en	About Cacti
sv	Om Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
sv	Cacti är utformat för att vara en komplett graflösning baserad på RRDtools Time Series Database (TSDB) och graflösning. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla viktiga detaljer som krävs för att skapa meningsfulla grafer.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
sv	Se den officiella %sCacti-webbplatsen%s för information om hur du använder Cacti, får support och uppdateringar.

en	Active Developers
sv	Aktiva utvecklare

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
sv	Utvecklare som arbetar med Cacti, dess arkitektur, dokumentation och framtida utgåvor.

en	Honorable Mentions
sv	Hedersomnämnanden

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
sv	Bidrar till dokumentation, kvalitetssäkring, paketering, forum och vår YouTube-sida.

en	Emeritus Members
sv	Emeritus-medlemmar

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
sv	Medlemmar i den ursprungliga Cacti Group som sedan dess har gått vidare i sina karriärer. Vi fortsätter att önska dem lycka till.

en	Thanks
sv	Tack

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
sv	Ett särskilt tack till %sTobi Oetiker%s, skaparen av %sRRDtool%s och de mycket populära %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
sv	Användarna av Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
sv	Speciellt alla som har tagit sig tid att skapa en problemrapport eller på annat sätt hjälpa till att lösa ett Cacti-relaterat problem. Även till alla som har bidragit till att stödja Cacti.

en	License
sv	Licens

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
sv	Cacti är licensierad under GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
sv	Detta program är fri programvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen eller (efter eget val) någon senare version.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
sv	Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; inte ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

en	Delete
sv	Ta bort

en	Convert to Normal Graph
sv	Konvertera till normalgraf

en	Place Graphs on Report
sv	Placera grafer på rapporten

en	Migrate Aggregate to use a Template
sv	Migrera Aggregate för att använda en mall

en	Create New Aggregate from Aggregates
sv	Skapa nytt aggregat från aggregat

en	Associate with Aggregate
sv	Associera med Aggregat

en	Disassociate with Aggregate
sv	Skilj på Aggregate och Aggregate

en	Place on a Tree (%s)
sv	Plats på ett träd (%s)

en	Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Delete Graph(s)
sv	Radera graf (er)

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
sv	De valda aggregerade graferna representerar element från mer än en grafmall.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template.
sv	För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat måste de bara använda en grafmall. Vänligen tryck på 'Retur' och välj sedan endast Aggregatgraf som använder samma grafmall.

en	Return
sv	Tillbaka

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
sv	Det valda aggregerade diagrammet verkar inte ha några matchande aggregerade mallar.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
sv	För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat måste de bara använda en grafmall. Vänligen tryck på 'Retur' och välj sedan endast Aggregatgraf som använder samma grafmall.

en	Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below.
sv	Klicka på "Fortsätt" och följande aggregatgrafer kommer att migreras för att använda den aggregerade mallen som du väljer nedan.

en	Aggregate Template:
sv	Sammansatt mall:

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
sv	Det finns för närvarande inga aggregatmallar definierade för de valda äldre aggregaten.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
sv	För att migrera de aggregerade graferna nedan till en mallbaserad aggregering skapar du först en aggregeringsmall för grafmallen '%s'.

en	Please press 'Return' to continue.
sv	Vänligen tryck på "Retur" för att fortsätta.

en	Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Aggregate Name:
sv	Sammansatt namn:

en	New Aggregate
sv	Nytt aggregat

en	Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till de valda graferna till rapporten nedan.

en	Report Name
sv	Rapportnamn

en	Timespan
sv	Tidsperiod

en	Align
sv	Justera

en	Add Graphs to Report
sv	Lägg till diagram för att rapportera

en	You currently have no reports defined.
sv	Du har för närvarande inga rapporter definierade.

en	Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att kombinera följande Aggregate Graph (er) till en enda Aggregate Graph.

en	Convert to normal Graph(s)
sv	Konvertera till LINE1-graf

en	Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera följande graf (er) med aggregatgrafen.

en	Associate Graph(s)
sv	Associerad graf (er)

en	Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande graf (er) från aggregatet.

en	Dis-Associate Graph(s)
sv	Dis-Associate Graph (s)

en	Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att placera följande Aggregate Graph (s) under Tree Branch.

en	Destination Branch:

en	Place Graph(s) on Tree
sv	Placera grafer på Tree

en	[edit: %s]
sv	[redigera: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
sv	Aggregerad graf existerar inte

en	Details
sv	Detaljer

en	Items
sv	Artiklar

en	Preview
sv	Förhandsvisa

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
sv	Aggregate Graphs Accessed existerar inte

en	Turn Off Graph Debug Mode
sv	Stäng av grafens felsökningsläge

en	Turn On Graph Debug Mode
sv	Slå på Graph Debug Mode

en	Show Item Details
sv	Visa artikeldetaljer

en	Aggregate Preview Does Not Exist
sv	Samlad förhandsgranskning existerar inte

en	Aggregate Preview %s
sv	Samlad förhandsgranskning %s

en	RRDtool Command:
sv	RRDtool Kommando:

en	Not Checked
sv	Ej kontrollerad

en	RRDtool Says:
sv	RRDtool säger:

en	Aggregate Graph %s
sv	Aggregerad graf %s

en	Prefix Replacement Values
sv	Ersättningsvärden för prefix

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
sv	Du kan använda dessa ersättningsvärden för prefixet i den aggregerade grafen

en	Total
sv	Totalt

en	All Items
sv	Alla objekt

en	Graph Configuration
sv	Konfiguration av graf

en	Show
sv	Visa

en	Hide Item Details
sv	Dölj artikeldetaljer

en	Matching Graphs
sv	Matchande grafer

en	Search
sv	Sök

en	Graphs
sv	Diagram

en	Default
sv	Standard

en	Part of Aggregate
sv	Del av aggregat

en	Go
sv	Start

en	Set/Refresh Filters
sv	Ställ in/uppdatera filter

en	Clear
sv	Rensa

en	Clear Filters
sv	Rensa filter

en	Graph Title
sv	Grafens titel

en	ID

en	Included in Aggregate
sv	Ingår i aggregerat belopp

en	Size
sv	Storlek

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	No Graphs Found
sv	Inga grafer hittades

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
sv	[ Lista över anpassade grafer tillämpas - rensa för att återställa ]

en	Aggregate Graphs
sv	Aggregerade grafer

en	Template
sv	Mall

en	Any
sv	Alla

en	None
sv	Ingen

en	The title for the Aggregate Graphs
sv	Titeln för de aggregerade graferna

en	The internal database identifier for this object
sv	Den interna databasidentifieraren för detta objekt

en	Aggregate Template
sv	Aggregerad mall

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
sv	Den aggregerade mall som denna aggregerade graf är baserad på

en	No Aggregate Graphs Found
sv	Inga aggregerade grafer hittades

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Aggregate Graph Template (s).

en	Delete Color Template(s)
sv	Radera färgmallar

en	Aggregate Template [edit: %s]
sv	Aggregerad mall [redigera: %s]

en	Aggregate Template [new]
sv	Aggregerad mall [ny]

en	Aggregate Templates
sv	Sammanslagna mallar

en	Templates
sv	Mallar

en	Has Graphs
sv	Har grafer

en	Template Title
sv	Mallrubrik

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
sv	Aggregatmallar som är i bruk kan inte tas bort. Används definieras som att de refereras till av ett Aggregat.

en	Deletable
sv	Borttagbar

en	Graphs Using
sv	Grafer med hjälp av

en	Graph Template
sv	Grafmall

en	No Aggregate Templates Found
sv	Inga aggregerade mallar hittades

en	You cannot use a previously entered password!
sv	Du kan inte använda ett tidigare inmatat lösenord!

en	Your new passwords do not match, please retype.
sv	Dina nya lösenord stämmer inte överens, vänligen skriv in dem igen.

en	Your current password is not correct. Please try again.
sv	Ditt nuvarande lösenord är inte korrekt. Vänligen försök igen.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
sv	Ditt nya lösenord kan inte vara samma som det gamla. Vänligen försök igen.

en	Forced password change
sv	Tvångsändring av lösenord

en	Password requirements include:
sv	Lösenordskrav inkluderar:

en	Must be at least %d characters in length
sv	Måste vara minst %d tecken långt

en	Must include mixed case
sv	Måste innehålla blandade fall

en	Must include at least 1 number
sv	Måste innehålla minst 1 nummer

en	Must include at least 1 special character
sv	Måste innehålla minst 1 specialtecken

en	Cannot be reused for %d password changes
sv	Kan inte återanvändas för %d lösenordsbyten

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
sv	Det är problem med sidan Ändra lösenord. Kontakta genast din Cacti-administratör.

en	Change Password
sv	Ändra lösenord

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
sv	Ange ditt nuvarande lösenord och ditt nya lösenord för<br>Cacti.

en	Please enter your new Cacti password.
sv	Vänligen ange ditt nya lösenord för Cacti.

en	Username
sv	Användarnamn

en	Current password
sv	Nuvarande lösenord

en	New password
sv	Nytt lösenord

en	Confirm new password
sv	Bekräfta nytt lösenord

en	Save
sv	Spara

en	Version %s | %s

en	Password Too Short
sv	Lösenordet är för kort

en	Password Validation Passes
sv	Lösenordsvalidering godkänns

en	Passwords do Not Match
sv	Lösenorden matchar inte

en	Passwords Match
sv	Lösenorden matchar

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
sv	Cacti stöder inte längre läget No Authentication. Vänligen kontakta din systemadministratör.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
sv	Det går inte att fastställa användarens inloggningsrealm eller domän. Vänligen kontakta din systemadministratör.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
sv	Användaren autentiserades, men mallkontot är inaktiverat. Använder gästkonto

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
sv	Åtkomst nekad! Gästanvändar-ID %s finns inte. Vänligen kontakta din administratör.

en	Access Denied! User account disabled.
sv	Åtkomst nekad! Användarkontot är inaktiverat.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
sv	Du har inte tillgång till något område i Cacti. Kontakta din administratör.

en	Login to Cacti
sv	Logga in på Cacti

en	User Login
sv	Logga in

en	Enter your Username and Password below
sv	Ange ditt användarnamn och lösenord nedan

en	Password
sv	Lösenord

en	Local
sv	Lokal

en	LDAP

en	Realm

en	Keep me signed in
sv	Håll mig inloggad

en	Login
sv	Logga in

en	General
sv	Allmänt

en	User Account Details
sv	Information om användarkonto

en	Tree View
sv	Trädvy

en	List View
sv	Listvy

en	Preview View
sv	Förhandsgranska vy

en	User Name
sv	Användarnamn

en	The login name for this user.
sv	Inloggningsnamn för den här användaren.

en	Full Name
sv	Fullständigt namn

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
sv	Ett mer beskrivande namn för den här användaren, som kan innehålla mellanslag eller specialtecken.

en	Email Address
sv	E-postadress

en	An Email Address you be reached at.
sv	En e-postadress som du kan nås på.

en	Clear User Settings
sv	Rensa användarinställningar

en	Return all User Settings to Default values.
sv	Återställ alla användarinställningar till standardvärden.

en	Clear Private Data
sv	Rensa privata data

en	Clear Private Data including Column sizing.
sv	Rensa privata data inklusive kolumnstorlek.

en	Logout Everywhere
sv	Logga ut överallt

en	Clear all your Login Session Tokens.
sv	Rensa alla dina inloggningssessionstoken.

en	User Settings
sv	Användarinställningar

en	Private Data Cleared
sv	Privat data raderas

en	Your Private Data has been cleared.
sv	Dina privata uppgifter har raderats.

en	All your login sessions have been cleared.
sv	Alla dina inloggningssessioner har rensats.

en	User Sessions Cleared
sv	Användarsessioner rensade

en	Reset
sv	Återställ

en	Add Device
sv	Lägg till enhet

en	Delete Device
sv	Ta bort enhet

en	Down
sv	Ner

en	Up
sv	Upp

en	Added manually through device automation interface.
sv	Läggs till manuellt via enhetens automatiseringsgränssnitt.

en	Device %s Added to Cacti
sv	Enhet %s Tillagd till Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
sv	Enhet %s Inte tillagd till Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
sv	Enheter borttagna från Cacti Automations databas

en	Click 'Continue' to add the following Discovered device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Pollers
sv	Opinionsundersökare

en	Select Template
sv	Välj mall

en	Availability Method
sv	Tillgänglighetsmetod

en	Add Device(s)
sv	Lägg till enhet (er)

en	Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att lägga till följande Upptäckta enheter.

en	Delete Device(s)
sv	Ta bort enhet (er)

en	Devices
sv	Enheter

en	Device Name
sv	Enhetens namn

en	IP

en	SNMP Name
sv	SNMP namn

en	Location
sv	Plats

en	Contact
sv	Kontakt

en	Description
sv	Beskrivning

en	OS

en	Uptime
sv	Drifttid

en	SNMP

en	Status

en	Last Check
sv	Sista kontrollen

en	Not Detected
sv	Hittades inte

en	No Devices Found
sv	Inga enheter hittades

en	Discovery Filters
sv	Upptäcktsfilter

en	Network
sv	Nätverk

en	Reset fields to defaults
sv	Återställ fält till standardvärden

en	Export
sv	Exportera

en	Export to a file
sv	Exportera till en fil

en	Purge
sv	Rensa

en	Purge Discovered Devices
sv	Rensning av upptäckta enheter

en	N/A

en	Duplicate
sv	Duplicera

en	Enable
sv	Aktivera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Press 'Continue' to delete the following Graph Rules.
sv	Tryck på "Fortsätt" för att radera följande grafregler.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande regel (er). Du kan valfritt ändra titelformat för de nya grafreglerna.

en	Title Format
sv	Rubrikformat

en	rule_name
sv	regel_namn

en	Click 'Continue' to enable the following Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).

en	Make sure, that those rules have successfully been tested!
sv	Se till att de reglerna har testats!

en	Click 'Continue' to disable the following Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).

en	Apply requested action
sv	Ansök önskad åtgärd

en	Are You Sure?
sv	Är du säker?

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
sv	Är du säker på att du vill ta bort regeln ' %s'?

en	Rule Selection [edit: %s]
sv	Regelval [redigera: %s]

en	Rule Selection [new]
sv	Regelval [ny]

en	Don't Show
sv	Visa inte

en	Rule Details.
sv	Regel Detaljer.

en	Matching Devices.
sv	Matchande enheter.

en	Matching Objects.
sv	Matchande objekt.

en	Device Selection Criteria
sv	Kriterier för val av enhet

en	Graph Creation Criteria
sv	Kriterier för skapande av grafer

en	Graph Rules
sv	Grafiska regler

en	Data Query
sv	Datafrågeställning

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Rule Name
sv	Regelnamn

en	The name of this rule.
sv	Namnet på denna regel.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
sv	Det interna databas-ID:t för den här regeln. Användbart vid felsökning och automatisering.

en	Graph Type
sv	Typ av diagram

en	No Graph Rules Found
sv	Inga grafregler hittades

en	Discover Now
sv	Upptäck nu

en	Cancel Discovery
sv	Avbryt upptäckt

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
sv	Kan inte starta om sökningen för pågående sökning för nätverket '%s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
sv	Kan inte utföra sökning för inaktiverat nätverk '%s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
sv	FEL: Du måste ange veckodag. Inaktivera nätverk %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
sv	ERROR: Du måste ange både månader och dagar i månaden. Inaktiverar nätverk %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
sv	ERROR: Du måste ange månaderna, veckorna i månaderna och veckodagarna. Inaktiverar nätverk %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
sv	FEL: Nätverket '%s' är ogiltigt.

en	Click 'Continue' to delete the following Network(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to enable the following Network(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to disable the following Network(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande nätverk.

en	Click 'Continue' to discover the following Network(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.

en	Run discover in debug mode
sv	Kör upptäcka i felsökningsläge

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta pågående Network Discovery(s).

en	SNMP Get
sv	SNMP Hämta

en	Manual
sv	Manuell

en	Daily
sv	Dagligen

en	Weekly
sv	Veckovis

en	Monthly
sv	Månadsvis

en	Monthly on Day
sv	Månadsvis per dag

en	Network Discovery Range [edit: %s]
sv	Network Discovery Range [redigera: %s]

en	Network Discovery Range [new]
sv	Network Discovery Range [ny]

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Name
sv	Namn

en	Give this Network a meaningful name.
sv	Ge detta nätverk ett meningsfullt namn.

en	New Network Discovery Range
sv	Nytt sortiment för upptäckt av nätverk

en	Data Collector
sv	Datainsamlare

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
sv	Välj den Cacti Data Collector/Poller som ska användas för att samla in data från den här enheten.

en	Associated Site
sv	Associerad plats

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
sv	Välj den Cacti Site som du vill associera upptäckta enheter med.

en	Subnet Range
sv	Subnät-område

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
sv	Ange giltiga nätverksintervall åtskilda med kommatecken. Du kan använda en IP-adress, ett nätverksintervall som 192.168.1.0/24 eller 192.168.1.0/255.255.255.0, eller använda jokertecken som 192.168.*.*

en	Total IP Addresses
sv	Totalt antal IP-adresser

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
sv	Totalt antal adresserbara IP-adresser i detta nätverksintervall.

en	Alternate DNS Servers
sv	Alternativa DNS-servrar

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
sv	En mellanslagsavgränsad lista över alternativa DNS-servrar som ska användas för DNS-upplösning. Om den är tom används poller OS för att lösa DNS-namn.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
sv	Ange IP-adresser eller FQDN för DNS-servrar

en	Schedule Type
sv	Typ av aktivitet

en	Define the collection frequency.
sv	Definiera insamlingsfrekvensen.

en	Discovery Threads
sv	Upptäcktstrådar

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
sv	Definiera antalet trådar som ska användas för att upptäcka detta nätverksområde.

en	%d Thread
sv	%d Tråd

en	%d Threads
sv	%d Trådar

en	Run Limit
sv	Körgräns

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
sv	När den valda körgränsen har passerats avslutas identifieringsprocessen.

en	%d Minute
sv	%d Minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	Enable this Network Range.
sv	Aktivera detta nätverksintervall.

en	Enable NetBIOS
sv	Aktivera NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
sv	Använd NetBIOS för att försöka lösa värdnamnet på upp-värdar.

en	Automatically Add to Cacti
sv	Lägg automatiskt till i Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
sv	Lägg till alla nyupptäckta enheter som kan nås via SNMP och som matchar en enhetsregel i Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
sv	Tillåt samma sysName på olika värdar

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
sv	När du upptäcker enheter ska du tillåta att dubbla systemnamn läggs till på olika värdar

en	Rerun Data Queries
sv	Återkalla datafrågor

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
sv	Om en enhet som tidigare lagts till i Cacti hittas, kör dess datafrågor på nytt.

en	Notification Settings
sv	Inställningar för aviseringar

en	Notification Enabled
sv	Avisering aktiverad

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
sv	Om det är markerat skickas en rapport till e-postkontot för avisering när automationsnätverket skannas.

en	Notification Email
sv	E-mail notis

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
sv	Det e-postkonto som ska användas för att skicka aviseringsmeddelandet till.

en	Notification From Name
sv	Notifiering från namn

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
sv	Det e-postkontonamn som ska användas som avsändarnamn för e-postmeddelandet. Om det lämnas tomt kommer Cacti att använda standardnamnet för automatiseringsavisering om det anges, annars kommer det att använda Cacti-systemets standardnamn för e-post

en	Notification From Email Address
sv	Notifiering från e-postadress

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
sv	E-postadressen som ska användas som avsändarens e-postadress för aviseringsmeddelandet. Om den lämnas tom kommer Cacti att använda standard-e-postadressen för automatiseringsavisering om den anges, annars kommer Cacti-systemets standard-e-postadress att användas

en	Discovery Timing
sv	Tidpunkt för upptäckt

en	Starting Date/Time
sv	Startdatum/tid

en	What time will this Network discover item start?
sv	Vilken tid börjar detta Network discover-objekt?

en	Rerun Every
sv	Kör om varje

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
sv	Starta om identifieringen för detta nätverksområde varje X.

