablonu seçin.

en	Include Dependencies
tr	Bağımlılıkları Dahil Et

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
tr	Bazı şablonlar, düzgün çalışması için Cacti'deki diğer öğelere dayanır. Bu kutuyu seçmeniz şiddetle tavsiye edilir, aksi takdirde elde edilen içe aktarma başarısız olabilir.

en	Output Format
tr	Çıkış biçimi

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
tr	Sonuçta ortaya çıkan XML dosyasını çıktı almak için formatı seçin.

en	Output to the Browser (within Cacti)
tr	Tarayıcıya Çıktı (Cacti içinde)

en	Output to the Browser (raw XML)
tr	Tarayıcıya Çıktı (ham XML)

en	Save File Locally
tr	Dosyayı Yerel Olarak Kaydet

en	Available Templates [%s]
tr	Mevcut Şablonlar [ %s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
tr	Şablonları Dışa Aktar

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
tr	Alan Adı

en	Not Readable
tr	Yazılabilir değil

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
tr	Bağımlılıkları Dahil Et

en	Damaged
tr	Veri Kaynağı, Grafik

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
tr	Şablon içe aktar

en	ERROR
tr	HATA

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
tr	Geçici klasöre erişilemedi, içe aktarma işlevi devre dışı bırakıldı

en	Publish
tr	Yayınla

en	Un-Publish
tr	Yayını Kaldır

en	Un-Lock
tr	Kilitli

en	inherit

en	manual
tr	el ile

en	alpha
tr	alfa

en	natural
tr	doğal

en	numeric
tr	Sayısal

en	Click 'Continue' to delete the following Tree.
tr	Aşağıdaki Ağacı silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following Trees.
tr	Aşağıdaki Ağaçları silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Delete Tree
tr	Ağacı Sil

en	Delete Trees
tr	Ağaçları Sil

en	Click 'Continue' to publish the following Tree.
tr	Aşağıdaki Ağacı yayınlamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to publish following Trees.
tr	Aşağıdaki Ağaçları yayınlamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Publish Tree
tr	Ağaç Yayımla

en	Publish Trees
tr	Ağaçları Yayımla

en	Click 'Continue' to un-publish the following Tree.
tr	Aşağıdaki Ağacı kaldırmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to un-publish following Trees.
tr	Aşağıdaki Ağaçları kaldırmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Un-publish Tree
tr	Ağacı Yayımla

en	Un-publish Trees
tr	Ağaçları Yayından Kaldır

en	Click 'Continue' to un-lock the following Tree.
tr	Aşağıdaki Ağacı kaldırmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to un-lock following Trees.
tr	Aşağıdaki Ağaçları kaldırmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Un-lock Tree
tr	Ağacı Yayımla

en	Un-lock Trees
tr	Ağaçları Yayından Kaldır

en	Trees [edit: %s]
tr	Ağaçlar [değiştir: %s]

en	Trees [new]
tr	Ağaçlar [yeni]

en	Edit Tree
tr	Ağacı Düzenle

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
tr	Bu ağacı düzenlemek için önce Ağacı Düzenle düğmesine basarak onu kilitlemelisiniz.

en	Add Root Branch
tr	Kök Şube Ekle

en	Finish Editing Tree
tr	Ağacı Düzenlemeyi Sonlandır

en	This tree has been locked for Editing on %s by %s.
tr	Bu ağaç%1$s içindeki Düzenleme için%2$s tarafından kilitlendi.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
tr	Ağacı düzenlemek için önce kilidini açmalı ve sonra kendin gibi kilitlemelisin

en	Tree Items
tr	Ağaç Öğeleri

en	Available Sites
tr	Mevcut Siteler

en	Available Devices
tr	Mevcut cihazlar

en	Available Graphs
tr	Mevcut Grafikler

en	New Node
tr	Yeni Düğüm

en	Rename
tr	Yeniden Adlandır

en	Branch Sorting
tr	Şube Sıralama

en	Inherit
tr	Devralma

en	Alphabetic
tr	Alfabetik

en	Natural
tr	Doğal

en	Cut
tr	Taşma / gizlenen herhangi Slayt sarma kabına gizlenmiş unsurları kesecek . Çoğunlukla Carousel Kaydırıcılar kullanılır.

en	Paste
tr	yapıştır

en	Add Tree
tr	Ağaç ekle

en	Sort Trees Ascending
tr	Azalan Ağaçları Sırala

en	Sort Trees Descending
tr	Azalan Ağaçları Sırala

en	Tree Name
tr	Ağaç adı

en	The name by which this Tree will be referred to as.
tr	Bu Ağaca atıf yapılacak olan ad.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
tr	Bu Ağaç için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

en	Published
tr	Yayınlanan

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
tr	Yayımlanmamış Ağaçlar Grafik sekmesinden görüntülenemez

en	A Tree must be locked in order to be edited.
tr	Düzenlenebilmesi için bir Ağaç kilitlenmelidir.

