en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.
sv	Använd en separat undermapp för varje värd RRD-filer. Namngivningen av RRD-filerna kommer att vara en av följande:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>Du kan göra den här ändringen efter installationen genom att köra CLI-skriptet <b>structure_rra_paths.php</b> efter att du har gjort ändringen. OBS: Om du ändrar värdet Max Directories för att minska antalet kataloger, eller om du ändrar Directory Pattern, kommer tomma kataloger inte att beskäras när du kör skriptet <b>structure_rra_paths.php</b> igen.

en	Directory Pattern
sv	Katalogmönster

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
sv	Vilket katalogmönster vill du använda för strukturerade RRD-sökvägar? "Device ID" är standardinställningen. Inställningen 'Device ID/Data Query ID' bör användas när du har enheter med tusentals grafer. När du har ändrat katalogmönstret måste du köra CLI-skriptet Structured Path igen för att ändra RRD-filernas sökvägar till det nya mönstret.

en	Device ID
sv	Enhets ID

en	Device ID/Data Query ID
sv	Enhetens ID/Data Query ID

en	Device Hash/Device ID
sv	Enhetens hash/enhetens ID

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories
sv	Max Hash-kataloger för enheter

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
sv	Det maximala antalet enhetskataloger som ska skapas baserat på hashade enhets-ID:n.

en	Proxy Server
sv	Proxyserver

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
sv	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för RRDtool-proxyservern.

en	Proxy Port Number
sv	Portnummer för proxy

en	TCP port for encrypted communication.
sv	TCP-port för krypterad kommunikation.

en	RSA Fingerprint
sv	RSA fingeravtryck

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
sv	Fingeravtrycket för den aktuella offentliga RSA-nyckeln som proxyn använder. Detta krävs för att upprätta en betrodd anslutning.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
sv	RRDtool Proxy Server - Säkerhetskopiering

en	Load Balancing
sv	Lastbalansering

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
sv	Om både huvud- och reservproxy kan tas emot gör detta alternativ det möjligt att sprida alla förfrågningar mot RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
sv	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för RRDtool backup-proxyservern om proxy körs i MSR-läge.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
sv	TCP-port för krypterad kommunikation med backup-proxyn.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
sv	Fingeravtrycket för den aktuella offentliga RSA-nyckeln som backup-proxyn använder. Detta krävs för att upprätta en betrodd anslutning.

en	Spike Kill Settings
sv	Spike Kill-inställningar

en	Removal Method
sv	Metod för borttagning

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
sv	Det finns två borttagningsmetoder. Den första, Standardavvikelse, tar bort alla prover som ligger X antal standardavvikelser från genomsnittet av proverna. Den andra metoden, Varians, tar bort alla stickprov som är X% mer än Varians-genomsnittet. Variansmetoden tar hänsyn till ett visst antal "outliers". Det är exceptionella prover, som spiken, som måste uteslutas från beräkningen av variansgenomsnittet.

en	Standard Deviation
sv	Standardavvikelse

en	Variance Based w/Outliers Removed
sv	Variansbaserad med borttagna extremvärden

en	Replacement Method
sv	Ersättningsmetod

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
sv	Det finns tre ersättningsmetoder. Den första metoden ersätter spiken med genomsnittet för datakällan i fråga. Den andra metoden ersätter spiken med ett "NaN". Den sista metoden ersätter spiken med det senast kända goda värde som hittats.

en	Average
sv	Medel

en	NaN's
sv	NaN:s

en	Last Known Good
sv	Senast kända vara

en	Number of Standard Deviations
sv	Antal standardavvikelser

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
sv	Alla värden som ligger så här många standardavvikelser över genomsnittet kommer att uteslutas. Vilket antal som är lämpligt beror på vilken typ av data som ska bearbetas. Vi rekommenderar ett antal som inte är lägre än 5 standardavvikelser.

en	%d Standard Deviations
sv	%d Standardavvikelser

en	Variance Percentage
sv	Avvikelse Procent

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
sv	Detta värde representerar procentandelen över det justerade genomsnittet för urvalet när avvikande värden har tagits bort från urvalet. Till exempel skulle en variansprocent på 100%% på ett justerat genomsnitt på 50 ta bort alla stickprov över kvantiteten 100 från diagrammet.

en	Variance Number of Outliers
sv	Varians Antal extremvärden

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
sv	Detta värde representerar det antal prover med högt och lågt medelvärde som tas bort från provuppsättningen innan variansmedelvärdet beräknas. Om du väljer ett outlier-värde på 5 tas både de 5 högsta och de 5 lägsta medelvärdena bort.

en	%d High/Low Samples
sv	%d Hög/Låg provtagning

en	Max Kills Per RRA
sv	Max antal dödade per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
sv	Detta värde representerar det maximala antalet spikar som ska tas bort från en Graph RRA.

en	%d Spikes
sv	%d Spikar

en	RRDfile Backup Directory

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
sv	Om den här katalogen inte är tom kommer dina ursprungliga RRD-filer att säkerhetskopieras till den här platsen.

en	Batch Spike Kill Settings
sv	Batch Spike Kill-inställningar

en	Removal Schedule
sv	Schema för borttagning

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
sv	Vill du regelbundet ta bort spikar från dina grafer? Välj i så fall frekvens nedan.

en	Once a Day
sv	En gång om dagen

en	Every Other Day
sv	Varannan dag

en	Base Time
sv	Bastid

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
sv	Bastid för när Spike-borttagningen ska ske. Om du t.ex. använder "12:00am" och väljer en gång per dag, kommer batchborttagningen att börja vid ungefär midnatt varje dag.

en	Graph Templates to Spike Kill
sv	Grafmallar till Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
sv	Vid borttagning av spikar i en batch kommer endast de mallar som väljs nedan att behandlas.

en	Backup Retention
sv	Bevarande av säkerhetskopior

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
sv	När SpikeKill dödar spikar i grafer gör den en säkerhetskopia av RRD-filen. Hur länge ska dessa säkerhetskopieringsfiler sparas?

en	Default View Mode
sv	Standardvisningsläge

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
sv	Vilket Graph-läge vill du ska visas som standard när du först besöker Graphs-sidan?

en	TimeZone Support
sv	Stöd för tidszoner

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
sv	Hur vill du att Cacti ska presentera datum? Denna inställning kommer också att ändra hur datum i Cacti Graphs representeras.

en	Cacti Server Timezone
sv	Cacti-serverns tidszon

en	My Browsers Timezone
sv	Min webbläsares tidszon

en	User Language
sv	Användarspråk

en	Defines the preferred GUI language.
sv	Definierar det föredragna GUI-språket.

en	Show Graph Title
sv	Visa grafens titel

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
sv	Visa grafens titel på sidan så att den kan sökas med hjälp av webbläsaren.

en	Hide Disabled
sv	Dölj inaktiverad

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
sv	Döljer inaktiverade enheter och grafer när de visas utanför fliken Console.

en	Show Device Aggregates
sv	Visa enhetsaggregat

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
sv	Om en datakälla för en enhet ingår i en aggregerad graf, visas den grafen tillsammans med andra enhetsgrafer

en	Enable Horizontal Scrolling
sv	Aktivera horisontell rullning

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
sv	Aktivera horisontell rullning av tabeller, inaktivera responsiv kolumnvisibilitet.

en	The date format to use in Cacti.
sv	Det datumformat som ska användas i Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
sv	Datumseparatorn som ska användas i Cacti.

en	Page Refresh
sv	Uppdatering av sidan

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
sv	Antal sekunder mellan automatiska siduppdateringar.

en	Preview Graphs Per Page
sv	Förhandsgranska grafer per sida

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
sv	Antalet grafer som ska visas på en sida i förhandsgranskningsläget.

en	Default Time Range
sv	Standard Tidsintervall

en	The default RRA to use in rare occasions.
sv	Standard RRA som ska användas i sällsynta fall.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Den förvalda tidsrymd som visas när grafer och andra tidsspecifika data visas.

en	Default Timeshift
sv	Standard tidsförskjutning

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
sv	Den förvalda tidsförskjutningen som visas när grafer och andra tidsspecifika data visas.

en	Allow Graph to extend to Future
sv	Låt grafen sträcka sig till framtiden

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
sv	När du visar grafer ska du tillåta att grafens datum sträcker sig "till framtiden

en	First Day of the Week
sv	Första dagen i veckan

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
sv	Den första veckodagen för veckovisa grafvisningar

en	Start of Daily Shift
sv	Start av dagligt skift

en	Start Time of the Daily Shift.
sv	Starttid för det dagliga skiftet.

en	End of Daily Shift
sv	Slut på dagligt skift

en	End Time of the Daily Shift.
sv	Sluttid för det dagliga skiftet.

en	Thumbnail Sections
sv	Miniatyrbilder av sektioner

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
sv	Vilka delar av Cacti visar miniatyrbilder som standard.

en	Preview Thumbnail Columns
sv	Förhandsgranska miniatyrbildskolumner

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas vid visning av miniatyrgrafer i läget Preview.

en	1 Column
sv	1 kolumn

en	%d Columns
sv	%d Kolumner

en	Tree View Thumbnail Columns
sv	Kolumner med miniatyrbilder i trädvyn

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
sv	Antalet kolumner som ska användas vid visning av miniatyrdiagram i trädläge.

en	Thumbnail Height
sv	Miniatyr-höjd

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Höjden på miniatyrgraferna i pixlar.

en	Thumbnail Width
sv	Miniatyrbildens bredd

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
sv	Bredden på miniatyrgraferna i pixlar.

en	Default Tree
sv	Standardträd

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
sv	Standardgrafträdet som ska användas när grafer visas i trädläge.

en	Graphs Per Page
sv	Grafer per sida

en	Expand Devices
sv	Expandera enheter

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
sv	Välj om du vill expandera de grafmallar och datafrågor som används av en enhet på Tree.

en	Tree History
sv	Trädets historia

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
sv	Om den är aktiverad kommer Cacti att komma ihåg din trädhistorik mellan inloggningar och när du återvänder till sidan Graphs.

en	Use Custom Fonts
sv	Använd anpassade teckensnitt

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
sv	Välj om du vill använda dina egna anpassade teckensnitt och teckenstorlekar eller om du vill använda systemets standardinställningar.

en	Title Font File
sv	Titel Teckensnittsfil

en	The font file to use for Graph Titles
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafiska titlar

en	Legend Font File

en	The font file to be used for Graph Legend items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafförklaringens objekt

en	Axis Font File
sv	Axis teckensnittsfil

en	The font file to be used for Graph Axis items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för grafaxelobjekt

en	Unit Font File
sv	Enhetens teckensnittsfil

en	The font file to be used for Graph Unit items
sv	Den teckensnittsfil som ska användas för Graph Unit-objekt

en	Realtime View Mode
sv	Visningsläge i realtid

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
sv	Hur vill du visa grafer i realtid?

en	Inline

en	New Window
sv	Nytt fönster

en	System Setting
sv	Systeminställning

en	1 Week
sv	1 vecka

en	Auto Log Out Time
sv	Tid för automatisk utloggning

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
sv	Endast för användare med konsolåtkomst: hur länge användaren kan vara inloggad innan han eller hon automatiskt loggas ut. Observera att om du inte har varit aktiv på mer än en timme kan du behöva uppdatera webbläsaren. Observera också att den här inställningen inte har någon effekt när autentiseringscookies är aktiverade.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
sv	Du är nu inloggad på Cacti. Du kan följa dessa grundläggande steg för att komma igång.

en	Create devices for network
sv	Skapa enheter för nätverket

en	Create graphs for your new devices
sv	Skapa grafer för dina nya enheter

en	View your new graphs
sv	Visa dina nya grafer

en	Offline

en	Online

en	Recovery
sv	Återhämtning

en	Remote Data Collector Status:
sv	Fjärrstyrd datainsamlare Status:

en	Number of Offline Records:
sv	Antal offline-poster:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
sv	OBS: Du är inloggad på en fjärrdatainsamlare. När du är "online" kommer du att kunna se och styra mycket av Cactis huvudplats precis som om du vore inloggad på den. Det är också viktigt att notera att fjärrdatainsamlare måste använda funktionen "On Demand Updating " i Cactis Performance Boosting Services, och vi rekommenderar alltid att du använder Spine. När fjärrdatainsamlaren är "offline" kommer fjärrdatainsamlarens plats att innehålla mycket mindre information. Den kommer dock att cacha alla uppdateringar tills huvuddatabasen och webbservern för Cacti är nåbara. Då kommer den att dumpa sin Boost-tabellutmatning tillbaka till den huvudsakliga Cacti-databasen för uppdatering.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
sv	OBS: Inget av Core Cacti-tilläggen har hittills omarbetats för att fungera med fjärrinmatade datainsamlare. Därför fungerar inte insticksprogram som MacTrack och HMIB, som kräver direktåtkomst till enheter, med fjärrstyrda datainsamlare för närvarande. Tillägg som Thold kommer dock att fungera så länge som den fjärranslutna datainsamlaren är i "online" -läge.

en	Path for %s
sv	Sökväg för %s

en	New Poller
sv	Nya Poller

en	Cacti Install Help
sv	Hjälp med installation av Cacti

en	Cacti Server v%s - Maintenance
sv	Cacti Server v%s - Underhåll

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
sv	Cacti Server v%s - Installationsguide

en	Refresh current page
sv	Uppdatera aktuell sida

en	Initializing
sv	Initierar

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
sv	Vänligen vänta medan installationssystemet för Cacti Version %s initialiseras. Du måste ha JavaScript aktiverat för att detta ska fungera.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 5.4 or later.
sv	FATAL: Vi kan inte fortsätta med den här installationen. För att installera Cacti måste PHP vara i version 5.4 eller senare.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
sv	Se PHP-manualen: JavaScript objektnotation.

en	The php-json module must also be installed.
sv	Modulen php-json måste också vara installerad.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
sv	Se PHP-manualen: Inaktivera funktioner.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
sv	Funktionerna shell_exec() och/eller exec() är för närvarande blockerade.

en	Display Graphs from this Aggregate
sv	Visa grafer från detta aggregat

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
sv	De grafer som valts för den aggregerade grafen nedan representerar grafer från flera grafmallar. Aggregate stöder inte skapandet av aggregerade grafer från flera grafmallar.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs
sv	Tryck på 'Retur' för att återvända och välj olika Grafer

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
sv	De grafer som väljs för den aggregerade grafen använder inte grafmallar. Aggregate har inte stöd för att skapa aggregerade grafer från grafer som inte är mallade.

en	Graph Item
sv	Grafobjekt

en	CF Type
sv	CF-typ

en	Item Color
sv	Färg på objektet

en	Color Template
sv	Färgmall

en	Skip
sv	Hoppa över

en	Aggregate Items are not modifiable
sv	Aggregerade poster är inte modifierbara

en	Aggregate Items are not editable
sv	Aggregerade objekt är inte redigerbara

en	Override this Value
sv	Åsidosätt detta värde

en	Matching Devices
sv	Matchande enheter

en	Type
sv	Typ

en	No Matching Devices
sv	Inga matchande enheter

en	Matching Objects
sv	Matchande objekt

en	Objects
sv	Objekt

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
sv	En blå teckensnittsfärg anger att regeln kommer att tillämpas på objekten i fråga. Andra objekt kommer inte att omfattas av regeln.

en	Matching Objects [ %s ]
sv	Matchande objekt [ %s]

en	Device Status
sv	Status för enhet

en	There are no Objects that match this rule.
sv	Det finns inga objekt som matchar den här regeln.

en	Error in data query
sv	Fel i datafrågan

en	Matching Items
sv	Matchande föremål

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.
sv	Försök till SQL-injektion upptäcktes i Tree Automation för fältvariabeln.

en	Resulting Branch
sv	Resulterande gren

en	No Items Found
sv	Inga föremål hittades

en	Field
sv	Fält

en	Pattern
sv	Mönster

en	No Device Selection Criteria
sv	Ingen enhet Urvalskriterier

en	No Graph Creation Criteria
sv	Inga kriterier för skapande av grafer

en	Propagate Change
sv	Sprida förändring

en	Search Pattern
sv	Sök mönster

en	Replace Pattern
sv	Byt ut mönstret

en	No Tree Creation Criteria
sv	Inga kriterier för skapande av träd

en	Device Match Rule
sv	Matchningsregel för enhet

en	Create Graph Rule
sv	Skapa grafregel

en	Graph Match Rule
sv	Graf Matchningsregel

en	Create Tree Rule (Device)
sv	Skapa trädregel (enhet)

en	Create Tree Rule (Graph)
sv	Skapa trädregel (graf)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [redigera regelobjekt för %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
sv	Regelobjekt [nytt regelobjekt för %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
sv	Tillagd av Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
sv	ERROR: IP-intervall i form av intervall1-intervall2 stöds inte längre.