en	Days of Week
sv	Veckodagar

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
sv	Vilken dag eller vilka dagar i veckan kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	Sunday
sv	Söndag

en	Monday
sv	Måndag

en	Tuesday
sv	Tisdag

en	Wednesday
sv	Onsdag

en	Thursday
sv	Torsdag

en	Friday
sv	Fredag

en	Saturday
sv	Lördag

en	Months of Year
sv	Månader under året

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
sv	Vilka månader på året kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	January
sv	Januari

en	February
sv	Februari

en	March
sv	Mars

en	April

en	May
sv	Maj

en	June
sv	Juni

en	July
sv	Juli

en	August
sv	Augusti

en	September

en	October
sv	Oktober

en	November

en	December

en	Days of Month
sv	Dagar i månaden

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
sv	Vilken eller vilka dagar i månaden kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	Last
sv	Sista

en	Week(s) of Month
sv	Vecka(n) i månaden

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
sv	Vilken vecka eller vilka veckor i månaden kommer detta nätverksområde att upptäckas.

en	First
sv	Första

en	Second
sv	Sekund

en	Third
sv	Tredje

en	Day(s) of Week
sv	Dag(ar) i veckan

en	Reachability Settings
sv	Inställningar för nåbarhet

en	SNMP Options
sv	SNMP-alternativ

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
sv	Välj de SNMP-alternativ som ska användas för att upptäcka detta nätverksintervall.

en	Ping Method
sv	Ping-metod

en	The type of ping packet to send.
sv	Den typ av ping-paket som ska skickas.

en	Ping Port
sv	Ping port

en	TCP or UDP port to attempt connection.
sv	TCP- eller UDP-port för att försöka ansluta.

en	Ping Timeout Value
sv	Ping Timeout-värde

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
sv	Det timeout-värde som ska användas för ICMP- och UDP-pingning av värd. Detta timeout-värde för SNMP-värd gäller för SNMP-pingningar.

en	Ping Retry Count
sv	Antal omförsök för ping

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
sv	Efter ett första misslyckande, antalet ping-försök som Cacti kommer att göra innan det misslyckas.

en	Select the days(s) of the week
sv	Välj veckodag(ar)

en	Select the month(s) of the year
sv	Välj månad(ar) under året

en	Select the day(s) of the month
sv	Välj dag(ar) i månaden

en	Select the week(s) of the month
sv	Välj vecka(n) i månaden

en	Select the day(s) of the week
sv	Välj veckodag(ar)

en	every X Days
sv	var X:e dag

en	every X Weeks
sv	var X:e vecka

en	every X Days.
sv	var X:e dag.

en	every X.
sv	varje X.

en	every X Weeks.
sv	var X:e vecka.

en	Network Filters
sv	Nätverksfilter

en	Networks
sv	Nätverk

en	Network Name
sv	Nätverksnamn

en	Schedule
sv	Schema

en	Total IPs
sv	Totalt antal IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
sv	Den aktuella statusen för denna nätverksupptäckt

en	Pending/Running/Done
sv	Avvaktande/pågående/avslutad

en	Progress
sv	Förlopp

en	Up/SNMP Hosts
sv	Upp/SNMP-värdar

en	Threads
sv	Trådar

en	Last Runtime
sv	Sista körtiden

en	Next Start
sv	Nästa Start

en	Last Started
sv	Senast påbörjad

en	Running
sv	Kör

en	Idle
sv	Sysslolös

en	Never
sv	Aldrig

en	No Networks Found
sv	Inga nätverk hittades

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	%d Seconds
sv	%d Sekunder

en	Clear Filtered
sv	Klar Filtrerad

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande SNMP-alternativ. Du kan valfritt ändra titelformat för de nya SNMP-alternativen.

en	Name Format
sv	Namnformat

en	name
sv	namn

en	Automation SNMP Options has been Duplicated.
sv	Automation SNMP Options har duplicerats.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
sv	Automationsobjektet finns inte. Kan inte dupliceras.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande SNMP Option Item.

en	SNMP Option:
sv	SNMP-alternativ:

en	SNMP Version: %s
sv	SNMP-version: %s

en	SNMP Community/Username: %s
sv	SNMP gemenskap/användarnamn: %s

en	Remove SNMP Item
sv	Ta bort SNMP-objekt

en	SNMP Options [edit: %s]
sv	SNMP-alternativ [redigera: %s]

en	SNMP Options [new]
sv	SNMP-alternativ [ny]

en	Sequence
sv	Sekvens

en	Sequence of Item.
sv	Sekvens av objektet.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
sv	SNMP-alternativinställning [redigera: %s]

en	SNMP Option Set [new]
sv	SNMP-alternativinställning [ny]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
sv	Fyll i namnet på denna SNMP Option Set.

en	Automation SNMP Options
sv	Automatisering SNMP-alternativ

en	Item
sv	Artikel

en	Version

en	Community

en	Port

en	Timeout

en	Retries
sv	Försök

en	Max OIDS

en	Auth Username
sv	Användarnamn för autentisering

en	Auth Password
sv	Auth Lösenord

en	Auth Protocol
sv	Auth-protokoll

en	Priv Passphrase
sv	Priv lösenfras

en	Priv Protocol
sv	Priv Protokoll

en	Context
sv	Sammanhang

en	Action
sv	Åtgärd

en	Item#%d
sv	Artikel#%d

en	none
sv	ingen

en	Move Down
sv	Flytta ner

en	Move Up
sv	Flytta upp

en	No SNMP Items
sv	Inga SNMP-objekt

en	Delete SNMP Option Item
sv	Ta bort SNMP-alternativets objekt

en	SNMP Rules
sv	SNMP-regler

en	SNMP Option Sets
sv	SNMP-alternativuppsättningar

en	SNMP Option Set
sv	SNMP-alternativinställning

en	Networks Using
sv	Nätverk som använder

en	SNMP Entries
sv	SNMP-inmatningar

en	V1 Entries
sv	V1 Inmatningar

en	V2 Entries
sv	V2 Inmatningar

en	V3 Entries
sv	V3-registreringar

en	No SNMP Option Sets Found
sv	Inga SNMP-alternativuppsättningar hittades

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort folling Automation Template (s).

en	Delete Automation Template(s)
sv	Ta bort automationsmall (er)

en	Device Template
sv	Enhetsmall

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
sv	Välj en enhetsmall som enheterna ska matchas mot.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
sv	Välj den tillgänglighetsmetod som ska användas för upptäckta enheter.

en	System Description Match
sv	Systembeskrivning Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en sysDescr-sträng för enheter för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	System Name Match
sv	Matchning av systemnamn

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en sysName-sträng för enheter för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	System OID Match
sv	Matchning av systemets OID

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
sv	Detta är en unik sträng som matchas med en enhet sysOid-sträng för att para den till den här automationsmallen. Eventuella Perl-reguljära uttryck kan användas förutom något SQL Where-uttryck.

en	Automation Templates [edit: %s]
sv	Automationsmallar [redigera: %s]

en	Automation Templates for [Deleted Template]
sv	Automationsmallar för [Raderad mall]

en	Automation Templates [new]
sv	Automationsmallar [ny]

en	Device Automation Templates
sv	Enhetsautomationsmallar

en	Template Name
sv	Mallnamn

en	System ObjectId Match
sv	Matchning av systemets ObjectId

en	Order

en	Unknown Template
sv	Okänd mall

en	No Automation Device Templates Found
sv	Inga mallar för automatiseringsenheter hittades

en	Click 'Continue' to delete the following Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande regel (er).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Rules.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande regel (er). Du kan valfritt ändra titelformat för de nya reglerna.

en	Created Trees
sv	Skapade träd

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
sv	Är du säker på att du vill ta bort regeln ' %s'?

en	Eligible Objects
sv	Stödberättigade objekt

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
sv	Val av trädregel [edit: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
sv	Val av trädregler [ny]

en	Object Selection Criteria
sv	Kriterier för urval av objekt

en	Tree Creation Criteria
sv	Kriterier för skapande av träd

en	Change Leaf Type
sv	Ändra bladtyp

en	WARNING:
sv	VARNING:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
sv	Du ändrar bladtypen till "Device", vilket inte stöder grafbaserad matchning/skapande av objekt.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
sv	Genom att ändra bladtypen kommer alla ogiltiga regler att tas bort automatiskt och kan inte återställas.

en	Are you sure you wish to continue?
sv	Är du säker på att du vill fortsätta?

en	Tree Rules
sv	Regler för träd

en	Hook into Tree
sv	Krok i träd

en	At Subtree
sv	På Subtree

en	This Type
sv	Denna typ

en	Using Grouping
sv	Använda gruppering

en	ROOT
sv	ROT

en	No Tree Rules Found
sv	Inga trädregler hittades

en	Cacti System Warning
sv	Cacti systemvarning

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
sv	VARNING: Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
sv	Cacti systemmeddelande

en	Notice: Cacti Daemon PID[
sv	Meddelande: Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF.

en	Delete CDEF
sv	Radera CDEF

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande CDEF. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya CDEF.

en	Title Format:
sv	Titelformat:

en	Duplicate CDEF
sv	Kopiera CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF-objekt.

en	CDEF Name: %s
sv	CDEF namn: %s

en	Remove CDEF Item
sv	Ta bort CDEF-objekt

en	CDEF Preview
sv	CDEF-förhandsgranskning

en	CDEF Items [edit: %s]
sv	CDEF-objekt [redigera: %s]

en	CDEF Item Type
sv	CDEF Artikeltyp

en	Choose what type of CDEF item this is.
sv	Välj vilken typ av CDEF-objekt detta är.

en	CDEF Item Value
sv	CDEF Artikelvärde

en	Enter a value for this CDEF item.
sv	Ange ett värde för denna CDEF-artikel.

en	CDEF [edit: %s]
sv	CDEF [redigera: %s]

en	CDEF [new]
sv	CDEF [ny]

en	CDEF Items
sv	CDEF-objekt

en	Item Value
sv	Föremålets värde

en	Item #%d
sv	Artikel #%d

en	Delete CDEF Item
sv	Ta bort CDEF-objekt

en	CDEFs
sv	CDEF:er

en	CDEF Name
sv	CDEF Namn

en	The name of this CDEF.
sv	Namnet på detta CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
sv	CDEF:er som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att den refereras till av en Graph eller en Graph Template.

en	The number of Graphs using this CDEF.
sv	Antalet grafer som använder denna CDEF.

en	Templates Using
sv	Mallar med hjälp av

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
sv	Antalet grafmallar som använder denna CDEF.

en	No CDEFs
sv	Inga CDEF:er

en	Unnamed Color
sv	Icke namngiven färg

en	Click 'Continue' to delete the following Color
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färg

en	Delete Color
sv	Radera färg

en	Cacti has imported the following items:
sv	Cacti har importerat följande artiklar:

en	Import Colors
sv	Importera färger

en	Import Colors from Local File
sv	Importera färger från lokal fil

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
sv	Ange platsen för CSV-filen som innehåller din Color-information.

en	Select a File
sv	Välj en fil

en	Overwrite Existing Data?
sv	Skriva över befintlig data?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
sv	Bör importprocessen tillåtas skriva över befintliga data? Observera att detta inte innebär att radera gamla rader, utan endast att uppdatera duplicerade rader.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
sv	Tillåta att befintliga rader uppdateras?

en	Required File Format Notes
sv	Obligatoriskt filformat Anmärkningar

en	The file must contain a header row with the following column headings.
sv	Filen måste innehålla en rubrikrad med följande kolumnrubriker.

en	name - The Color Name
sv	namn - Färgens namn

en	hex - The Hex Value
sv	hex - Det hexadecimala värdet

en	Colors [edit: %s]
sv	Färger [redigera: %s]

en	Colors [new]
sv	Färger [ny]

en	Colors
sv	Färger

en	Named Colors
sv	Namngivna färger

en	Import
sv	Importera

en	Export Colors
sv	Exportera färger

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
sv	Hex-värdet för den här färgen.

en	Color Name
sv	Färg Namn

en	The name of this Color definition.
sv	Namnet på denna färgdefinition.

en	Is this color a named color which are read only.
sv	Är denna färg en namngiven färg som är skrivskyddad.

en	Named Color
sv	Namngiven färg

en	Color
sv	Färg

en	The Color as shown on the screen.
sv	Den färg som visas på skärmen.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
sv	Färger som används kan inte raderas. Används definieras som att den refereras till antingen av en graf eller en grafmall.

en	The number of Graph using this Color.
sv	Antalet grafer som använder denna färg.

en	The number of Graph Templates using this Color.
sv	Antalet Graph Templates som använder denna färg.

en	No Colors Found
sv	Inga färger hittades

en	Sync Aggregates
sv	Synkronisera aggregat

en	Color Item
sv	Färg Artikel

en	Item # %d
sv	Artikel # %d

en	No Items
sv	Inga objekt

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall

en	Delete Color Template
sv	Radera färgmall

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande färgmall. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya färgmallen.

en	Duplicate Color Template
sv	Duplicera färgmall

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	Synchronize Color Template
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Color Template Items [new]
sv	Färgmallar för objekt [ny]

en	Color Template Items [edit: %s]
sv	Färgmallar för objekt [redigera: %s]

en	Delete Color Item
sv	Ta bort färgobjekt

en	Color Template [edit: %s]
sv	Färgmall [redigera: %s]

en	Color Template [new]
sv	Färgmall [ny]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
sv	Färgmall '%s' hade %d Aggregatmallar utskjutna och %d Icke-templerade Aggregat utskjutna

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
sv	Färgmallen '%s' hade inga aggregerade mallar eller grafer som använde denna färgmall.

en	Color Templates
sv	Färgmallar

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
sv	Färgmallar som är i bruk kan inte tas bort (Deleted). Används definieras som att den refereras av en Aggregate Template.

en	No Color Templates Found
sv	Inga färgmallar hittades

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande färgmall Färg.

en	Color Name:
sv	Färgnamn:

en	Color Hex:
sv	Färg Hex:

en	Remove Color Item
sv	Ta bort färgobjekt

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
sv	Färgmallobjekt [redigera rapportobjekt: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
sv	Färgmallobjekt [nytt rapportobjekt: %s]

en	Run Check
sv	Körkontroll

en	Delete Check
sv	Radera check

en	Data Source debug started.
sv	Felsökning av datakälla påbörjad.

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
sv	Data Source debug fick ett ogiltigt ID för datakällan.

en	All RRDfile repairs succeeded.
sv	Alla reparationer av RRD-filen lyckades.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
sv	En eller flera RRDfile-reparationer misslyckades. Se Cacti-loggen för fel.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
sv	Automatisk felsökning av datakälla körs om efter reparation.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
sv	Reparation av datakälla fick ett ogiltigt ID för datakälla.

en	Data Source
sv	Datakälla

en	The Data Source to Debug
sv	Datakälla för felsökning

en	User
sv	Användare

en	The User who requested the Debug.
sv	Den användare som begärde debuggen.

en	Started
sv	Startat

en	The Date that the Debug was Started.
sv	Datum då debuggen startades.

en	The Data Source internal ID.
sv	Datakällans interna ID.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
sv	Status för datakällans felsökningskontroll.

en	Writable
sv	Skrivbar

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
sv	Avgör om datainsamlaren eller platsen har skrivåtkomst.

en	Exists
sv	Existerar

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
sv	Avgör om datakällan finns i Poller Cache.

en	Active
sv	Aktiv

en	Determines if the Data Source is Enabled.
sv	Avgör om datakällan är aktiverad (Enabled).

en	RRD Match

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
sv	Avgör om RRD-filen matchar datakällans mall.

en	Valid Data
sv	Giltig data

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
sv	Avgör om RRD-filen har fått bra data på senare tid.

en	RRD Updated
sv	RRD uppdaterad

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
sv	Avgör om RRD-filen har skrivits till på rätt sätt.

en	Issues
sv	Problem

en	Summary of issues found for the Data Source.
sv	Sammanfattning av problem som hittats för datakällan.

en	Data Sources
sv	Källor

en	Not Debugging
sv	Inte felsökning

en	No Checks
sv	Inga kontroller

en	Not Found
sv	Hittades inte

en	Not Checked Yet
sv	Inte kontrollerad ännu

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
sv	Problem hittade! Väntar på uppdatering av RRD-fil

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
sv	Inga initialer hittade! Väntar på uppdatering av RRD-fil

en	Waiting on analysis and RRDfile update
sv	Väntar på analys och uppdatering av RRD-fil

en	RRDfile Owner
sv	RRDfile Ägare

en	Website runs as
sv	Webbplatsen fungerar som

en	Poller runs as
sv	Poller kör som

en	Is RRA Folder writeable by poller?
sv	Är RRA Folder skrivbar av poller?

en	Is RRDfile writeable by poller?
sv	Är RRDfile skrivbar av poller?

en	Does the RRDfile Exist?
sv	Existerar RRD-filen?

en	Is the Data Source set as Active?
sv	Är datakällan inställd som aktiv?

en	Did the poller receive valid data?
sv	Fick röstmottagaren giltiga data?

en	Was the RRDfile updated?
sv	Har RRD-filen uppdaterats?

en	First Check TimeStamp
sv	Tidstämpel för första kontrollen

en	Second Check TimeStamp
sv	Andra kontrollen Tidsstämpel

en	Were we able to convert the title?
sv	Lyckades vi konvertera titeln?

en	Data Source matches the RRDfile?
sv	Datakälla matchar RRD-filen?

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
sv	Felsökare för datakälla [ Automatisk uppdatering tills den är klar ] %s

en	Refresh Now
sv	Uppdatera nu

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
sv	Felsökare för datakälla [ Automatisk uppdatering till RRDfile-uppdatering] %s

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
sv	Felsökare för datakälla [ Analys slutförd! %s ]

en	Rerun Analysis
sv	Analys av återkörning

en	Check
sv	Kontrollera

en	Value
sv	Värde

en	Results
sv	Resultat

en	<not set>

en	Data Source Repair Recommendations
sv	Rekommendationer för reparation av datakällor

en	Issue
sv	Problem

en	For attribute '%s', issue found '%s'
sv	För attributet '%s' hittades problemet '%s'

en	Apply Suggested Fixes
sv	Tillämpa föreslagna korrigeringar

en	Repair Steps [ %s ]
sv	Reparationssteg [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
sv	Reparationssteg [ Kör Fix från kommandoraden ]

en	Command
sv	Kommando

en	Waiting on Data Source Check to Complete
sv	Väntar på att kontrollen av datakällan ska slutföras

en	All Devices
sv	Alla enheter

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
sv	Felsökning av datakälla [ %s ]

en	No Device
sv	Ingen enhet

en	Delete All Checks
sv	Ta bort alla checkar

en	Run All
sv	Kör alla

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
sv	Kör kontroller på aktuella filtrerade datakällor och bevara andra resultat

en	Profile
sv	Profil

en	All
sv	Alla

en	Failed
sv	Misslyckad

en	Debugging
sv	Felsökning

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datainmatningsmetod

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande datainmatningsmetod. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya datainmatningsmetoden.

en	Input Name:
sv	Inmatningsnamn:

en	Delete Data Input Method
sv	Ta bort datainmatningsmetod

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande datainmatningsfält.

en	Field Name: %s
sv	Fältets namn: %s

en	Friendly Name: %s
sv	Vänligt namn: %s

en	Remove Data Input Field
sv	Ta bort fält för datainmatning

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
sv	Detta skript verkar inte ha några ingångsvärden, därför finns det inget att lägga till.

en	Output Fields [edit: %s]
sv	Utmatningsfält [redigera: %s]

en	Output Field
sv	Utmatningsfält

en	Input Fields [edit: %s]
sv	Inmatningsfält [redigera: %s]

en	Input Field
sv	Inmatningsfält

en	Data Input Method [edit: %s]
sv	Metod för datainmatning [redigera: %s]

en	Data Input Method [new]
sv	Metod för datainmatning [ny]

en	SNMP Query
sv	SNMP-förfrågan

en	Script Query
sv	Skriptfråga

en	Script Server Query
sv	Skriptserverförfrågan

en	White List Verification Succeeded.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
sv	Verifiering av vit lista misslyckades. Kör CLI-skriptet input_whitelist.php för att korrigera.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
sv	Inmatningssträngen finns inte i vitlistan. Kör CLI-skriptet input_whitelist.php för att korrigera.

en	Input Fields
sv	Inmatningsfält

en	Friendly Name
sv	Vänligt namn

en	Field Order
sv	Fältordning

en	(Not In Use)
sv	(Används inte)

en	No Input Fields
sv	Inga inmatningsfält

en	Output Fields
sv	Utmatningsfält

en	Update RRA
sv	Uppdatering RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
sv	Utdatafält kan inte tas bort när datakällor finns

en	No Output Fields
sv	Inga utmatningsfält

en	Delete Data Input Field
sv	Ta bort fält för datainmatning

en	Data Input Methods
sv	Metoder för datainmatning

en	Input Methods
sv	Inmatningsmetoder

en	Data Input Name
sv	Namn på datainmatning

en	The name of this Data Input Method.
sv	Namnet på denna metod för datainmatning.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för denna datainmatningsmetod. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
sv	Data Inputs som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att det refereras till antingen av en datakälla eller en datamall.