en	The original author of this Tree.
tr	Bu ağacın asıl yazarı.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
tr	Ağaçların sırasını değiştirmek için, önce bu sütuna göre sıralayın, göründüklerinde yukarı veya aşağı oklara basın.

en	Last Edited
tr	Son Düzenlenen

en	The date that this Tree was last edited.
tr	Bu Ağacın en son düzenlendiği tarih.

en	Edited By
tr	Düzenleyen

en	The last user to have modified this Tree.
tr	Bu Ağacı değiştiren son kullanıcı.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
tr	Bu Ağaçtaki Toplam Site Şube Sayısı.

en	Branches
tr	филиалҳо

en	The total number of Branches in this Tree.
tr	Bu Ağaçtaki Toplam Şube Sayısı.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
tr	Bu Ağaçtaki bireysel Aygıtların toplam sayısı.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
tr	Bu Ağaçtaki bireysel Grafiklerin toplam sayısı.

en	No Trees Found
tr	Ağaç Bulunamadı

en	Batch Copy
tr	Toplu Kopya

en	You are not allowed to delete the current login account
tr	Şifrenizi değiştiremezsiniz.

en	You are not allowed to disable the current login account
tr	Şifrenizi değiştiremezsiniz.

en	Click 'Continue' to delete the selected User(s).
tr	Seçilen Kullanıcıları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete User(s)
tr	Kullanıcıları Sil

en	Click 'Continue' to copy the selected User to a new User below.
tr	Seçili Kullanıcı'yı aşağıdaki yeni Kullanıcıya kopyalamak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Template Username:
tr	Şablon Kullanıcı Adı:

en	Username:
tr	Kullanıcı Adı:

en	Full Name:
tr	Ad Soyad:

en	Realm:

en	Copy User
tr	Kullanıcıyı kopyala

en	Click 'Continue' to enable the selected User(s).
tr	Seçilen Kullanıcıları etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable User(s)
tr	Kullanıcıları Etkinleştir

en	Click 'Continue' to disable the selected User(s).
tr	Seçilen Kullanıcıları kaldırmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable User(s)
tr	Kullanıcıları Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to overwrite the User(s) settings with the selected template User settings and permissions. The original users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from Template User.
tr	Seçilen ayarları Kullanıcı ayarları ve izinleri ile Kullanıcı ayarlarını değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın. Asıl kullanıcılar Tam Ad, Şifre, Bölge ve Etkinleştirme durumu korunur, diğer tüm alanların Şablon Kullanıcının üzerine yazılması sağlanır.

en	Template User:
tr	Şablon Kullanıcısı:

en	User(s) to update:
tr	Güncellemek için kullanıcı (lar):

en	Reset User(s) Settings
tr	Kullanıcı Ayarlarını Sıfırla

en	Deny
tr	Reddet

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
tr	Not: Sistem Grafiği Politikası 'İzin Vericidir' anlamına gelir, yani Kullanıcı Grafiğe erişmek için Grafik, Aygıt veya Grafik Şablonundan en az birine erişebilmelidir.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
tr	Not: Sistem Grafiği Politikası 'Kısıtlayıcı'dır; yani, Grafiğe erişebilmek için Kullanıcının Grafiğe veya Cihaz ve Grafik Şablonuna erişebilmesi gerekir

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
tr	Not: Sistem Grafiği Politikası 'Kısıtlayıcı'dır; yani, Grafiğe erişebilmek için Kullanıcının Grafiğe veya Cihaz ve Grafik Şablonuna erişebilmesi gerekir

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
tr	Not: Sistem Grafiği Politikası 'İzin Vericidir' anlamına gelir, yani Kullanıcı Grafiğe erişmek için Grafik, Aygıt veya Grafik Şablonundan en az birine erişebilmelidir.

en	Default Graph Policy
tr	Varsayılan Grafik Politikası

en	Default Graph Policy for this User
tr	Bu Kullanıcı için Varsayılan Grafik Politikası

en	Update
tr	Güncelle

en	Effective Policy
tr	Etkili Politika

en	No Matching Graphs Found
tr	Eşleşen Grafik Bulunamadı

en	Revoke Access
tr	Erişimi Kaldır

en	Grant Access
tr	Erişim Ver

en	Groups
tr	Gruplar

en	Member
tr	Üye

en	Policies (Graph/Device/Template)
tr	Politikalar (Grafik / Cihaz / Şablon)