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
sv	Remote Poller %s är nere, du måste utföra en FullSync när den är uppe igen

en	ERROR: Device ID is Blank
sv	FEL: Enhetens ID är tomt

en	ERROR: Device[
sv	FEL: Enhet[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
sv	FEL: Misslyckades med att ansluta till fjärrinsamlaren.

en	Device is Disabled
sv	Enheten är inaktiverad

en	Device Availability Check Bypassed
sv	Kontroll av enhetens tillgänglighet förbigången

en	SNMP Information
sv	SNMP-information

en	SNMP not in use
sv	SNMP används inte

en	SNMP error
sv	SNMP-fel

en	Session

en	Host
sv	Värd

en	System:

en	Uptime:
sv	Drifttid:

en	Hostname:
sv	Värdnamn:

en	Location:
sv	Plats:

en	Contact:
sv	Kontakt:

en	Ping Results
sv	Ping-resultat

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
sv	Ingen Ping- eller SNMP-tillgänglighetskontroll används

en	New Branch
sv	Ny filial

en	Web Basic
sv	Webb grundläggande

en	Device:(Hide Disabled)
sv	Enhet:(Dölj inaktiverad)

en	Graph:(%s%s)
sv	Graf:(%s%s)

en	Device:(%s%s)
sv	Enhet:(%s%s)

en	Template:(%s%s)
sv	Mall:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
sv	Graf+Anordning+Mall:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
sv	Enhet+Template:(%s%s)

en	Restricted By:
sv	Begränsad av:

en	Granted By:
sv	Beviljas av:

en	Granted
sv	Beviljade

en	Restricted
sv	Begränsat

en	Branch:
sv	Filial:

en	Device:
sv	Enhet:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
sv	Ditt konto har blivit låst. Vänligen kontakta din administratör.

en	Access Denied! Login Disabled.
sv	Åtkomst nekad! Inloggning avaktiverad.

en	Access Denied! Login Failed.
sv	Åtkomst nekad! Inloggning misslyckades.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
sv	Web Basic Authentication konfigurerad, men inget användarnamn skickades från webbservern. Kontrollera att du har aktiverat autentisering på webbservern.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
sv	%s autentiserad av webbservern, men både Template och Guest Users är inte definierade i Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
sv	Åtkomst nekad! Fel vid LDAP-sökning: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
sv	Åtkomst nekad! LDAP-fel: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
sv	Åtkomst nekad! Användaren har inte angett något lösenord.

en	LDAP Search Error: %s
sv	Fel vid LDAP-sökning: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad! Mallens användar-ID %s finns inte. Vänligen kontakta din administratör.

en	Access Denied! Login failed.
sv	Åtkomst nekad! Inloggningen misslyckades.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
sv	Din Cacti-administratör har tvingat fram komplexa lösenord för inloggningar och ditt nuvarande Cacti-lösenord uppfyller inte de nya kraven. Därför måste du ändra ditt lösenord nu.

en	Password must be at least %d characters!
sv	Lösenordet måste innehålla minst %d tecken!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 numeriskt tecken!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
sv	Ditt lösenord måste innehålla en blandning av små och stora bokstäver!

en	Your password must contain at least 1 special character!
sv	Ditt lösenord måste innehålla minst 1 specialtecken!

en	Cacti Login Failure
sv	Felaktig inloggning för Cacti

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
sv	Autentisering var tidigare inte inställd. Försökte ställa in lokal autentisering, men inget administrativt konto hittades.

en	%s MBytes

en	%s KBytes

en	%s Bytes
sv	%s Byte

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
sv	%s - WEBUI OBS: Cacti-loggen rensades från gränssnittet för webbhantering.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att rensa loggfilen.<br><br><br>Obs: Om loggning är inställd på både Cacti och Syslog kommer logginformationen att finnas kvar i Syslog.

en	Purge Log
sv	Rensning av logg

en	Log Filters
sv	Log filtrar

en	- Admin Filter active
sv	- Admin Filter aktiv

en	- Admin Unfiltered
sv	- Admin ofiltrerad

en	- Admin view
sv	- Adminvy

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d %s - Filter aktivt]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d %s - Ofiltrerad]

en	Entries
sv	Poster

en	File
sv	Fil

en	Head Lines
sv	Huvudlinjer

en	Tail Lines
sv	Bakre linjer

en	Stats
sv	Statistik

en	Warnings++
sv	Varningar++

en	Errors++
sv	Fel ++

en	Debug
sv	Debugg

en	SQL Calls
sv	SQL-anrop

en	AutoM8

en	Non Stats
sv	Icke statistik

en	Boost

en	Device Up/Down
sv	Enhet upp/ner

en	Recaches
sv	Återvinningar

en	Threshold
sv	Tröskel

en	Display
sv	Visa

en	Newest First
sv	Nyast först

en	Oldest First
sv	Äldst först

en	Matches
sv	Matcher

en	Does Not Match
sv	Matchar inte

en	System Device
sv	System Enhet

en	Automation Execution for Data Query complete
sv	Automation Execution för Data Query komplett

en	Plugin Hooks complete
sv	Plugin Hooks komplett

en	Running Data Query [%s].
sv	Kör datafrågeställning [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
sv	Hittad typ = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
sv	Okänd typ = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
sv	VARNING: Sort Field Association har ändrats. Problem med ommappning kan uppstå!

en	Update Data Query Sort Cache complete
sv	Uppdatera data Query Sortera Cache komplett

en	Found %s Local Data ID's to Verify
sv	Hittade %s ID:n för lokala data att verifiera

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
sv	Indexförändring upptäckt! AktuelltIndex: %s, FöregåendeIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
sv	Övergående indexborttagning upptäckt! FöregåendeIndex: %s. Ingen åtgärd vidtagen.

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
sv	Borttagning av index upptäckt! FöregåendeIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
sv	Verifiering av %s lokala data-ID:n slutförd

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
sv	Hittade ändrade %s och %s föräldralösa lokala data-ID:n för att återskapa.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
sv	Klar med omplacering av grafer till deras nya index

en	Done updating Data Source Title Cache
sv	Klar med uppdatering av datakällans titelcache

en	Done updating Graph Title Cache
sv	Klar med uppdatering av Graph Title Cache

en	Index Association with Local Data complete
sv	Index Association with Local Data komplett

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
sv	Uppdatering Re-Index Cache slutförd. Det fanns %s indexändringar och %s föräldralösa index.

en	Update Poller Cache for Query complete
sv	Uppdatera Poller Cache för fullständig fråga

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
sv	Inga indexändringar upptäckta, hoppar över återindexering och återfyllning av Poller-cache

en	Automation Executing for Data Query complete
sv	Automation Executing för Data Query komplett

en	Plugin hooks complete
sv	Plugin-hooks kompletta

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
sv	Kontrollerar för ändring av sorteringsfält. Inga ändringar upptäckta.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
sv	Detekterat Nytt sorteringsfält: '%s' Gammalt sorteringsfält '%s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
sv	ERROR: Det nya sorteringsfältet är inte lämpligt. Sorteringsfältet kommer inte att ändras.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
sv	Nytt sorteringsfält validerat. Sorteringsfältet ska uppdateras.

en	Could not find data query XML file at '%s'
sv	Kunde inte hitta XML-filen för datafrågor vid '%s'

en	Found data query XML file at '%s'
sv	XML-fil med datafråga hittades vid '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
sv	Fel vid parsning av XML-fil till en array.

en	XML file parsed ok.
sv	XML-filen tolkades ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
sv	Ogiltigt fält <index_order>%s</index_order>

en	Must contain &lt;direction&gt;input&lt;/direction&gt; or &lt;direction&gt;input-output&lt;/direction&gt; fields only
sv	Får endast innehålla fälten &lt;direction&gt;input&lt;/direction&gt; eller &lt;direction&gt;input-output&lt;/direction&gt

en	Data Query returned no indexes.
sv	Data Query returnerade inga index.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> finns i XML-filen men inga data returneras, 'Index Count Changed' stöds inte

en	Executing script for num of indexes '%s'
sv	Exekverar skript för antal index '%s'

en	Found number of indexes: %s
sv	Hittat antal index: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" stöds inte

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
sv	<arg_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" emuleras genom att räkna arg_index-poster

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
sv	FEL: Data Query returnerade inga index.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
sv	Exekverar skript för lista över index '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
sv	Klicka för att visa Data Query-utdata för 'index'

en	Found index: %s
sv	Hittat index: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
sv	Klicka för att visa Data Query-utdata för fältet '%s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
sv	Sorteringsfältet returnerade inga data för fältnamn %s, hoppar över

en	Executing script query '%s'
sv	Exekvering av skriptfråga '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
sv	Hittat objekt [%s='%s'] index: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
sv	Totalt: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
sv	Ogiltigt host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
sv	Auto Bulk Walk Storlek vald.

en	Failed to load SNMP session.
sv	Misslyckades med att ladda SNMP-sessionen.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
sv	Testad Bulk Walk Size %d med ett svar på %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
sv	Bulk Walk Size som valts var %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
sv	Spara Bulk Walk Size till enheten.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
sv	Bulk Walk Size är fast inställd på %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Exekverar SNMP för att hämta antal index @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
sv	<oid_num_indexes> saknas i XML-filen, "Index Count Changed" emuleras genom att räkna oid_index-poster

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Utför SNMP-undersökning för lista över index @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
sv	Ingen SNMP-data returneras

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Index hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
sv	Lista över index filtrerade efter värde @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index efter värde som hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
sv	Filtrering av lista över index @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
sv	Filtrerat index hittades på OID: '%s' värde: '%s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
sv	Åtgärdar felaktigt "metod"-fält för "%s" eftersom "rewrite_index" eller "oid_suffix" är definierat

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
sv	Infoga indexdata för fältet '%s' [value='%s']

en	Located input field '%s' [get]
sv	Lokaliserat inmatningsfält '%s' [hämta]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
sv	Hittade OID-omskrivningsregel: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
sv	oid_rewrite vid OID: '%s' ny OID: '%s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
sv	Kör SNMP get för data @ '%s' [värde='%s']

en	Field '%s' %s
sv	Fält '%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
sv	Utför SNMP-hämtning för %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
sv	Sorteringsfältet returnerade inga data för OID[%s], hoppar över.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
sv	Hittade resultat för data @ '%s' [value='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Inställningsresultat för data @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
sv	Utelämnat resultat för data @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
sv	Fick SNMP get-resultat för data @ '%s' [värde='%s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
sv	Exekverar SNMP hämtning av data @ '%s' [value='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
sv	Lokaliserat inmatningsfält '%s' [gå]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
sv	Utför SNMP walk för data @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
sv	Inget index[%s] i value_index_parse, hoppar över.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
sv	Hittat OCTET STRING '%s' avkodat värde: '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
sv	Hittade objekt [%s='%s'] index: %s [från regexp oid värde parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
sv	Felaktigt rewrite_value-objekt hittat, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
sv	Kunde inte tolka översättningskartan (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'

en	Update graph data query cache complete
sv	Uppdatering av grafdatafrågans cache slutförd

en	Re-Indexing Data Query complete
sv	Omindexering av datafrågan komplett

en	Unknown Index
sv	Okänt index

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
sv	Du måste välja en XML-utdatakolumn för datakällan '%s' och växla kryssrutan till höger om den

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
sv	Din Graph Template har inte Data Templates i bruk. Vänligen korrigera din grafmall

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att bestämma lösenordsfältets längd, kan inte fortsätta eftersom lösenordet kan skadas

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
sv	Misslyckades med att ändra lösenordsfältets längd, kan inte fortsätta eftersom lösenordet kan skadas

en	Data Source ID %s does not exist
sv	Datakällans ID %s finns inte

en	Debug not completed after 5 pollings
sv	Debug inte slutförd efter 5 pollningar

en	Failed fields:
sv	Misslyckade fält:

en	Data Source is not set as Active
sv	Datakällan är inte inställd som aktiv

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
sv	RRDfile Folder (rra) är inte skrivbar av Poller. Mappens ägare: %s. Poller körs som: %s

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
sv	RRDfile är inte skrivbar av Poller. RRDfilens ägare: %s. Poller körs som %s

en	RRDfile does not match Data Source
sv	RRDfilen stämmer inte överens med datakällan

en	RRDfile not updated after polling
sv	RRD-filen uppdateras inte efter polling

en	Data Source returned Bad Results for
sv	Datakällan gav dåliga resultat för

en	Data Source was not polled
sv	Datakällan har inte tillfrågats

en	No issues found
sv	Inga problem hittades

en	RRDfile not created yet
sv	RRDfile ännu inte skapad

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
sv	Inställningar sparas till datainsamlare %d hoppades över på grund av hjärtslag.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
sv	Inställningar sparas i datainsamlaren %d Misslyckades.

en	Message Not Found.
sv	Meddelandet hittades inte.

en	Error %s is not readable
sv	Fel %s är inte läsbart

en	Logged in a Guest
sv	Loggade in som gäst

en	Logged in as
sv	Inloggad som

en	Login as Regular User
sv	Logga in som vanlig användare

en	guest
sv	gäst

en	User Community
sv	Användargemenskap

en	Documentation
sv	Dokumentation

en	Logged in as %s
sv	Inloggad som %s

en	Edit Profile
sv	Redigera profil

en	Logout
sv	Logga ut

en	Leaf
sv	Blad

en	Non Query Based
sv	Icke frågebaserad

en	Link %s
sv	Länk %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
sv	Fel i utskicket: Ingen mottagaradress angiven!!!<br>Om du använder <i>Test Mail</i> -länken, vänligen ställ in <b>e-postinställningen för Alert</b>.

en	Authentication failed: %s
sv	Autentiseringen misslyckades: %s

en	HELO failed: %s
sv	HELO misslyckades: %s

en	Connect failed: %s
sv	Anslutningen misslyckades: %s

en	SMTP error:
sv	SMTP-fel:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
sv	Detta är ett testmeddelande som genererats från Cacti. Det här meddelandet skickades för att testa konfigurationen av dina e-postinställningar.

en	Your email settings are currently set as follows
sv	Dina e-postinställningar är för närvarande inställda enligt följande

en	Method
sv	Metod

en	Checking Configuration...<br>
sv	Kontrollerar konfigurationen...<br>

en	PHP's Mailer Class
sv	PHP:s Mailer-klass

en	Method: SMTP
sv	Metod: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
sv	Visas inte av säkerhetsskäl

en	Security
sv	Säkerhet

en	Ping Results:
sv	Ping resultat:

en	Bypassed
sv	Förbikopplad

en	Creating Message Text...
sv	Skapa meddelandetext...

en	Sending Message...
sv	Sänder meddelande...

en	Cacti Test Message
sv	Testmeddelande för Cacti

en	Success!
sv	Klart!

en	Message Not Sent due to ping failure.
sv	Meddelande ej skickat på grund av ping-fel.

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
sv	Cacti inaktiverade plugin %s på grund av följande fel: %s! Se Cactis loggfil för mer information.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!
sv	VARNING: PollerID:%s har ett ogiltigt värdnamn:%s. Är det inte nåbart via DNS!

en	- Beta %s

en	Version %s %s

en	%s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File %s missing. Please locate and replace this file
sv	VARNING: Key Cacti Include File %s saknas. Vänligen hitta och ersätt den här filen

en	Aggregated Device
sv	Aggregerad enhet

en	Not Applicable
sv	Ej tillämpligt

en	Damaged Graph
sv	Skadad graf

en	Remote Server
sv	Fjärrserver

en	Get Page Help
sv	Få hjälp med sidan

en	Templates Selected
sv	Valda mallar

en	Enter keyword
sv	Ange sökord

en	Data Query:
sv	Datafrågeställning:

en	CSV Export of Graph Data
sv	CSV-export av grafdata

en	Time Graph View
sv	Visa tidsgraf

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	Kill Spikes in Graphs
sv	Döda spikar i grafer

en	Previous
sv	Föregående

en	%d to %d of %s [ %s ]
sv	%d till %d av %s [ %s ]

en	Next
sv	Nästa

en	All %d %s
sv	Alla %d %s

en	Current Page: %s
sv	Aktuell sida: %s

en	No %s Found
sv	Inga %s hittades

en	#

en	GPrint

en	Alpha %
sv	Alfa %

en	No Source
sv	Ingen källa

en	Choose an action
sv	Välj en åtgärd

en	Execute Action
sv	Utför åtgärd

en	Logs
sv	Loggar

en	Standard Deviations
sv	Standardavvikelser

en	Variance Outliers
sv	Varians Utropstecken

en	Kills Per RRA
sv	Dödade per RRA

en	Remove StdDev
sv	Ta bort StdDev

en	Remove Variance
sv	Ta bort avvikelse

en	Gap Fill Range
sv	Gap Fyllningsområde

en	Float Range
sv	Float-område

en	Dry Run StdDev
sv	Torrkörning StdDev

en	Dry Run Variance
sv	Varians i torrkörning

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range
sv	Torrkörning Flottörintervall

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
sv	Tillåt eller begränsa tabellkolumnerna så att de sträcker sig utanför de aktuella fönstergränserna.

en	Enter a search term
sv	Ange en sökterm

en	Enter a regular expression
sv	Ange ett reguljärt uttryck

en	No file selected
sv	Ingen fil vald

en	SpikeKill Results
sv	SpikeKill Resultat

en	Click to view just this Graph in Realtime
sv	Klicka för att se just denna graf i realtid

en	Click again to take this Graph out of Realtime
sv	Klicka igen för att ta bort denna graf från realtid

en	Standard Mode
sv	Standardläge

en	Compact Mode
sv	Kompakt läge

en	Dark Color Mode
sv	Mörkt färgläge

en	Light Color Mode
sv	Ljusfärgsläge

en	Use System Color
sv	Använd systemfärg

en	Ignore System Color
sv	Ignorera systemets färg

en	Help
sv	Hjälp

en	Cacti Home
sv	Cacti - Hem

en	Miscellaneous
sv	Diverse

en	Dashboards
sv	Dölj Cacti Dashboard

en	Charts
sv	Diagram

en	Cacti Project Page
sv	Projektsida för Cacti

en	Spine
sv	Rygg

en	RRDProxy

en	Keyboard
sv	Tangentbord

en	Shortcuts
sv	Genvägar

en	Contribute to the Cacti Project
sv	Bidra till Cacti-projektet

en	Help in Developing
sv	Hjälp med att utveckla

en	Donation & Sponsoring
sv	Donation och sponsring

en	Client
sv	Kund

en	Help in Translating
sv	Hjälp med översättning

en	Report a bug
sv	Rapportera ett fel

en	Cacti

en	Click to Show/Hide Filter
sv	Klicka för att visa/dölja filter

en	Clear Current Filter
sv	Rensa aktuellt filter

en	Clipboard
sv	Urklipp

en	Clipboard ID
sv	ID för urklipp

en	Copy operation is unavailable at this time
sv	Kopieringsfunktionen är inte tillgänglig just nu

en	Failed to find data to copy!
sv	Hittade inte data att kopiera!

en	Clipboard has been updated
sv	Klippbordet har uppdaterats

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
sv	Tyvärr kunde inte ditt klippbord uppdateras just nu

en	Passphrase length meets 8 character minimum
sv	Längden på lösenfrasen uppfyller kraven på minst 8 tecken

en	Passphrase too short
sv	För kort lösenfras

en	Passphrase matches but too short
sv	Passfras stämmer men är för kort

en	Passphrase too short and not matching
sv	För kort lösenfras som inte matchar

en	Passphrases match
sv	Passfras matchning

en	Passphrases do not match
sv	Lösenorden stämmer inte överens

en	Sorry, we could not process your last action.
sv	Tyvärr kunde vi inte behandla din sista åtgärd.