en	Data Sources Using
sv	Datakällor med hjälp av

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
sv	Antalet datakällor som använder denna metod för datainmatning.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
sv	Antalet datamallar som använder denna metod för datainmatning.

en	Data Input Method
sv	Metod för datainmatning

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
sv	Den metod som används för att samla in information för denna Data Input Method.

en	No Data Input Methods Found
sv	Inga metoder för datainmatning hittades

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.

en	Delete Data Query
sv	Ta bort datafråga

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.

en	Name Format:
sv	Namnformat:

en	Duplicate Data Query
sv	Ta bort datafråga

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Data Query Graph Association.

en	Graph Name: %s
sv	Grafens namn: %s

en	Remove Data Query Graph Template
sv	Ta bort Data Query Graph Template

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
sv	Associated Graph/Data Templates [redigera: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
sv	Associated Graph/Data Templates [ny]

en	Associated Data Templates
sv	Tillhörande datamallar

en	Data Template - %s
sv	Datamall - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
sv	Om denna grafmall kräver datamallens datakälla till vänster, välj rätt XML-utdatakolumn och aktivera sedan mappningen genom att antingen markera eller växla här.

en	Suggested Values - Graphs
sv	Föreslagna värden - grafer

en	Equation
sv	Ekvation

en	No Suggested Values Found
sv	Inga föreslagna värden hittades

en	Field Name
sv	Fältnamn

en	Suggested Value
sv	Föreslaget värde

en	Add
sv	Lägg till

en	Add Graph Title Suggested Name
sv	Lägg till graftitel Föreslaget namn

en	Suggested Values - Data Sources
sv	Föreslagna värden - Datakällor

en	Add Data Source Name Suggested Name
sv	Lägg till namn på datakälla Föreslaget namn

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
sv	Data Query ID [%s] som du försöker redigera finns inte. Kör CLI-skriptet repair_database.php för att lösa detta databasproblem.

en	Data Queries [edit: %s]
sv	Datafrågor [redigera: %s]

en	Data Queries [new]
sv	Datafrågor [ny]

en	Successfully located XML file
sv	Framgångsrikt lokaliserad XML-fil

en	Could not locate XML file.
sv	XML-filen kunde inte hittas.

en	Associated Graph Templates
sv	Associerade grafmallar

en	Graph Template Name
sv	Grafmallens namn

en	Mapping ID
sv	Kartläggnings-ID

en	Association Read Only until XML file located
sv	Association skrivskyddad tills XML-filen hittas

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
sv	Mappade grafmallar med grafer är skrivskyddade

en	No Graph Templates Defined.
sv	Inga grafmallar definierade.

en	Delete Associated Graph
sv	Ta bort associerad graf

en	Data Queries
sv	Frågor om data

en	Data Query Name
sv	Namn på datafråga

en	The name of this Data Query.
sv	Namnet på den här datafrågan.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna ID:t för denna grafmall. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
sv	Datafrågor som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att den refereras till av antingen en graf eller en grafmall.

en	The number of Graphs using this Data Query.
sv	Antalet grafer som använder denna datafråga.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
sv	Antalet grafmallar som använder denna datafråga.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
sv	Den metod för datainmatning som används för att samla in data för datakällor som är associerade med denna datafråga.

en	No Data Queries Found
sv	Inga datafrågor hittades

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
sv	Om du ändrar Heartbeat från den här sidan ändras inte Heartbeat för dina befintliga datakällor. Använd RRDtools "tune"-funktion för att göra den ändringen i dina befintliga RRDfiles-hjärtslag, eller kör CLI-verktyget update_heartbeat.php för att korrigera.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakällaprofil

en	Delete Data Source Profile
sv	Ta bort datakällaprofil

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande datakällaprofil. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya datakällaprofilen

en	Duplicate Data Source Profile
sv	Duplikera datakällaprofil

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
sv	Det går inte att duplicera datakällans profil. Kontrollera Cacti-loggen för fel.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande datakällprofil RRA.

en	Profile Name: %s
sv	Profilnamn: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
sv	Ta bort datakällan Profil RRA

en	Each Insert is New Row
sv	Varje infogning är en ny rad

en	(Some Elements Read Only)
sv	(Vissa element är endast läsbara)

en	RRA [edit: %s %s]
sv	RRA [redigera: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
sv	Profil för datakälla [redigera: %s]

en	Data Source Profile [new]
sv	Profil för datakälla [ny]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
sv	Data Source Profile RRAs (tryck på spara för att uppdatera tidsintervall)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
sv	Datakällaprofil RRA (skrivskyddad)

en	Data Retention
sv	Datalagring

en	Graph Timespan
sv	Tidsåtgång för grafen

en	Steps
sv	Steg

en	Rows
sv	Rader

en	Select Consolidation Function(s)
sv	Välj konsolideringsfunktion(er)

en	Delete Data Source Profile Item
sv	Ta bort profilobjekt för datakälla

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
sv	%s KBytes per datakälla och %s Bytes för rubriken

en	%s KBytes per Data Source
sv	%s KBytes per datakälla

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
sv	Ange ett giltigt antal rader för att få RRA-storleken.

en	%d Years
sv	%d År

en	1 Year
sv	1 År

en	%d Month
sv	%d Månad

en	%d Months
sv	%d Månader

en	%d Week
sv	%d Vecka

en	%d Weeks
sv	%d Veckor

en	%d Day
sv	%d Dag

en	%d Days
sv	%d Dagar

en	1 Hour
sv	1 timme

en	Data Source Profiles
sv	Profiler för datakällor

en	Profiles
sv	Profiler

en	Has Data Sources
sv	Har datakällor

en	Data Source Profile Name
sv	Datakälla Profilnamn

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
sv	Är detta standardprofilen för alla nya datamallar?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
sv	Profiler som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att den refereras till av en datakälla eller en datamall.

en	Read Only
sv	Skrivskyddad

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
sv	Profiler som används av datakällor blir tills vidare skrivskyddade.

en	Poller Interval
sv	Poller-intervall

en	The Polling Frequency for the Profile
sv	Avstämningsfrekvens för profilen

en	Heartbeat
sv	Hjärtslag

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
sv	Tid i sekunder utan bra data innan data lagras som Okänd

en	The number of Data Sources using this Profile.
sv	Antalet datakällor som använder denna profil.

en	The number of Data Templates using this Profile.
sv	Antalet datamallar som använder denna profil.

en	No Data Source Profiles Found
sv	Inga datakällprofiler hittades

en	Change Device
sv	Ändra enhet

en	Reapply Suggested Names
sv	Återanvänd föreslagna namn

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datakälla

en	The following graph is using these data sources:
sv	Följande diagram använder dessa datakällor:

en	Leave the Graph untouched.
sv	Lämna grafen orörd.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
sv	Ta bort alla grafelement som refererar till denna datakälla.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
sv	Ta bort alla grafer som refererar till denna datakälla.

en	Delete Data Source
sv	Ta bort datakälla

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
sv	Välj en ny enhet för den här datakällan och klicka på "Fortsätt".

en	New Device:
sv	Ny enhet:

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande datakälla.

en	Enable Data Source
sv	Aktivera datakälla

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande datakälla.

en	Disable Data Source
sv	Inaktivera datakälla

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa det föreslagna namnet på följande datakälla.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
sv	Anmäl förslag till namngivning till datakälla

en	Custom Data [data input: %s]
sv	Anpassade data [datainmatning: %s]

en	(From Device: %s)
sv	(Från enhet: %s)

en	(From Data Template)
sv	(Från datamall)

en	Nothing Entered
sv	Ingenting inmatat

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
sv	Inga indatafält för den valda indatakällan

en	Data Template Selection [edit: %s]
sv	Val av datamall [redigera: %s]

en	Data Template Selection [new]
sv	Val av datamall [ny]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
sv	Stäng av datakällans felsökningsläge.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
sv	Slå på datakällans felsökningsläge.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
sv	Stäng av läget för information om datakälla.

en	Turn On Data Source Info Mode.
sv	Slå på Info-läge för datakälla.

en	Edit Graph: '%s'.
sv	Redigera graf: '%s'.

en	Edit Device.
sv	Redigera enhet.

en	Edit Data Template.
sv	Redigera datamall.

en	Disable Data Source.
sv	Inaktivera datakälla.

en	Enable Data Source.
sv	Aktivera datakälla.

en	Selected Data Template
sv	Mall för utvalda data

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
sv	Namnet som ges till denna datamall. Observera att du endast kan ändra grafmallar till en grafmall som är 100%$ kompatibel, vilket innebär att den innehåller identiska datakällor.

en	Device
sv	Enhet

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
sv	Välj den enhet som den här datakällan tillhör.

en	Supplemental Data Template Data
sv	Kompletterande data mall data

en	Data Source Fields
sv	Fält för datakälla

en	Data Source Item Fields
sv	Fält för datakällans objekt

en	Custom Data
sv	Anpassat data

en	Data Source Item %s
sv	Datakällans artikel %s

en	New
sv	Ny

en	Data Source Debug
sv	Felsökning av datakälla

en	RRDtool Tune Info

en	External
sv	Extern

en	1 Minute
sv	1 minut

en	Data Sources [ All Devices ]
sv	Datakällor [ Alla enheter ]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
sv	Datakällor [ Icke-enhetsbaserade ]

en	Data Sources [ %s ]
sv	Datakällor [ %s ]

en	Bad Indexes
sv	Dåliga index

en	Note that this query may take some time to run.
sv	Observera att det kan ta lite tid att köra den här frågan.

en	Orphaned
sv	Föräldralös

en	Data Source Name
sv	Datakällans namn

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
sv	Namnet på denna datakälla. Generellt programmatiskt genererad från definitionen av datamallen.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för denna datakälla. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
sv	Antalet grafer och aggregerade grafer som använder datakällan.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
sv	Frekvensen för insamling av data för denna datakälla.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
sv	Om denna datakälla inte längre används av graferna kan den tas bort (Deleted).

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
sv	Om data ska samlas in för denna datakälla eller inte. Kontrolleras på datamallsnivå.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
sv	Den datamall som denna datakälla baserades på.

en	Damaged Data Source Name
sv	Skadad datakälla Namn

en	No Data Sources Found
sv	Inga datakällor hittades

en	No Graphs
sv	Inga grafer

en	Aggregates
sv	Aggregat

en	No Aggregates
sv	Inga aggregat

en	Change Profile
sv	Ändra profil

en	Field "%s" is missing an Output Field
sv	Fältet %s saknar ett utmatningsfält

en	Click 'Continue' to delete the following Data Template(s). Any data sources attached to these templates will become individual Data Source(s) and all Templating benefits will be removed.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datamall (er). Eventuella datakällor kopplade till dessa mallar blir enskilda datakälla (er) och alla Templating-fördelar kommer att tas bort.

en	Delete Data Template(s)
sv	Radera datormall (er)

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande datamall (er). Du kan valfritt ändra titelformat för den nya dataskalan.

en	template_title
sv	mall_titel

en	Duplicate Data Template(s)
sv	Duplicate Data Template (s)

en	Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra standarddatakällaprofilen för följande datamall (er).

en	New Data Source Profile
sv	Profil för ny datakälla

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
sv	OBS: Denna ändring påverkar endast framtida datakällor och ändrar inte befintliga datakällor.

en	Change Data Source Profile
sv	Ändra datakällaprofil

en	Data Templates [edit: %s]
sv	Data Templates [redigera: %s]

en	Edit Data Input Method.

en	Data Templates [new]
sv	Datamallar [ny]

en	This field is always templated.
sv	Detta fält är alltid förberett.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta att användaren åsidosätter värdet till höger när datakällan skapas.

en	Data Templates in use can not be modified
sv	Datamallar som används kan inte ändras

en	Data Source Item [%s]
sv	Datakällans objekt [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
sv	Detta värde är inaktiverat på grund av att det antingen härleds från enheten eller från ett speciellt Data Query-objekt som håller reda på kritiska data Data Query-associationer.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
sv	Detta värde är inaktiverat eftersom det härrör från enheten och är skrivskyddat.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
sv	Värdet kommer att härledas från enheten om detta fält lämnas tomt.

en	Custom Data Warning Message
sv	Varningsmeddelande för anpassade data

en	WARNING: Data Loss can Occur
sv	VARNING: Dataförlust kan inträffa

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
sv	När du har avmarkerat den här kryssrutan och sedan Spara datamallen kommer alla befintliga datakällor baserade på denna datamall att förlora sina anpassade data. Detta kan resultera i trasig datainsamling och grafer

en	Data Templates
sv	Mallar för data

en	Data Template Name
sv	Datamallens namn

en	The name of this Data Template.
sv	Namnet på denna datamall.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för denna datamall. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
sv	Datamallar som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att den refereras av en datakälla.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
sv	Antalet datakällor som använder denna datamall.

en	Input Method
sv	Metod för inmatning

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
sv	Den metod som används för att placera data i RRD-filen för datakällan.

en	Profile Name
sv	Profilens namn

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
sv	Standardprofilen för datakällan för denna datamall.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
sv	Datakällor som baseras på inaktiva datamallar kommer inte att uppdateras när pollern körs.

en	No Data Templates Found
sv	Inga datamallar hittades

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera de förinställda GPRINT-förinställningarna.

en	Delete GPRINT Preset(s)
sv	Radera GPRINT-förinställningar

en	GPRINT Presets [edit: %s]
sv	GPRINT-förinställningar [redigera: %s]

en	GPRINT Presets [new]
sv	GPRINT-förinställningar [ny]

en	GPRINT Presets
sv	GPRINT Förinställningar

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
sv	GPRINT Förinställt namn

en	The name of this GPRINT Preset.
sv	Namnet på denna GPRINT-förinställning.

en	Format

en	The GPRINT format string.
sv	Formatsträngen för GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
sv	GPRINTs som är i bruk kan inte raderas. Används definieras som att det finns en referens till antingen en Graph eller en Graph Template.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
sv	Antalet grafer som använder detta GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
sv	Antalet grafmallar som använder denna GPRINT.

en	No GPRINT Presets
sv	Inga GPRINT-förinställningar

en	GRAPH DOES NOT EXIST
sv	GRAFEN EXISTERAR INTE

en	Viewing Graph
sv	Visa graf

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
sv	Grafdetaljer, zoomning och felsökningsverktyg

en	CSV Export
sv	CSV-export

en	Edit Graph Template
sv	Redigera grafmall

en	Click to view just this Graph in Real-time
sv	Klicka för att visa denna graf i realtid

en	Utility View
sv	Utsikt över verktyg

en	Graph Utility View

en	Graph Source/Properties
sv	Grafisk källa/fastigheter

en	Graph Data
sv	Grafdata

en	RRDtool Graph Syntax

en	The Cacti Poller has not run yet.
sv	The Cacti Poller har inte kört ännu.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
sv	Realtid har avaktiverats av din administratör.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
sv	Image Cache-katalogen finns inte. Skapa den först och ange behörigheter och försök sedan att öppna en annan realtidsgraf.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
sv	Image Cache-katalogen är inte skrivbar. Ange behörigheter och försök sedan att öppna en annan realtidsgraf.

en	Cacti Real-time Graphing
sv	Cacti Realtidsgrafering

en	Thumbnails
sv	Miniatyrer

en	%d seconds left.
sv	%d sekunder kvar.

en	seconds left.
sv	sekunder kvar.

en	Change Settings
sv	Ändra inställningar

en	Full Sync Graphs
sv	Grafer för full synkronisering

en	Quick Sync Graphs
sv	Grafer för snabb synkronisering

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
sv	Synkronisering av grafmall '%s' Resulterade i %s Reparationer!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
sv	Synkronisering av grafmall '%s' resulterade inte i några reparationer.

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template(s). Any Graph(s) associated with the Template(s) will become individual Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande grafmallar. Eventuell graf (er) som är associerad med mallarna kommer att bli individuella graf (er).

en	Delete Graph Template(s)
sv	Ta bort grafmall (er)

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande grafmallar. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya grafmallen (erna).

en	Duplicate Graph Template(s)
sv	Duplikat grafmall (er)

en	Click 'Continue' to resize the following Graph Template(s) and Graph(s) to the Height and Width below. The defaults below are maintained in Settings.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra storlek på följande grafmallar och diagram (er) till höjd och bredd nedan. Standardvärdena nedan hålls under Inställningar.

en	Graph Height
sv	Grafens höjd

en	Graph Width
sv	Grafbredd

en	Image Format
sv	Bildformat

en	Resize Selected Graph Template(s)
sv	Ändra storlek på vald grafmall (er)

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Synchronize Graphs to Graph Template(s)
sv	Synkronisera grafer till grafmallar

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera dina grafer med följande grafmallar. Den här funktionen är viktig om du har Grafer som finns med flera versioner av en grafmall och vill göra dem alla vanliga i utseende.

en	Graph Template Items [edit: %s]
sv	Objekt för grafmallar [redigera: %s]

en	Graph Item Inputs
sv	Inmatningar för grafobjekt

en	No Inputs
sv	Inga ingångar

en	Graph Template [edit: %s]
sv	Grafmall [redigera: %s]

en	Graph Template [new]
sv	Grafmall [ny]

en	Graph Template Options
sv	Alternativ för grafmall

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta att användaren åsidosätter värdet till höger när grafen skapas.

en	Graph Templates
sv	Grafmallar

en	The name of this Graph Template.
sv	Namnet på denna grafmall.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
sv	Grafmallar som används kan inte tas bort. Används definieras som att de refereras till av en Graph.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
sv	Antalet grafer som använder denna grafmall.

en	The default size of the resulting Graphs.
sv	Standardstorleken för de resulterande graferna.

en	The default image format for the resulting Graphs.
sv	Standardbildformat för de resulterande graferna.

en	Vertical Label
sv	Vertikal etikett

en	The vertical label for the resulting Graphs.
sv	Den vertikala etiketten för de resulterande graferna.

en	No Graph Templates Found
sv	Inga grafmallar hittades

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
sv	Ingångar för grafobjekt [redigera graf: %s]

en	Associated Graph Items
sv	Associerade grafiska objekt

en	Item #%s
sv	Artikel #%s

en	Cur:

en	Avg:

en	Max:

en	Min:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
sv	Objekt för grafmallar [redigera graf: %s]

en	Data Template Filter
sv	Filter för datamall

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
sv	Detta filter begränsar de datakällor som visas i rullgardinsmenyn Data Source.