en	Non Member
tr	Üye olmayan

en	ALLOW
tr	İzin Ver

en	DENY
tr	İZİN VERMEMEK

en	No Matching User Groups Found
tr	Eşleşen Kullanıcı Grubu Bulunamadı

en	Assign Membership
tr	Üyelik Atama

en	Remove Membership
tr	Üyeliği Kaldır

en	Default Device Policy
tr	Varsayılan Cihaz Politikası

en	Default Device Policy for this User
tr	Bu Kullanıcı için Varsayılan Cihaz Politikası

en	Access Granted
tr	Erişim Verildi

en	Access Restricted
tr	Erişim Sınırlı

en	No Matching Devices Found
tr	Eşleşen Cihaz Bulunamadı

en	Default Graph Template Policy
tr	Varsayılan Grafik Şablonu Politikası

en	Default Graph Template Policy for this User
tr	Bu Kullanıcı için Varsayılan Grafik Şablonu Politikası

en	Total Graphs
tr	Toplam Grafik

en	No Matching Graph Templates Found
tr	Eşleşen Grafik Şablonu Bulunamadı

en	Default Tree Policy
tr	Varsayılan Ağaç Politikası

en	Default Tree Policy for this User
tr	Bu Kullanıcı için Varsayılan Ağaç Politikası

en	No Matching Trees Found
tr	Eşleşen Ağaç Bulunamadı

en	User Permissions
tr	Kullanıcı İzinleri

en	External Link Permissions
tr	Dış Bağlantı İzinleri

en	Plugin Permissions
tr	Eklenti izinleri

en	Legacy Permissions
tr	Kullanıcı İzinleri

en	User Settings %s
tr	Kullanıcı Ayarları %s

en	Permissions
tr	İzinler

en	Group Membership
tr	Grup üyeliği

en	Graph Perms
tr	Grafik İzinleri

en	Device Perms
tr	Cihaz İzinleri

en	Template Perms
tr	Şablon İzinleri

en	Tree Perms
tr	Ağaç Perma

en	User Management %s
tr	Kullanıcı Yönetimi %s

en	User Management
tr	Kullanıcı Yönetimi

en	Basic
tr	Temel

en	LDAP/AD
tr	LDAP

en	Domain
tr	Alan Adı

en	User ID
tr	Kullanıcı ID

en	Graph Policy
tr	Grafik Politikası

en	Device Policy
tr	Cihaz Politikası

en	Template Policy
tr	Şablon Politikası

en	Last Login
tr	Son Giriş

en	Unavailable
tr	Kullanım dışı

en	No Users Found
tr	Kullanıcı Bulunamadı

en	Graph Permissions %s
tr	Grafik İzinleri %s

en	Show All
tr	Tümünü Göster

en	Group Membership %s
tr	Grup Üyeliği %s

en	Devices Permission %s
tr	Cihaz İzni %s

en	Only Show Exceptions
tr	İstisnaları Göster

en	Template Permission %s
tr	Şablon İzni %s

en	Tree Permission %s
tr	Ağaç İzni %s

en	Click 'Continue' to delete the following User Domain.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Alanını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following User Domains.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Etki Alanlarını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Delete User Domain
tr	Kullanıcı Etki Alanını Sil

en	Delete User Domains
tr	Kullanıcı Etki Alanlarını Sil

en	Click 'Continue' to disable the following User Domain.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Etki Alanını devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable following User Domains.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Etki Alanlarını devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Disable User Domain
tr	Kullanıcı Etki Alanını Devre Dışı Bırak

en	Disable User Domains
tr	Kullanıcı Etki Alanlarını Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to enable the following User Domain.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Alanını etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enabled User Domain
tr	Etkin Kullanıcı Etki Alanı

en	Enable User Domains
tr	Kullanıcı Etki Alanlarını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Etki Alanını aşağıdaki gibi yapmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Make Selected Domain Default
tr	Seçili Etki Alanını Varsayılan Yap

en	User Domain [edit: %s]
tr	Kullanıcı Etki Alanı [değiştir: %s]

en	User Domain [new]
tr	Kullanıcı Etki Alanı [yeni]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
tr	Bu etki alanı için anlamlı bir ad girin. Bu, giriş sırasında Giriş Alanında görünen ad olacaktır.

en	Domains Type
tr	Etki Alanları Tipi

en	Choose what type of domain this is.
tr	Bunun ne tür bir etki alanı olduğunu seçin.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
tr	Cacti'nin yeni kullanıcı hesapları için şablon olarak kullanacağı kullanıcının adı.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
tr	Bu onay kutusu işaretliyse, kullanıcılar bu etki alanını kullanarak giriş yapabilir.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
tr	SSL olmayan iletişim için TCP / UDP bağlantı noktası.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
tr	SSL iletişimi için TCP / UDP bağlantı noktası.