en	Error:
sv	Fel:

en	Reason:
sv	Anledning:

en	Action failed
sv	Åtgärden misslyckades

en	Connection Successful
sv	Anslutningen lyckades

en	Connection Failed
sv	Anslutningen misslyckades

en	The response to the last action was unexpected.
sv	Responsen på den sista åtgärden var oväntad.

en	Some Actions failed
sv	Vissa åtgärder misslyckades

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
sv	Observera att vi inte kunde behandla alla dina åtgärder. Detaljer finns nedan.

en	Operation successful
sv	Drift framgångsrik

en	The Operation was successful. Details are below.
sv	Operationen var framgångsrik. Detaljerna finns nedan.

en	Pause
sv	Pausa

en	Zoom In
sv	Zooma in

en	Zoom Out
sv	Zooma ut

en	Zoom Out Factor
sv	Faktor för utzoomning

en	Timestamps
sv	Tidsstämplar

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Positioning
sv	Zooma ut Positionering

en	Zoom Mode
sv	Zoom-läge

en	Quick
sv	Snabbläge: Lyckad koppling

en	Open in new tab
sv	Öppna i ny flik

en	Save graph
sv	Spara graf

en	Copy graph
sv	Kopiera graf

en	Copy graph link
sv	Kopiera graflänk

en	Always On
sv	Alltid på

en	Auto

en	Always Off
sv	Alltid av

en	Begin with
sv	Börja med

en	End with
sv	Avsluta med

en	Close
sv	Stäng

en	3rd Mouse Button
sv	3:e musknappen

en	Apply filter to table
sv	Tillämpa filter på tabellen

en	Reset filter to default values
sv	Återställ filter till standardvärden

en	File Found
sv	Filen hittades

en	Path is a Directory and not a File
sv	Sökvägen är en katalog och inte en fil

en	File is Not Found
sv	Filen hittades inte

en	Enter a valid file path
sv	Ange en giltig filsökväg

en	Directory Found
sv	Katalog hittades

en	Path is a File and not a Directory
sv	Sökvägen är en fil och inte en katalog

en	Directory is Not found
sv	Katalogen hittas inte

en	Enter a valid directory path
sv	Ange en giltig katalogsökväg

en	Cacti Color (%s)
sv	Cacti-färg (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
sv	INGEN VERIFIERING AV TECKENSNITT MÖJLIG

en	Warning Unsaved Form Data
sv	Varning för osparade formulärdata

en	Unsaved Changes Detected
sv	Osparade ändringar upptäckta

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
sv	Du har osparade ändringar på det här formuläret. Om du trycker på "Fortsätt" kommer dessa ändringar att kasseras. Tryck på "Avbryt" för att fortsätta redigera formuläret.

en	Attempted SQL Injection
sv	Försök till SQL-injektion

en	There was a SQL Injection attempted on the page
sv	Det gjordes ett försök till SQL-injektion på sidan

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s
sv	En klient försökte skapa en SQL-injektion i Cacti likely från en extern värd med adressen %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
sv	Data Query Datakällor måste skapas via %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
sv	Spara de aktuella inställningarna för grafer, kolumner, miniatyrbilder, förinställningar och tidsförskjutning i din profil

en	Columns
sv	Kolumner

en	%d Column
sv	%d kolumn

en	Custom
sv	Anpassad

en	From
sv	Från

en	Start Date Selector
sv	Väljare för startdatum

en	To
sv	Till

en	End Date Selector
sv	Väljare för slutdatum

en	Shift Time Backward
sv	Flytta tiden bakåt

en	Define Shifting Interval
sv	Definiera växlingsintervall

en	Shift Time Forward
sv	Skifta tiden framåt

en	Refresh selected time span
sv	Uppdatera valt tidsintervall

en	Return to the default time span
sv	Återgå till förinställt tidsintervall

en	Window
sv	Fönster

en	Interval
sv	Intervall

en	Stop
sv	Stoppa

en	Create Graph from %s
sv	Skapa graf från %s

en	Create %s Graphs from %s
sv	Skapa %s grafer från %s

en	Graph [Template: %s]
sv	Graf [Mall: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
sv	Grafobjekt [Mall: %s]

en	Data Source [Template: %s]
sv	Datakälla [Mall: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
sv	Anpassade data [Mall: %s]

en	New Report
sv	Ny rapport

en	Give this Report a descriptive Name
sv	Ge denna rapport ett beskrivande namn

en	Enable Report
sv	Aktivera rapport

en	Check this box to enable this Report.
sv	Markera denna ruta för att aktivera denna rapport.

en	Output Formatting
sv	Formatering av utdata

en	Use Custom Format HTML
sv	Använda anpassat HTML-format

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
sv	Markera den här rutan om du vill använda anpassad html och CSS för rapporten.

en	Format File to Use
sv	Format Fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att omsluta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en särskild <REPORT> -tagg inuti filen. Denna format-tagg kommer att ersättas av rapportens innehåll. Dessa filer finns i katalogen "formats".

en	Default Text Font Size
sv	Fontstorlek för standardtext

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
sv	Definierar standardteckensnittsstorleken för all text i rapporten, inklusive rapporttiteln.

en	Default Object Alignment
sv	Standardinriktning för objekt

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
sv	Definierar standardinriktningen för text och grafer.

en	Graph Linked
sv	Graf Länkad

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
sv	Bör graferna länkas tillbaka till Cacti-platsen?

en	Graph Settings
sv	Inställningar för graf

en	Graph Columns
sv	Diagramkolumner

en	The number of Graph columns.
sv	Antalet grafkolumner.

en	The Graph width in pixels.
sv	Grafens bredd i pixlar.

en	The Graph height in pixels.
sv	Grafens höjd i pixlar.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
sv	Bör graferna återges som miniatyrbilder?

en	Email Frequency
sv	E-postfrekvens

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
sv	Nästa tidsstämpel för sändning av mailrapport

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
sv	Starttid för att [första|nästa] utskick ska äga rum. Alla framtida utskickstider kommer att baseras på denna starttid. Ett bra exempel skulle kunna vara kl. 02.00. Tiden måste ligga i framtiden. Om en bråktid används, t.ex. 2:00, antas den vara i framtiden.

en	Report Interval
sv	Rapportintervall

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
sv	Definierar en rapportfrekvens i förhållande till den angivna posttiden ovan.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
sv	t.ex. representerar "Week(s)" ett veckovis rapporteringsintervall.

en	Interval Frequency
sv	Intervall Frekvens

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
sv	Baserat på tidsspannet för rapportintervallet ovan definieras frekvensen inom det intervallet.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
sv	om t.ex. rapportintervallet är "Månad(er)", anger "2" varje "2 månad(ar) från nästa posttidpunkt" Slutligen, om du använder rapportintervallen Month(s), beräknas både "Veckodag" och "Månadsdag" utifrån den posttid som du anger ovan.

en	Email Sender/Receiver Details
sv	Detaljer om avsändare/mottagare av e-post

en	Subject
sv	Ämne

en	Cacti Report
sv	Cacti-rapport

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
sv	Detta värde kommer att användas som standardämne för e-postmeddelandet. Rapportens namn kommer att användas om det lämnas tomt.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
sv	Detta namn kommer att användas som standardavsändare för e-post

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
sv	Denna adress kommer att användas som avsändaradress för e-post

en	To Email Address(es)
sv	Till E-postadress(er)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Vänligen separera flera adresser med kommatecken (,)

en	BCC Address(es)
sv	BCC-adress(er)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
sv	Blind karbonkopia. Vänligen separera flera adresser med kommatecken (,)

en	Image attach type
sv	Typ av bifogad bild

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
sv	Välj en av de angivna typerna för bildbilagorna

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
sv	Datum/Tid flyttad till samma tid i morgon

en	Click 'Continue' to delete the following Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapport (er).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta del av följande rapport (er).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report(s). You may optionally change the title for the new Reports
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapport (er). Du kan eventuellt ändra titeln för de nya rapporterna

en	Click 'Continue' to enable the following Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande rapport (er).

en	Please be certain that those Report(s) have successfully been tested first!
sv	Var noga med att de här rapporterna har testats först!

en	Click 'Continue' to disable the following Reports.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande rapporter.

en	Click 'Continue' to send the following Report(s) now.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande rapport (er) nu.

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Vänligen ange e-postadresser för destinationen

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
sv	Det gick inte att skicka rapporten '%s'. Ange ett ämne för e-postmeddelandet

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Vänligen ange ett e-postmeddelande Från namn

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
sv	Det går inte att skicka rapporten '%s'. Ange ett e-postmeddelande från adressen

en	Item Type to be added.
sv	Artikeltyp som ska läggas till.

en	Graph Tree
sv	Grafträd

en	Select a Tree to use.
sv	Välj ett träd att använda.

en	Graph Tree Branch
sv	Graf Träd Gren

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
sv	Välj en trädgren som ska användas för grafer och enheter. Enheter kommer att betraktas som grenar.

en	Cascade to Branches
sv	Kaskad till grenar

en	Should all Branch Graphs be rendered?
sv	Bör alla grengrafer återges?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
sv	Välj en Site för att filtrera efter enheter och grafer.

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
sv	Välj en enhetsmall som ska användas för att filtrera efter enheter eller grafer.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en enhet som ska användas för att filtrera för eller välja för grafer när det gäller en enhetstyp.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
sv	Välj en grafmall för den enhet som ska användas för att filtrera efter eller välja grafer när det gäller en enhetstyp.

en	Graph Name Regular Expression
sv	Reguljärt uttryck för grafnamn

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
sv	Ett Perl-kompatibelt reguljärt uttryck (REGEXP) som används för att välja grafer som ska inkluderas från trädet eller enheten.

en	The Graph to use for this report item.
sv	Den graf som ska användas för detta rapportobjekt.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
sv	Grafens sluttid kommer att ställas in på den schemalagda sändningstiden för rapporten. Så om du vill att sluttiden för de olika graferna ska vara midnatt måste du se till att skicka rapporten vid midnatt. Grafens starttid kommer att vara sluttiden minus grafens tidsintervall.

en	Alignment
sv	Justering

en	Alignment of the Item
sv	Inriktning av objektet

en	Fixed Text
sv	Fast text

en	Enter descriptive Text
sv	Ange beskrivande text

en	Font Size
sv	Textstorlek

en	Font Size of the Item
sv	Fontstorlek för objektet

en	Report Item [edit Report: %s]
sv	Rapportobjekt [redigera Rapport: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
sv	Rapportobjekt [ny rapport: %s]

en	Events
sv	Evenemang

en	Send Report
sv	Skicka in rapport

en	[new]
sv	[ny]

en	Details %s
sv	Detaljer %s

en	Report Items %s
sv	Rapportera objekt %s

en	Scheduled Events %s
sv	Planerade händelser %s

en	Report Preview %s
sv	Förhandsgranskning av rapport %s

en	Item Details
sv	Objektsdetaljer

en	Graph: %s
sv	Graf: %s

en	Using CSS
sv	Använda CSS

en	Device: %s
sv	Enhet: %s

en	, Graph Template: All Templates
sv	, Grafmall: Alla mallar

en	, Graph Template: %s
sv	, Grafmall: %s

en	, Using RegEx: "%s"
sv	, Använder RegEx: "%s"

en	Tree: %s
sv	Träd: %s

en	, Device: %s
sv	, Enhet: %s

en	, Branch: %s

en	(All Branches)
sv	(Alla grenar)

en	(Current Branch)
sv	(Aktuell gren)

en	No Report Items
sv	Inga rapportpunkter

en	Administrator Level
sv	Administratörsnivå

en	Reports [%s]
sv	Rapporter [%s]

en	User Level
sv	Användarnivå

en	Reports
sv	Rapporter

en	Owner
sv	Ägare

en	Frequency
sv	Frekvens

en	Last Run
sv	Sista körningen

en	Next Run
sv	Nästa körning

en	Report Title
sv	Rapportens titel

en	Report Disabled - No Owner
sv	Rapport avaktiverad - Ingen ägare

en	Every
sv	Varje

en	Multiple
sv	Flera

en	Invalid
sv	Ogiltig

en	No Reports Found
sv	Inga rapporter hittades

en	Graph Template:
sv	Grafmall:

en	Template Based
sv	Mallbaserad

en	Tree:
sv	Träd:

en	Site:
sv	Plats:

en	Leaf:
sv	Blad:

en	Device Template:
sv	Enhetsmall:

en	Applied
sv	Tillämpad

en	Filter
sv	Filtrera

en	Graph Filters
sv	Grafiska filter

en	Set/Refresh Filter
sv	Ställ in/uppdatera filter

en	(Non Graph Template)
sv	(Icke-grafisk mall)

en	Selected
sv	Vald

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
sv	Det reguljära uttrycket "%s" är inte giltigt. Felet är %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
sv	Cactis reguljära uttryck är av säkerhetsskäl begränsade till 50 tecken.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
sv	Cacti reguljära uttryck kan inte innehålla halvfärgstecknet.

en	There was an internal error!
sv	Det uppstod ett internt fel!

en	Backtrack limit was exhausted!
sv	Backtrack-gränsen var utmattad!

en	Recursion limit was exhausted!
sv	Rekursionsgränsen var uttömd!

en	Bad UTF-8 error!
sv	Dåligt UTF-8-fel!

en	Bad UTF-8 offset error!
sv	Felaktig UTF-8-offset!

en	Down (Thold)
sv	Ner (Thold)

en	Error
sv	Fel

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
sv	Valideringsfel för variabeln %s med värdet %s. Se backtrace nedan för mer information.

en	Validation Error
sv	Valideringsfel

en	written
sv	skrivna

en	could not open
sv	kunde inte öppna

en	not exists
sv	existerar inte

en	not writable
sv	inte skrivbar

en	New Graph Template: %s
sv	Ny grafmall: %s

en	New Data Query: %s
sv	Ny datafråga: %s

en	Unknown Field
sv	Okänt fält

en	Import Preview Results
sv	Importera förhandsgranskningsresultat

en	Import Results
sv	Utbetalning Import Resultat

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
sv	Cacti skulle göra följande ändringar om paketet importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
sv	Cacti har importerat följande varor för paketet:

en	Package Files
sv	Paketfiler

en	[preview]
sv	[förhandsvisa]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
sv	Cacti skulle göra följande ändringar om mallen importerades:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
sv	Cacti har importerat följande artiklar för mallen:

en	[success]
sv	[framgång]

en	[fail]
sv	[misslyckas]

en	[preview]
sv	[förhandsgranskning]

en	[updated]
sv	[uppdaterad]

en	[unchanged]
sv	[oförändrad]

en	Found Dependency:
sv	Hittad Beroende:

en	Unmet Dependency:
sv	Ouppfyllt beroende:

en	Path was not writable
sv	Sökvägen var inte skrivbar

en	Path is not writable
sv	Banan är inte skrivbar

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
sv	Misslyckades med att ställa in angiven %sRRDTool-version: %s

en	Invalid Theme Specified
sv	Ogiltigt tema specificerat

en	Resource is not writable
sv	Resursen är inte skrivbar

en	File not found
sv	Filen hittades inte

en	PHP did not return expected result
sv	PHP gav inte förväntat resultat

en	Unexpected path parameter
sv	Oväntad sökvägsparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angiven profil %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angivet läge: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
sv	Misslyckades med att tillämpa angiven automatiseringsöverstyrning: %s

en	Failed to apply specified cron interval
sv	Misslyckades med att tillämpa angivet cron-intervall

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
sv	Misslyckades med att använda '%s' som Automation Range

en	No matching snmp option exists
sv	Inget matchande snmp-alternativ finns

en	No matching template exists
sv	Ingen matchande mall finns

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
sv	Installationsprogrammet kunde inte fortsätta på grund av ett oväntat fel.

en	Please report this to the Cacti Group.
sv	Vänligen rapportera detta till Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
sv	Okänd Anledning: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
sv	Du försöker installera Cacti %s på en 0.6.x-databas. Tyvärr kan detta inte utföras.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
sv	För att kunna fortsätta MÅSTE du skapa en ny databas och importera "cacti.sql" till den:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
sv	Du MÅSTE sedan uppdatera "include/config.php" så att den pekar på den nya databasen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
sv	OBS: Dina befintliga data kommer inte att ändras, och de eller någon historik kommer inte heller att vara tillgängliga för den nya installationen

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
sv	Du har skapat en ny databas, men har ännu inte importerat filen "cacti.sql". På kommandoraden kör du följande för att fortsätta:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
sv	Detta fel kan också genereras om användaren av Cacti-databasen inte har korrekt behörighet till Cacti-databasen. Se till att användaren av Cacti-databasen har möjlighet att SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX på Cacti-databasen.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
sv	Du MÅSTE också importera MySQL TimeZone-information till MySQL och ge Cacti-användaren SELECT-åtkomst till tabellen mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
sv	På Linux/UNIX kör du följande som "root" i ett skal:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
sv	I Windows måste du följa instruktionerna här Time zone description table. När detta är klart kan du ge följande kommando för att ge Cacti-användaren tillgång till tabellerna:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
sv	Kör sedan följande inom MySQL som administratör:

en	Test Connection
sv	Testa anslutning

en	Begin
sv	Starta

en	Upgrade
sv	Uppgradera

en	Downgrade
sv	Nedgradera

en	Cacti Version
sv	Cacti-version

en	License Agreement
sv	Licensavtal

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
sv	Denna version av Cacti (%s) verkar inte ha en giltig versionskod, vänligen kontakta Cacti Development Team för att se till att detta korrigeras. Om du ser detta fel i en release, vänligen rapportera omedelbart på GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
sv	Tack för att du tog dig tid att ladda ner och installera Cacti, den kompletta graflösningen för ditt nätverk. Innan du kan börja skapa häftiga grafer finns det några uppgifter som Cacti behöver känna till.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
sv	Se till att du har läst och följt de nödvändiga stegen som behövs för att installera Cacti innan du fortsätter. Installationsinformation finns för Unix och Win32- baserade operativsystem.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
sv	Den här processen guidar dig genom stegen för att uppgradera från version '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
sv	Om detta är en uppgradering ska du också läsa informationsfilen för uppgradering.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
sv	Det är INTE rekommenderat att nedgradera eftersom databasstrukturen kan vara inkonsekvent