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR TREE VIEW
sv	DU HAR INTE RÄTTIGHETER FÖR TREE VISNING

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR PREVIEW VIEW
sv	DU HAR INTE RÄTTIGHETER FÖR FÖRSIKTIGHETSFRÅGOR

en	Graph Preview Filters
sv	Filter för förhandsgranskning av grafer

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
sv	[ Anpassad graflista tillämpas - filtrering från lista ]

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR LIST VIEW
sv	DU HAR INTE RÄTTIGHETER FÖR LISTA VISNING

en	Graph List View Filters
sv	Filter för grafiska listvyer

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
sv	[ Anpassad graflista tillämpas - Filtrera från listan ]

en	View
sv	Visa

en	View Graphs
sv	Visa grafer

en	Add to a Report
sv	Lägg till i en rapport

en	Report
sv	Rapportera

en	All Graphs & Templates
sv	Alla grafer och mallar

en	Not Templated
sv	Ej templat

en	Graph Name
sv	Grafens namn

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
sv	Titeln på denna graf. Generellt genereras den programmatiskt från Graph Template-definitionen eller reglerna för Suggested Naming. Den maximala längden på titeln styrs under Inställningar->Visuellt.

en	The device for this Graph.
sv	Enheten för denna graf.

en	Source Type
sv	Ursprungstyp

en	The underlying source that this Graph was based upon.
sv	Den underliggande källan som denna graf baserades på.

en	Source Name
sv	Källnamn

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
sv	Den grafmall eller datafråga som denna graf baserades på.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
sv	Storleken på denna graf när den inte är i förhandsgranskningsläge.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
sv	Välj den rapport som du vill lägga till de valda graferna i.

en	Preview Mode
sv	Förhandsgranskningsläge

en	Add Selected Graphs to Report
sv	Lägg till valda grafer i rapporten

en	Ok

en	Title
sv	Titel

en	Start Date
sv	Startdatum

en	End Date
sv	Slutdatum

en	Step
sv	Steg

en	Total Rows
sv	Summeringsrader

en	Graph ID
sv	Graf-ID

en	Host ID
sv	Värd-ID

en	Nth Percentile
sv	Nionde percentilen

en	Summation
sv	Sammanfattning

en	Date
sv	Datum

en	Summary Details
sv	Sammanfattning Detaljer

en	Download
sv	Hämta ner

en	Change Graph Template
sv	Mall för förändringsdiagram

en	Create Aggregate Graph
sv	Skapa aggregerad graf

en	Create Aggregate from Template
sv	Skapa aggregat från mall

en	Apply Automation Rules
sv	Tillämpa automatiseringsregler

en	Convert to Graph Template
sv	Konvertera till grafmall

en	No Device -
sv	Ingen enhet -

en	Created graph: %s
sv	Skapad graf: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
sv	ERROR: Ingen datakälla associerad. Kontrollera mall

en	Click 'Continue' to delete the following Graph(s). Note that if you choose to Delete Data Sources, only those Data Sources not in use elsewhere will also be Deleted.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande graf (er). Observera att om du väljer att ta bort datakällor kommer endast de datakällor som inte används någon annanstans att raderas.

en	The following Data Source(s) are in use by these Graph(s).
sv	Följande datakälla (er) används av dessa graf (er).

en	Delete all Data Source(s) referenced by these Graph(s) that are not in use elsewhere.
sv	Ta bort all datakälla (er) som refereras av dessa graf (er) som inte används någon annanstans.

en	Leave the Data Source(s) untouched.
sv	Lämna datakällan orörda.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to change the Graph Template for the following Graph(s). Please note, that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
sv	Välj en grafmall och klicka på "Fortsätt" för att ändra grafmallen för följande graf (er). Observera att endast kompatibla grafmallar kommer att visas. Kompatibel identifieras av de som har identiska datakällor.

en	New Graph Template
sv	Ny grafmall

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph(s). You can optionally change the title format for the new Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande graf (er). Du kan valfritt ändra titelformat för den nya grafen (erna).

en	<graph_title> (1)

en	Duplicate Graph(s)
sv	Dubbla graf (er)

en	Click 'Continue' to convert the following Graph(s) into Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att konvertera följande graf (er) till grafmallar. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya grafmallen (erna).

en	<graph_title> Template
sv	<graph_title> Mall

en	Click 'Continue' to place the following Graph(s) under the Tree Branch selected below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att placera följande graf (er) under trädgrenen vald nedan.

en	Destination Branch
sv	Destination Filial

en	Choose a new Device for these Graph(s) and click 'Continue'.
sv	Välj en ny enhet för dessa graf (er) och klicka på "Fortsätt".

en	New Device
sv	Ny enhet

en	Change Graph(s) Associated Device
sv	Ändra graf (er) associerad enhet

en	Click 'Continue' to re-apply suggested naming to the following Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa rekommenderad namngivning på följande graf (er).

en	Reapply Suggested Naming to Graph(s)
sv	Anmäl förslag till namngivning till graf (er)

en	Click 'Continue' to create an Aggregate Graph from the selected Graph(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs:
sv	Följande datakällor används av dessa grafer:

en	Please confirm
sv	Vänligen bekräfta

en	Select the Aggregate Template to use and press 'Continue' to create your Aggregate Graph. Otherwise press 'Cancel' to return.
sv	Välj Aggregate Template som ska användas och tryck på "Fortsätt" för att skapa din Aggregate Graph. Annars trycker du på "Avbryt" för att returnera.

en	There are presently no Aggregate Templates defined for this Graph Template. Please either first create an Aggregate Template for the selected Graphs Graph Template and try again, or simply crease an un-templated Aggregate Graph.
sv	Det finns för närvarande inga aggregerade mallar definierade för denna grafmall. Var god och skapar först en sammansatt mall för den valda grafgrafmallen och försök igen, eller helt enkelt skapa en un-templated Aggregate Graph.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs.
sv	Tryck på 'Return' för att återvända och välj olika Grafer.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa automatiseringsregler på följande grafer.

en	Graph Items [new]
sv	Grafobjekt [ny]

en	Graph Items [edit: %s]
sv	Grafobjekt [redigera: %s]

en	Graph [edit: %s]
sv	Graf [redigera: %s]

en	Graph [new]
sv	Graf [ny]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
sv	Stäng av Graph Debug Mode.

en	Turn On Graph Debug Mode.
sv	Slå på Graph Debug Mode.

en	Edit Graph Template.
sv	Redigera grafmall.

en	Edit Data Source: '%s'.
sv	Redigera datakälla: '%s'.

en	Unlock Graph.
sv	Lås upp Graph.

en	Lock Graph.

en	Selected Graph Template
sv	Vald grafmall

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
sv	Välj en grafmall som ska tillämpas på denna graf. Observera att du endast kan ändra grafmallar till en 100%%-kompatibel grafmall, vilket innebär att den innehåller identiska datakällor.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
sv	Välj den enhet som den här grafen hör till.

en	Supplemental Graph Template Data
sv	Data för kompletterande grafmall

en	Graph Fields
sv	Graffält

en	Graph Item Fields
sv	Fält för grafobjekt

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]

en	Graph Management [ All Devices ]
sv	Grafhantering [ Alla enheter ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
sv	Graph Management [ Icke-enhetsbaserad ]

en	Graph Management [ %s ]
sv	Grafhantering [ %s ]

en	Graph Source
sv	Diagram, datakälla

en	Non Templated
sv	Ej templat

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för denna Graph. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Empty Graph
sv	Tom graf

en	Data Sources [No Device]
sv	Datakällor [Ingen enhet]

en	Data Sources [%s]
sv	Datakällor [%s]

en	Data Template
sv	Datamall

en	Graph Items [graph: %s]
sv	Grafobjekt [graf: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
sv	Välj den datakälla som ska kopplas till detta grafobjekt.

en	Default Settings Saved
sv	Standardinställningar sparade

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
sv	Nya grafer för [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
sv	Nya grafer för [ Alla enheter ]

en	New Graphs for None Host Type
sv	Nya grafer för ingen värdtyp

en	Filter Settings Saved
sv	Filterinställningar sparade

en	Graph Types
sv	Grafiska typer

en	Graph Template Based
sv	Grafmall baserad på

en	Save Filters
sv	Spara filter

en	Edit this Device
sv	Redigera denna enhet

en	Create New Device
sv	Skapa ny enhet

en	(Select a graph type to create)
sv	(Välj en graftyp som ska skapas)

en	Create
sv	Skapa

en	Select All
sv	Välj alla

en	Select All Rows
sv	Välj alla rader

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
sv	Fel vid analys av XML-filen Data Query Resource för datafrågan '%s' med id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
sv	Fel vid analys av XML-filen Data Query Resource för datafrågan '%s' med id '%s'. Fältnamn '%s' saknar attributet 'direction'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
sv	Fel vid analys av XML-filen Data Query Resource för datafrågan '%s' med id '%s'

en	Data Query [%s]
sv	Datafrågeställning [%s]

en	From there you can get more information.
sv	Därifrån kan du få mer information.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
sv	Den här datafrågan gav 0 rader, kanske uppstod det ett problem vid utförandet av datafrågan.

en	You can run this Data Query in debug mode
sv	Du kan köra den här datafrågan i felsökningsläge

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
sv	Indexet är inaktiverat på grund av att datafrågan inte har några associerade grafmallar.

en	Search Returned no Rows.
sv	Sökningen gav inga rader.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
sv	Fel i datafrågeställning. Detta kan bero på följande: Filbehörigheter, eller en saknad eller felaktigt formaterad Data Query XML-fil.

en	Select a Graph Type to Create
sv	Välj en graftyp att skapa

en	Make selection default
sv	Gör valet till standard

en	Set Default
sv	Ange som standard

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
sv	VARNING: Cacti-sida:%s för användare:%s genererade ett fatalt fel %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
sv	Dokumentsidan '%s' kan inte nås. Dokumentationsplatsen för Cacti kan inte nås. Http-felet var '%s'. Överväg att ladda ner en officiell version för att få den senaste dokumentationen och hosta dokumentationen lokalt.

en	Cacti GitHub Site
sv	Cacti GitHub-plats

en	Open a ticket at
sv	Öppna ett ärende på

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
sv	Hjälpfilen %s fanns inte på platsen för Cacti-dokumentation.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
sv	Dokumentsidan '%s' kan inte nås lokalt.

en	Change Device Settings
sv	Ändra enhetsinställningar

en	Clear Statistics
sv	Rensa statistik

en	Sync to Device Template
sv	Synkronisera till enhetsmall

en	Place Device on Report
sv	Placera enheten på rapporten

en	Data Query Re-indexed.
sv	Datafråga omindexerad.

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
sv	Enhetsdatafråga omindexerad. Verbose-utdata visas.

en	Device Debugging Enabled for Device.
sv	Device Debugging aktiverad för enheten.

en	Device Debugging Disabled for Device.
sv	Enhetsfelsökning avaktiverad för enheten.

en	Poller Cache for Device Refreshed.
sv	Poller Cache för enhet uppdaterat.

en	ERROR: Invalid Device ID.
sv	ERROR: Ogiltigt enhets-ID.

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
sv	Enhetens omindexering slutfördes på %0.2f sekunder. Det var %d objekt som uppdaterades.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
sv	Det går inte att lägga till några enheter i rapporten '%s'

en	Click 'Continue' to enable the following Device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande enhet (er).

en	Enable Device(s)
sv	Aktivera enhet (er)

en	Click 'Continue' to disable the following Device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enhet (er).

en	Disable Device(s)
sv	Inaktivera enhet (er)

en	Click 'Continue' to change the Device options below for multiple Device(s). Please check the box next to the fields you want to update, and then fill in the new value.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra Enhetsalternativen nedan för flera enheter. Markera rutan bredvid de fält du vill uppdatera och fyll i det nya värdet.

en	Update this Field
sv	Uppdatera detta fält

en	Change Device(s) SNMP Options
sv	Ändra enhet (er) SNMP-alternativ

en	Click 'Continue' to clear the counters for the following Device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att rensa räknarna för följande enhet (er).

en	Clear Statistics on Device(s)
sv	Rensa statistik på enhet (er)

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Device(s) to their Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att synkronisera följande enhet (er) till deras enhetsmall.

en	Synchronize Device(s)
sv	Synkronisera enhet (er)

en	Click 'Continue' to delete the following Device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhet (er).

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
sv	Lämna alla grafer och datakällor orörda. Datakällorna kommer dock att inaktiveras.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
sv	Ta bort alla associerade grafer och datakällor.

en	Click 'Continue' to place the following Device(s) under the branch selected below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att placera följande enhet (er) under filialen vald nedan.

en	Place Device(s) on Tree
sv	Placera enhet (er) på träd

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Devices(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa automationsregler på följande enheter.

en	Run Automation on Device(s)
sv	Kör automation på enhet (er)

en	Add Devices to Report
sv	Lägg till i rapport

en	You currently have no Reports defined.
sv	Du har för närvarande inga rapporter definierade.

en	Device [new]
sv	Enhet [ny]

en	Device [edit: %s]
sv	Enhet [redigera: %s]

en	Disable Device Debug
sv	Avaktivera enhetsfelsökning

en	Enable Device Debug
sv	Aktivera felsökning av enhet

en	Repopulate Poller Cache
sv	Fylla på Poller-cachen på nytt

en	View Poller Cache
sv	Visa Poller Cache

en	Create Graphs for this Device
sv	Skapa grafer för den här enheten

en	Re-Index Device
sv	Re-Index Enhet

en	Data Source List
sv	Lista över datakällor

en	Graph List
sv	Grafiska listan

en	Contacting Device
sv	Kontakta enhet

en	Edit
sv	Redigera

en	Is Being Graphed
sv	Håller på att bli grafiskt

en	Not Being Graphed
sv	Inte graferas

en	Delete Graph Template Association
sv	Ta bort association för grafmall

en	No associated graph templates.
sv	Inga tillhörande grafmallar.

en	Add Graph Template
sv	Lägg till grafmall

en	Add Graph Template to Device
sv	Lägg till grafmall till enhet

en	Data Query Debug Information
sv	Felsökningsinformation för datafrågor

en	Copy
sv	Kopiera

en	Hide
sv	Dölj

en	Associated Data Queries
sv	Frågor om associerade data

en	Re-Index Method
sv	Metod för återindexering

en	Actions
sv	Åtgärder

en	[%d Items, %d Rows]
sv	[%d objekt, %d rader]

en	Fail
sv	Misslyckad

en	Success
sv	Lyckades

en	Reload Query
sv	Ladda om förfrågan

en	Verbose Query
sv	Utförlig fråga

en	Remove Query
sv	Ta bort förfrågan

en	No Associated Data Queries.
sv	Inga associerade datafrågor.

en	Add Data Query
sv	Lägg till datafrågeställning

en	Add Data Query to Device
sv	Lägg till datafrågeställning till enhet

en	Ping
sv	Notifiera

en	Ping and SNMP Uptime
sv	Ping och SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
sv	SNMP Upptid

en	Ping or SNMP Uptime
sv	Ping eller SNMP Upptid

en	SNMP Desc
sv	SNMP beskrivning

en	SNMP GetNext

en	Delete Item from Device
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Undefined
sv	Odefinierad

en	Site
sv	Plats

en	Export Devices
sv	Exportera enheter

en	Not Up
sv	Inte uppe

en	Recovering
sv	Återhämtning

en	Unknown
sv	Okänd

en	Device Description
sv	Beskrivning av enhet

en	The name by which this Device will be referred to.
sv	Det namn som denna enhet kommer att refereras till.

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
sv	Antingen en IP-adress eller ett värdnamn. Om det är ett värdnamn måste det kunna lösas med antingen DNS eller från din hosts-fil.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för den här enheten. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
sv	Det totala antalet grafer som genererats från denna enhet.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
sv	Det totala antalet datakällor som genereras från denna enhet.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
sv	Övervakningsstatus för enheten baserat på ping-resultat. Om den här enheten är av en speciell typ, genom att använda värdnamnet "localhost", eller på grund av inställningen att inte utföra en tillgänglighetskontroll, kommer den alltid att förbli Upp. Vid användning av cmd.php-datainsamlaren pingas inte en enhet utan grafer av datainsamlaren och förblir i tillståndet "Unknown".

en	In State
sv	I staten

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
sv	Den tid som denna enhet har varit i sitt nuvarande tillstånd.

en	The current amount of time that the host has been up.
sv	Den aktuella tiden som värden har varit uppe.

en	Poll Time
sv	Pollningstid

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
sv	Den tid det tar att samla in data från den här enheten.

en	Current (ms)
sv	Ström (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
sv	Den aktuella pingtiden i millisekunder för att nå enheten.

en	Average (ms)
sv	Genomsnitt (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
sv	Den genomsnittliga pingtiden i millisekunder för att nå enheten sedan räknarna rensades för den här enheten.

en	Availability
sv	Tillgänglighet

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
sv	Tillgänglighetsprocenten baserad på pingresultat sedan räknarna rensades för den här enheten.

en	Sync Devices
sv	Synkronisera enheter

en	Click 'Continue' to delete the following Device Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetsmall (er).

en	Delete Device Template(s)
sv	Ta bort enhetsmall (er)

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Template(s). Optionally change the title for the new Device Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande Device Template (s). Ändra eventuellt titeln för den nya Device Template (s).

en	Duplicate Device Template(s)
sv	Duplicate Device Template (s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices associated with the selected Device Template(s). Note that this action may take some time depending on the number of Devices mapped to the Device Template.
sv	Klicka på Fortsätt för att synkronisera enheter som är associerade med den valda enhetsmallen. Observera att den här åtgärden kan ta tid beroende på antalet enheter som är mappade till enhetsmallen.

en	Sync Devices to Device Template(s)
sv	Synkronisera enheter till enhetsmall (er)

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Graph Template kommer att skiljas från Device Template.

en	Graph Template Name: %s
sv	Grafmallens namn: %s

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande datafrågor kommer att kopplas bort från enhetsmallen.

en	Data Query Name: %s
sv	Namn på datafråga: %s

en	Device Templates [edit: %s]
sv	Enhetsmallar [redigera: %s]

en	Device Templates [new]
sv	Enhetsmallar [ny]

en	Default Submit Button
sv	Standard skicka-knapp

en	Add Graph Template to Device Template
sv	Lägg till grafmall till enhetsmall

en	No associated data queries.
sv	Inga associerade datafrågor.

en	Add Data Query to Device Template
sv	Lägg till datafråga i enhetsmall

en	Delete Item from Device Template
sv	Ta bort objekt från enhetsmall

en	Device Templates
sv	Enhetsmallar

en	Class
sv	Klass

en	Has Devices
sv	Har enheter

en	Device Template Name
sv	Namn på enhetsmall

en	The name of this Device Template.
sv	Namnet på den här enhetsmallen.

en	Device Class
sv	Enhetsklass

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
sv	Klassen för denna enhetsmall. Klassnamnet ska vara representativt för dess funktion.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
sv	Det interna databas-ID:t för denna Device Template. Användbart vid automatisering eller felsökning.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
sv	Enhetsmallar som används kan inte tas bort. Används definieras som refererad till av en enhet.

en	Devices Using
sv	Enheter som använder

en	The number of Devices using this Device Template.
sv	Antalet enheter som använder denna enhetsmall.

en	Unassigned
sv	Icke tilldelade

en	No Device Templates Found
sv	Inga enhetsmallar hittades

en	Not Logged In
sv	Inte Inloggad

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
sv	Du måste vara inloggad för att komma åt denna del av Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
sv	FATAL: Du måste vara inloggad för att komma åt denna del av Cacti.

en	Login Again
sv	Logga in igen

en	Permission Denied
sv	Åtkomst nekad

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
sv	Om du känner att detta är ett fel. Vänligen kontakta din Cacti-administratör.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
sv	Du har inte tillåtelse att besöka denna del av Cacti.

en	Installation In Progress
sv	Installation pågår

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
sv	Endast Cacti-administratörer med behörigheten Install/Upgrade kan logga in nu

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
sv	Det pågår en installation eller uppgradering.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
sv	Huvuddatainsamlaren har återgått till online-status

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
sv	Huvuddatainsamlaren har gått till en offline- eller återställningsstatus

en	Save Successful.
sv	Spara framgångsrikt.

en	Save Failed.
sv	Spara misslyckades.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
sv	Spara misslyckades på grund av fel i fältinmatningen (markera röda fält).

en	Passwords do not match, please retype.
sv	Lösenorden stämmer inte överens, vänligen skriv in dem igen.

en	You must select at least one field.
sv	Du måste välja minst ett fält.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
sv	Du måste ha den inbyggda användarautentiseringen aktiverad för att kunna använda den här funktionen.

en	XML parse error.
sv	Fel vid XML-parsning.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
sv	Den markerade katalogen finns inte. Vänligen ange en giltig katalog.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
sv	Cacti-loggfilen måste ha filnamnstillägget '.log'

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
sv	Data Input for method verkar inte vara vitlistad.

en	Data Source does not exist.
sv	Datakällan finns inte.

en	Username already in use.
sv	Användarnamn används redan.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
sv	SNMP v3 Privacy Passphrases stämmer inte överens

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
sv	SNMP v3 Authentication Passphrases stämmer inte överens

en	XML: Cacti version does not exist.
sv	XML: Cacti-versionen finns inte.

en	XML: Hash version does not exist.
sv	XML: Hash-versionen finns inte.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
sv	XML: Genererad med en nyare version av Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
sv	XML: Det går inte att hitta typkoden.