en	Protocol Version that the server supports.
tr	Sunucunun desteklediği Protokol Sürümü.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
tr	Sunucunun desteklediği şifreleme. TLS sadece Protokol Versiyon 3 tarafından desteklenmektedir.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
tr	Kaktüslerin LDAP sunucusuna karşı kimlik doğrulaması yapmaya çalıştığı mod. <blockquote> <i>Arama</i> Yok - Ayırt Edici Ad Yok (DN) araması gerçekleşir, verilen Ayırt Edici Ad (DN) biçimiyle bağlanmaya çalışın. <br><br> <i>Adsız Arama</i> - Kullanıcıları Ayırt Edici Ad&#39;ı (DN) bulmak için adsız bağlama yoluyla LDAP dizinine karşı kullanıcı adı aramaya çalışır. <br><br> <i>Özel Arama</i> - Kullanıcıları Ayırt Edici Adını (DN) bulmak için bağlama için Özel Ayırt Edici Ad (DN) ve Özel Parola ile LDAP dizininde kullanıcı adı aramaya çalışır.

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
tr	"Dc = win2kdomain, dc = local" veya "ou = people, dc = domain, dc = local" gibi LDAP dizinini aramak için arama tabanı.

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
tr	Kullanıcının pencereleri olduğu gibi LDAP dizininde bulmak için kullanılacak arama filtresi: <i>&quot;(&amp; (objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))&quot;</i> veya OpenLDAP için: <i>&quot;(&amp; (objectClass) = hesap) (uid = &lt;kullanıcı adı&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;username&gt;&quot;, oturum açma isteminde verilen kullanıcı adıyla değiştirildi.

en	eMail
tr	E-posta

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
tr	LDAP'den alınan e-postanın yerini alacak alan. (pencerelerde: posta)

en	Domain Properties
tr	Etki Alanı Özellikleri

en	Domains
tr	Alan Adları

en	Domain Name
tr	Alan Adı

en	Domain Type
tr	Etki Alanı Türü

en	Effective User
tr	Etkili Kullanıcı

en	CN FullName
tr	CN Tam Adı

en	CN eMail

en	None Selected
tr	Seçili yok

en	No User Domains Found
tr	Kullanıcı Etki Alanı Bulunamadı

en	Defer to the Users Setting
tr	Kullanıcı Ayarını Ertele

en	Show the Page that the User pointed their browser to
tr	Kullanıcının tarayıcısını gösterdiği Sayfayı gösterin

en	Show the Console
tr	Konsolu Göster

en	Show the default Graph Screen
tr	Varsayılan Grafik Ekranını Göster

en	Restrict Access
tr	Erişim Kısıtlamaları

en	Group Name
tr	Grup Adı

en	The name of this Group.
tr	Bu grubun adı.

en	Group Description
tr	Grup Açıklaması

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
tr	Boşluk veya özel karakterler içerebilen bu grup için daha açıklayıcı bir isim.

en	General Group Options
tr	Genel Grup Seçenekleri

en	Set any user account-specific options here.
tr	Kullanıcı hesabına özgü seçenekleri burada ayarlayın.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
tr	Bu Grubun Kullanıcılarının Özel Kullanıcı Ayarlarını Saklamasına İzin Ver

en	Tree Rights
tr	Ağaç Hakları

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
tr	Bu Grubun Kullanıcıları Ağaca Erişebilmeli mi?

en	Graph List Rights
tr	Grafik Listesi Hakları

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
tr	Bu Grubun Kullanıcıları Grafik Listesine Erişebilmeli mi?

en	Graph Preview Rights
tr	Grafik Önizleme Hakları

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
tr	Bu Grubun Kullanıcıları Grafik Önizlemesine Erişebilmeli mi?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
tr	Bu Kullanıcı Grubundaki bir kullanıcı oturum açtığında ne yapmalı.

en	Click 'Continue' to delete the following User Group
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Grubunu silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following User Groups
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Gruplarını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Delete User Group
tr	Kullanıcı Grubunu Sil

en	Delete User Groups
tr	Kullanıcı Gruplarını Sil

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group to a new User Group.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Grubunu yeni bir Kullanıcı Grubuna kopyalamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups to new User Groups.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Gruplarını yeni Kullanıcı Gruplarına kopyalamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Group Prefix:
tr	Grup Öneki:

en	New Group
tr	Yeni Grup

en	Copy User Group
tr	Kullanıcı Grubunu Kopyala

en	Copy User Groups
tr	Kullanıcı Gruplarını Kopyala

en	Click 'Continue' to enable the following User Group.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Grubunu etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to enable following User Groups.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Gruplarını etkinleştirmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Enable User Group
tr	Kullanıcı Grubunu Etkinleştir

en	Enable User Groups
tr	Kullanıcı Gruplarını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to disable the following User Group.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Grubunu devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to disable following User Groups.
tr	Aşağıdaki Kullanıcı Gruplarını devre dışı bırakmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Disable User Group
tr	Kullanıcı Grubunu Devre Dışı Bırak