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
sv	Cacti är licensierad under GNU General Public License, du måste godkänna dess bestämmelser innan du fortsätter:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
sv	Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; inte ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

en	Accept GPL License Agreement
sv	Acceptera GPL-licensavtal

en	Select default theme:
sv	Välj standardtema:

en	Pre-installation Checks
sv	Kontroller före installation

en	Location checks
sv	Kontroll av plats

en	ERROR:
sv	FEL:

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
sv	Uppdatera config.php med den korrekta relativa URI-platsen för Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
sv	Din Cacti-konfiguration har den relativa korrekta sökvägen (url_path) i config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
sv	PHP - Rekommendationer (%s)

en	PHP Recommendations (
sv	PHP-rekommendationer (

en	Current
sv	Nuvarande

en	Recommended
sv	Rekommenderad

en	PHP Binary
sv	PHP Binär

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
sv	Den binära PHP-platsen är inte giltig och måste uppdateras.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
sv	Uppdatera värdet path_php_binary i inställningstabellen.

en	Passed
sv	Godkänd

en	Warning
sv	Varning

en	Restart Required
sv	Omstart krävs

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
sv	Det specificerade värdet verkar vara annorlunda i den körande konfigurationen jämfört med INI-filen.

en	PHP - Module Support (Required)
sv	PHP - Modulstöd (krävs)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
sv	Cacti kräver att flera PHP-moduler installeras för att fungera korrekt. Om någon av dessa inte är installerade kommer du inte att kunna fortsätta installationen förrän den har korrigerats. För optimal systemprestanda bör Cacti dessutom köras med vissa MySQL-systemvariabler inställda. Följ MySQL:s rekommendationer efter eget gottfinnande. Sök alltid i MySQL-dokumentationen om du har några frågor.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
sv	Följande PHP-tillägg är obligatoriska och MÅSTE installeras innan du fortsätter din Cacti-installation.

en	Required PHP Modules
sv	Nödvändiga PHP-moduler

en	Installed
sv	Installerad

en	Required
sv	Obligatorisk

en	PHP - Module Support (Optional)
sv	PHP - Modulstöd (valfritt)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
sv	Följande PHP-tillägg rekommenderas och bör installeras innan du fortsätter med din Cacti-installation. OBS: Om du planerar att stödja SNMPv3 med IPv6, bör du inte installera php-snmp-modulen vid denna tidpunkt.

en	Optional Modules
sv	Valfria moduler

en	Optional
sv	Valfritt

en	MySQL - TimeZone Support
sv	MySQL - Stöd för tidszoner

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
sv	Din MySQL TimeZone-databas är inte ifylld. Fyll i den här databasen innan du fortsätter.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
sv	Ditt inloggningskonto i Cacti-databasen har inte åtkomst till MySQL TimeZone-databasen. Ge Cacti-databasens konto "select" åtkomst till tabellen "time_zone_name" i databasen "mysql" och fyll i MySQL:s TimeZone-information innan du fortsätter.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
sv	Ditt Cacti-databas-konto har tillgång till MySQL TimeZone-databasen och den databasen fylls på med global TimeZone-information.

en	MySQL - Settings
sv	MySQL - Inställningar

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
sv	Dessa inställningar för MySQL-prestandatuning kommer att hjälpa ditt Cacti-system att fungera bättre utan problem under en längre tid.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
sv	Rekommenderade inställningar för MySQL-systemvariabler

en	Installation Type
sv	Typ av installation

en	Upgrade from %s to %s
sv	Uppgradera från %s till %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
sv	I händelse av problem rekommenderas starkt att du rensar webbläsarens cache, stänger och öppnar webbläsaren igen (inte bara fliken Cacti är på) och försöker igen innan du tar upp ett problem med The Cacti Group

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
sv	I sällsynta fall har vi fått rapporter från användare som upplever några mindre problem på grund av ändringar i koden. Dessa problem orsakas av att webbläsaren behåller kod från före uppgraderingen och även om vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för detta, kan det fortfarande inträffa. Om du behöver instruktioner om hur du rensar webbläsarens cache är https://www.refreshyourcache.com/ en bra startpunkt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
sv	Om du fortfarande upplever problem efter att ha rensat din cache och startat om din webbläsare, vänligen ta upp problemet med oss så försöker vi identifiera orsaken till det.

en	Downgrade from %s to %s
sv	Nedgradering från %s till %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
sv	Det verkar som om du håller på att nedgradera till en tidigare version. Databasändringar som gjorts för den nyare versionen kommer inte att återställas och kan orsaka problem.

en	Please select the type of installation
sv	Vänligen välj typ av installation

en	Installation options:
sv	Alternativ för installation:

en	Choose this for the Primary site.
sv	Välj detta för den primära platsen.

en	New Primary Server
sv	Ny primär server

en	New Remote Poller
sv	Ny fjärrstyrd poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
sv	Remote Pollers används för att få tillgång till nätverk som inte är lättillgängliga för den primära platsen.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
sv	Följande information har hämtats från Cactis konfigurationsfil. Om den inte är korrekt, redigera "include/config.php" innan du fortsätter.

en	Local Database Connection Information
sv	Information om anslutning till lokal databas

en	Database: %s
sv	Databas: %s

en	Database User: %s
sv	Databasanvändare: %s

en	Database Hostname: %s
sv	Databasens värdnamn: %s

en	Port: %s

en	Server Operating System Type: %s
sv	Server Operativsystemstyp: %s

en	Central Database Connection Information
sv	Information om anslutning till central databas

en	Configuration Readonly!
sv	Konfiguration skrivskyddad!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
sv	Din config.php-fil måste vara skrivbar av webbservern under installationen för att fjärrpollern ska kunna konfigureras. När installationen är klar måste du ställa in den här filen till skrivskyddad för att förhindra eventuella säkerhetsproblem.

en	Configuration of Poller
sv	Konfiguration av Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
sv	Din Remote Cacti Poller-information har inte inkluderats i din config.php-fil. Granska config.php.dist och ställ in variablerna: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. Dessa variabler måste ställas in och peka tillbaka till din primära Cacti-databasserver. Korrigera detta och försök igen.

en	Remote Poller Variables
sv	Variabler för fjärrstyrd poller

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
sv	De variabler som måste ställas in i filen config.php är bland annat följande:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
sv	Installeraren tilldelar automatiskt ett $poller_id och lägger till det i filen config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
sv	När alla variabler har ställts in i filen config.php måste du också ge $rdatabase_username åtkomst till Cactis huvuddatabasserver. Följ samma procedur som du skulle göra med alla andra Cacti-installationer. Du kan sedan trycka på knappen "Test Connection". Om testet är framgångsrikt kommer du att kunna fortsätta och slutföra installationen.

en	Additional Steps After Installation
sv	Ytterligare steg efter installationen

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
sv	Det är viktigt att den centrala Cacti-servern kan kommunicera via MySQL till varje fjärransluten Cacti-databasserver. När installationen är klar måste du redigera Remote Data Collector och se till att inställningarna är korrekta. Du kan verifiera med hjälp av "Test Connection" när du redigerar Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
sv	Kritiska binära platser och versioner

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
sv	Kontrollera att alla dessa värden är korrekta innan du fortsätter.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
sv	En eller flera sökvägar verkar vara felaktiga, går inte att fortsätta

en	Directory Permission Checks
sv	Kontroll av katalogbehörighet

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
sv	Kontrollera att katalogbehörigheterna nedan är korrekta innan du fortsätter. Under installationen måste dessa kataloger ägas av webbserveranvändaren. Dessa behörighetsändringar krävs för att installationsprogrammet ska kunna installera Device Template-paket som innehåller XML- och skriptfiler som kommer att placeras i dessa kataloger. Om du väljer att inte installera paketen finns det ett cli-skript "install_package.php" som kan användas från kommandoraden efter att installationen har slutförts.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
sv	När installationen är klar kan du göra några av dessa kataloger skrivskyddade för att öka säkerheten.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
sv	Dessa kataloger måste vara skrivbara efter installationen så att Cactis fjärrsynkroniseringsprocess kan uppdatera dem när Cactis huvudplats ändras

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
sv	Om du installerar paket bör du, när paketen är installerade, ändra tillbaka skriptkatalogen till skrivskyddad eftersom detta innebär en viss exponering för platsen.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
sv	För fjärravläsare är det viktigt att de sökvägar som du kommer att uppdatera ofta, inklusive sökvägarna för plugins, skript och resurser, har läs- och skrivåtkomst eftersom datainsamlaren måste uppdatera dessa sökvägar från huvudwebbserverns innehåll.

en	Required Writable at Install Time Only
sv	Obligatorisk skrivbar endast vid installationstillfället

en	Not Writable
sv	Ej skrivbar

en	Required Writable after Install Complete
sv	Obligatorisk skrivbar efter slutförd installation

en	Potential permission issues
sv	Potentiella frågor om tillstånd

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
sv	Se till att din webbserver har läs- och skrivåtkomst till de cacti-mappar som visar fel nedan.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
sv	Om SELinux är aktiverat på din server kan du antingen inaktivera detta permanent eller inaktivera det tillfälligt och sedan lägga till lämpliga behörigheter med hjälp av SELinux kommandoradsverktyg.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
sv	Användaren '%s' bör ha MODIFY-behörighet för att möjliggöra läsning/skrivning.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
sv	Här visas ett exempel på hur du ställer in mappbehörigheter, men du kan behöva justera detta beroende på operativsystem, användarkonton och önskade behörigheter.

en	EXAMPLE:
sv	EXEMPEL:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
sv	När installationen har slutförts bör CSRF-sökvägen ställas in på skrivskyddad.

en	All folders are writable
sv	Alla mappar är skrivbara

en	Input Validation Whitelist Protection
sv	Validering av indata Skydd av vitlista

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
sv	Cacti Data Input-metoder som anropar ett skript kan utnyttjas på ett sätt som gör att en icke-administratör kan skada antingen filer som ägs av poller-kontot, och i de fall någon kör Cacti-pollern som root, kan operativsystemet äventyras så att angripare kan utnyttja din infrastruktur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
sv	Därför förbättrades Cacti för flera versioner sedan för att tillhandahålla vitlistfunktioner för dessa typer av datainmatningsmetoder. Även om detta gör Cacti säkrare ökar det mängden arbete som krävs av Cacti-administratören för att importera och hantera mallar och paket.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
sv	Så som vitlistningen fungerar är att när du först importerar en datainmatningsmetod, eller om du importerar en datainmatningsmetod igen, och skriptet och / eller arkiven ändras på något sätt kommer datainmatningsmetoden och alla motsvarande datakällor att vara direkt inaktiverad tills administratören validerar att datainmatningsmetoden är giltig.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
sv	För att kunna identifiera datainmatningsmetoder i detta tillstånd har vi tillhandahållit ett valideringsskript i Cactis CLI-katalog som kan köras med följande alternativ:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
sv	Detta skriptalternativ söker efter alla datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna och ger information om varför.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
sv	Detta skriptalternativ upphäver förbudet mot de datainmatningsmetoder som för närvarande är förbjudna.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
sv	Detta skriptalternativ återaktiverar alla inaktiverade datakällor.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
sv	Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar din config.php för att aktivera den här funktionen genom att avkommentera variabeln $input_whitelist och sedan köra de tre CLI script-alternativen ovan efter att den webbaserade installationen har slutförts.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
sv	Markera kryssrutan nedan för att bekräfta att du har läst och förstått denna säkerhetsfråga

en	I have read this statement
sv	Jag har läst detta uttalande

en	Default Profile
sv	Standardprofil

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
sv	Välj den standardprofil för datakälla som ska användas för pollning av källor. Detta är den maximala tiden mellan skanning av enheter efter information, så ju lägre pollningsintervallet är, desto mer arbete läggs på Cacti Server-värden. Välj också det avsedda eller konfigurerade Cron-intervallet som du vill använda för datainsamling.

en	Cron Interval
sv	Cron-intervall

en	Default Automation Network
sv	Standard Automation Network

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
sv	Cacti kan automatiskt skanna nätverket när installationen har slutförts. Detta kommer att använda nätverksintervallet nedan för att räkna ut intervallet för IP-adresser som kan skannas. En fördefinierad uppsättning alternativ har definierats för skanning, vilket inkluderar användning av både "offentliga" och "privata" communities.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
sv	Om dina enheter kräver en annan uppsättning alternativ som ska användas först, kan du definiera dem nedan så kommer de att användas före standardinställningarna

en	All options may be adjusted post installation
sv	Alla alternativ kan justeras efter installationen

en	Default Options
sv	Standard Alternativ

en	Scan Mode
sv	Skanningsläge

en	Network Range
sv	Nätverkets räckvidd

en	Additional Defaults
sv	Ytterligare standardvärden

en	Additional SNMP Options
sv	Ytterligare SNMP-alternativ

en	Error Locating Profiles
sv	Fel vid lokalisering av profiler

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
sv	Installationen kan inte fortsätta eftersom inga profiler kunde hittas.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
sv	Detta kan inträffa om du har en tom databas och ännu inte har importerat filen cacti.sql

en	Template Setup
sv	Inställning av mall

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
sv	Välj de Device Templates som du vill uppdatera under uppgraderingen.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
sv	Det är inte tillrådligt att uppdatera mallar som du redan har gjort ändringar i. Uppgraderingen av mallarna tar INTE bort ändringar i Graph- och Data Templates, och kan leda till oväntat beteende. Om du inte har gjort några ändringar i någon Graph, Data Query eller Data Template bör det dock inte ha någon effekt att återimportera paketet. I så fall måste du "Sync Graphs" för att ta bort mallarna efter uppdateringen.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
sv	Välj de enhetsmallar som du vill använda efter installationen. Om du har Windows som operativsystem måste du se till att du väljer mallen "Windows Device". Om ditt operativsystem är Linux/UNIX ska du se till att du väljer enhetsmallen "Local Linux Machine".

en	Author
sv	Författare

en	Homepage
sv	Startsida

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
sv	Med hjälp av Device Templates kan du övervaka och skapa diagram över en mängd olika data i Cacti. När du har valt önskade Device Templates trycker du på "Next" och installationen kommer att slutföras. Ha tålamod med detta steg, eftersom importen av Device Templates kan ta några minuter.

en	Server Collation
sv	Kollationering av server

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
sv	Din servers kollationering verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
sv	Din servers kollationering verkar INTE vara helt UTF8-kompatibel.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
sv	I avsnittet [mysqld] letar du upp posterna "character-set-server" och "collation-server" och ställer in dem enligt följande:

en	Database Collation
sv	Databassammanställning

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
sv	Databasens standardkollation verkar vara UTF8-kompatibel

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
sv	Databasens standardkollation verkar INTE vara helt UTF8-kompatibel.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
sv	Alla tabeller som skapas av tillägg kan ha problem med att länkas mot Cacti Core-tabeller om kollationen inte matchas. Se till att din databas ändras till 'utf8mb4_unicode_ci' genom att köra följande:

en	Table Setup
sv	Tabelluppsättning

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
sv	Du har fler tabeller än vad din PHP-konfiguration tillåter oss att visa/konvertera. Ändra inställningen max_input_vars i php.ini till ett värde över %s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
sv	Konvertering av tabeller kan ta lite tid, särskilt på större tabeller. Konverteringen av dessa tabeller kommer att ske i bakgrunden men kommer inte att hindra installationsprogrammet från att slutföras. Detta kan göra vissa servrar långsammare om det inte finns tillräckligt med resurser för att MySQL ska kunna hantera konverteringen.

en	Tables
sv	Tabeller

en	Collation
sv	Kollation

en	Engine
sv	Motor

en	Row Format
sv	Radformat

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
sv	En eller flera tabeller är för stora för att konverteras under installationen. Du bör använda skriptet cli/convert_tables.php för att utföra konverteringen och sedan uppdatera den här sidan. Ett exempel:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
sv	Följande tabeller bör konverteras till UTF8 och InnoDB med ett dynamiskt radformat. Välj de tabeller som du vill konvertera under installationsprocessen.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
sv	Alla dina tabeller verkar vara UTF8 och Dynamic Row Format-kompatibla

en	Confirm Upgrade
sv	Bekräfta uppgradering

en	Confirm Downgrade
sv	Bekräfta Nedgradering

en	Confirm Installation
sv	Bekräfta installationen

en	Install
sv	Installera

en	DOWNGRADE DETECTED
sv	NEDGRADERING UPPTÄCKT

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
sv	DU MÅSTE MANUELLT ÄNDRA CACTI-DATABASEN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA ALLA UPPGRADERINGSÄNDRINGAR SOM HAR GJORTS.INSTALLATIONSPROGRAMMET HAR INGEN METOD FÖR ATT GÖRA DETTA AUTOMATISKT ÅT DIG

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
sv	Nedgradering bör endast utföras när det är absolut nödvändigt och om du gör det kan din installation gå sönder

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
sv	Din Cacti-server är nästan klar. Vänligen kontrollera att du är nöjd med att fortsätta.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
sv	Tryck på '%s' och klicka sedan på '%s' för att slutföra installationen efter att du har valt dina Device Templates.

en	Installing Cacti Server v%s
sv	Installera Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
sv	Din Cacti-server installeras nu

en	Spawning background process: %s %s
sv	Skapar bakgrundsprocess: %s %s

en	Complete
sv	Genomförd

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
sv	Din Cacti Server v%s har installerats/uppdaterats. Du kan nu börja använda programvaran.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
sv	Din Cacti Server v%s har installerats/uppdaterats med fel

en	Get Help
sv	Skaffa hjälp

en	Report Issue
sv	Rapportera utgåva

en	Get Started
sv	Kom igång

en	Starting %s Process for v%s
sv	Startar %s process för v%s

en	Finished %s Process for v%s
sv	Avslutad %s Process för v%s

en	Found %s templates to install
sv	Hittade %s mallar att installera

en	About to import Package #%s '%s'.
sv	På väg att importera paket #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
sv	Import av paket #%s '%s' under profil '%s' lyckades

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
sv	Import av paket #%s '%s' under profil '%s' misslyckades

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
sv	Mappning av automationsmall för enhetsmall '%s'

en	No templates were selected for import
sv	Inga mallar valdes ut för import

en	Updating remote configuration file
sv	Uppdatering av fjärrkonfigurationsfil

en	Setting default data source profile to %s (%s)
sv	Inställning av standardprofil för datakälla till %s (%s)

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
sv	Hittade inte vald profil (%s), inga ändringar gjordes