en	Username already exists.
sv	Användarnamnet existerar redan.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
sv	Byte av användarnamn är inte tillåtet för utsedd mall eller gästanvändare.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
sv	Borttagning av användare är inte tillåten för avsedd mall eller gästanvändare.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
sv	Användarradering är inte tillåten för utsedd användare av grafexport.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
sv	Datamallen innehåller en borttagen datakällprofil. Spara datamallen på nytt med en befintlig datakällprofil.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
sv	Grafmall innehåller borttaget GPrint-prefix. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera och/eller korrigera.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
sv	Grafmallen innehåller borttagna CDEF:er. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera och/eller korrigera.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
sv	Grafmallen innehåller en borttagen metod för datainmatning. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Datamallen hittades inte under exporten. Kör databasreparationsskript för att identifiera.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Enhetsmall hittades inte under export. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Datafrågan hittades inte under exporten. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
sv	Grafmall hittades inte under export. Kör databasreparationsskriptet för att identifiera.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
sv	Grafen hittades inte. Antingen har den raderats eller så behöver din databas repareras.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
sv	SNMPv3 Auth lösenfraser måste vara 8 tecken eller större.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
sv	Vissa grafer har inte uppdaterats. Det går inte att byta enhet för Data Query-baserade grafer.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
sv	Det går inte att byta enhet för Data Query-baserade grafer.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
sv	Vissa inställningar har inte sparats. Kontrollera meddelanden nedan. Kontrollera röda fält för fel.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
sv	Den markerade filen finns inte. Vänligen ange ett giltigt filnamn.

en	All User Settings have been returned to their default values.
sv	Alla användarinställningar har återställts till sina standardvärden.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
sv	Föreslaget fältnamn har inte angetts. Ange ett fältnamn och försök igen.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
sv	Föreslaget värde har inte angetts. Ange ett föreslaget värde och försök igen.

en	You must select at least one object from the list.
sv	Du måste välja minst ett objekt från listan.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
sv	Enhetsmall uppdaterad. Kom ihåg att synkronisera enheter för att skicka alla ändringar till enheter som använder den här enhetsmallen.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
sv	Spara lyckades. Inställningar replikerade till fjärranslutna datainsamlare.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
sv	Spara misslyckades. Minimivärden måste vara mindre än maximivärden.

en	Unable to change password. User account not found.
sv	Det går inte att ändra lösenord. Användarkontot hittades inte.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
sv	Datainmatning sparad. Du måste uppdatera de datamallar som hänvisar till denna datainmatningsmetod innan du skapar grafer eller datakällor.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
sv	Datainmatning sparad. Du måste uppdatera de datamallar som hänvisar till denna metod för datainmatning innan datainsamlarna börjar använda nya eller ändrade fält för datainmatning.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
sv	Fält för datainmatning Sparat. Du måste uppdatera de datamallar som hänvisar till denna datainmatningsmetod innan du skapar diagram eller datakällor.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
sv	Inmatningsfält för data sparat. Du måste uppdatera de datamallar som hänvisar till denna datainmatningsmetod innan datainsamlarna börjar använda nya eller ändrade datainmatningsfält.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
sv	Den angivna loggfilen är inte en logg- eller arkivfil från Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
sv	Den angivna loggfilen var en Cacti-arkivfil och togs bort.

en	Cacti log purged successfully
sv	Cacti-loggen rensad framgångsrikt

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
sv	Om du tvingar fram en lösenordsändring måste du också tillåta användaren att ändra sitt lösenord.

en	You are not allowed to change your password.
sv	Du får inte ändra ditt lösenord.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
sv	Det går inte att avgöra storleken på lösenordsfältet, kontrollera behörigheterna för db-användaren

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
sv	Kan inte öka storleken på lösenordsfältet, vädjar kontrollera behörigheten för db-användare

en	LDAP/AD based password change not supported.
sv	LDAP/AD-baserad lösenordsändring stöds inte.

en	Password successfully changed.
sv	Lösenordet har ändrats.

en	Unable to clear log, no write permissions
sv	Det går inte att rensa loggen, inga skrivbehörigheter

en	Unable to clear log, file does not exist
sv	Det går inte att rensa loggen, filen finns inte

en	CSRF Timeout, refreshing page.
sv	CSRF Timeout, uppdatering av sidan.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
sv	CSRF Timeout inträffade på grund av inaktivitet, sidan uppdaterades.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
sv	Ogiltig tidsstämpel. Välj tidsstämpel i framtiden.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
sv	Data Collector(s) synkroniserad för offline-drift

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
sv	Data Collector(s) hittades inte vid försök till synkronisering

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
sv	Det gick inte att upprätta MySQL-anslutning med Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
sv	Data Collector-synkroniseringen måste initieras från den huvudsakliga Cacti-servern.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
sv	Synkroniseringen omfattar inte den centrala Cacti Database-servern.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
sv	När du sparar en Remote Data Collector måste databasens värdnamn vara unikt i förhållande till alla andra.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
sv	Värdnamnet för din fjärrdatabas måste vara något annat än "localhost" för varje fjärrdatainsamlare.

en	Path variables on this page were only saved locally.
sv	Banvariablerna på denna sida sparades endast lokalt.

en	Report Saved
sv	Rapport sparad

en	Report Save Failed
sv	Rapport Spara misslyckades

en	Report Item Saved
sv	Rapportobjekt sparat

en	Report Item Save Failed
sv	Spara rapportobjekt misslyckades

en	Graph was not found attempting to Add to Report
sv	Grafen hittades inte när du försökte Lägg till i rapporten

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
sv	Det går inte att lägga till grafer. Aktuell användare är inte ägare

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
sv	Det går inte att lägga till alla grafer. Se felmeddelandet för mer information.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
sv	Du måste välja minst en graf som du vill lägga till i en rapport.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
sv	Alla grafer har lagts till i rapporten. Duplicerade grafer med samma tidsintervall har hoppats över.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
sv	Cache för pollerresurser rensad. Huvuddatainsamlaren återuppbyggs vid nästa pollerstart och fjärrdatainsamlarna synkroniseras efteråt.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
sv	Tillstånd nekat. Du har inte behörighet att utföra den begärda åtgärden.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
sv	Sidan är inte definierad. Därför kan den inte visas.

en	Unexpected error occurred
sv	Ett oväntat fel inträffade

en	Function
sv	Funktion

en	Special Data Source
sv	Särskild datakälla

en	Custom String
sv	Anpassad sträng

en	Current Graph Item Data Source
sv	Aktuellt diagramobjekts datakälla

en	Script/Command
sv	Skript/kommando

en	Script Server
sv	Skriptserver

en	Index Count
sv	Index antal

en	Verify All
sv	Verifiera alla

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
sv	All omindexering kommer att vara manuell eller hanteras via skript eller Device Automation.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
sv	När enhetens SNMP-upptid går bakåt kommer en Re-Index att utföras.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
sv	När indextalet för Data Query ändras kommer en ny indexering att utföras.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
sv	Varje valcykel kommer en ny indexering att utföras. Mycket dyrt.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
sv	SNMP-fältets namn (rullgardinsmeny)

en	SNMP Field Value (From User)
sv	SNMP-fältets värde (från användaren)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
sv	SNMP-utmatningstyp (rullgardinsmeny)

en	Normal

en	Light
sv	Ljus

en	Mono

en	North
sv	Nord

en	South
sv	Syd

en	West
sv	Väst

en	East
sv	Öst

en	Left
sv	Vänster

en	Right
sv	Höger

en	Justified
sv	Justerade

en	Center
sv	Centrera

en	Top -> Down
sv	Upp -> Ner

en	Bottom -> Up
sv	Botten -> Upp

en	Numeric
sv	﻿Numerisk

en	Timestamp
sv	Tidsstämpel

en	Duration
sv	Varaktighet

en	Not In Use
sv	Ej i bruk

en	Version %d

en	[None]
sv	[Ingen]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C

en	AES-256

en	AES-256-C

en	Logfile Only
sv	Endast loggfil

en	Logfile and Syslog/Eventlog
sv	Loggfil och Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
sv	Endast Syslog/Eventlog

en	SNMP getNext
sv	SNMP hämta nästa

en	ICMP Ping

en	TCP Ping

en	UDP Ping

en	NONE - Syslog Only if Selected
sv	NONE - Syslog endast om vald

en	LOW - Statistics and Errors
sv	LOW - Statistik och fel

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
sv	MEDIUM - Statistik, fel och resultat

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
sv	HIGH - Statistik, fel, resultat och större I/O-händelser

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
sv	DEBUG - Statistik, fel, resultat, I/O och programflöde

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
sv	DEVEL - Utvecklare DEBUG-nivå

en	Selected Poller Interval
sv	Valt pollerintervall

en	Every %d Seconds
sv	Varje %d sekund

en	Every Minute
sv	Varje minut

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Every %d Hours
sv	Varje %d timme

en	Every %d Day
sv	Varje %d dag

en	%0.1f Minutes
sv	%0.1f minuter

en	%d Year
sv	%d År

en	Disabled/Manual
sv	Inaktiverad/Manuell

en	Every day
sv	Varje dag

en	1 Thread
sv	1 tråd

en	Builtin Authentication
sv	Inbyggd autentisering

en	Web Basic Authentication
sv	Grundläggande autentisering på webben

en	LDAP Authentication
sv	LDAP-autentisering

en	Multiple LDAP/AD Domains
sv	Flera LDAP / AD-domäner

en	Active Directory

en	LDAPS

en	LDAP + TLS

en	Hard
sv	Svår

en	Demand
sv	Efterfrågan

en	Allow
sv	Tillåt

en	Try
sv	Testa

en	No Searching
sv	Ingen sökning

en	Anonymous Searching
sv	Anonym sökning

en	Specific Searching
sv	Specifik sökning

en	Enabled (strict mode)
sv	Aktiverad (strikt läge)

en	Operator
sv	Operatör

en	Another CDEF
sv	Ytterligare en CDEF

en	Inherit Parent Sorting
sv	Ärva föräldrasortering

en	Manual Ordering (No Sorting)
sv	Manuell beställning (ingen sortering)

en	Alphabetic Ordering
sv	Alfabetisk beställning

en	Natural Ordering
sv	Naturlig beställning

en	Numeric Ordering
sv	Numerisk beställning

en	Header
sv	Sidhuvud

en	Graph
sv	Diagram

en	Data Query Index
sv	Index för datafrågor

en	Current Graph Item Polling Interval
sv	Aktuellt grafobjekt Pollningsintervall

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Alla datakällor (inkludera inte dubbletter)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
sv	Alla datakällor (inklusive duplikat)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Alla liknande datakällor (inkludera inte duplikat)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
sv	Alla liknande datakällor (inkludera inte dubbletter) Polling Interval

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
sv	Alla liknande datakällor (inklusive duplikat)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
sv	Aktuell datakälla Artikel: Minsta värde

en	Current Data Source Item: Maximum Value
sv	Aktuellt objekt för datakälla: Maximalt värde

en	Graph: Lower Limit
sv	Graf: Nedre gräns

en	Graph: Upper Limit
sv	Graf: Övre gräns

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Antal av alla datakällor (inkludera inte dubbletter)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
sv	Antal av alla datakällor (inklusive duplikat)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
sv	Antal av alla liknande datakällor (inkludera inte duplikat)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
sv	Antal av alla liknande datakällor (inklusive duplikat)

en	Main Console
sv	Huvudkonsol

en	Console Page
sv	Konsolens sida

en	New Graphs
sv	Nya grafer

en	Management
sv	Hantering

en	Sites
sv	Webbplatser

en	Trees
sv	Träd

en	Data Collection
sv	Datainsamling

en	Data Collectors
sv	Datainsamlare

en	Aggregate
sv	Sammanslagna

en	Automation
sv	Automatisering

en	Discovered Devices
sv	Upptäckta enheter

en	Device Rules
sv	Regler för enheter

en	Presets
sv	Förinställningar

en	Data Profiles
sv	Dataprofiler

en	VDEFs
sv	VDEF:er

en	Import/Export
sv	Importera/Exportera

en	Import Templates
sv	Importera mallar

en	Import Packages
sv	Importera paket

en	Export Templates
sv	Exportera mallar

en	Configuration
sv	Konfiguration

en	Settings
sv	Inställningar

en	Users
sv	Användare

en	User Groups
sv	Användargrupper

en	User Domains
sv	Användardomäner

en	Utilities
sv	Verktyg

en	System Utilities
sv	Systemverktyg

en	External Links
sv	Externa länkar

en	Troubleshooting
sv	Felsökning

en	Support

en	Access Points, Controllers
sv	Accesspunkter, styrenheter

en	Application Related
sv	Applikationsrelaterad

en	Cacti Related
sv	Cacti-relaterade

en	Database Related
sv	Databasrelaterat

en	Facilities Related
sv	Faciliteter relaterade

en	Generic Device
sv	Generisk enhet

en	HPC/Grid Computing

en	Hypervisor Related
sv	Hypervisor Relaterat

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
sv	Licensiering Relaterat

en	Linux Related
sv	Linux-relaterat

en	Load Balancer
sv	Lastbalanserare

en	Network Switch
sv	Nätverksswitch

en	Network Router
sv	Router för nätverk

en	NAS/SAN Related
sv	NAS/SAN Relaterat

en	Network Firewalls
sv	Brandväggar för nätverk

en	Power Related PDUs/STS, etc.
sv	Kraftrelaterade PDU/STS, etc.

en	Printer Related
sv	Skrivarrelaterat

en	Storage Related
sv	Lagring Relaterat

en	Telco Related
sv	Telco relaterat

en	Web Server Related
sv	Webbserver Relaterat

en	Windows Related
sv	Windows relaterade

en	UPS Related
sv	UPS-relaterad

en	All Lines
sv	Alla linjer

en	%d Lines
sv	%d Linjer

en	Console Access
sv	Åtkomst till konsol

en	Realtime Graphs
sv	Grafer i realtid

en	Update Profile
sv	Uppdatera profil

en	Users/Groups
sv	Användare/grupper

en	Settings/Utilities
sv	Inställningar/Verktyg

en	Installation/Upgrades
sv	Installation/Uppgraderingar

en	Sites/Devices/Data
sv	Webbplatser/enheter/data

en	Spike Handling
sv	Spikhantering

en	Log Administration
sv	Administration av loggar

en	Log Viewing
sv	Visning av loggar

en	Reports Administration
sv	Rapporter Administration

en	Reports Creation
sv	Skapande av rapporter

en	Show Graph Action Icons
sv	Visa grafiska åtgärdssymboler

en	Show User Help Links
sv	Visa länkar till användarhjälp

en	Plugin Administration
sv	Plugin-administration

en	Normal User
sv	Normal användare

en	Template Editor
sv	Redaktör för mallar

en	General Administration
sv	Allmän administration

en	System Administration
sv	Systemadministration

en	CDEF

en	CDEF Item
sv	CDEF-objekt

en	GPRINT Preset
sv	GPRINT Förinställning

en	Data Input Field
sv	Fält för inmatning av data

en	Data Source Profile
sv	Profil för datakälla

en	Data Template Item
sv	Datamall Objekt

en	Graph Template Item
sv	Grafmall Objekt

en	Graph Template Input
sv	Grafmall Input

en	VDEF

en	VDEF Item
sv	VDEF-objekt

en	Last Half Hour
sv	Sista halvtimmen

en	Last Hour
sv	Senaste timmen

en	Last %d Hours
sv	Senaste %d timmar

en	Last Day
sv	Sista dagen

en	Last %d Days
sv	Senaste %d dagar

en	Last Week
sv	Förra veckan

en	Last %d Weeks
sv	Senaste %d veckorna

en	Last Month
sv	Förra månaden

en	Last %d Months
sv	Senaste %d månaderna

en	Last Year
sv	Föregående år

en	Last %d Years
sv	Senaste %d åren

en	Day Shift
sv	Dagskift

en	This Day
sv	Denna dag

en	This Week
sv	Denna vecka

en	This Month
sv	Denna månad

en	This Year
sv	I år

en	Previous Day
sv	Föregående dag

en	Previous Week
sv	Föregående vecka

en	Previous Month
sv	Föregående månad

en	Previous Year
sv	Föregående år

en	%d Min
sv	%d min

en	Month Number, Day, Year
sv	Månadsnummer, dag, år

en	Month Name, Day, Year
sv	Månad Namn, Dag, År

en	Day, Month Number, Year
sv	Dag, månadsnummer, år

en	Day, Month Name, Year
sv	Dag, Månad Namn, År

en	Year, Month Number, Day
sv	År, månadsnummer, dag

en	Year, Month Name, Day
sv	År, månad Namn, dag

en	After Boost
sv	Efter Boost

en	%d MBytes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes

en	2,000 Data Source Items
sv	2 000 Datakällans objekt

en	5,000 Data Source Items
sv	5.000 Datakällans objekt

en	10,000 Data Source Items
sv	10.000 Datakällans objekt

en	15,000 Data Source Items
sv	15.000 Datakällans objekt

en	25,000 Data Source Items
sv	25.000 Datakällans poster

en	50,000 Data Source Items (Default)
sv	50 000 Datakällobjekt (standard)

en	100,000 Data Source Items
sv	100.000 Datakällans objekt

en	200,000 Data Source Items
sv	200.000 Datakällans objekt

en	400,000 Data Source Items
sv	400.000 Datakälla Objekt

en	2 Hours
sv	2 timmar

en	4 Hours
sv	4 timmar

en	6 Hours
sv	6 timmar

en	%s Hours
sv	%s timmar

en	%d GByte

en	Unlimited
sv	Obegränsad

en	%s Minutes
sv	%s minuter

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes
sv	%d Megabyte

en	Send Now
sv	Skicka nu

en	Take Ownership
sv	Ta ägandeskap

en	Inline PNG Image
sv	Inline PNG-bild

en	Inline JPEG Image
sv	Inline JPEG-bild

en	Inline GIF Image
sv	Inline GIF-bild

en	Attached PNG Image
sv	Bifogad PNG-bild

en	Attached JPEG Image
sv	Bifogad JPEG-bild

en	Attached GIF Image
sv	Bifogad GIF-bild

en	Inline PNG Image, LN Style
sv	Inline PNG-bild, LN-stil

en	Inline JPEG Image, LN Style
sv	Inline JPEG-bild, LN-stil

en	Inline GIF Image, LN Style
sv	Inline GIF-bild, LN-stil

en	Text

en	Tree
sv	Träd

en	Horizontal Rule
sv	Horisontell regel

en	left
sv	vänster

en	center

en	right
sv	höger

en	Minute(s)
sv	Minut(er)

en	Hour(s)
sv	Timme/timmar

en	Day(s)
sv	Dag(ar)

en	Week(s)
sv	Vecka/veckor

en	Month(s), Day of Month
sv	Månad(er), Dag i månaden

en	Month(s), Day of Week
sv	Månad(er), veckodag

en	Year(s)
sv	År

en	Keep Graph Types
sv	Behålla graftyper

en	Keep Type and STACK
sv	Behåll typ och STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
sv	Konvertera till AREA/STACK-graf

en	Convert to LINE1 Graph
sv	Konvertera till LINE1-graf

en	Convert to LINE2 Graph
sv	Konvertera till LINE2 Graf

en	Convert to LINE3 Graph
sv	Konvertera till LINE3-graf

en	Convert to LINE1/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE1/STACK-graf

en	Convert to LINE2/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE2/STACK-graf

en	Convert to LINE3/STACK Graph
sv	Konvertera till LINE3/STACK-graf

en	No Totals
sv	Inga Totaler

en	Print All Legend Items
sv	Skriv ut alla teckenförklaringar

en	Print Totaling Legend Items Only
sv	Skriv endast ut summering av teckenförklaringsposter

en	Total Similar Data Sources
sv	Totalt Liknande datakällor

en	Total All Data Sources
sv	Totalt Alla datakällor

en	No Reordering
sv	Ingen omarrangering

en	Data Source, Graph
sv	Datakälla, graf

en	Graph, Data Source
sv	Graf, datakälla

en	Base Graph Order
sv	Basgraf Beställning

en	contains
sv	innehåller

en	does not contain
sv	innehåller inte

en	begins with
sv	börjar med

en	does not begin with
sv	inte börjar med

en	ends with
sv	slutar med

en	does not end with
sv	slutar inte med

en	matches
sv	träffar

en	is not equal to
sv	är inte lika med

en	is less than
sv	är mindre än

en	is less than or equal
sv	är mindre än eller lika med

en	is greater than
sv	är större än

en	is greater than or equal
sv	är större än eller lika med

en	is unknown
sv	är okänd

en	is not unknown
sv	är inte okänd

en	is empty
sv	är tom

en	is not empty
sv	är inte tom

en	matches regular expression
sv	matchar reguljärt uttryck

en	does not match regular expression
sv	matchar inte reguljärt uttryck

en	Fixed String
sv	Fast sträng

en	Every 1 Hour
sv	Var 1:a timme

en	Every Day
sv	Dagligen

en	Every Week
sv	En gång per vecka

en	Every %d Weeks
sv	Varje %d vecka

en	Jan

en	Feb

en	Mar
sv	Mars

en	Apr

en	May
sv	Maj

en	Jun

en	Jul

en	Aug

en	Sep

en	Oct
sv	Okt

en	Nov

en	Dec

en	Use the First Handler Found
sv	Använd den första hanteraren som hittas

en	Use the PHP GetText Handler
sv	Använd PHP GetText-hanteraren

en	Use the Oscarotero GetText Handler
sv	Använd Oscaroteros GetText-hanterare

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
sv	Använd MonoTranslators GetText-hanterare