en	Disable User Groups
tr	Kullanıcı Gruplarını Devre Dışı Bırak

en	Login Name
tr	Giriş Adı

en	Membership
tr	Üyelik

en	Group Member
tr	Grup üyesi

en	No Matching Group Members Found
tr	Eşleşen Grup Üyesi Bulunamadı

en	Add to Group
tr	Grup ekle

en	Remove from Group
tr	Gruptan Kaldır

en	Default Graph Policy for this User Group
tr	Bu Kullanıcı Grubu için Varsayılan Grafik Politikası

en	Default Graph Template Policy for this User Group
tr	Bu Kullanıcı Grubu için Varsayılan Grafik Şablonu Politikası

en	Default Tree Policy for this User Group
tr	Bu Kullanıcı Grubu için Varsayılan Ağaç Politikası

en	Members
tr	Üyeler

en	User Group Management [edit: %s]
tr	Kullanıcı Grubu Yönetimi [değiştir: %s]

en	User Group Management [new]
tr	Kullanıcı Grubu Yönetimi [yeni]

en	User Group Management
tr	Kullanıcı Grubu Yönetimi

en	No User Groups Found
tr	Kullanıcı Grubu Bulunamadı

en	Show Members
tr	Üyeleri Göster

en	Clear
tr	Temizle

en	Data Source Statistics Purged.
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	Database
tr	Veritabanı

en	Database Settings
tr	Veritabanı Ayarları

en	Database Status
tr	Veritabanı

en	PHP Info
tr	PHP Bilgi

en	ChangeLog
tr	DeğişimGünlüğüLanguage

en	Technical Support [%s]
tr	Teknik Destek [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
tr	NET-SNMP Kurulu Değil veya yolları ayarlanmamış. SNMP özellikli cihazları izlemek istiyorsanız lütfen kurun.

en	Configuration Settings
tr	Konfigrasyon Ayarları

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
tr	HATA: Yüklü RRDtool sürümü yapılandırılmış sürümü aşmıyor. <br> Lütfen %s adresini ziyaret edin ve doğru RRDtool Yardımcı Programı Sürümünü seçin.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
tr	HATA: RRDtool 1.2.x +, GIF resim biçimini desteklemiyor, ancak% d "grafik ve / veya şablonlarda GIF resim biçimi olarak ayarlanmış.

en	General Information
tr	Genel bilgi

en	Cacti OS
tr	Kaktüs İşletim Sistemi

en	NET-SNMP Version
tr	NET-SNMP Sürümü

en	Configured
tr	Yapılandırılmış

en	Found
tr	Bulundu

en	Total: %s
tr	Genel Toplam: %s

en	Poller Information
tr	Poller Bilgisi

en	Different version of Cacti and Spine!
tr	Kaktüsler ve Omurga Farklı sürümü!

en	Action[%s]
tr	İşlem [ %s]

en	No items to poll
tr	Oylanacak öğe yok

en	Name:
tr	İsim:

en	Procs:
tr	1 İşlem

en	Threads:
tr	Konular

en	Concurrent Processes
tr	Eşzamanlı İşlemler

en	Max Threads
tr	Maksimum konu

en	PHP Servers
tr	PHP Sunucuları

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
tr	Mevcut: %s, Minimum Gerekli: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
tr	Mevcut: %s, Minimum Gerekli: %s

en	Minimum Connections:
tr	Test bağlantısı

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
tr	Web sayfası kullanıcıları ve diğer çeşitli bağlantılar için 100 yedek bağlantı olduğunu varsayar.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
tr	Gereken minimum, yoğun kullanıcı Grafik görüntüleme etkinliği varsa büyük ölçüde değişebilir.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
tr	Her tarayıcı sekmesi, tarayıcıya bağlı olarak en fazla 10 bağlantı kullanabilir.

en	Script Timeout
tr	Komut Dosyası Zaman Aşımı

en	Max OID
tr	Maksimum OID

en	Last Run Statistics
tr	Son Çalıştırma İstatistikleri

en	System Memory
tr	Sistem Belleği

en	%s GB
tr	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
tr	İzin Verilen Maksimum Poller Belleği:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
tr	İzin Verilen Maksimum Poller Belleği:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
tr	PHP Bilgisi

en	PHP Version
tr	PHP Sürümü

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
tr	Güçlü şifre sağlama desteği nedeniyle PHP Sürüm 5.5.0+ önerilir.

en	PHP OS
tr	PHP işletim sistemi

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
tr	Kurulmuş. Not: SNMPv3 kullanmayı planlıyorsanız, php-snmp'yi kaldırmalı ve Net-SNMP araç setini kullanmalısınız.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
tr	Hafıza sınırını 'sınırsız' olarak ayarladınız.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
tr	Sizi php.ini memory_limit %s veya üstü olarak değiştirmeniz önemle tavsiye edilir.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
tr	Bu önerilen bellek değeri, mevcut veri kaynağının sayısına göre hesaplanır ve sadece öneri olarak kullanılmalıdır, gerçek değerler, sistemi gereksinimlere göre sisteme göre değiştirebilir.