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
sv	Uppdatering av automationsnätverk (%s), läge "%s" => "%s", subnät "%s" => %s"

en	Failed to find automation network, no changes were made
sv	Automatiseringsnätverket kunde inte hittas, inga ändringar gjordes

en	Adding extra snmp settings for automation
sv	Lägga till extra snmp-inställningar för automatisering

en	Selecting Automation Option Set %s
sv	Välja alternativ för automationsuppsättning %s

en	Updating Automation Option Set %s
sv	Uppdatering av automationsalternativ %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
sv	Framgångsrikt uppdaterad Automation Option Set %s

en	Resequencing Automation Option Set %s
sv	Alternativ för automatisk omsekvensering inställt %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
sv	Misslyckades med att uppdatera Automation Option Set %s

en	Failed to find any automation option set
sv	Hittade inte någon uppsättning automatiseringsalternativ

en	Device Template for First Cacti Device is %s
sv	Enhetsmall för första Cacti-enheten är %s

en	Creating Graphs for Default Device
sv	Skapa grafer för standardenhet

en	Adding Device to Default Tree
sv	Lägga till enhet i standardträd

en	No templated graphs for Default Device were found
sv	Inga mallade grafer för Default Device hittades

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
sv	VARNING: Enhetsmall för ditt operativsystem hittades inte. Du måste importera Device Templates eller Cacti Packages för att övervaka din Cacti-server.

en	Running first-time data query for local host
sv	Kör för första gången en datafråga för en lokal host

en	Repopulating poller cache
sv	Återfyller cache för poller

en	Repopulating SNMP Agent cache
sv	Fyller på SNMP-agentens cache igen

en	Generating RSA Key Pair
sv	Generera RSA-nyckelpar

en	Found %s tables to convert
sv	Hittade %s tabeller att konvertera

en	Converting Table #%s '%s'
sv	Konvertering av tabell #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
sv	Inga tabeller hittades eller valdes ut för konvertering

en	Switched from %s to %s
sv	Omkopplad från %s till %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
sv	OBS: Använder temporär fil för db-cache: %s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
sv	Uppgradering från v%s (DB %s) till v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
sv	WARNING: Hittade inte uppgraderingsfunktionen för v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
sv	Installationen avbröts på grund av att EULA inte accepterades

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
sv	Bakgrund startades redan vid %s, detta försök vid %s hoppades över

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
sv	Ett undantag inträffade under installationen: #%s - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
sv	Installationen påbörjades vid %s och slutfördes vid %s

en	Both
sv	Båda

en	No - %s
sv	Nej - %s

en	%s - N/A

en	Web
sv	Webb

en	%s - No
sv	%s - Nej

en	Cli

en	Setting PHP Option %s = %s
sv	Inställning av PHP-alternativ %s = %s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
sv	Misslyckades med att ställa in PHP-alternativet %s, är %s (ska vara %s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
sv	Inga fjärrdatainsamlare hittades för fullständig synkronisering

en	Authentication Success
sv	Godkänd autentisering

en	Authentication Failure
sv	Felaktig autentisering

en	PHP LDAP not enabled
sv	PHP LDAP är inte aktiverat

en	No username defined
sv	Inget användarnamn definierat

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Det går inte att ställa in version (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, Det går inte att ställa in referensalternativ (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, det går inte att starta TLS-kommunikation (%s) på server (%s)

en	Protocol Error, General failure (%s)
sv	Protokollfel, allmänt fel (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
sv	Protokollfel, går inte att binda, LDAP-resultat: (%s) på server (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
sv	Det går inte att ansluta till servern (%s)

en	Connection Timeout to Server (%s)
sv	Timeout för anslutning till server (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
sv	Otillräcklig tillgång till server (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
sv	Grupp DN kunde inte hittas för att jämföra på servern (%s)

en	More than one matching user found
sv	Mer än en matchande användare hittades

en	Unable to find user from DN
sv	Det går inte att hitta användaren från DN

en	Unable to find users DN
sv	Det går inte att hitta användare DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
sv	Det gick inte att skapa ett LDAP-anslutningsobjekt till servern (%s)

en	Specific DN and Password required
sv	Specifikt DN och lösenord krävs

en	Invalid Password provided. Login failed.
sv	Ogiltigt lösenord har angetts. Inloggningen misslyckades.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
sv	Oväntat fel %s (Ldap-fel: %s) på server (%s)

en	ICMP Ping timed out
sv	ICMP Ping tidsbegränsad ut

en	ICMP Ping Success (%s ms)
sv	ICMP Ping lyckad (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
sv	ICMP-ping Tidsgräns överskriden

en	Destination address not specified
sv	Destinationsadressen är inte specificerad

en	default
sv	standard

en	Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support!
sv	Var god uppgradera till PHP 5.5.4+ för IPv6-support!

en	UDP ping error: %s
sv	UDP ping fel: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
sv	UDP Ping lyckad (%s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
sv	TCP ping: socket_connect (), orsak: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
sv	TCP ping: socket_select () misslyckades, orsak: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
sv	TCP Ping lyckad (%s ms)

en	TCP ping timed out
sv	TCP ping tidsbegränsad

en	Ping not performed due to setting.
sv	Ping utfördes inte på grund av inställningen.

en	%s Version %s or above is required for %s.
sv	%s Version %s eller högre krävs för %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
sv	%s krävs för %s, och det är inte installerat.

en	Plugin cannot be installed.
sv	Plugin kan inte installeras.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
sv	Plugin-katalogen '%s' måste döpas om så att "plugin_" tas bort från namnet innan den kan installeras.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
sv	Pluginet i katalogen '%s' innehåller inte en versionsfunktion '%s()'. Denna funktion måste finnas för att insticksprogrammet ska kunna installeras.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
sv	Plugin-programmet i katalogen '%s' innehåller inte installationsfunktionen '%s()'. Denna funktion måste finnas för att insticksprogrammet ska kunna installeras.

en	Plugins
sv	Tillägg

en	Requires: Cacti >= %s
sv	Kräver: Cacti >= %s

en	Legacy Plugin

en	Not Stated
sv	Ej angiven

en	Device '%s' successfully added to Report.
sv	Enhet '%s' har lagts till i rapporten.

en	Device not found! Unable to add to Report
sv	Enheten hittades inte! Går inte att lägga till i rapporten

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
sv	Enhet '%s' läggs inte till i rapporten eftersom den redan finns i rapporten.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
sv	Problem med att skicka rapport '%s' Problem med e-post Subsystem Fel är '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
sv	Rapport '%s' skickad framgångsrikt

en	(No Graph Template)
sv	(Ingen grafmall)

en	(Non Query Based)
sv	(Icke frågebaserad)

en	Add to Report
sv	Lägg till i rapport

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
sv	Välj den rapport som du vill associera dessa grafer med. Standardinställningarna för justering kommer att användas för varje graf i listan nedan.

en	Report:
sv	Rapport:

en	Graph Timespan:
sv	Grafens tidsintervall:

en	Graph Alignment:

en	Created Report Graph Item '%s'
sv	Skapad rapport Graf Objekt '%s'

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Misslyckades med att lägga till rapportgrafobjekt '%s' existerar redan

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
sv	Överhoppad rapport graf objekt '%s' Existerar redan

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
sv	Den erforderliga RRDfile-stegstorleken är '%s' men observerat steg är '%s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Typ för datakälla '%s' ska vara '%s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
sv	Heartbeat för datakälla '%s' ska vara '%s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
sv	RRD-minimum för datakälla '%s' bör vara '%s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
sv	DS '%s' saknas i Cacti-definitionen

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Cacti RRA '%s' har samma CF/steg (%s, %s) som '%s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
sv	Fil RRA '%s' har samma CF/steg (%s, %s) som '%s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.
sv	Pdp_per_row för '%s' är ogiltig för RRA '%s' ska vara '%s'. Överväg att radera och låta Cacti återskapa RRD-filen.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
sv	XFF för Cacti RRA id är '%s' men borde vara '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
sv	Antalet rader för Cacti RRA id '%s' är felaktigt. Antalet rader är '%s' men borde vara '%s'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
sv	RRA '%s' saknas i den befintliga RRD-filen för Cacti

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
sv	RRA '%s' saknas i definitionen av Cacti

en	RRD File Information
sv	RRD Filinformation

en	Data Source Items
sv	Objekt för datakälla

en	Minimal Heartbeat
sv	Minimal hjärtrytm

en	Min

en	Max

en	Last DS
sv	Sista DS

en	Unknown Sec
sv	Okänd sektion

en	Round Robin Archive
sv	Round Robin arkiv

en	Cur Row

en	PDP per Row
sv	PDP per rad

en	CDP Prep Value (0)
sv	CDP Prep Värde (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
sv	CDP Okänd Datapunkter (0)

en	Errors Found
sv	Fel hittades

en	Optional Tuning Recommendations
sv	Rekommendationer för valfri inställning

en	rename %s to %s
sv	byt namn på %s till %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
sv	Fel vid analys av XML för rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
sv	FEL vid skrivning av XML-fil: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
sv	FEL: RRDfile %s inte skrivbar

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
sv	Fel vid parsning av XML för RRDtool-dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
sv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) borttagen från filen RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
sv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) läggs till i RRD-filen

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
sv	Webbplatsen har inte skrivåtkomst till %s, kanske inte kan skapa/uppdatera RRD:er

en	(Custom)
sv	(Anpassad)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
sv	Misslyckades med att öppna datafilen, pollern kanske inte har körts ännu

en	RRA Folder
sv	RRA-mapp

en	Root
sv	Rot

en	Unknown RRDtool Error
sv	Okänt RRDtool-fel

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
sv	Försök att skapa en graf från en icke-mall

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
sv	Försök att skapa en graf från en borttagen grafmall

en	Created: %s
sv	Skapad: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
sv	ERROR: Validering av vitlista misslyckades. Kontrollera metod för datainmatning

en	Graph Not created for %s due to bad data
sv	Graf skapades inte för %s på grund av dåliga data

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
sv	OBS: Graf läggs inte till för Data Query %s och index %s på grund av fel i verifieringen av datakällan

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
sv	MySQL 5.6+ och MariaDB 10.0+ är fantastiska releaser och är mycket bra versioner att välja. Se dock till att du kör den allra senaste versionen som åtgärdar ett långvarigt nätverksproblem på låg nivå som orsakade många problem med tillförlitligheten.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
sv	Det rekommenderas starkt att du aktiverar InnoDB i alla %s-versioner som är större än 5.5.3.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
sv	När du använder Cacti med andra språk än engelska är det viktigt att använda kollationeringstypen utf8mb4_unicode_ci eftersom vissa tecken tar mer än en enda byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
sv	När du använder Cacti med andra språk än engelska är det viktigt att använda teckenuppsättningen utf8mb4 eftersom vissa tecken tar mer än en byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
sv	Vi rekommenderar att du aktiverar InnoDB i alla %s-versioner som är större än 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
sv	Beroende på antalet inloggningar och användningen av spine-datainsamlaren kommer %s att behöva många anslutningar. Beräkningen för spine är: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), sedan måste du lämna utrymme för användaranslutningar, vilket kommer att ändras beroende på antalet samtidiga inloggningskonton.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
sv	Om tabellcachen hålls större innebär det färre filöppningar/stängningar när innodb_file_per_table används.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
sv	Med Remote polling-funktioner kommer stora mängder data att synkroniseras från huvudservern till Remote pollers. Håll därför detta värde på eller över 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
sv	Om du använder Cacti Performance Booster och väljer en minneslagringsmotor måste du vara noga med att tömma Performance Booster-bufferten innan systemet får slut på utrymme i minnestabellen. Detta görs på två sätt, först genom att minska storleken på din utdatakolumn till precis rätt storlek. Den här kolumnen finns i tabellerna poller_output och poller_output_boost. Det andra du kan göra är att allokera mer minne till minnestabellerna. Vi har godtyckligt valt ett rekommenderat värde på 10%% av systemminnet, men om du använder SSD-diskar eller har ett mindre system kan du ignorera denna rekommendation eller välja en annan lagringsmotor. Du kan se den förväntade förbrukningen av Performance Booster-tabellerna under Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
sv	När du kör underfrågor, som har en större storlek på temporära tabeller, behåller du dessa temporära tabeller i minnet.

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.
sv	När du utför sammankopplingar kommer de, om de är mindre än denna storlek, att sparas i minnet och aldrig skrivas till en temporär fil. Eftersom detta är en minnesallokering per anslutning måste man vara försiktig så att den inte blir för hög. Summan av join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB-minne bör vara under 80%. Om rekommendationen är negativ måste du minska denna och eller sort_buffer_size tills rekommendationen passar inom det tillåtna minnet.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
sv	När du använder InnoDB-lagring är det viktigt att hålla dina tabellutrymmen separata. Detta gör hanteringen av tabellerna enklare för långvariga användare av %s. Om du kör med detta för närvarande avstängt kan du migrera till lagring per fil genom att aktivera funktionen och sedan köra en alter-sats på alla InnoDB-tabeller.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
sv	När du använder innodb_file_per_table är det viktigt att ställa in innodb_file_format till Barracuda. Denna inställning tillåter längre index som är viktiga för vissa Cacti-tabeller.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
sv	Om dina tabeller har mycket stora index måste du använda Barracuda innodb_file_format och innodb_large_prefix som är lika med 1. Om du inte gör det kan det leda till att insticksprogram inte kan skapa tabeller på rätt sätt.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size.
sv	InnoDB kommer att hålla så mycket tabeller och index i systemminnet som möjligt. Därför borde du göra innodb_buffer_pool stor nog att hålla så mycket av tabellerna och indexera i minnet. Att kontrollera storleken på katalogen / var / lib / mysql / cacti hjälper till att bestämma detta värde. Vi rekommenderar 25 %% av systemets totala minne, men dina krav varierar beroende på din systemstorlek.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
sv	Dessa inställningar bör förbli PÅ om inte dina Cacti-instanser körs på antingen ZFS eller FusionI / O, som båda har intern journalföring för att hantera plötsliga systemkrasch. Men om du har väldigt bra ström och dina system sällan går ner och du har säkerhetskopieringar, kan du stänga av denna inställning till OFF för nästan 50% ökning av databasprestanda.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
sv	Det är här som metadata lagras. Om du har många tabeller skulle det vara bra att öka detta.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
sv	Oseriösa frågor bör inte leda till att databasen går offline för andra. Döda dessa frågor innan de dödar ditt system.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
sv	Maximal I/O-prestanda uppnås när du använder metoden O_DIRECT för att spola sidor.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
sv	Om du ställer in värdet på 2 innebär det att du rensar alla transaktioner varje sekund i stället för vid commit. Detta gör att %s kan utföra skrivningar mindre ofta.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera io-trådar för applikationer med höga io-egenskaper.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
sv	Från och med %s %s kan du styra hur ofta %s rensar transaktioner till disk. Standardvärdet är 1 sekund, men i system med hög I/O-frekvens kan ett värde större än 1 göra att disk-I/O kan vara mer sekventiellt

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera läs-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper. Beroende på dina MariaDB / MySQL-versioner kan detta värde gå så högt som 64. Men försök att hålla antalet mindre än dina totala SMT-trådar på databasservern.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera skriv-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper. Beroende på dina MariaDB / MySQL-versioner kan detta värde gå så högt som 64. Men försök att hålla antalet mindre än dina totala SMT-trådar på databasservern.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
sv	%s delar upp innodb_buffer_pool i minnesregioner för att förbättra prestandan för versioner av MariaDB mindre än 10.5. Maxvärdet är 64, men bör inte överstiga mer än antalet processorkärnor/trådar. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1 GB bör du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda den här ekvationen upp till maxantalet processorkärnor eller 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
sv	%s kommer att dela upp innodb_buffer_pool i minnesregioner för att förbättra prestandan för versioner av MySQL till och med MySQL 8.0. Maxvärdet är 64, men bör inte överstiga mer än antalet CPU-kärnor/trådar. När din innodb_buffer_pool är mindre än 1 GB bör du använda poolstorleken dividerad med 128 MB. Fortsätt att använda den här ekvationen upp till maxvärdet för antalet processorkärnor eller 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
sv	Om du har SSD-diskar använder du detta förslag. Om du har fysiska hårddiskar använder du 200 * antalet aktiva enheter i matrisen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större tal, så höga som 100000, användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
sv	Om du har SSD-diskar använder du detta förslag. Om du har fysiska hårddiskar använder du 2000 * antalet aktiva enheter i matrisen. Om du använder NVMe eller PCIe Flash kan mycket större tal, så höga som 200000, användas.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
sv	Om du har SSD-diskar kan du använda detta förslag. Annars ska du inte göra den här inställningen.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera read io-trådar för applikationer med höga io-egenskaper.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
sv	Med modern lagring av SSD-typ är det fördelaktigt att ha flera skriv-IO-trådar för applikationer med höga IO-egenskaper.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare ska den här inställningen vara av om atomiska skrivningar är aktiverade. Aktivera därför atomiska skrivningar istället för den dubbla skrivbufferten eftersom det kommer att öka prestandan.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
sv	När du använder MariaDB 10.2.4 och senare kan du använda atomic writes över doublewrite-bufferten för att öka prestandan.

en	%s Tuning
sv	%s Inställning

en	Note: Many changes below require a database restart
sv	Obs: Många ändringar nedan kräver en omstart av databasen

en	Variable
sv	Variabel

en	Current Value
sv	Nuvarande värde

en	Recommended Value
sv	Rekommenderat värde

en	Comments
sv	Kommentarer

en	PHP %s is the minimum version
sv	PHP %s är den lägsta versionen

en	A minimum of %s memory limit
sv	Ett minimum av %s minnesgräns

en	A minimum of %s m execution time
sv	Minst %s m körtid

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
sv	En giltig tidszon som matchar MySQL och systemet

en	A useful name for this VDEF.
sv	Ett användbart namn för denna VDEF.

en	Click 'Continue' to Enable the following Page(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande sida (s).

en	Enable Page(s)
sv	Aktivera sida (s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Page(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande sida (s).

en	Disable Page(s)
sv	Inaktivera sida (s)

en	Click 'Continue' to Delete the following Page(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande sida (s).