en	Sun
sv	Sön

en	Mon
sv	Mån

en	Tue
sv	Tis

en	Wed
sv	Ons

en	Thu
sv	Tor

en	Fri
sv	Fre

en	Sat
sv	Lör

en	Arabic
sv	Arabiska

en	Bulgarian
sv	Bulgarien

en	Chinese (China)
sv	Kinesiska (Kina)

en	Chinese (Taiwan)
sv	Kinesiska (Taiwan)

en	Dutch
sv	Nederländska

en	English
sv	Engelska

en	French
sv	Franska

en	German
sv	Tyska

en	Greek
sv	Grekiska

en	Hebrew
sv	Hebreiska

en	Hindi

en	Italian
sv	Italienska

en	Japanese
sv	Japanska

en	Korean
sv	Koreanska

en	Polish
sv	Polska

en	Portuguese
sv	Portugisiska

en	Portuguese (Brazil)
sv	Portugisiska (Brasiliansk)

en	Russian
sv	Ryska

en	Spanish
sv	Spanska

en	Swedish
sv	Svenska

en	Turkish
sv	Turkiska

en	Vietnamese
sv	Vietnamesisk

en	Classic
sv	Klassisk

en	Modern

en	Dark
sv	Mörk

en	Paper-plane
sv	Pappersplan

en	Paw
sv	Par

en	Sunrise
sv	Soluppgång

en	[Fail]
sv	[Fel]

en	[Warning]
sv	[Varning]

en	[Restart]
sv	[Omstart]

en	[Success]
sv	[Framgång]

en	[Skipped]
sv	[Hoppa över]

en	User Profile (Edit)
sv	Användarprofil (Redigera)

en	Tree Mode
sv	Trädläge

en	List Mode
sv	List läget

en	Console
sv	Konsol

en	Graph Management
sv	Grafhantering

en	(Edit)
sv	(Redigera)

en	Graph Items
sv	Grafiska objekt

en	Create New Graphs
sv	Skapa nya grafer

en	Create Graphs from Data Query
sv	Skapa grafer från datafrågeställning

en	(Remove)
sv	(Ta bort)

en	View Log
sv	Visa logg

en	Graph Trees
sv	Grafträd

en	Graph Template Items
sv	Objekt för grafmall

en	Round Robin Archives
sv	Round Robin-arkiv

en	Data Input Fields
sv	Fält för datainmatning

en	(Remove Item)
sv	(Ta bort artikeln)

en	RRD Cleaner
sv	RRD rengöringsmedel

en	List unused Files
sv	Lista oanvända filer

en	RRD Check
sv	RRD-kontroll

en	View Data Query Cache
sv	Visa data Query Cache

en	Clear Log
sv	Töm logg

en	View User Log
sv	Visa användarlogg

en	Clear User Log
sv	Rensa användarlogg

en	Technical Support
sv	Teknisk support

en	Boost Status
sv	Boost-status

en	View SNMP Agent Cache
sv	Visa SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
sv	Visa SNMP-agentens anmälningslogg

en	VDEF Items
sv	VDEF-objekt

en	View SNMP Notification Receivers
sv	Visa SNMP-meddelandemottagare

en	Cacti Settings
sv	Inställningar för Cacti

en	External Link
sv	Extern länk

en	(Action)
sv	(Åtgärd)

en	Cacti Help
sv	Cacti-hjälp

en	Export Results
sv	Exportera resultat

en	Reporting
sv	Rapportering

en	Report Add
sv	Rapportera tillägg

en	Report Delete
sv	Ta bort rapport

en	Report Edit
sv	Rapportera redigera

en	Report Edit Item
sv	Rapportera Redigera objekt

en	Color Template Items
sv	Färgmallar Artiklar

en	Graph Rule Items
sv	Graf Regelobjekt

en	Tree Rule Items
sv	Trädregelobjekt

en	days
sv	dagar

en	hrs
sv	tim

en	mins
sv	min

en	secs
sv	sek

en	hours
sv	timmar

en	minutes
sv	minuter

en	seconds
sv	sekunder

en	SNMP Version
sv	SNMP-version

en	Choose the SNMP version for this host.
sv	Välj SNMP-version för den här värden.

en	SNMP Community String
sv	SNMP gemenskapsstring

en	Fill in the SNMP read community for this device.
sv	Fyll i SNMP-läsningscommunityn för den här enheten.

en	SNMP Security Level
sv	SNMP säkerhetsnivå

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
sv	SNMP v3-säkerhetsnivå som ska användas vid förfrågningar till enheten.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
sv	SNMP Auth-protokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
sv	Välj SNMPv3 Authorization Protocol.

en	SNMP Username (v3)
sv	SNMP användarnamn (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
sv	SNMP v3-användarnamn för den här enheten.

en	SNMP Password (v3)
sv	SNMP-lösenord (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
sv	SNMP v3-lösenord för den här enheten.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
sv	SNMP:s sekretessprotokoll (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
sv	Välj SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
sv	SNMP sekretess lösenfras (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
sv	Välj lösenfras för SNMPv3-sekretess.

en	SNMP Context (v3)
sv	SNMP-kontext (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
sv	Ange den SNMP-kontext som ska användas för den här enheten.

en	SNMP Engine ID (v3)
sv	SNMP-motor-ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
sv	Ange det SNMP v3 Engine Id som ska användas för den här enheten. Lämna fältet tomt om du vill använda det SNMP Engine ID som definieras för varje SNMPv3-meddelandemottagare.

en	SNMP Port
sv	SNMP-port

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
sv	Ange UDP-portnumret som ska användas för SNMP (standard är 161).

en	SNMP Timeout
sv	SNMP tidsgräns

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
sv	Det maximala antalet millisekunder som Cacti ska vänta på ett SNMP-svar (fungerar inte med php-snmp-stöd).

en	Maximum OIDs Per Get Request
sv	Maximalt antal OID:ar per hämtningsbegäran

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
sv	Antalet SNMP OID:er som kan erhållas i en enda SNMP Get-begäran.

en	%d OID

en	%d OID's
sv	%d OID:er

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
sv	Bulk Walk Maximala repetitioner

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
sv	För SNMPv2- och SNMPv3-enheter, storleken på SNMP Bulk Walk max-repetitioner. Standardvärdet är "Auto Detect on Re-Index". För mycket stora switchar, högpresterande servrar, Jumbo Frame-nätverk eller WAN-anslutningar med hög latens kan en ökning av detta värde öka pollerns prestanda. Mer data packas in i ett enda SNMP-paket, vilket kan minska körtiden för datafrågor. Vissa enheter kan dock helt vägra att svara på paket med en max-repetitionsstorlek som är för stor. Detta kan vara särskilt sant för IoT-enheter med lägre effekt eller mindre inbäddade IT-apparater. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt den övergripande MTU:n för nätverksvägen, eftersom ett för högt värde kan leda till fragmentering av paketen.

en	Auto Detect on Re-Index
sv	Automatisk detektering vid återindexering

en	Auto Detect/Set on first Re-Index

en	%d Repitition

en	%d Repetitions
sv	%d Upprepningar

en	SNMP Retries
sv	SNMP försöker igen

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
sv	Det maximala antalet försök att nå en enhet via en SNMP-lässträng innan man ger upp.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
sv	Ett användbart namn för denna datalagrings- och pollingprofil.

en	New Profile
sv	Ny profil

en	Polling Interval
sv	Polling-intervall

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
sv	Hur ofta data kommer att samlas in från datakällan?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
sv	Hur länge kan data saknas innan RRDtool registrerar okända data. Öka detta värde om din datakälla är instabil och du vill föra vidare gamla data i stället för att visa luckor i dina grafer. Detta värde multipliceras med X-Files-faktorn för att fastställa den faktiska tidsperioden.

en	X-Files Factor
sv	X-Files faktor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
sv	Mängden okänd data som fortfarande kan betraktas som känd.

en	Consolidation Functions
sv	Konsolideringsfunktioner

en	How data is to be entered in RRAs.
sv	Hur data ska föras in i RRA.

en	Is this the default storage profile?
sv	Är detta standardlagringsprofilen?

en	RRDfile Size (in Bytes)
sv	RRDfilens storlek (i byte)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
sv	Baserat på antalet rader i alla RRA och antalet konsolideringsfunktioner som valts, storleken på denna hela i RRD-filen.

en	New Profile RRA
sv	Ny profil RRA

en	Aggregation Level
sv	Aggregeringsnivå

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
sv	Det antal prover som krävs innan en rad i RRA-specifikationen fylls i. Den första RRA-raden ska alltid ha värdet 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
sv	Hur många generationer data sparas i RRA.

en	Default Timespan
sv	Standard tidsintervall

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
sv	När du visar ett diagram baserat på RRA i fråga, den standardtidsperiod som ska visas för det diagrammet.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
sv	Baserat på aggregeringsnivån, raderna och pollningsintervallet, den mängd data som kommer att sparas i RRA

en	RRA Size (in Bytes)
sv	RRA Storlek (i byte)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
sv	Baserat på antalet rader och antalet konsolideringsfunktioner som valts, storleken på denna RRA i RRD-filen.

en	A useful name for this CDEF.
sv	Ett användbart namn för denna CDEF.

en	The name of this Color.
sv	Namnet på denna färg.

en	Hex Value
sv	Hex-värde

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
sv	Hexvärdet för denna färg; giltigt intervall: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
sv	Alla namngivna färger ska vara skrivskyddade.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
sv	Ange ett meningsfullt namn för denna datainmatningsmetod.

en	Input Type
sv	Inmatning Typ

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
sv	Välj den metod som du vill använda för att samla in data för denna datainmatningsmetod.

en	Input String
sv	Inmatningssträng

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
sv	De data som skickas till skriptet, vilket inkluderar den fullständiga sökvägen till skriptet och indatakällor inom parentes.

en	White List Check
sv	Kontroll av vit lista

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
sv	Resultatet av kontrollen av blanksteg för den specifika indatametoden. Om indatasträngen ändras och filen med vitlistan inte uppdateras kommer grafer inte att kunna skapas.

en	Field [%s]
sv	Fält [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
sv	Välj det associerade fältet från %s-fältet.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
sv	Ange ett namn för detta %s-fält. Obs: Om du använder namn-värde-par i ditt skript, t.ex: NAME:VALUE, är det viktigt att namnet matchar namnet på utdatafältet på samma sätt som namnet eller namnen på skriptets utdata.

en	Update RRDfile
sv	Uppdatera RRD-fil

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
sv	Om data från detta utmatningsfält ska föras in i RRD-filen.

en	Regular Expression Match
sv	Matchning med reguljärt uttryck

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
sv	Om du vill att ett visst reguljärt uttryck ska matchas mot indata anger du det här (preg_match-format).

en	Allow Empty Input
sv	Tillåt tom inmatning

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
sv	Markera här om du vill tillåta NULL-inmatning i detta fält från användaren.

en	Special Type Code
sv	Kod för särskild typ

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
sv	Om detta fält ska behandlas speciellt av värdmallar, ange det här. Giltiga nyckelord för det här fältet är %s

en	The name given to this data template.
sv	Det namn som ges till denna datamall.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
sv	Välj ett namn för den här datakällan. Det kan inkludera ersättningsvariabler som |host_description| eller |query_fieldName|. För en fullständig lista över ersättningstaggar som stöds, se Cacti-dokumentationen.

en	Data Source Path
sv	Datakällans sökväg

en	The full path to the RRDfile.
sv	Den fullständiga sökvägen till RRD-filen.

en	The script/source used to gather data for this data source.
sv	Det skript/den källa som används för att samla in data för denna datakälla.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
sv	Välj datakällans profil. Datakällprofilen styr pollningsintervallet, dataaggregeringen och lagringspolicyn för de resulterande datakällorna.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
sv	Tiden i sekunder mellan förväntade uppdateringar.

en	Data Source Active
sv	Datakälla Aktiv

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
sv	Om Cacti ska samla in data för denna datakälla eller inte.

en	Internal Data Source Name
sv	Namn på intern datakälla

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
sv	Välj ett unikt namn för att representera denna del av data i RRD-filen.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
sv	Minimivärde ("U" för inget minimivärde)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
sv	Det lägsta värdet för data som får samlas in.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
sv	Maximalt värde ("U" för inget maximalt värde)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
sv	Det högsta värdet för data som får samlas in.

en	Data Source Type
sv	Typ av datakälla

en	How data is represented in the RRA.
sv	Hur data representeras i RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
sv	Den maximala tid som kan gå innan data anges som "okänd". (Vanligtvis 2x300=600)

en	Not Selected
sv	Inte valt

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
sv	När data samlas in kommer data för det här fältet att läggas in i den här datakällan.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
sv	Ange ett namn för denna GPRINT-förinställning, se till att det är något du känner igen.

en	GPRINT Text

en	Enter the custom GPRINT string here.
sv	Ange den anpassade GPRINT-strängen här.

en	Common Options
sv	Vanliga inställningar

en	Title (--title)
sv	Titel (--titel)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
sv	Det namn som skrivs ut på grafen. Det kan innehålla ersättningsvariabler som |host_description| eller |query_fieldName|. En fullständig lista över ersättningstaggar som stöds finns i Cacti-dokumentationen.

en	Vertical Label (--vertical-label)
sv	Vertikal etikett (--vertical-label)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
sv	Etiketten som skrivs ut vertikalt till vänster om diagrammet.

en	Image Format (--imgformat)
sv	Bildformat (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
sv	Den typ av graf som genereras; PNG, GIF eller SVG. Valet av typ av grafbild är mycket RRDtool-beroende.

en	Height (--height)
sv	Höjd (--höjd)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
sv	Höjden (i pixlar) på grafområdet inom grafen. Detta område inkluderar inte teckenförklaringen, axelteckningarna eller titeln.

en	Width (--width)
sv	Bredd (--bredd)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
sv	Bredden (i pixlar) på grafområdet inom grafen. Detta område inkluderar inte teckenförklaringen, axelteckningarna eller titeln.

en	Base Value (--base)
sv	Basvärde (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
sv	Bör ställas in på 1024 för minne och 1000 för trafikmätningar.

en	Slope Mode (--slope-mode)
sv	Lutningsläge (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
sv	Slope Mode jämnar ut formen på graferna på bekostnad av en viss upplösning på skärmen.

en	Scaling Options
sv	Alternativ för skalning

en	Auto Scale
sv	Automatisk skala

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
sv	Automatisk skalning av y-axeln istället för att definiera en övre och nedre gräns. Obs: om detta är markerat ignoreras både den övre och den nedre gränsen.

en	Auto Scale Options
sv	Alternativ för automatisk skala

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
sv	Använd <br> --alt-autoscale för att skala till absolut minimum och maximum <br> --alt-autoscale-max för att skala till maximivärdet med en given nedre gräns <br> --alt-autoscale-min för att skala till minimivärdet med en given övre gräns <br> --alt-autoscale (with limits) för att skala med både nedre och övre gränser (RRDtool standard) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
sv	Använd --alt-autoscale (ignorerar givna gränser)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
sv	Använd --alt-autoscale-max (accepterar en lägre gräns)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
sv	Använd --alt-autoscale-min (accepterar en övre gräns)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
sv	Använd --alt-autoscale (accepterar båda gränserna, RRDtool standard)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
sv	Logaritmisk skalning (--logaritmisk)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
sv	Använd logaritmisk skalning av y-axeln

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
sv	SI-enheter för logaritmisk skalning (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
sv	Använd SI-enheter för logaritmisk skalning istället för att använda exponentiell notation.<br> Linjära grafer använder SI-notation som standard.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
sv	Expandera inte den nedre och övre gränsen om grafen innehåller ett värde utanför det giltiga intervallet.

en	Upper Limit (--upper-limit)
sv	Övre gräns (--övre-gräns)

en	The maximum vertical value for the graph.
sv	Det maximala vertikala värdet för grafen.

en	Lower Limit (--lower-limit)
sv	Lägre gräns (--lower-limit)

en	The minimum vertical value for the graph.
sv	Det lägsta vertikala värdet för grafen.

en	Grid Options
sv	Alternativ för rutnät

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
sv	Enhetens rutnätsvärde (--unit/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
sv	Ställer in exponentvärdet på Y-axeln för tal. Obs: Detta alternativ är inte längre aktuellt och ersätts av alternativet --y-grid. I det här alternativet visas Y-axelns rutnätslinjer vid varje rutnätsstegsintervall. Etiketter placeras vid varje etikettfaktorlinje.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
sv	Värde för enhetsexponent (--units-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
sv	Vilken enhet Cacti ska använda på Y-axeln. Använd 3 för att visa allt i "k" eller -6 för att visa allt i "u" (mikro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
sv	Enhetslängd (--units-length <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
sv	Hur många siffror ska RRDtool anta att y-axelns etiketter är? Du kan behöva använda det här alternativet för att få tillräckligt med utrymme när du börjar mixtra med y-axelns märkning.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
sv	Ingen Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
sv	För att undvika suddiga effekter av anti-aliasing snäpper RRDtool punkter till pixlar med enhetsupplösning, vilket resulterar i ett skarpare utseende. Om du inte gillar detta kan du använda den här omkopplaren för att stänga av detta beteende.<br><strong>Notera: </strong>Gridfitting är avstängt för PDF-, EPS- och SVG-utdata som standard.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
sv	Alternativt Y-nät (--alt-y-nät)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
sv	Algoritmen säkerställer att du alltid har ett rutnät, att det finns tillräckligt många men inte för många rutnätslinjer och att rutnätet är metriskt. Denna parameter säkerställer också att tillräckligt många decimaler visas även om grafen går från 69,998 till 70,001.<br><strong>Observera: </strong>Denna parameter kan störa alternativen --alt-autoscale.

en	Axis Options
sv	Alternativ för axel

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
sv	Höger axel (--höger axel <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
sv	En andra axel kommer att ritas till höger om diagrammet. Den är kopplad till den vänstra axeln via parametrarna scale och shift.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
sv	Etikett för höger axel (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
sv	Etiketten för den högra axeln.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
sv	Format för höger axel (--right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
sv	Som standard bestäms formatet för axeletiketterna automatiskt. Om du vill göra det själv använder du detta alternativ med samma %lf-argument som du känner igen från kommandona PRINT och GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
sv	Formaterare för höger axel (--formaterare för höger axel <formatnamn>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
sv	När du konfigurerar högeraxelns märkning ska du tillämpa en regel för dataformatet. Format som stöds är "numeric" där data behandlas som numeriska, "timestamp" där värden tolkas som UNIX-tidsstämplar (antal sekunder sedan januari 1970) och uttrycks med strftime-format (standard är "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Se även --units-length och --right-axis-format. Slutligen "duration" där värden tolkas som varaktighet i millisekunder. Formatering följer reglerna för valstrfduration kvalificerad PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
sv	Formatering av vänster axel (--left-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
sv	När du konfigurerar märkningen av vänster axel tillämpar du en regel för dataformatet. Format som stöds är "numeric" där data behandlas som numeriska, "timestamp" där värden tolkas som UNIX-tidsstämplar (antal sekunder sedan januari 1970) och uttrycks med strftime-format (standard är "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Se även --units-length. Slutligen "duration" där värden tolkas som varaktighet i millisekunder. Formatering följer reglerna för valstrfduration kvalificerad PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
sv	Alternativ för teckenförklaring

en	Auto Padding
sv	Auto stoppning

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
sv	Fyll i text så att teckenförklaring och diagramdata alltid är i linje med varandra. Observera: Detta kan leda till att det tar längre tid att rendera grafer på grund av den större overheaden. Auto Padding kanske inte heller är korrekt för alla typer av grafer, men konsekvent märkning hjälper vanligtvis.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
sv	Dynamiska etiketter (--dynamiska-etiketter)

en	Draw line markers as a line.
sv	Rita linjemarkörer som en linje.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
sv	Tvinga fram HRULE- och VRULE-legendarer.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
sv	Flikbredd (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
sv	Som standard är flikbredden 40 pixlar, använd det här alternativet för att ändra den.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
sv	Position för teckenförklaring (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
sv	Placera teckenförklaringen på den angivna sidan av diagrammet.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
sv	Legend riktning (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
sv	Placera de legendariska föremålen i den angivna vertikala ordningen.