en	Variable Name
tr	Değişken adı

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
tr	MySQL Tablo Bilgisi - KBytes

en	Avg Row Length
tr	Ort. Satır Uzunluğu

en	Data Length
tr	Veri uzunluğu

en	Index Length
tr	İndeks uzunluğu

en	Comment
tr	Yorum

en	Unable to retrieve table status
tr	Tablo durumu alınamadı

en	PHP Module Information
tr	PHP Modül Bilgisi

en	User Login History
tr	Kullanıcı Giriş Geçmişi

en	Deleted/Invalid
tr	Silinmiş / Geçersiz

en	Result
tr	Sonuç

en	Success - Password
tr	Başarı - Pswd

en	Success - Token
tr	Başarı - Token

en	Success - Password Change
tr	Başarı - Pswd

en	Attempts
tr	Girişim Sayısı

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Purge
tr	Temizle

en	Purge User Log
tr	Kullanıcı Günlüğünü Temizle

en	User Logins
tr	Kullanıcı Girişleri

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	(User Removed)
tr	(Kullanıcı Kaldırıldı)

en	Display Order
tr	Siparişi Görüntüle

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
tr	Günlük [Toplam Satırlar:% d - Eşleşmeyen Öğeler Gizlendi]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
tr	Günlük [Toplam Satır:% d - Gösterilen Tüm Öğeler]

en	Clear Cacti Log
tr	Kaktüs Günlüğünü Temizle

en	Cacti Log Cleared
tr	Kaktüs Günlüğü Temizlendi

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
tr	Hata: İşlem kaydı silinemiyor, yazma izni yok.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
tr	Hata: İşlem kaydı silinemiyor, dosya mevcut değil.

en	Data Query Cache Items
tr	Veri Sorgu Önbellek Öğeleri

en	Query Name
tr	Sorgu Adı

en	Allow the search term to include the index column
tr	Arama teriminin dizin sütununu içermesine izin ver

en	Include Index
tr	Dizini İçer

en	Field Value
tr	Alan Değeri

en	Index
tr	Dizin

en	Poller Cache Items
tr	Poller Cache Öğeleri

en	Script
tr	Komut

en	SNMP Version:
tr	SNMP Sürümü:

en	Community:
tr	Topluluk

en	OID:

en	User:
tr	Kullanıcı:

en	Script:
tr	Betik:

en	Script Server:
tr	Komut Dosyası Sunucusu:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
tr	Kaktüsler teknik destek sayfası. Geliştiriciler ve teknik destek personeli tarafından Cacti'deki sorunlara yardımcı olmak için kullanılır. Yaygın yapılandırma sorunları için çekleri içerir.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
tr	Cacti Günlüğü, sistem ayarlarına bağlı olarak istatistik, hata ve diğer mesajları saklar. Bu bilgi, anket ve uygulama ile ilgili problemleri tanımlamak için kullanılabilir.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
tr	Yöneticilerin kullanıcı günlüğüne göz atmasına izin verir. Yöneticiler günlüğü de filtreleyebilir ve dışa aktarabilir.

en	Poller Cache Administration
tr	Poller Önbellek Yönetimi

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
tr	Bu, her çalıştırıldığında sorgulayıcıya aktarılan verilerdir. Bu veriler daha sonra yürütülür / yorumlanır ve sonuçlar grafik için RRD dosyalarına veya görüntüleme için veritabanına beslenir.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
tr	Veri Sorgu Önbelleği, Veri Sorgu girdi türlerinden toplanan bilgileri depolar. Bu alanlardaki değerler, Efsaneler, Dikey Etiketler ve GPRINTS Grafikleri metin alanında ve CDEF'lerde kullanılabilir.

en	Rebuild Poller Cache
tr	Poller Cache'i Yeniden Oluştur

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
tr	Bu seçeneği seçerseniz, Yoklayıcı Önbelleği yeniden oluşturulur. Bu seçeneği yalnızca, çökmeden sonra sorun yaşıyorsanız ve veritabanı onarım araçlarını zaten çalıştırdıysanız, veritabanı çökmesi durumunda kullanın. Alternatif olarak, belirli bir Cihazla ilgili sorun yaşıyorsanız, Poller Önbelleğini yeniden oluşturmak için bu Cihazı tekrar kaydetmeniz yeterlidir. Büyük sistemler için önerilen bu komuta eşdeğer bir komut satırı arayüzü de vardır. NOT: Büyük sistemlerde bu komutun tamamlanması birkaç dakika ila birkaç saat sürebilir ve bu nedenle Cacti UI'den çalıştırılmamalıdır. Daha fazla bilgi için komut satırında 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' komutunu çalıştırabilirsiniz.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
tr	Kaynak Önbelleğini Yeniden Oluştur