en	Delete Page(s)
sv	Ta bort sida (s)

en	Links
sv	Länkar

en	Apply Filter
sv	Använd filter

en	Reset filters
sv	Återställ filter

en	Top Tab
sv	Toppflik

en	Bottom Console
sv	Bottenkonsol

en	Top Console
sv	Toppkonsol

en	Page
sv	Sida

en	Style
sv	Stil

en	Edit Page
sv	Redigera sida

en	View Page
sv	Visa sida

en	Sort for Ordering
sv	Sortera för beställning

en	No Pages Found
sv	Inga sidor hittades

en	Console Menu
sv	Meny för konsol

en	Bottom of Console Page
sv	Längst ner på konsolens sida

en	Top of Console Page
sv	Överst på konsolens sida

en	Where should this page appear?
sv	Var ska den här sidan visas?

en	Console Menu Section
sv	Avsnitt i konsolmenyn

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
sv	Under vilken konsolrubrik ska detta objekt visas? (Alla menyer med externa länkar visas mellan Konfiguration och Verktyg)

en	New Console Section
sv	Ny konsolsektion

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
sv	Om du inte gillar något av alternativen ovan kan du skriva in en ny titel här.

en	Tab/Menu Name
sv	Namn på flik/meny

en	The text that will appear in the tab or menu.
sv	Den text som ska visas i fliken eller menyn.

en	Content File/URL
sv	Innehåll Fil/URL

en	Web URL Below
sv	Webbadress nedan

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
sv	Den fil som innehåller innehållet för den här sidan. Den här filen måste finnas i Cacti-katalogen "include/content/".

en	Web URL Location
sv	Webbadressens plats

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
sv	Den giltiga URL som ska användas för denna externa länk. Måste innehålla typen, t.ex. http://www.cacti.net. Observera att många platser inte tillåter att de bäddas in i en iframe från en utländsk plats, och därför kan det hända att extern länkning inte fungerar.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
sv	Om den är markerad kommer sidan att vara tillgänglig omedelbart för adminanvändaren.

en	Automatic Page Refresh
sv	Automatisk uppdatering av sidan

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
sv	Hur ofta du vill att den här sidan ska uppdateras automatiskt.

en	External Links [edit: %s]
sv	Externa länkar [redigera: %s]

en	External Links [new]
sv	Externa länkar [ny]

en	You have been logged out of Cacti due to a session timeout.
sv	Du har blivit utloggad av Cacti på grund av en session timeout.

en	You have been logged out of Cacti due to an account suspension.
sv	Du har blivit utloggad av Cacti på grund av en session timeout.

en	You have been logged out of Cacti due to a Remote Data Collector state change
sv	Du har blivit utloggad från Cacti på grund av en ändring i Remote Data Collector-tillståndet

en	Logout of Cacti
sv	Logga ut från Cacti

en	Automatic Logout
sv	Automatisk utloggning

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
sv	Stäng din webbläsare eller %sLogga in igen%s

en	Version %s

en	Notifications
sv	Aviseringar

en	SNMP Notification Receivers
sv	SNMP-meddelandemottagare

en	Receivers
sv	Mottagare

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
sv	Inga SNMP-meddelandemottagare

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
sv	SNMP-meddelandemottagare [redigera: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
sv	SNMP-meddelandemottagare [ny]

en	MIB

en	OID

en	Kind
sv	Typ

en	Max-Access
sv	Max-åtkomst

en	Monitored
sv	Övervakad

en	No SNMP Notifications
sv	Inga SNMP-meddelanden

en	Severity
sv	Allvarlighetsgrad

en	Purge Notification Log
sv	Rensning av meddelandelogg

en	Time
sv	Tid

en	Notification
sv	Notifikation

en	Varbinds

en	Severity Level
sv	Allvarlighetsgrad

en	No SNMP Notification Log Entries
sv	Inga loggposter för SNMP-meddelanden

en	Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande meddelandemottagare

en	Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Meddelande Mottagare

en	Click 'Continue' to disable the following Notification Receiver
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande meddelandemottagare

en	%s Notification Receivers
sv	%s Meddelande mottagare

en	Click 'Continue' to forward the following Notification Objects to this Notification Receiver.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att vidarebefordra följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Click 'Continue' to disable forwarding the following Notification Objects to this Notification Receiver.
sv	Klicka på Fortsätt för att inaktivera vidarebefordran av följande anmälningsobjekt till den här meddelandemottagaren.

en	Disable Notification Objects
sv	Inaktivera anmälningsobjekt

en	You must select at least one notification object.
sv	Du måste välja minst ett anmälningsobjekt.

en	Key Generation Required to Use Plugin
sv	Nyckelgenerering krävs för att använda plugin

en	Package Key Information Not Found
sv	Paketnyckelinformation hittades inte

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
sv	För att kunna använda detta tillägg måste du först köra genkey.php-skriptet i tilläggskatalogen. När det är klart kommer du att ha en offentlig och privat nyckel som används för att signera dina paket.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox
sv	Du har inte litat på den här paketförfattaren. Om du vill importera, markera kryssrutan Lita automatiskt på författare

en	The Package %s Imported Successfully
sv	Paketet %s Importerades framgångsrikt

en	The Package %s Import Failed
sv	Importen av paketet %s misslyckades

en	Error in Package
sv	Fel i paketet

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
sv	Se cacti.log för mer information. Det kan vara så att du antingen hade ett API-nyckelfel eller att paketet var förvirrat eller att platsen inte är tillgänglig.

en	The package "%s" download or validation failed
sv	Nedladdningen eller valideringen av paketet "%s" misslyckades

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
sv	Se cacti.log för mer information. Det kan vara så att du hade antingen ett API-nyckelfel eller att paketet var förvirrat eller att platsen inte är tillgänglig

en	The package download or validation failed
sv	Nedladdningen eller valideringen av paketet misslyckades

en	Package XML File Damaged.

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author
sv	XML-filerna verkar vara ogiltiga. Vänligen kontakta paketförfattaren

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
sv	Kontrollera om det finns filer i paketarkivet som borde finnas och hitta den som saknas

en	The XML files for the package does not exist
sv	XML-filerna för paketet finns inte

en	Packages Details
sv	Detaljer om paket

en	Device class
sv	Enhetsregler

en	Copyright
sv	Upphovsrätt

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
sv	Import Package Filenames [ None selected importerar alla, Check för att importera selektivt ]

en	Package
sv	Paket

en	Filename
sv	Filnamn

en	Differences
sv	Differenser

en	Unchanged
sv	Oförändrad

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
sv	Import Package Templates [ None selected importerar alla, Check för att importera selektivt ]

en	Template Type
sv	Malltyp

en	Changes/Diffferences
sv	Förändringar/skillnader

en	Updated
sv	Uppdaterad

en	Orphans
sv	Föräldralösa

en	File Differences for:
sv	Filskillnader för:

en	Local Package Import File
sv	Fil för import av lokalt paket

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
sv	Filen *.xml.gz som finns på din lokala maskin för att ladda upp och importera.

en	Automatically Trust Signer
sv	Lita automatiskt på undertecknaren

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
sv	Om det markeras kommer Cacti automatiskt att lita på undertecknaren för detta och alla framtida paket från den författaren.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
sv	Ersätt poster med föreslagna värden för datakällor och grafmallar. Grafer och datakällor får nya namn efter antingen en omindexering av datafrågor eller genom att använda den påtvingade processen Ersätt föreslagna värden.

en	Package Import
sv	Paket Import

en	Uninstall
sv	Avinstallera

en	Not Compatible
sv	Ej kompatibel

en	Not Installed
sv	Inte installerad

en	Awaiting Configuration
sv	Väntar på konfiguration

en	Awaiting Upgrade
sv	Väntar på uppgradering

en	Plugin Management
sv	Plugin-hantering

en	Plugin Error
sv	Fel i plugin

en	Active/Installed
sv	Aktiv / Installerad

en	Configuration Issues
sv	Konfigurationsproblem

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
sv	Tillgängliga åtgärder är "Installera", "Aktivera", "Inaktivera", "Aktivera", "Avinstallera".

en	Plugin Name
sv	Tilläggets namn

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
sv	Namnet på detta Plugin. Namnet styrs av den katalog som det finns i.

en	Plugin Description
sv	Tilläggets beskrivning

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
sv	En beskrivning som Plugins författare har gett till Plugin.

en	Main / Remote Status
sv	Huvud- / fjärrstatus

en	The status of this Plugin.
sv	Status för detta plugin.

en	The author of this Plugin.
sv	Författaren till detta Plugin.

en	Requires
sv	Kräver

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
sv	Detta Plugin kräver att följande Plugins installeras först.

en	The version of this Plugin.
sv	Versionen av detta Plugin.

en	Load Order
sv	Ladda order

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
sv	Pluginets laddningsordning. Du kan ändra laddningsordningen genom att först sortera efter den och sedan flytta ett Plugin antingen uppåt eller nedåt.

en	No Plugins Found
sv	Inga plugins hittades

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
sv	Avinstallation av det här pluginet tar bort alla plugindata och inställningar. Om du verkligen vill avinstallera pluggen klickar du på "Avinstallera" nedan. Annars klickar du på "Avbryt"

en	Are you sure you want to Uninstall?
sv	Är du säker på att du vill avinstallera?

en	Not Compatible, %s
sv	Ej kompatibel, %s

en	Order Before Previous Plugin
sv	Plugin för beställning före tidigare

en	Order After Next Plugin
sv	Plugin för beställning efter nästa

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
sv	Det gick inte att installera plugin. Följande plugins måste installeras först: %s

en	Install Plugin
sv	Installera tillägg

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
sv	Kan inte avinstallera. Detta plugin krävs av: %s

en	Uninstall Plugin
sv	Avinstallera plugin

en	Disable Plugin
sv	Inaktivera plugin

en	Enable Plugin
sv	Aktivera tillägg

en	Plugin directory is missing!
sv	Plugin-katalogen saknas!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
sv	Plugin är inte kompatibelt (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
sv	Plugin-kataloger får inte innehålla mellanslag

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
sv	Plugin-katalogen är inte korrekt. Borde vara '%s' men är '%s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
sv	Plugin-katalogen '%s' saknar setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
sv	Plugin saknar en INFO-fil

en	Plugin is integrated into Cacti core
sv	Plugin är integrerat i Cacti-kärnan

en	Plugin is not compatible
sv	Plugin är inte kompatibelt

en	Enable Plugin Locally
sv	Aktivera tillägget lokalt

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for poller id %d! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
sv	VARNING: %s är inte synkroniserad med pollerintervallet för poller-id %d! Pollerintervallet är %d sekunder, med högst %d sekunder, men %d sekunder har gått sedan den senaste omröstningen!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for poller id %d, please investigate.
sv	VARNING: Det finns %d processer som upptäcks som överskridna en omröstningscykel för omröstnings-ID %d, vänligen undersök.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for poller id %d. Issues: %d, %s.
sv	VARNING: Poller-utmatningstabellen är inte tom för poller-id %d. Problem: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for poller id %d. Poller can not continue!
sv	FEL: Ryggradssökvägen: %s är ogiltig för undersöknings-ID %d. Poller kan inte fortsätta!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for poller id %d. Exiting.
sv	Maximal körtid på %d sekunder har överskridits för undersöknings-id %d. Avslutar.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
sv	VARNING: Cacti Polling Cycle överskred pollningsintervall med

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status
sv	WARNING: PollerID:%s med namn:%s är i Heartbeat-status

en	Poller in Heartbeat Mode
sv	Poller i Heartbeat-läge

en	Cacti System Notification
sv	Avisering för Cacti-system

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
sv	OBS: En andra Cacti-datainsamlare har lagts till. Därför aktiveras boost automatiskt!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
sv	VARNING: Cactis huvuddatabas är offline eller i återställning

en	Cacti Primary Admin
sv	Cacti primär admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
sv	Cacti Automation Report kräver en html-baserad e-postklient

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
sv	VARNING: Detekterad Poller Boost-överskridning, möjlig krasch av Poller Boost

en	Full Sync
sv	Full synkronisering

en	New/Idle
sv	Ny/Idle

en	Data Collector Information
sv	Information om datainsamlaren

en	The primary name for this Data Collector.
sv	Det primära namnet för denna datainsamlare.

en	New Data Collector
sv	Ny datainsamlare

en	Data Collector Hostname
sv	Datainsamlarens värdnamn

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
sv	Värdnamnet för datainsamlaren. Det kan behöva vara ett fullständigt kvalificerat domännamn för att fjärravläsarna ska kunna kontakta den för aktiviteter som omindexering, realtidsgrafik osv.

en	TimeZone
sv	Tidszon

en	The TimeZone for the Data Collector.
sv	Tidszon för datainsamlaren.

en	Notes for this Data Collectors Database.
sv	Anteckningar för denna datainsamlares databas.

en	Collection Settings
sv	Inställningar för insamling

en	Processes
sv	Processer

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
sv	Antalet Data Collector-processer som ska användas för att starta.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
sv	Antalet ryggtrådar som ska användas per datainsamlingsprocess.

en	Sync Interval
sv	Synkroniseringsintervall

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
sv	Det synkroniseringsintervall för pollning som används. Den här inställningen påverkar hur ofta den här pollern kontrolleras och uppdateras.

en	Remote Database Connection
sv	Fjärranslutning till databas

en	The hostname for the remote database server.
sv	Värdnamnet för fjärrdatabasens server.

en	Remote Database Name
sv	Namn på fjärrdatabas

en	The name of the remote database.
sv	Namnet på fjärrdatabasen.

en	Remote Database User
sv	Användare av fjärrdatabas

en	The user name to use to connect to the remote database.
sv	Det användarnamn som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Password
sv	Lösenord för fjärrdatabas

en	The user password to use to connect to the remote database.
sv	Användarlösenordet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Port
sv	Port för fjärrdatabas

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
sv	Den TCP-port som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database Retries
sv	Fjärrdatabasen försöker igen

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
sv	Antalet gånger som man ska försöka ansluta till fjärrdatabasen igen.

en	Remote Database SSL
sv	Fjärrdatabas SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
sv	Om fjärrdatabasen använder SSL för att ansluta, markera kryssrutan nedan.

en	Remote Database SSL Key
sv	SSL-nyckel för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehåller den SSL-nyckel som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Certificate
sv	SSL-certifikat för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
sv	Filen som innehåller SSL-certifikatet som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen.

en	Remote Database SSL Authority
sv	SSL-auktoritet för fjärrdatabas

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
sv	Filen som innehåller den SSL-certifikatutfärdare som ska användas för att ansluta till fjärrdatabasen. Detta är en valfri parameter som kan krävas av databasleverantören om de har startat SSL med alternativet --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
sv	Du har redan använt det här värdnamnet '%s'. Ange ett icke-duplikat värdnamn.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
sv	Du har redan använt det här databasvärdnamnet '%s'. Ange ett icke-duplicerat värdnamn för databasen.

en	Data Collector Statistics cleared.
sv	Datainsamlarens statistik rensad.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Collector. Note, all devices will be disassociated from this Data Collector and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datasamlare. Obs! Alla enheter kommer att kopplas bort från denna datasamlare och mappas tillbaka till Main Cacti Data Collector.

en	Delete Data Collector
sv	Radera datasamlare

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datasamlare.

en	Disable Data Collector
sv	Inaktivera datasamlare

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Enable Data Collector
sv	Aktivera datasamlare

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera fjärrdatasamlaren för offline-användning.

en	Click 'Continue' to Clear Data Collector Statistics for the Data Collector.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datasamlare.

en	Clear Statistics for Data Collector
sv	Rensa statistik för datainsamlare

en	Site [edit: %s]
sv	Webbplats [redigera: %s]

en	Site [new]
sv	Webbplats [ny]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
sv	Fjärrdatainsamlare måste kunna kommunicera med huvuddatainsamlaren och vice versa. Använd den här knappen för att verifiera att huvuddatainsamlaren kan kommunicera med den här fjärrdatainsamlaren.

en	Test Database Connection
sv	Testa databasanslutning

en	Collectors
sv	Samlare

en	Collector Name
sv	Namn på insamlare

en	The Name of this Data Collector.
sv	Namnet på denna datainsamlare.

en	The unique id associated with this Data Collector.
sv	Det unika id som är kopplat till denna datainsamlare.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
sv	Det värdnamn där datainsamlaren körs.

en	The Status of this Data Collector.
sv	Status för denna datainsamlare.

en	Proc/Threads
sv	Proc/Trådar

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
sv	Antal pollerprocesser och -trådar för denna datainsamlare.

en	Polling Time
sv	Pollningstid

en	The last data collection time for this Data Collector.
sv	Den senaste datainsamlingstiden för denna datainsamlare.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
sv	Genomsnittlig och maximal tid för datainsamlaren för denna datainsamlare.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
sv	Antal enheter som är associerade med denna datainsamlare.

en	SNMP Gets
sv	SNMP hämtar

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
sv	Antalet SNMP-meddelanden som är associerade med denna Collector.

en	Scripts
sv	Script

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptanrop som är kopplade till denna datainsamlare.

en	Servers
sv	Servrar

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
sv	Antalet skriptserveranrop som är kopplade till denna datainsamlare.

en	Last Finished
sv	Senast avslutade

en	The last time this Data Collector completed.
sv	Den senaste gången denna datainsamlare slutfördes.

en	Last Update
sv	Senast uppdaterad

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
sv	Förra gången denna datainsamlare checkade in på huvudsidan för Cacti.

en	Last Sync
sv	Senaste synkronisering

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
sv	Förra gången var denna datainsamlare helt synkroniserad med den huvudsakliga Cacti-platsen.

en	No Data Collectors Found
sv	Inga datainsamlare hittades

en	RRD check
sv	RRD-kontroll

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
sv	RRD-kontrollen är inaktiverad, aktivera den i Konfiguration -> Inställningar -> Data

en	RRDfile Checker
sv	RRDfile-kontroll

en	RRDcheck Problems
sv	RRDcheck Problem

en	Host Description
sv	Värd Beskrivning

en	Local Data ID
sv	ID för lokala data

en	Message
sv	Meddelande

en	Deleted
sv	Raderad

en	No RRDcheck Problems Found
sv	Inga RRDcheck-problem hittades

en	Age
sv	Ålder

en	%d hours
sv	%d timmar

en	%d day
sv	%d dag

en	%d days
sv	%d dagar

en	Messages
sv	Meddelanden

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Purge
sv	Rensa

en	Delete
sv	Ta bort

en	Archive
sv	Arkiv

en	RRD Files
sv	RRD-filer

en	RRD File Name
sv	RRD Filnamn

en	DS Name
sv	DS Namn

en	DS ID

en	Template ID
sv	Mall ID

en	Last Modified
sv	Senast ändrad

en	Size [KB]
sv	Storlek [KB]

en	No unused RRD Files
sv	Inga oanvända RRD-filer

en	Total Size [MB]:
sv	Total storlek [MB]:

en	Last Scan:
sv	Senaste skanningen:

en	Time Since Update
sv	Tid sedan uppdatering

en	RRDfiles

en	Rescan

en	Delete All
sv	Radera alla

en	Delete All Unknown RRDfiles
sv	Ta bort alla okända RRD-filer

en	Archive All
sv	Arkivera allt

en	Archive All Unknown RRDfiles
sv	Arkivera alla okända RRD-filer

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
sv	OBS: Inställningar för sökväg på denna flik sparas endast lokalt!

en	Cacti Settings (%s)%s
sv	Inställningar för Cacti (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning
sv	Ändra behörighetsmodell Varning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.
sv	Om du ändrar behörighetsmodell ändras en användares effektiva Graph-behörigheter.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.
sv	När du har ändrat Graph Permission Model bör du granska dina användares och användargruppers effektiva Graph-behörighet för att säkerställa att du fortfarande har tillräcklig kontroll över dina Graphs. OBS: Om du vill begränsa alla grafer i enhetens eller grafmallens grafbehörighetsmodell ska standardprincipen för grafer vara inställd på "Deny".