en	Graph Item Type
sv	Typ av grafiskt objekt

en	How data for this item is represented visually on the graph.
sv	Hur data för detta objekt representeras visuellt i diagrammet.

en	The data source to use for this graph item.
sv	Den datakälla som ska användas för detta grafobjekt.

en	The color to use for the legend.
sv	Färgen som ska användas för legenden.

en	Opacity/Alpha Channel
sv	Opacitet / Alfa kanal

en	The opacity/alpha channel of the color.
sv	Färgens opacitet / alfakanal.

en	Consolidation Function
sv	Konsolideringsfunktion

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
sv	Hur data för detta objekt representeras statistiskt i diagrammet.

en	CDEF Function
sv	CDEF-funktion

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
sv	En CDEF-funktion (matematisk) som ska tillämpas på detta objekt i diagrammet eller teckenförklaringen.

en	VDEF Function
sv	VDEF-funktion

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
sv	En VDEF-funktion (matematisk) som ska tillämpas på detta objekt i diagramförklaringen.

en	Shift Data
sv	Skiftdata

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
sv	Förskjut dina data på tidsaxeln (x-axeln) med det belopp som anges i fältet "value".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
sv	[HRULE|VRULE]: Värdet för grafobjektet. [TICK]: Fraktionen för tick-linjen. [SHIFT]: Tidsförskjutningen i sekunder.

en	GPRINT Type
sv	GPRINT Typ

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
sv	Om detta grafobjekt är en GPRINT kan du välja ett annat format här. Du kan definiera ytterligare typer under "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
sv	Justering av text (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
sv	Alla efterföljande teckenförklaringsrader kommer att justeras på det sätt som anges här. Du kan använda detta kommando flera gånger i ett och samma diagram. Detta kommando ger ingen tabellayout.Observera: Du kanske vill infoga en <HR> på föregående grafobjekt. Obs: Ett <HR> på denna legendlinje gör denna inställning obsolet!

en	Text Format
sv	Textformat

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
sv	Text som ska visas i teckenförklaringen för detta grafobjekt.

en	Insert Hard Return
sv	Insert Hård retur

en	Forces the legend to the next line after this item.
sv	Forcerar legenden till nästa rad efter detta objekt.

en	Line Width (decimal)
sv	Linjebredd (decimal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
sv	Om LINE valdes, ange linjens bredd här. Du måste inkludera en decimalprecision, till exempel 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
sv	Bindestreck (bindestreck[=på_s[,av_s[,på_s,av_s]...]]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
sv	Modifieraren dashes aktiverar streckad linjestil.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
sv	Parametern dash-offset anger en förskjutning i mönstret vid vilken strecket börjar.

en	The name given to this graph template.
sv	Det namn som ges till denna grafmall.

en	Multiple Instances
sv	Flera instanser

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
sv	Markera den här kryssrutan om det kan finnas mer än en graf av den här typen per enhet.

en	Test Data Sources
sv	Källor för testdata

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill testa datakällorna innan de skapas. Om Test Data Sources är aktiverat kommer grafen inte att skapas om datakällan inte returnerar giltiga data. Den här inställningen är viktig om du vill ha en mer generisk enhetsmall som kan innehålla fler grafmallar som kan tillämpas selektivt beroende på egenskaperna hos själva enheten. Obs: Om du har ett skript som körs under lång tid som datakälla kommer det att ta längre tid att skapa grafer.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
sv	Ange ett namn för den här inmatningen för grafobjekt, se till att det är något du känner igen.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
sv	Ange en beskrivning för denna inmatning för grafobjekt för att beskriva vad denna inmatning används till.

en	Field Type
sv	Fälttyp

en	How data is to be represented on the graph.
sv	Hur data ska representeras i diagrammet.

en	General Device Options
sv	Allmänna enhetsalternativ

en	Give this host a meaningful description.
sv	Ge denna värd en meningsfull beskrivning.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
sv	Fullständigt kvalificerat värdnamn eller IP-adress för den här enheten.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
sv	Den fysiska platsen för enheten. Denna fritext kan vara ett rum, en rackplats, etc.

en	Poller Association

en	Device Site Association
sv	Enhetens platsförening

en	What Site is this Device associated with.
sv	Vilken plats är denna enhet kopplad till.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
sv	Välj den enhetsmall som ska användas för att definiera standardgrafmallar och datafrågor som är associerade med den här enheten.

en	Number of Collection Threads
sv	Antal insamlingstrådar

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
sv	Antalet samtidiga trådar som ska användas för pollning av denna enhet. Detta gäller endast för Spine-pollern.

en	Disable Device
sv	Inaktivera enhet

en	Check this box to disable all checks for this host.
sv	Markera den här rutan om du vill inaktivera alla kontroller för den här värden.

en	Availability/Reachability Options
sv	Alternativ för tillgänglighet och nåbarhet

en	Downed Device Detection
sv	Detektering av nedstängd enhet

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
sv	Den metod som Cacti kommer att använda för att avgöra om en värd är tillgänglig för pollning. <br><i>OBS: Vi rekommenderar att SNMP alltid väljs som ett minimum.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
sv	Den typ av pingpaket som ska skickas. <br> <i>OBS! ICMP på Linux / UNIX kräver root privilegier.</i>

en	Additional Options
sv	Ytterligare alternativ

en	Notes
sv	Anteckningar

en	Enter notes to this host.
sv	Skriv in anteckningar till denna värd.

en	External ID
sv	Externt ID

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
sv	Externt ID för att länka Cacti-data till externa övervakningssystem.

en	A useful name for this host template.
sv	Ett användbart namn för denna värdmall.

en	A suitable Class for the Device Template.
sv	En lämplig klass för enhetsmallen.

en	A name for this data query.
sv	Ett namn för den här datafrågan.

en	A description for this data query.
sv	En beskrivning av den här datafrågan.

en	XML Path
sv	XML sökväg

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
sv	Den fullständiga sökvägen till den XML-fil som innehåller definitioner för denna datafråga.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
sv	Välj inmatningsmetod för den här datafrågan. Denna indatametod definierar hur data samlas in för varje enhet som är associerad med datafrågan.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
sv	Välj den grafmall som ska användas för detta grafmallobjekt för datafrågor.

en	A name for this associated graph.
sv	Ett namn för denna associerade graf.

en	A useful name for this graph tree.
sv	Ett användbart namn för detta grafträd.

en	Sorting Type
sv	Typ av sortering

en	Choose how items in this tree will be sorted.
sv	Välj hur objekten i detta träd ska sorteras.

en	Publish
sv	Publicera

en	Should this Tree be published for users to access?
sv	Bör detta träd publiceras så att användarna får tillgång till det?

en	An Email Address where the User can be reached.
sv	En e-postadress där användaren kan nås.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
sv	Ange lösenordet för den här användaren två gånger. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga!

en	Determines if user is able to login.
sv	Avgör om användaren har möjlighet att logga in.

en	Locked
sv	Låst

en	Determines if the user account is locked.
sv	Avgör om användarkontot är låst.

en	Account Options
sv	Kontoalternativ

en	Set any user account specific options here.
sv	Ställ in eventuella specifika alternativ för användarkontot här.

en	Must Change Password at Next Login
sv	Måste byta lösenord vid nästa inloggning

en	Maintain Custom Graph and User Settings
sv	Behåll anpassade graf- och användarinställningar

en	Graph Options
sv	Alternativ för diagram

en	Set any graph specific options here.
sv	Ställ in eventuella grafspecifika alternativ här.

en	User Has Rights to Tree View
sv	Användaren har rättigheter till trädvyn

en	User Has Rights to List View
sv	Användaren har rättigheter till List View

en	User Has Rights to Preview View
sv	Användaren har rättigheter till Preview View

en	Login Options
sv	Val vid inloggning

en	What to do when this user logs in.
sv	Vad ska göras när den här användaren loggar in.

en	Show the page that user pointed their browser to.
sv	Visa den sida som användaren pekade på med sin webbläsare.

en	Show the default console screen.
sv	Visa standardskärmen för konsolen.

en	Show the default graph screen.
sv	Visa standardskärmen för grafen.

en	Authentication Realm

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
sv	Används endast om du har aktiverat LDAP eller Web Basic Authentication. Om du ändrar detta till en icke aktiverad sfär inaktiveras användaren i praktiken.

en	Import Template from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller malldata finns på din lokala maskin väljer du den här.

en	Data Source Overrides
sv	Åsidosättande av datakälla

en	Create New from Template
sv	Skapa nytt från mall

en	Graph/Data Template Overrides
sv	Åsidosättande av graf-/datamallar

en	Remove Orphaned Graph Items
sv	Ta bort föräldralösa grafobjekt

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
sv	Om den är markerad kommer Cacti att radera alla grafobjekt från både grafmallen och tillhörande grafer som inte ingår i den importerade grafmallen.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
sv	Ersätt datafråga Föreslagna värdemönster

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
sv	Ersätt poster med föreslagna värden för datakällor och grafmallar för datafrågor. Grafer och datakällor får nya namn efter antingen en omindexering av datafrågor eller genom att använda den påtvingade processen Ersätt föreslagna värden.

en	Graph Template Image Format
sv	Grafmall Bildformat

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Det bildformat som ska användas vid import eller uppdatering av grafmallar.

en	Graph Template Height
sv	Grafmallens höjd

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Den höjd som ska användas vid import eller uppdatering av grafmallar.

en	Graph Template Width
sv	Grafmallens bredd

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
sv	Den bredd som ska användas vid import eller uppdatering av grafmallar.

en	General SNMP Entity Options
sv	Allmänna SNMP-entitetsalternativ

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
sv	Ge denna SNMP-enhet en meningsfull beskrivning.

en	Disable SNMP Notification Receiver
sv	Inaktivera SNMP-meddelandemottagare

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
sv	Markera den här rutan om du tillfälligt inte vill skicka SNMP-meddelanden till den här värden.

en	Maximum Log Size
sv	Maximal loggstorlek

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
sv	Maximalt antal loggposter för dagens meddelanden för denna mottagare som behöver sparas.

en	SNMP Message Type
sv	SNMP-meddelandetyp

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
sv	SNMP-traps är alltid okvitterade. För att skicka ut bekräftade SNMP-meddelanden, formellt kallade "INFORMS", krävs SNMPv2 eller högre.

en	The new Title of the aggregated Graph.
sv	Den nya titeln på den aggregerade grafen.

en	Prefix

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
sv	Ett prefix för alla GPRINT-linjer för att t.ex. skilja mellan olika värdar.

en	Include Prefix Text
sv	Inkludera prefixtext

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
sv	Inkludera källgrafikens GPRINT-titeltext med den eller de aggregerade graferna.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
sv	Använd detta alternativ för att skapa t.ex. STACKade grafer.<br>AREA/STACK: 1:a grafen behåller AREA/STACK-objekt, övriga konverteras till STACK<br>LINE1: alla objekt konverteras till LINE1-objekt<br>LINE2: alla objekt konverteras till LINE2-objekt<br>LINE3: alla objekt konverteras till LINE3-objekt

en	Totaling
sv	Totalsumma

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
sv	Markera de poster som ska summeras i kolumnen "Total" när du väljer något av summeringsalternativen här.

en	Total Type
sv	Totalt Typ

en	Which type of totaling shall be performed.
sv	Vilken typ av summering som ska utföras.

en	Prefix for GPRINT Totals
sv	Prefix för GPRINT Totalsumma

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
sv	Ett prefix för alla summerande GPRINT-rader.

en	Reorder Type
sv	Typ av återbeställning

en	Reordering of Graphs.
sv	Omordning av grafer.

en	Please name this Aggregate Graph.
sv	Namnge denna aggregerade graf.

en	Propagation Enabled
sv	Propagering aktiverad

en	Is this to carry the template?
sv	Är det för att bära mallen?

en	Aggregate Graph Settings
sv	Inställningar för aggregerad graf

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
sv	Ett prefix för alla GPRINT-rader för att t.ex. skilja mellan olika värdar. Du kan använda både Host- och Data Query-ersättningsvariabler i detta prefix.

en	Aggregate Template Name
sv	Aggregerad mall Namn

en	Please name this Aggregate Template.
sv	Vänligen namnge denna aggregerade mall.

en	Source Graph Template
sv	Mall för källgraf

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
sv	Den grafmall som denna aggregerade mall är baserad på.

en	Aggregate Template Settings
sv	Inställningar för aggregerad mall

en	The name of this Color Template.
sv	Namnet på denna färgmall.

en	A nice Color
sv	En fin färg

en	A useful name for this Template.
sv	Ett användbart namn för denna mall.

en	Operation

en	Logical operation to combine rules.
sv	Logisk operation för att kombinera regler.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
sv	Det fältnamn som ska användas för denna Rule Item.

en	Operator.
sv	Operatör.

en	Matching Pattern
sv	Matchande mönster

en	The Pattern to be matched against.
sv	Det mönster som ska matchas mot.

en	Sequence.
sv	Sekvens.

en	A useful name for this Rule.
sv	Ett användbart namn för denna regel.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
sv	Välj en datafråga som ska tillämpas på den här regeln.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
sv	Välj någon av de tillgängliga graftyperna som ska tillämpas på den här regeln.

en	Enable Rule
sv	Aktivera regel

en	Check this box to enable this rule.
sv	Markera den här rutan för att aktivera regeln.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
sv	Välj ett träd för de nya trädföremålen.

en	Leaf Item Type
sv	Blad Artikeltyp

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
sv	Den objekttyp som dynamiskt ska läggas till i trädet.

en	Graph Grouping Style
sv	Stil för gruppering av grafer

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
sv	Välj hur graferna ska grupperas när de ritas för just den här värden på trädet.

en	Optional: Sub-Tree Item
sv	Valfritt: Underträdspost

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
sv	Välj ett underträdsobjekt att koppla in.<br>Se till att det fortfarande finns kvar när regeln utförs!

en	Header Type
sv	Sidhuvud

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
sv	Välj ett objekt för att bygga en ny underrubrik.

en	Propagate Changes
sv	Förmedla förändringar

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
sv	Alla alternativ på detta formulär (utom "Title") sprids till alla underordnade "Header"-objekt.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
sv	Strängmönstret (Regular Expression) som ska matchas mot.<br>Omslutande '/' får <strong>INTE</strong> anges!

en	Replacement Pattern
sv	Ersättningsmönster

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
sv	Mönstret för ersättningssträng för användning som trädhuvud.<br>Hänvisa till en matchning med t.ex. <strong>\${1}</strong> för den första matchningen!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
sv	Sökvägar

en	Device Defaults
sv	Enhetens standardvärden

en	Poller

en	Data

en	Visual
sv	Visuell

en	Authentication
sv	Autentisering

en	Performance
sv	Prestanda

en	Spikes
sv	Spikar

en	Mail/Reporting/DNS
sv	Post / Rapportering / DNS

en	Time Spanning/Shifting
sv	Tidsspridning/förskjutning

en	Graph Thumbnail Settings
sv	Inställningar för miniatyrbilder av grafer

en	Tree Settings
sv	Inställningar för träd

en	Graph Fonts
sv	Grafiska typsnitt

en	PHP Mail() Function
sv	PHP Mail()-funktion

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
sv	Nödvändiga verktygsvägar

en	snmpwalk Binary Path
sv	snmpwalk Binär sökväg

en	The path to your snmpwalk binary.
sv	Sökvägen till din snmpwalk-binärfil.

en	snmpget Binary Path
sv	snmpget Binär sökväg

en	The path to your snmpget binary.
sv	Sökvägen till din snmpget-binärfil.

en	snmpbulkwalk Binary Path
sv	snmpbulkwalk Binär väg

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
sv	Sökvägen till din snmpbulkwalk-binärfil.

en	snmpgetnext Binary Path
sv	snmpgetnext Binär sökväg

en	The path to your snmpgetnext binary.
sv	Sökvägen till din snmpgetnext-binärfil.

en	snmptrap Binary Path
sv	snmptrap Binär väg

en	The path to your snmptrap binary.
sv	Vägen till din snmptrap binär.

en	RRDtool Binary Path
sv	RRDtool Binär sökväg

en	The path to the rrdtool binary.
sv	Sökvägen till den binära filen rrdtool.

en	PHP Binary Path
sv	PHP Binär sökväg

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
sv	Sökvägen till din PHP-binärfil (kan kräva en php-omkompilering för att få den här filen).

en	Logging
sv	Loggning

en	Cacti Log Path
sv	Cactis loggsökväg

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
sv	Sökvägen till din Cacti-loggfil (om den är tom är standardvärdet <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
sv	Poller Standard Fel Loggsökväg

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
sv	Om du har problem med Cactis datainsamlare kan du ange den här filvägen så kommer standardfelet i datainsamlaren att omdirigeras till den här filen

en	Rotate the Cacti Log
sv	Rotera Cacti-loggen

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
sv	Detta alternativ roterar Cacti-loggen med jämna mellanrum.

en	Rotation Frequency
sv	Rotationsfrekvens

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
sv	Med vilken frekvens vill du rotera dina stockar?

en	Log Retention
sv	Bevarande av loggar

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
sv	Hur många loggfiler vill du behålla? Använd 0 om du aldrig vill ta bort några loggar. (0-365)

en	Alternate Poller Path
sv	Alternativ Poller-väg

en	Spine Binary File Location

en	The path to Spine binary.
sv	Vägen till Spine binary.

en	Spine Config File Path
sv	Spine Config Filväg

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
sv	Sökvägen till konfigurationsfilen för Spine. Som standard i cwd för Spine, eller /etc om den inte anges.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
sv	Arkivera eller radera RRD-filer automatiskt när deras motsvarande datakällor tas bort från Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
sv	RRDfile Auto Clean Metod

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
sv	Den metod som används för att rensa RRD-filer från Cacti efter att deras datakällor har tagits bort.

en	Archive
sv	Arkiv

en	Archive directory
sv	Arkivkatalog

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
sv	Detta är den katalog där RRD-filerna flyttas för arkivering

en	Log Settings
sv	Logginställningar

en	Log Destination
sv	Loggens destination

en	How will Cacti handle event logging.
sv	Hur kommer Cacti att hantera händelseloggning.

en	Generic Log Level
sv	Generisk loggnivå

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
sv	Vilken detaljnivå vill du att loggfilen ska ha? VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan diskutrymmet snabbt förbrukas.

en	Log Input Validation Issues
sv	Problem med validering av logginmatning

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
sv	Registrera när fält för begäran öppnas utan att ha genomgått korrekt validering av inmatning

en	Data Source Tracing
sv	Spårning av datakälla

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
sv	Ett alternativ som endast är tillgängligt för utvecklare för att spåra skapandet av datakällor, främst genom kontroller av unikhet

en	Selective File Debug
sv	Selektiv felsökning av filer

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
sv	Välj vilka filer som du vill placera i felsökningsläge oavsett inställningen för den generiska loggnivån. Alla filer som väljs kommer att behandlas som om de vore i felsökningsläge.

en	Selective Plugin Debug
sv	Felsökning av selektivt plugin

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
sv	Välj vilka insticksprogram du vill placera i felsökningsläge oavsett inställningen för den generiska loggnivån. Alla filer som används av detta plugin kommer att behandlas som om de vore i felsökningsläge.

en	Selective Device Debug
sv	Selektiv enhetsfelsökning

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
sv	En kommaseparerad lista över enhets-ID:n som du vill ska vara i Debug-läge under datainsamlingen. Denna Debug-nivå gäller endast under Cactis pollingprocess.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
sv	Val av objekt för Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
sv	När du använder Syslog/Eventlog för loggning, de Cacti-loggmeddelanden som ska vidarebefordras till Syslog/Eventlog.

en	Statistics
sv	Statistik

en	Warnings
sv	Varningar

en	Errors
sv	Fel

en	Internationalization (i18n)
sv	Internationalisering (i18n)

en	Language Support
sv	Språkstöd

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
sv	Välj "enabled" för att tillåta lokalisering av Cacti. Det strikta läget kräver att det begärda språket också stöds av alla plugins som installeras på ditt system. Om så inte är fallet kommer allt att visas på engelska.

en	Language
sv	Språk

en	Default language for this system.
sv	Standardspråk för detta system.