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
tr	Cacti'de birden fazla Veri Toplayıcıyı çalıştırırken, Cacti tüm Veri Toplayıcıları'ndaki anahtar dosyalar için durumunu korumaya çalışacaktır. Bu, tüm çekirdek, yüklenmeyen ilgili web sitesi ve eklenti dosyalarını içerir. Bir Kaynak Önbelleği yeniden oluşturmaya zorladığınızda, Cacti yerel Kaynak Önbelleğini temizler ve ardından bir sonraki zamanlanmış yoklama başlangıcında yeniden oluşturur. Bu, tüm Uzak Veri Toplayıcılarının web sitelerini ve eklenti dosyalarını tutarlılık açısından yeniden denetlemelerini tetikler.

en	Boost Utilities
tr	Yardımcı Programları Arttırın

en	View Boost Status
tr	Yükseltme Durumunu Görüntüle

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
tr	Bu menü seçimi, geçerli Boost yapılandırmasıyla ilgili çeşitli yükseltme ayarlarını ve istatistiklerini görüntülemenizi sağlar.

en	Data Source Statistics Utilities
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	Purge Data Source Statistics
tr	Veri Kaynakları İstatistikleri

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
tr	Bu menü seçimi, Veritabanındaki tüm Veri Kaynağı İstatistiklerini temizleyecektir. Veri Kaynağı İstatistikleri etkinse, Veri Kaynakları İstatistikleri bir sonraki Veri Toplayıcı geçişinde yeniden toplamaya başlar.

en	RRD Utilities
tr	RRD Araçları

en	RRDfile Cleaner
tr	RRDfile Temizleyici

en	When you delete Data Sources from Cacti, the corresponding RRDfiles are not removed automatically. Use this utility to facilitate the removal of these old files.
tr	Veri Kaynakları'nı Cacti'den sildiğinizde, karşılık gelen RRD dosyaları otomatik olarak kaldırılmaz. Bu eski dosyaların kaldırılmasını kolaylaştırmak için bu yardımcı programı kullanın.

en	Use this utility to display problems with missing rrd files or missing values in rrdfiles. You need enable rrdcheck in Configuration->Settings->Data

en	SNMP Agent Utilities
tr	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
tr	Bu, SNMPAgent tarafından kullanılan tüm nesneleri gösterir.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
tr	SNMPAgent Önbelleğini Yeniden Oluştur

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
tr	Bu seçeneği tercih ederseniz SNMP önbelleği silinecek ve yeniden oluşturulacaktır. SNMP önbelleğini tamamen geri yüklemek için başka bir yoklayıcı çalışması gerektiğini unutmayın.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
tr	Bu menü seçimi, SNMPAgent'ın kayıtlı bildirim alıcıları ile ilgili olarak ele aldığı en son olayları görüntülemenizi sağlar.

en	Allows Administrators to maintain SNMP notification receivers.
tr	Yöneticilerin SNMP bildirim alıcılarını korumalarına izin verir.

en	Cacti System Utilities
tr	Kaktüsler Sistem Araçları

en	Refresh Interval
tr	Yenileme aralığı

en	Overrun Warning
tr	Taşma Uyarısı

en	Timed Out
tr	Zaman aşımına uğradı

en	Other
tr	Diğer

en	Cannot open directory
tr	Dizin açılamıyor

en	Directory Does NOT Exist!!
tr	Dizin mevcut değil!

en	Current Boost Status
tr	Mevcut Yükseltme Durumu

en	Boost On-demand Updating:
tr	İsteğe Bağlı Güncellemeyi Artırma:

en	Running Processes:
tr	Çalışan İşlemler

en	Total Poller Items:
tr	Poller Cache Öğeleri

en	Total Data Sources:
tr	Toplam Veri Kaynakları:

en	Remaining Data Sources:
tr	Veri Kaynağında Hata Ayıklama

en	TBD

en	Queued Boost Records:
tr	Bekleyen Yükseltme Kayıtları:

en	Approximate in Process:
tr	Yaklaşık Süreçte:

en	Total Boost Records:
tr	Toplam Takviye Kayıtları:

en	Boost Storage Statistics
tr	Depolama İstatistiklerini Artırma

en	Database Engine:
tr	Veritabanı Motoru:

en	Current Boost Table(s) Size:
tr	Mevcut Yükseltme Masası / Tabloları Boyut:

en	Avg Bytes/Record:
tr	Ort. Bayt / Kayıt:

en	%d Bytes
tr	% d Bayt

en	Max Record Length:
tr	Maksimum Kayıt Uzunluğu:

en	Max Allowed Boost Table Size:
tr	İzin Verilen Maksimum Takviye Tablosu Boyutu:

en	Estimated Maximum Records:
tr	Tahmini Maksimum Kayıt Sayısı:

en	Previous Runtime Statistics
tr	Çalışma Zamanı İstatistikleri

en	Last Start Time:
tr	Son Başlangıç Saati:

en	Last End Time:
tr	Son Başlangıç Saati:

en	Never Run
tr	Asla Çalışma

en	Last Run Duration:
tr	Son Çalıştırma Süresi:

en	%d minutes
tr	%d dakika

en	%d seconds
tr	%d saniye

en	%0.2f percent of update frequency)
tr	Güncelleme sıklığının% 0.2f'si)

en	RRD Updates:
tr	RRD Güncellemeleri:

en	MBytes
tr	MBytes'ı

en	Peak Poller Memory:
tr	Tepe Poller Bellek:

en	Max Poller Memory Allowed:
tr	İzin Verilen Maksimum Poller Belleği:

en	Detailed Runtime Statistics
tr	Çalışma Zamanı İstatistikleri

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
tr	Detaylı Çalışma Zamanı Zamanlayıcıları:

en	Process: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
tr	Zaman Yapılandırmasını Çalıştır

en	Update Frequency:
tr	Güncelleme sıklığı:

en	Concurrent Processes:
tr	Eşzamanlı İşlemler

en	Next Start Time:
tr	Sonraki Başlangıç Saati:

en	Maximum Records:
tr	Maksimum Kayıtlar:

en	Records
tr	Kayıtlar

en	Maximum Allowed Runtime:
tr	İzin Verilen Maksimum Çalışma Zamanı:

en	Image Caching Status:
tr	Görüntü Önbelleğe Alma Durumu:

en	Cache Directory:
tr	Önbellek Dizini

en	Cached Files:
tr	Önbelleğe Alınmış Dosyalar:

en	Cached Files Size:
tr	Önbelleğe Alınmış Dosya Boyutu:

en	SNMP Agent Cache
tr	SNMPAgent Önbelleği

en	OIDs
tr	Oıd

en	Column Data
tr	Sütun Verileri

en	Scalar
tr	sayısal

en	SNMP Agent Notification Log
tr	SNMPAgent Bildirim Günlüğü

en	Receiver
tr	Alıcı

en	Log Entries
tr	Log Girdileri

en	Severity Level: %s
tr	Önem Düzeyi: %s

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
tr	Aşağıdaki VDEF&#39;i silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.
tr	Aşağıdaki VDEF&#39;leri silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.

en	Delete VDEF
tr	VDEF&#39;i sil

en	Delete VDEFs
tr	VDEF&#39;leri Sil

en	Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF.
tr	Aşağıdaki VDEF&#39;i kopyalamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni VDEF için başlık formatını değiştirebilirsiniz.

en	Click 'Continue' to duplicate following VDEFs. You can optionally change the title format for the new VDEFs.
tr	Aşağıdaki VDEF&#39;leri kopyalamak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni VDEF&#39;ler için başlık formatını değiştirebilirsiniz.

en	Duplicate VDEF
tr	Yinelenen VDEF

en	Duplicate VDEFs
tr	Yinelenen VDEF&#39;ler

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
tr	Aşağıdaki VDEF'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	VDEF Name: %s
tr	VDEF Adı: %s

en	Remove VDEF Item
tr	VDEF Öğesini Kaldır

en	VDEF Preview
tr	VDEF Önizlemesi

en	VDEF Items [edit: %s]
tr	VDEF Öğeleri [değiştir: %s]

en	VDEF Items [new]
tr	VDEF Öğeleri [yeni]

en	VDEF Item Type
tr	VDEF Öğe Türü

en	Choose what type of VDEF item this is.
tr	Bunun ne tür VDEF maddesi olduğunu seçin.

en	VDEF Item Value
tr	VDEF Öğe Değeri

en	Enter a value for this VDEF item.
tr	Bu VDEF maddesi için bir değer girin.

en	VDEFs [edit: %s]
tr	VDEF'ler [değiştir: %s]

en	VDEFs [new]
tr	VDEF'ler [yeni]

en	Delete VDEF Item
tr	VDEF Öğesini Sil

en	The name of this VDEF.
tr	Bu VDEF'in adı.

en	VDEF Name
tr	VDEF Adı

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
tr	Kullanımda olan VDEF'ler Silinemez. Kullanımda, bir Grafik veya Grafik Şablonu tarafından referans olarak tanımlanır.

en	The number of Graphs using this VDEF.
tr	Bu VDEF'i kullanan Grafik sayısı.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
tr	Bu VDEF'i kullanan Grafik Şablonları sayısı.

en	No VDEFs
tr	VDEF yok