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
sv	Poller Interval måste vara mindre än Cron Interval

en	Select Plugin(s)
sv	Välj Plugin(s)

en	Plugins Selected
sv	Plugins valda

en	Select File(s)
sv	Välj fil(er)

en	Files Selected
sv	Valda filer

en	Select Template(s)
sv	Välj mall(ar)

en	All Templates Selected
sv	Alla mallar valda

en	Send a Test Email
sv	Skicka ett testmeddelande

en	Test Email Results
sv	Test av e-postresultat

en	Site Information
sv	Sidinformation

en	The primary name for the Site.
sv	Det primära namnet för platsen.

en	New Site
sv	Ny plats

en	Address Information
sv	Adressinformation

en	Address1
sv	Adress 1

en	The primary address for the Site.
sv	Den primära adressen för platsen.

en	Enter the Site Address
sv	Ange platsens adress

en	Address2
sv	Adress 2

en	Additional address information for the Site.
sv	Ytterligare adressinformation för platsen.

en	Additional Site Address information
sv	Ytterligare information om platsens adress

en	City
sv	Stad

en	The city or locality for the Site.
sv	Staden eller orten för platsen.

en	Enter the City or Locality
sv	Ange stad eller ort

en	State
sv	Län

en	The state for the Site.
sv	Staten för platsen.

en	Enter the state
sv	Ange tillstånd

en	Postal/Zip Code
sv	Postnummer

en	The postal or zip code for the Site.
sv	Postnummer eller postnummer för platsen.

en	Enter the postal code
sv	Ange postnummer

en	Country
sv	Land

en	The country for the Site.
sv	Landet för platsen.

en	Enter the country
sv	Ange land

en	The TimeZone for the Site.
sv	Tidszon för platsen.

en	Geolocation Information
sv	Geolokaliseringsinformation

en	Latitude
sv	Latitud

en	The Latitude for this Site.
sv	Latitud för denna plats.

en	example 38.889488
sv	exempel 38,889488

en	Longitude
sv	Longitud

en	The Longitude for this Site.
sv	Longitud för denna plats.

en	example -77.0374678
sv	exempel -77.0374678

en	Zoom
sv	Zooma

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
sv	Standardzoom för kartan för den här platsen. Värdena kan vara från 0 till 23. Observera att vissa regioner på planeten har en maxzoom på 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
sv	Ytterligare information

en	Additional area use for random notes related to this Site.
sv	Ytterligare område för slumpmässiga anteckningar relaterade till denna plats.

en	Enter some useful information about the Site.
sv	Ange lite användbar information om platsen.

en	Alternate Name
sv	Alternativt namn

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
sv	Används för fall där en plats har ett alternativt namn som används för att beskriva den

en	If the Site is known by another name enter it here.
sv	Om platsen är känd under ett annat namn, ange det här.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
sv	Mallens plats hittades inte! Det går inte att duplicera.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site. Note, all Devices will be disassociated from this site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande webbplats. Obs! Alla enheter kommer att kopplas bort från den här webbplatsen.

en	Delete Site
sv	Ta bort webbplats

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Site Name:
sv	Sajtnamn:

en	Duplicate Site
sv	Duplicerad webbplats

en	Site Name
sv	Webbplatsnamn

en	The name of this Site.
sv	Namnet på denna plats.

en	The unique id associated with this Site.
sv	Det unika id som är kopplat till denna plats.

en	The number of Devices associated with this Site.
sv	Antalet enheter som är kopplade till denna plats.

en	The City associated with this Site.
sv	Den stad som är förknippad med denna plats.

en	The State associated with this Site.
sv	Den stat som är kopplad till denna plats.

en	The Country associated with this Site.
sv	Det land som är förknippat med denna plats.

en	No Sites Found
sv	Inga platser hittades

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
sv	FATAL: Spike Kill-metoden '%s' är ogiltig

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
sv	FATAL: Spike Kill inte tillåtet

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
sv	VARNING: Exportfel har uppstått. Uppdatera webbläsarfönstret för detaljer!

en	What would you like to export?
sv	Vad skulle du vilja exportera?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
sv	Välj den malltyp som du vill exportera från Cacti.

en	Device Template to Export
sv	Enhetsmall att exportera

en	Choose the Template to export to XML.
sv	Välj den mall som ska exporteras till XML.

en	Include Dependencies
sv	Inkludera beroenden

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
sv	Vissa mallar är beroende av andra objekt i Cacti för att fungera korrekt. Det rekommenderas starkt att du markerar den här rutan, annars kan importen misslyckas.

en	Output Format
sv	Output format

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
sv	Välj det format som den resulterande XML-filen ska matas ut i.

en	Output to the Browser (within Cacti)
sv	Utdata till webbläsaren (inom Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
sv	Utdata till webbläsaren (rå XML)

en	Save File Locally
sv	Spara filen lokalt

en	Available Templates [%s]
sv	Tillgängliga mallar [%s]

en	The Template Import Succeeded.
sv	Importen av mallen lyckades.

en	Error in Template
sv	Fel i mall

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
sv	Se cacti.log för mer information och granska XML-filen för korrekt syntax. Felinformationen visas nedan.<br><br><b>Fel</b>:<br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed
sv	Valideringen av XML-filen för mall "%s" misslyckades

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
sv	Importera filer [ Om filer saknas, leta reda på dem och installera dem före användning ]

en	File Name
sv	Filnamn

en	Not Readable
sv	Ej läsbar

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
sv	Import Templates [ None selected importerar alla, Check för att importera selektivt ]

en	Dependencies
sv	Beroenden

en	Damaged
sv	Skadat

en	Met: %d
sv	Möt: %d

en	Unmet: %d
sv	Inte uppfyllt: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.
sv	Vissa CDEF-artiklar kommer inte att importeras på grund av ett exportfel! Kontakta mallleverantören för en uppdaterad export.

en	Import Template
sv	Importera mall

en	ERROR
sv	FEL

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
sv	Tillgång till temporär mapp misslyckades, importfunktionen är inaktiverad

en	Publish
sv	Publicera

en	Un-Publish
sv	Avpublicera

en	Un-Lock
sv	Lås upp

en	inherit
sv	ärva

en	manual
sv	manuell

en	alpha
sv	alfa

en	natural
sv	naturlig

en	numeric
sv	numeriska

en	Click 'Continue' to delete the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.

en	Delete Tree
sv	Ta bort träd

en	Click 'Continue' to publish the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Publish Tree
sv	Publicera träd

en	Click 'Continue' to un-publish the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Un-publish Tree
sv	Un-publicera Tree

en	Click 'Continue' to un-lock the following Tree.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.

en	Un-lock Tree
sv	Un-publicera Tree

en	Trees [edit: %s]
sv	Träd [redigera: %s]

en	Trees [new]
sv	Träd [ny]

en	Edit Tree
sv	Redigera träd

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
sv	Om du vill redigera trädet måste du först låsa det genom att trycka på knappen Edit Tree.

en	Add Root Branch
sv	Lägg till Root Branch

en	Finish Editing Tree
sv	Avsluta redigering av träd

en	This tree has been locked for Editing on %s by %s.
sv	Detta träd har blivit låst för redigering på%1$s av%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
sv	För att redigera trädet måste du först låsa upp det och sedan låsa det som dig själv

en	Tree Items
sv	Trädföremål

en	Available Sites
sv	Tillgängliga platser

en	Available Devices
sv	Tillgängliga enheter

en	Available Graphs
sv	Tillgängliga grafer

en	New Node
sv	Ny nod

en	Rename
sv	Byt namn

en	Branch Sorting
sv	Sortering av grenar

en	Inherit
sv	Ärv

en	Alphabetic
sv	Alfabetisk

en	Natural
sv	Naturligt

en	Cut
sv	Klipp ut

en	Paste
sv	Klistra in

en	Add Tree
sv	Lägg till träd

en	Sort Trees Ascending
sv	Sortera träd stigande

en	Sort Trees Descending
sv	Sortera träd fallande

en	Tree Name
sv	Trädets namn

en	The name by which this Tree will be referred to as.
sv	Det namn som detta träd kommer att refereras till som.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för detta träd. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Published
sv	Publicerad

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
sv	Opublicerade träd kan inte visas på fliken Graph

en	A Tree must be locked in order to be edited.
sv	Ett träd måste vara låst för att kunna redigeras.

en	The original author of this Tree.
sv	Den ursprungliga författaren till detta träd.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
sv	För att ändra ordningen på träden, sortera först efter denna kolumn, tryck på upp- eller nedpilarna när de visas.

en	Last Edited
sv	Senast redigerat

en	The date that this Tree was last edited.
sv	Det datum då detta träd senast redigerades.

en	Edited By
sv	Redigerad av

en	The last user to have modified this Tree.
sv	Den senaste användaren som har ändrat detta träd.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
sv	Det totala antalet Site Branches i det här trädet.

en	Branches
sv	Avdelningar

en	The total number of Branches in this Tree.
sv	Det totala antalet grenar i detta träd.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
sv	Det totala antalet enskilda enheter i detta träd.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
sv	Det totala antalet enskilda grafer i detta träd.

en	No Trees Found
sv	Inga träd hittades

en	Batch Copy
sv	Batchkopiering

en	You are not allowed to delete the current login account
sv	Du får inte ta bort det aktuella inloggningskontot

en	You are not allowed to disable the current login account
sv	Du får inte inaktivera det aktuella inloggningskontot

en	Click 'Continue' to delete the selected User(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera den valda Användaren (erna).

en	Delete User(s)
sv	Ta bort användare (er)

en	Click 'Continue' to copy the selected User to a new User below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kopiera den valda användaren till en ny användare nedan.

en	Template Username:
sv	Mall Användarnamn:

en	Username:
sv	Användarnamn:

en	Full Name:
sv	Ваше имя :

en	Realm:
sv	Område:

en	Copy User
sv	Kopiera användare

en	Click 'Continue' to enable the selected User(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera den valda Användaren (erna).

en	Enable User(s)
sv	Aktivera användare (er)

en	Click 'Continue' to disable the selected User(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera den valda Användaren (erna).

en	Disable User(s)
sv	Inaktivera användare (er)

en	Click 'Continue' to overwrite the User(s) settings with the selected template User settings and permissions. The original users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from Template User.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skriva över användarinställningarna med den valda mallen Användarinställningar och behörigheter. Den ursprungliga användaren Fullständigt namn, Lösenord, Rikta och Aktivera status sparas, alla andra fält skrivs över från Mallanvändare.

en	Template User:
sv	Mallanvändare:

en	User(s) to update:
sv	Användare som ska uppdateras:

en	Reset User(s) Settings
sv	Återställ Användare (s) Inställningar

en	Deny
sv	Neka

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
sv	Systemets Graph-policy är " tillåtande", vilket innebär att användaren måste ha tillgång till minst en av Graph, Device eller Graph Template för att få tillgång till Graph

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
sv	Obs: Systemets grafpolicy är "restriktiv", vilket innebär att användaren måste ha tillgång till antingen grafen eller enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
sv	Obs: System Graph Policy är "Device", vilket innebär att användaren måste ha tillgång till grafen eller enheten för att få tillgång till grafen

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
sv	Obs: Systemets grafpolicy är "grafmall", vilket innebär att användaren måste ha tillgång till grafen eller grafmallen för att få tillgång till grafen

en	Default Graph Policy
sv	Standard grafpolicy

en	Default Graph Policy for this User
sv	Standardgrafpolicy för den här användaren

en	Update
sv	Uppdatera

en	Effective Policy
sv	Effektiv policy

en	No Matching Graphs Found
sv	Inga matchande grafer hittades

en	Revoke Access
sv	Återkalla åtkomst

en	Grant Access
sv	Bevilja tillgång

en	Groups
sv	Grupper

en	Member
sv	Medlem

en	Policies (Graph/Device/Template)
sv	Policyer (graf/anordning/mall)

en	Non Member
sv	Icke medlem

en	ALLOW
sv	TILLÅT

en	DENY

en	No Matching User Groups Found
sv	Inga matchande användargrupper hittades

en	Assign Membership
sv	Tilldela medlemskap

en	Remove Membership
sv	Ta bort medlemskap

en	Default Device Policy
sv	Standardpolicy för enheter

en	Default Device Policy for this User
sv	Standard enhetspolicy för den här användaren

en	Access Granted
sv	Tillgång beviljad

en	Access Restricted
sv	Begränsad åtkomst

en	No Matching Devices Found
sv	Inga matchande enheter hittades

en	Default Graph Template Policy
sv	Standardpolicy för grafmallar

en	Default Graph Template Policy for this User
sv	Standardpolicy för grafmallar för denna användare

en	Total Graphs
sv	Totalt antal grafer

en	No Matching Graph Templates Found
sv	Inga matchande grafmallar hittades

en	Default Tree Policy
sv	Standard trädpolicy

en	Default Tree Policy for this User
sv	Standard trädpolicy för den här användaren

en	No Matching Trees Found
sv	Inga matchande träd hittades

en	User Permissions
sv	Användare behörigheter

en	External Link Permissions
sv	Behörigheter för externa länkar

en	Plugin Permissions
sv	Plugin-behörigheter

en	Legacy Permissions
sv	Äldre behörigheter

en	User Settings %s
sv	Användarinställningar %s

en	Permissions
sv	Behörigheter

en	Group Membership
sv	Gruppmedlemskap

en	Graph Perms
sv	Grafisk permanentning

en	Device Perms
sv	Enhet Perms

en	Template Perms
sv	Perms för mallar

en	Tree Perms
sv	Permanentning av träd

en	User Management %s
sv	Användarhantering %s

en	User Management
sv	Användarhantering

en	Basic
sv	Grundläggande

en	LDAP/AD

en	Domain
sv	Domän

en	User ID
sv	Användar-ID

en	Graph Policy
sv	Grafisk policy

en	Device Policy
sv	Policy för enheter

en	Template Policy
sv	Mall för policy

en	Last Login
sv	Senaste inloggning

en	Unavailable
sv	Otillgänglig

en	No Users Found
sv	Inga användare hittades

en	Graph Permissions %s
sv	Grafbehörigheter %s

en	Show All
sv	Visa alla

en	Group Membership %s
sv	Gruppmedlemskap %s

en	Devices Permission %s
sv	Enheter Tillstånd %s

en	Only Show Exceptions
sv	Visa endast undantag

en	Template Permission %s
sv	Tillstånd för mallar %s

en	Tree Permission %s
sv	Tillstånd för träd %s

en	Click 'Continue' to delete the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användardomän.

en	Delete User Domain
sv	Ta bort användardomän

en	Click 'Continue' to disable the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användardomän.

en	Disable User Domain
sv	Inaktivera användardomän

en	Click 'Continue' to enable the following User Domain.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användardomän.

en	Enabled User Domain
sv	Aktiverad användardomän

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att göra följande användardomän till standarddomän.

en	Make Selected Domain Default
sv	Gör vald domän till standard

en	User Domain [edit: %s]
sv	Användardomän [redigera: %s]

en	User Domain [new]
sv	Användardomän [ny]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
sv	Ange ett meningsfullt namn för den här domänen. Det här är det namn som visas i inloggningsfältet under inloggningen.

en	Domains Type
sv	Domäner Typ

en	Choose what type of domain this is.
sv	Välj vilken typ av domän detta är.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
sv	Namnet på den användare som Cacti kommer att använda som mall för nya användarkonton.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
sv	Om den här kryssrutan är markerad kan användare logga in med den här domänen.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
sv	TCP/UDP-port för icke SSL-kommunikation.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
sv	TCP/UDP-port för SSL-kommunikation.

en	Protocol Version that the server supports.
sv	Protokollversion som servern stöder.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
sv	Kryptering som servern stöder. TLS stöds endast av protokollversion 3.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
sv	Läge som cacti kommer att försöka autentisera mot LDAP-servern.<blockquote><i>Ingen</i> sökning - Ingen sökning efter Distinguished Name (DN) sker, bara försök att binda med det angivna formatet för Distinguished Name (DN).<br><br><i>Anonym sökning</i> - Försöker söka efter användarnamn mot LDAP-katalogen via anonym bindning för att hitta användarens Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specifik</i> sökning - Försöker söka efter användarnamn mot LDAP-katalogen via specifikt Distinguished Name (DN) och specifikt lösenord för bindning för att hitta användarens Distinguished Name (DN).

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
sv	Sökbas för sökning i LDAP-katalogen, t.ex. "dc=win2kdomain,dc=local " eller "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
sv	Sökfilter som ska användas för att hitta användaren i LDAP-katalogen, t.ex. för Windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*</i> ))" eller för OpenLDAP: <i>"(&amp;(objectClass=account)(uid=&lt;användarnamn&amp;gt)</i>)". "&lt;användarnamn&amp;gt" ersätts med det användarnamn som angavs vid inloggningsprompten.

en	eMail
sv	e-Post

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
sv	Fält som ersätter e-postmeddelandet som hämtas från LDAP. (på Windows: mail)

en	Domain Properties
sv	Domänfastigheter

en	Domains
sv	Domäner

en	Domain Name
sv	Domännamn

en	Domain Type
sv	Typ av domän

en	Effective User
sv	Effektiv användare

en	CN FullName
sv	CN Fullständigt namn

en	CN eMail

en	None Selected
sv	Inget markerat

en	No User Domains Found
sv	Inga användardomäner hittades

en	Defer to the Users Setting
sv	Hänvisa till användarnas inställning

en	Show the Page that the User pointed their browser to
sv	Visa den sida som användaren pekade på med sin webbläsare

en	Show the Console
sv	Visa konsolen

en	Show the default Graph Screen
sv	Visa standardskärmen för grafer

en	Restrict Access
sv	Begränsa Åtkomst

en	Group Name
sv	Gruppnamn

en	The name of this Group.
sv	Namnet på denna grupp.

en	Group Description
sv	Gruppbeskrivning

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
sv	Ett mer beskrivande namn för denna grupp, som kan innehålla mellanslag eller specialtecken.

en	General Group Options
sv	Allmänna gruppalternativ

en	Set any user account-specific options here.
sv	Ställ in eventuella användarkontospecifika alternativ här.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
sv	Tillåt användare av denna grupp att behålla anpassade användarinställningar

en	Tree Rights
sv	Rättigheter för träd

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
sv	Ska användare av den här gruppen ha tillgång till trädet?

en	Graph List Rights
sv	Rättigheter för grafiska listor

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
sv	Ska användare av denna grupp ha tillgång till Graph List?

en	Graph Preview Rights
sv	Rättigheter för förhandsgranskning av grafer

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
sv	Ska användare av den här gruppen ha tillgång till Graph Preview?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
sv	Vad som ska göras när en användare från den här användargruppen loggar in.

en	Click 'Continue' to delete the following User Group
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande användargrupp

en	Delete User Group
sv	Ta bort användargrupp

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group to a new User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kopiera följande användargrupp till en ny användargrupp.

en	Group Prefix:
sv	Gruppprefix:

en	New Group
sv	Ny prisgrupp

en	Copy User Group
sv	Kopiera användargrupp

en	Click 'Continue' to enable the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande användargrupp.

en	Enable User Group
sv	Aktivera användargrupp

en	Click 'Continue' to disable the following User Group.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande användargrupp.

en	Disable User Group
sv	Inaktivera användargrupp

en	Login Name
sv	Inloggningsnamn

en	Membership
sv	Medlemskap

en	Group Member
sv	Gruppmedlem

en	No Matching Group Members Found
sv	Inga medlemmar i matchande grupp hittades

en	Add to Group
sv	Lägg till i grupp

en	Remove from Group
sv	Ta bort från gruppen

en	Default Graph Policy for this User Group
sv	Standardgrafpolicy för den här användargruppen

en	Default Graph Template Policy for this User Group
sv	Standardpolicy för grafmallar för denna användargrupp

en	Default Tree Policy for this User Group
sv	Standard trädpolicy för denna användargrupp

en	Members
sv	Medlemmar

en	User Group Management [edit: %s]
sv	Hantering av användargrupper [redigera: %s]

en	User Group Management [new]
sv	Hantering av användargrupper [ny]

en	User Group Management
sv	Hantering av användargrupper

en	No User Groups Found
sv	Inga användargrupper hittades

en	Show Members
sv	Visa medlemmar

en	Clear
sv	Rensa

en	Data Source Statistics Purged.
sv	Statistiken för datakällan rensad.

en	Database
sv	Databas

en	Database Settings
sv	Databas-inställningar

en	Database Status
sv	Databasens status

en	PHP Info
sv	PHP-info

en	ChangeLog

en	Technical Support [%s]
sv	Teknisk support [%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
sv	NET-SNMP är inte installerat eller dess sökvägar är inte inställda. Installera om du vill övervaka SNMP-aktiverade enheter.

en	Configuration Settings
sv	Konfigurationsinställningar

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
sv	ERROR: Installerad RRDtool-version överstiger inte konfigurerad version.<br>Besök %s och välj rätt RRDtool Utility-version.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
sv	FEL: RRDtool 1.2.x+ stöder inte GIF-bildformatet, men %d" graf(er) och/eller mallar har GIF inställt som bildformat.

en	General Information
sv	Allmän information

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version

en	Configured
sv	Konfigurerad

en	Found
sv	Hittade

en	Total: %s
sv	Totalt: %s

en	Poller Information
sv	Poller-information

en	Different version of Cacti and Spine!
sv	En annan version av Cacti and Spine!

en	Action[%s]
sv	Åtgärd[%s]

en	No items to poll
sv	Inga objekt till undersökningen

en	Name:
sv	Namn:

en	Procs:

en	Threads:
sv	Trådar:

en	Concurrent Processes
sv	Samtidiga processer

en	Max Threads
sv	Max trådar

en	PHP Servers
sv	PHP-servrar

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
sv	Huvudserver: Aktuell: %s, Min krävs: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
sv	Lokal server: Aktuell: %s, Min krävs: %s

en	Minimum Connections:
sv	Minsta antal anslutningar:

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
sv	Förutsätter 100 extra anslutningar för användare av webbsidor och andra olika anslutningar.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
sv	Minimikravet kan variera kraftigt om det finns många användare som tittar på grafen.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
sv	Varje webbläsarflik kan använda upp till 10 anslutningar beroende på webbläsaren.

en	Script Timeout
sv	Timeout för skript

en	Max OID

en	Last Run Statistics
sv	Statistik över senaste körningen

en	System Memory
sv	Systemets minne

en	%s GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
sv	MySQL/MariaDB-minnesstatistik (Källa: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
sv	Max Totalt Minne Möjligt

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.
sv	Minska MySQL/MariaDB-minnet till mindre än 80% of systemminne. Bevara ytterligare cacheminne för RRD-filer om databasen finns på samma system som RRD-filerna. Se Core och Client Totals nedan för en förklaring av beräkningsmetoden.

en	Max Core Memory Possible
sv	Max kärnminne möjligt

en	Reduce Total Core Memory
sv	Minska totalt kärnminne

en	Calculation Formula
sv	Beräkningsformel

en	Max Connection Memory Possible
sv	Max anslutningsminne möjligt

en	Reduce Total Client Memory
sv	Minska det totala klientminnet

en	PHP Information
sv	PHP-information

en	PHP Version
sv	PHP-version

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
sv	PHP version 5.5.0+ rekommenderas på grund av stöd för stark lösenordshashing.

en	PHP OS
sv	OS

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
sv	Installerad. Obs: Om du planerar att använda SNMPv3 måste du ta bort php-snmp och använda Net-SNMP toolset.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
sv	Du har ställt in minnesgränsen till "obegränsad".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
sv	Det rekommenderas starkt att du ändrar php.ini memory_limit till %s eller högre.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
sv	Det här föreslagna minnesvärdet beräknas utifrån antalet datakällor som finns och ska endast användas som ett förslag. De faktiska värdena kan variera från system till system beroende på kraven.

en	Variable Name
sv	Variabelnamn

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
sv	MySQL-tabellinformation - Storlekar i KBytes

en	Avg Row Length
sv	Genomsnittlig radlängd

en	Data Length
sv	Datalängd

en	Index Length
sv	Index Längd

en	Comment
sv	Kommentar

en	Unable to retrieve table status
sv	Det går inte att hämta tabellstatus

en	PHP Module Information
sv	Information om PHP-modulen

en	User Login History
sv	Användarinloggningshistorik

en	Deleted/Invalid
sv	Raderad/ Ogiltig

en	Result
sv	Resultat

en	Success - Password
sv	Framgång - Lösenord

en	Success - Token
sv	Framgång - Token

en	Success - Password Change
sv	Framgång - Lösenordsbyte

en	Attempts
sv	Försök

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Purge
sv	Rensa

en	Purge User Log
sv	Rensning av användarlogg

en	User Logins
sv	Användarinloggningar

en	IP Address
sv	IP-adress

en	(User Removed)
sv	(Användare borttagen)

en	Display Order
sv	Visa ordning

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d - Icke-matchande objekt dolda]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
sv	Logga [Totalt antal rader: %d - Alla objekt visas]

en	Clear Cacti Log

en	Cacti Log Cleared
sv	Cacti-logg tömd

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
sv	Felmeddelande: Det går inte att rensa loggen, inga skrivbehörigheter.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
sv	Felmeddelande: Det går inte att rensa loggen, filen finns inte.

en	Data Query Cache Items
sv	Cache-objekt för datafrågor

en	Query Name
sv	Frågans namn

en	Allow the search term to include the index column
sv	Tillåt att söktermen inkluderar indexkolumnen

en	Include Index
sv	Inkludera index

en	Field Value
sv	Fältvärde

en	Index

en	Poller Cache Items
sv	Poller Cache-objekt

en	Script
sv	Skript

en	SNMP Version:
sv	SNMP-version:

en	Community:
sv	Gemenskap:

en	OID:

en	User:
sv	Användare:

en	Script:
sv	Skript:

en	Script Server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
sv	Sidan för teknisk support för Cacti. Används av utvecklare och teknisk support för att hjälpa till med problem i Cacti. Innehåller kontroller för vanliga konfigurationsproblem.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
sv	Cacti Log lagrar statistik, felmeddelanden och andra meddelanden beroende på systeminställningarna. Denna information kan användas för att identifiera problem med pollern och programmet.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
sv	Ger administratörer möjlighet att bläddra i användarloggen. Administratörer kan även filtrera och exportera loggen.

en	Poller Cache Administration
sv	Administration av Poller Cache

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
sv	Detta är de data som skickas till pollern varje gång den körs. Dessa data exekveras/tolkas sedan i sin tur och resultaten matas in i RRD-filerna för grafisk framställning eller i databasen för visning.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
sv	Data Query Cache lagrar information som samlats in från Data Query-ingångstyper. Värdena från dessa fält kan användas i textområdet i grafer för Legends, Vertical Labels och GPRINTS samt i CDEF:er.

en	Rebuild Poller Cache
sv	Återuppbygga Poller Cache

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
sv	Poller-cachen kommer att genereras på nytt om du väljer detta alternativ. Använd detta alternativ endast i händelse av en databaskrasch om du upplever problem efter kraschen och redan har kört databasreparationsverktygen. Alternativt, om du har problem med en viss enhet, kan du helt enkelt spara om den enheten för att återuppbygga dess Poller Cache. Det finns också ett kommandoradsgränssnitt som motsvarar detta kommando och som rekommenderas för stora system.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.
sv	OBS: På stora system kan det här kommandot ta flera minuter till timmar att slutföra och bör därför inte köras från Cacti UI. Du kan helt enkelt köra "php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help" på kommandoraden för mer information.

en	Rebuild Resource Cache
sv	Återuppbygga resurscache

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
sv	När du använder flera datainsamlare i Cacti kommer Cacti att försöka upprätthålla tillståndet för nyckelfiler på alla datainsamlare. Detta inkluderar alla kärnfiler, icke-installationsrelaterade plats- och plugin-filer. När du tvingar fram en återuppbyggnad av resurscachen kommer Cacti att rensa den lokala resurscachen och sedan återuppbygga den vid nästa schemalagda pollerstart. Detta kommer att få alla fjärrdatainsamlare att kontrollera att deras plats- och plugin-filer är konsekventa.

en	Boost Utilities
sv	Boost Verktyg

en	View Boost Status
sv	Visa Boost-status

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
sv	Med detta menyval kan du visa olika Boost-inställningar och statistik som är kopplade till den aktuella Boost-konfigurationen.

en	Data Source Statistics Utilities
sv	Verktyg för datakälla och statistik

en	Purge Data Source Statistics
sv	Rensning av datakällans statistik

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
sv	Detta menyval rensar bort all befintlig datakällstatistik från databasen. Om Data Source Statistics är aktiverat kommer Data Sources Statistics att börja samlas in igen vid nästa passering av datainsamlaren.

en	RRD Utilities

en	RRDfile Cleaner

en	When you delete Data Sources from Cacti, the corresponding RRDfiles are not removed automatically. Use this utility to facilitate the removal of these old files.
sv	När du tar bort datakällor från Cacti tas inte motsvarande RRD-filer automatiskt bort. Använd det här verktyget för att underlätta avlägsnandet av dessa gamla filer.

en	Use this utility to display problems with missing rrd files or missing values in rrdfiles. You need enable rrdcheck in Configuration->Settings->Data
sv	Använd det här verktyget för att visa problem med saknade rrd-filer eller saknade värden i rrdfiler. Du måste aktivera rrdcheck i Konfiguration->Inställningar->Data

en	SNMP Agent Utilities
sv	SNMP Agent Verktyg

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
sv	Här visas alla objekt som hanteras av SNMP-agenten.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
sv	Återskapa SNMP Agent Cache

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
sv	SNMP-cachen rensas och genereras på nytt om du väljer det här alternativet. Observera att det tar ytterligare en pollerkörning innan SNMP-cachen är helt återställd.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
sv	Med detta menyval kan du visa de senaste händelserna som SNMP Agent har hanterat i förhållande till de registrerade meddelandemottagarna.

en	Allows Administrators to maintain SNMP notification receivers.
sv	Tillåter administratörer att behålla SNMP-mottagningsmottagare.

en	Cacti System Utilities
sv	Cacti System Verktyg

en	Refresh Interval
sv	Ladda om interval

en	Overrun Warning
sv	Varning för överkörning

en	Timed Out
sv	Tidsbestämd

en	Other
sv	Annat

en	Cannot open directory
sv	Det går inte att öppna katalogen

en	Directory Does NOT Exist!!
sv	Directory existerar INTE!!!

en	Current Boost Status
sv	Aktuell Boost-status

en	Boost On-demand Updating:
sv	Öka uppdatering på begäran:

en	Running Processes:
sv	Löpande processer:

en	Total Poller Items:
sv	Totalt Poller-artiklar:

en	Total Data Sources:
sv	Totalt Datakällor:

en	Remaining Data Sources:
sv	Återstående datakällor:

en	TBD

en	Queued Boost Records:
sv	Köade Boost-poster:

en	Approximate in Process:
sv	Ungefärlig i process:

en	Total Boost Records:

en	Boost Storage Statistics
sv	Öka lagringsstatistiken

en	Database Engine:
sv	Databasmotor:

en	Current Boost Table(s) Size:
sv	Nuvarande Boost Table(s) Storlek:

en	Avg Bytes/Record:
sv	Genomsnittligt antal byte/rekord:

en	%d Bytes
sv	%d Byte

en	Max Record Length:
sv	Max inspelningslängd:

en	Max Allowed Boost Table Size:
sv	Max tillåten storlek på Boost Table:

en	Estimated Maximum Records:
sv	Beräknad maximal registrering:

en	Previous Runtime Statistics
sv	Föregående körtidsstatistik

en	Last Start Time:
sv	Senaste starttid:

en	Last End Time:
sv	Sista sluttid:

en	Never Run
sv	Spring aldrig

en	Last Run Duration:
sv	Sista körningen Varaktighet:

en	%d minutes
sv	%d minuter

en	%d seconds
sv	%d sekunder

en	%0.2f percent of update frequency)
sv	%0.2f procent av uppdateringsfrekvensen)

en	RRD Updates:
sv	RRD uppdateringar:

en	MBytes

en	Peak Poller Memory:

en	Max Poller Memory Allowed:
sv	Max tillåtet minne för poller:

en	Detailed Runtime Statistics
sv	Detaljerad körtidsstatistik

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
sv	Poster: %s (ds rader), Tid: %s (sekunder), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (sekunder)

en	Previous Runtime Timers:
sv	Föregående Runtime Timers:

en	Process: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
sv	Status: Körs, Återstår: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
sv	Status: Inaktiv, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
sv	Konfiguration av körtid

en	Update Frequency:
sv	Uppdateringsfrekvens:

en	Concurrent Processes:
sv	Samtidiga processer:

en	Next Start Time:
sv	Nästa starttid:

en	Maximum Records:

en	Records
sv	Poster

en	Maximum Allowed Runtime:
sv	Maximal tillåten körtid:

en	Image Caching Status:
sv	Cachelagring av bilder Status:

en	Cache Directory:
sv	Cache-katalog:

en	Cached Files:
sv	Cachade filer:

en	Cached Files Size:
sv	Cachade filer Storlek:

en	SNMP Agent Cache

en	OIDs
sv	OID:er

en	Column Data
sv	Kolumn Data

en	Scalar
sv	Skalär

en	SNMP Agent Notification Log
sv	SNMP Agent Notifieringslogg

en	Receiver
sv	Mottagare

en	Log Entries
sv	App loggnoteringar

en	Severity Level: %s
sv	Allvarlighetsgrad: %s

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande VDEF.

en	Delete VDEF
sv	Ta bort VDEF

en	Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande VDEF. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya VDEF.

en	Duplicate VDEF
sv	Duplicera VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande VDEF:er.

en	VDEF Name: %s
sv	VDEF namn: %s

en	Remove VDEF Item
sv	Ta bort VDEF-objekt

en	VDEF Preview
sv	VDEF-förhandsgranskning

en	VDEF Items [edit: %s]
sv	VDEF-objekt [redigera: %s]

en	VDEF Items [new]
sv	VDEF-poster [ny]

en	VDEF Item Type
sv	VDEF Artikeltyp

en	Choose what type of VDEF item this is.
sv	Välj vilken typ av VDEF-objekt detta är.

en	VDEF Item Value
sv	VDEF Artikelvärde

en	Enter a value for this VDEF item.
sv	Ange ett värde för detta VDEF-objekt.

en	VDEFs [edit: %s]
sv	VDEF:er [redigera: %s]

en	VDEFs [new]
sv	VDEF:er [ny]

en	Delete VDEF Item
sv	Ta bort VDEF-objekt

en	The name of this VDEF.
sv	Namnet på denna VDEF.

en	VDEF Name
sv	VDEF Namn

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
sv	VDEF:er som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att den refereras av en Graph eller en Graph Template.

en	The number of Graphs using this VDEF.
sv	Antalet grafer som använder denna VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
sv	Antalet grafmallar som använder denna VDEF.

en	No VDEFs
sv	Inga VDEF:er