en	Auto Language Detection
sv	Automatisk språkdetektering

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
sv	Gör det möjligt att automatiskt fastställa användarens "standardspråk" och ange det vid inloggning om språket stöds av Cacti. Om funktionen inaktiveras kommer standardspråket att gälla tills användaren väljer ett annat språk.

en	Preferred Language Processor
sv	Rekommenderad språkprocessor

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
sv	Cacti har stöd för flera alternativa språköversättningsprocessorer. Om ingen väljs kommer Cacti att försöka använda den första som hittas.

en	Client TimeZone Support
sv	Stöd för tidszoner för klienter

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
sv	Hur ska Cacti stödja klientdatum baserat på klientens webbläsares tidszon.

en	Date Display Format
sv	Format för datumvisning

en	The System default date format to use in Cacti.
sv	Systemets standarddatumformat som ska användas i Cacti.

en	Date Separator
sv	DatumavGränsare

en	The System default date separator to be used in Cacti.
sv	Systemets standarddatumseparator som ska användas i Cacti.

en	Other Settings
sv	Andra inställningar

en	Show only site specific locations
sv	Visa endast platsspecifika platser

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
sv	Visa endast platser som är tillgängliga på en plats som valts av enheten.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
sv	Har grafer/datakällor kontrollerats

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
sv	Bör alternativen Har grafer och Har datakällor vara markerade som standard.

en	RRDtool Version

en	The version of RRDtool that you have installed.
sv	Den version av RRDtool som du har installerat.

en	Enable Gradient Support
sv	Aktivera stöd för gradient

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
sv	Aktiverat gradientstöd för diagrammen AREA och STACK.

en	Graph Permission Method
sv	Metod för grafbehörighet

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
sv	Det finns fyra metoder för att fastställa en användares Graph-behörigheter. Den första är "Tillåtande". Med inställningen "Permissive" behöver en användare bara ha tillgång till antingen grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till de grafer som gäller för dem. Under "Restrictive" måste användaren ha tillgång till grafen, enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen. Dessa två första metoder har skalbarhetsproblem för mycket stora installationer. Därför finns det ytterligare två alternativ. De är "Device Based", vilket innebär att om du har tillgång till enheten får du tillgång till dess grafer. Och slutligen "Graph Template Based", vilket innebär att om du har tillgång till "Graph Template" får du tillgång till alla enhetsgrafer i den mallen.

en	Permissive
sv	Tillåtande

en	Restrictive
sv	Begränsande

en	Device Based
sv	Enhetsbaserad

en	Graph/Data Source Creation Method
sv	Metod för skapande av diagram/datakälla

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
sv	Om inställningen är Simple kan grafer och datakällor endast skapas från nya grafer. Om Advanced används stöds skapande av äldre grafer och datakällor.

en	Simple
sv	Enkel

en	Advanced
sv	Avancerat

en	Show Form/Setting Help Inline
sv	Visa formulär/inställningshjälp inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
sv	När den är markerad visas formulär- och inställningshjälpen inline. Annars visas den när du håller muspekaren över hjälpknappen.

en	Local Page Help Only
sv	Endast hjälp med lokala sidor

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
sv	Som standard finns hjälpen till Cacti-sidan på docs.cacti.net. Men om ditt system inte har tillgång till Internet kan du hämta dokumentationen lokalt i HTML-format och lägga den på "docs"-platsen på Cacti-servern. Om du väljer att bara använda den lokala platsen för sidans hjälpdokumentation markerar du den här kryssrutan.

en	Deletion Verification
sv	Radering Verifiering

en	Prompt user before item deletion.
sv	Fråga användaren innan objektet raderas.

en	Data Source Preservation Preset
sv	Förinställning för bevarande av datakälla

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
sv	När den är aktiverad kommer Cacti att ställa in radioknappen för att ta bort relaterade datakällor för en graf när grafer tas bort. Obs: Cacti tillåter inte att datakällor tas bort om de används i andra grafer.

en	Graphs Auto Unlock
sv	Grafer Auto Unlock

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
sv	När den är aktiverad kommer Cacti inte att låsa grafer. Detta möjliggör en snabbare manuell ändring av datakällor som är relaterade till en graf.

en	Hide Cacti Dashboard
sv	Dölj Cacti Dashboard

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
sv	För användning med Cactis stöd för externa länkar. Med den här inställningen kan du dölja Cacti Dashboard, så att du bara kan visa din egen sida.

en	Enable Drag-N-Drop
sv	Aktivera Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
sv	Vissa av Cactis gränssnitt har stöd för Drag-N-Drop. Om detta alternativ är markerat kommer det att aktiveras. Obs: För synskadade användare kan detta alternativ vara inaktiverat.

en	Site Security
sv	Säkerhet på platsen

en	Force Connections over HTTPS
sv	Tvinga anslutningar över HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
sv	När den är markerad kommer alla försök att komma åt Cacti att omdirigeras till HTTPS för att garantera hög säkerhet.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
sv	Innehåll-säkerhet Tillåt osäkra JavaScript eval()-anrop

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
sv	Vissa Cacti-plugins kräver användning av osäkra JavaScript eval()-anrop. Om du väljer det här alternativet kommer de att tillåtas i Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
sv	Innehåll-Säkerhet Alternativa källor

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
sv	Mellanslagsavgränsade domännamn som ska vara tillåtna att nås utanför själva webbservern. Detta är viktigt för användare som väljer att använda ett CDN eller en hosting-plats. Källor kan innehålla jokertecken, t.ex: *.mindomän.se, eller ett protokoll, till exempel: https://*.exempel.se. Dessa alternativa källor omfattar endast bild-, CSS- och JavaScript-typer.

en	Enable Automatic Graph Creation
sv	Aktivera automatiskt skapande av grafer

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
sv	När den är inaktiverad kommer Cacti Automation inte att aktivt skapa någon graf. Detta är användbart när du justerar enhetsinställningar så att du undviker att skapa nya grafer varje gång du sparar ett objekt. Det är fortfarande möjligt att använda automatiseringsregler manuellt.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
sv	Aktivera automatisk skapande av trädobjekt

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
sv	När funktionen är inaktiverad kommer Cacti Automation inte att aktivt skapa något trädobjekt. Detta är användbart när du justerar enhets- eller grafinställningar så att du undviker att skapa nya trädposter varje gång du sparar ett objekt. Det är fortfarande möjligt att använda regler manuellt.

en	Automation Notification To Email
sv	Automatiserad notifiering till e-post

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
sv	Den e-postadress som automatiseringsmeddelanden ska skickas till om den inte har angetts på automatiseringsnätverksnivå. Om antingen detta fält eller värdet för Automationsnätverk lämnas tomt kommer Cacti att använda det primära e-postkontot för Cacti Admins.

en	Automation Notification From Name
sv	Automatiseringsmeddelande från namn

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
sv	Det e-postnamn som ska användas för e-postmeddelanden om automatiseringsaviseringar om det inte har angetts på automatiseringsnätverksnivå. Om antingen detta fält eller värdet för Automationsnätverk lämnas tomt kommer Cacti att använda systemets standardnamn för Från.

en	Automation Notification From Email
sv	Automatiseringsmeddelande från e-post

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
sv	Den e-postadress som ska användas för e-postmeddelanden om automatiseringsaviseringar om den inte har angetts på automatiseringsnätverksnivå. Om antingen detta fält eller värdet för Automationsnätverk lämnas tomt kommer Cacti att använda systemets förvalda e-postadress från.

en	Graph Template Defaults
sv	Standardvärden för grafmallar

en	Graph Template Test Data Source
sv	Grafmall Test datakälla

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
sv	Markera den här kryssrutan om du vill testa datakällorna innan de skapas för nya och nyligen importerade grafmallar. Om Test Data Sources är aktiverat kommer grafen inte att skapas om datakällan inte returnerar giltiga data. Denna inställning är viktig om du vill ha en mer generisk enhetsmall som kan innehålla fler grafmallar som kan tillämpas selektivt beroende på enhetens egenskaper. Obs: Om du har ett skript som körs under lång tid som datakälla kommer det att ta längre tid att skapa grafer.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
sv	Det standardbildformat som ska användas för alla nya grafmallar.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
sv	Standardhöjden för grafen som ska användas för alla nya grafmallar.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
sv	Standardgrafbredd som ska användas för alla nya grafmallar.

en	General Defaults
sv	Allmänna standardinställningar

en	The default Device Template used on all new Devices.
sv	Standardmallen för enheter som används för alla nya enheter.

en	The default Site for all new Devices.
sv	Standardplatsen för alla nya enheter.

en	The default Poller for all new Devices.
sv	Standardpoller för alla nya enheter.

en	Device Threads
sv	Enhetens trådar

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
sv	Standardantalet enhetstrådar. Detta är endast tillämpligt när datainsamlaren för ryggrad används.

en	%s Thread
sv	%s Tråd

en	%s Threads
sv	%s Trådar

en	Re-index Method for Data Queries
sv	Re-indexeringsmetod för datafrågor

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
sv	Standardmetoden för återindexering som ska användas för alla datafrågor.

en	Default Interface Speed
sv	Standardhastighet för gränssnitt

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
sv	Om Cacti inte kan bestämma gränssnittets hastighet på grund av att antingen ifSpeed eller ifHighSpeed inte är inställda eller är noll, vilket maximivärde vill du ha på de resulterande RRD-filerna.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
sv	SNMP-standardvärden

en	Default SNMP version for all new Devices.
sv	Standard SNMP-version för alla nya enheter.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
sv	Standard SNMP-läsningsgrupp för alla nya enheter.

en	Security Level
sv	Säkerhetsnivå

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
sv	Standard SNMP v3 säkerhetsnivå för alla nya enheter.

en	Auth Protocol (v3)
sv	Auth-protokoll (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
sv	Standard SNMPv3-auktoriseringsprotokoll för alla nya enheter.

en	Auth User (v3)
sv	Auth-användare (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
sv	Standardanvändare för SNMP v3-auktorisering för alla nya enheter.

en	Auth Passphrase (v3)
sv	Auth lösenfras (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
sv	Standard lösenfras för SNMP v3-auktorisering för alla nya enheter.

en	Privacy Protocol (v3)
sv	Sekretessprotokoll (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
sv	Standard SNMPv3 sekretessprotokoll för alla nya enheter.

en	Privacy Passphrase (v3)
sv	Lösenfras för sekretess (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
sv	Standard lösenfras för SNMPv3-sekretess för alla nya enheter.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
sv	Ange SNMP v3-kontext för alla nya enheter.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
sv	Standard SNMP v3 Engine Id för alla nya enheter. Lämna fältet tomt om du vill använda det SNMP Engine ID som definieras för varje SNMPv3-meddelandemottagare.

en	Port Number
sv	Portnummer

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
sv	Standard UDP-port för alla nya enheter. Vanligtvis 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
sv	Standard SNMP timeout i milli-sekunder för alla nya enheter.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
sv	Standard SNMP-försök för alla nya enheter.

en	Availability/Reachability
sv	Tillgänglighet/Reachability

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
sv	Standard Tillgänglighet/Reachability för alla nya enheter. Den metod som Cacti kommer att använda för att avgöra om en enhet är tillgänglig för pollning. <br><i>OBS: Vi rekommenderar att SNMP alltid väljs som ett minimum.</i>

en	Ping Type
sv	Ping Typ

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
sv	Standard Ping-typ för alla nya enheter.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
sv	Standardport för ping för alla nya enheter. Med TCP kommer Cacti att försöka synka porten. Med UDP kräver Cacti antingen en lyckad anslutning eller ett felmeddelande om att "porten inte är nåbar" för att avgöra om enheten är uppe eller inte.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
sv	Standardvärde för Ping Timeout i millisekunder för alla nya enheter. De timeout-värden som ska användas för enhetens SNMP-, ICMP-, UDP- och TCP-pingningar. ICMP-pingningar avrundas uppåt till närmaste sekund. Tidsgränserna för TCP- och UDP-anslutningar i Windows styrs av operativsystemet och rekommenderas därför inte i Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
sv	Antalet gånger som Cacti försöker pinga en enhet innan den markeras som nere.

en	Up/Down Settings
sv	Upp/Ned-inställningar

en	Failure Count
sv	Antal fel

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
sv	Det antal pollningsintervall som en enhet måste vara nere innan ett fel loggas och enheten rapporteras som nere.

en	Recovery Count
sv	Återhämtningsräkning

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
sv	Det antal pollningsintervall som en enhet måste vara uppkopplad innan enheten återgår till statusen uppkopplad och ett meddelande utfärdas.

en	Theme Settings
sv	Temainställningar

en	Theme
sv	Tema

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
sv	Välj ett av tillgängliga teman för att klä din Cacti med.

en	Table Settings
sv	Tabellinställningar

en	Rows Per Page
sv	Rader per sida

en	The default number of rows to display on for a table.
sv	Standardantalet rader som ska visas för en tabell.

en	Autocomplete Enabled
sv	Autokomplettering aktiverad

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
sv	I mycket stora system kan urvalslistor göra användargränssnittet betydligt långsammare. Om det här alternativet är aktiverat kommer Cacti att använda autocomplete callbacks för att fylla i urvalslistan systematiskt. Obs: autokomplettering är tvångsmässigt inaktiverad i Classic-temat.

en	Autocomplete Rows
sv	Autokomplettera rader

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
sv	. Detta begränsas av php-inställningen "max_input_vars", för närvarande:

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
sv	Standardantalet rader som ska returneras från en autokompletteringsbaserad matchning av urvalsmönster.

en	Minimum Tree Width
sv	Minsta trädbredd

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
sv	Trädets minsta bredd som trädet ska kontraheras till.

en	Maximum Tree Width
sv	Maximal trädbredd

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
sv	Trädets maximala bredd att expandera till, efter vilken tid trädets grenar kommer att rulla på sidan.

en	Filter Settings
sv	Filterinställningar

en	Strip Domains from Device Dropdowns
sv	Avlägsna domäner från enhetens rullgardinsmeny

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
sv	Om du markerar det här alternativet i rullgardinsmenyerna för enhetsnamnsfilter kommer domänen att tas bort från värdnamnet.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
sv	Inställningar för graf/datakälla/datafrågeställning

en	Maximum Title Length
sv	Maximal längd på titeln

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
sv	Den högsta tillåtna titeln på grafen eller datakällan.

en	Data Source Field Length
sv	Datakälla Fältlängd

en	The maximum Data Query field length.
sv	Den maximala längden på Data Query-fältet.

en	Graph Creation
sv	Skapande av grafer

en	Default Graph Type
sv	Standardgraftyp

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
sv	När du skapar grafer, vilken graftyp vill du ha förvald?

en	All Types
sv	Alla typer

en	By Template/Data Query
sv	Genom mall/datafråga

en	Log Management
sv	Logghantering

en	Default Log Tail Lines
sv	Standard Loggslutlinjer

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
sv	Standardantal rader i Cacti-loggfilen som ska följas.

en	Maximum number of rows per page
sv	Maximalt antal rader per sida

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
sv	Användardefinierat antal rader som CLOG ska följa när man väljer "Alla rader".

en	Log Tail Refresh
sv	Uppdatering av loggsvans

en	How often do you want the Cacti log display to update.
sv	Hur ofta du vill att Cacti-loggdisplayen ska uppdateras.

en	Log Viewer Settings
sv	Inställningar för loggvisare

en	Exclusion Regex
sv	Uteslutning Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
sv	Alla strängar som matchar denna regex kommer att uteslutas från användarvisningen. Om du t.ex. vill utesluta alla logglinjer som innehåller orden "Admin" eller "Login" skriver du '(Admin || Login)'

en	Real-time Graphs
sv	Grafer i realtid

en	Enable Real-time Graphing
sv	Aktivera grafer i realtid

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
sv	När ett alternativ är markerat kommer användarna att kunna sätta Cacti i realtidsläge.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
sv	Detta tidsintervall vill du se på standardgrafen.

en	Minimum Refresh Interval
sv	Minsta uppdateringsintervall

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
sv	Detta är den minsta tid som stöds mellan grafuppdateringar. Detta värde används också för att ställa in vissa RRDfile-attribut. Om du har en enhet som cachelagrar data och inte tillhandahåller uppdateringar i realtid kan du behöva öka standardvärdet för minsta uppdateringsintervall för att förhindra att grafer med luckor skapas.

en	Cache Directory
sv	Cache-katalog

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
sv	Detta är den plats på webbservern där RRD-filerna och PNG-filerna kommer att cachas. Denna cache kommer att hanteras av pollern. Se till att du har rätt läs- och skrivbehörighet för den här mappen

en	RRDtool Graph Options
sv	Alternativ för RRDtool-graf

en	Custom Watermark
sv	Anpassad vattenstämpel

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
sv	Texten placeras längst ner i mitten av varje graf.

en	Custom Date Format
sv	Anpassat datumformat

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
sv	Används vid formatering av |datum_tid| i en graf

en	Disable RRDtool Watermark
sv	Inaktivera RRDtool vattenstämpel

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
sv	Förutsatt att din RRDtool-version stöder det, kan du inaktivera RRDtool-annonsering på dina grafer genom att markera det här alternativet.

en	Font Selection Method
sv	Metod för val av teckensnitt

en	How do you wish fonts to be handled by default?
sv	Hur vill du att teckensnitt ska hanteras som standard?

en	System

en	Default Font
sv	Förvalt typsnitt

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
sv	När du inte använder temabaserad typsnittskontroll, det Pangon font-config-teckensnittsnamn som ska användas för alla grafer. Alternativt kan du lämna detta fält tomt och kontrollera teckensnittsinställningarna för varje objekt.

en	Enter Valid Font Config Value
sv	Ange giltigt värde för teckensnittskonfiguration

en	Title Font Size
sv	Rubrikstorlek

en	The size of the font used for Graph Titles
sv	Storleken på det typsnitt som används för graftitlar

en	Title Font Setting
sv	Inställning av teckensnitt för titel

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Det typsnitt som ska användas för graftitlar. Ange antingen en giltig True Type Font-fil eller ett giltigt Pango Font-config-värde.

en	Legend Font Size
sv	Fontstorlek för teckenförklaring

en	The size of the font used for Graph Legend items
sv	Storleken på det teckensnitt som används för grafförklaringens objekt

en	Legend Font Setting
sv	Inställning av teckensnitt för teckenförklaring

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Det teckensnitt som ska användas för Graph Legends. Ange antingen en giltig True Type Font-fil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Axis Font Size
sv	Fontstorlek för axel

en	The size of the font used for Graph Axis
sv	Storleken på teckensnittet som används för grafaxeln

en	Axis Font Setting
sv	Inställning av teckensnitt för axlar

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Det teckensnitt som ska användas för grafaxelobjekt. Ange antingen en giltig True Type Font-fil eller ett giltigt Pango Font-config-värde.

en	Unit Font Size
sv	Enhetens teckenstorlek

en	The size of the font used for Graph Units
sv	Storleken på det typsnitt som används för grafenheter

en	Unit Font Setting
sv	Enhet Font Inställning

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
sv	Det teckensnitt som ska användas för Graph Unit-objekt. Ange antingen en giltig True Type Font-fil eller ett giltigt Pango font-config-värde.

en	Business Hours Settings
sv	Inställningar för öppettider

en	Start of Business Day
sv	Början av arbetsdagen

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
sv	Den tid då dina öppettider börjar. Format: hh:mm

en	End of Business Day
sv	Slutet av arbetsdagen

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
sv	Den tid då dina öppettider slutar. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
sv	Dölj helger

en	Only show business hours during weekdays.
sv	Visa endast öppettider under vardagar.

en	Show business hours
sv	Visa öppettider

en	Display business hours on rrd graphs.
sv	Visa öppettider på rrd-grafer.

en	Color to use for business hours
sv	Färg att använda under kontorstid

en	The color to be shown for business hours
sv	Den färg som ska visas under kontorstid

en	Maximum number of days to show business hours
sv	Maximalt antal dagar för att visa öppettider

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
sv	Efter detta antal dagar kommer öppettiderna inte att läggas till i diagrammet. Rekommenderas: 62 dagar

en	Data Collection Enabled
sv	Datainsamling aktiverad

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
sv	Om du vill stoppa pollingprocessen helt och hållet avmarkerar du den här rutan.

en	SNMP Agent Support Enabled
sv	Stöd för SNMP-agent Aktiverad

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
sv	Om detta alternativ är markerat kommer Cacti att fylla i SNMP-agentens tabeller med information om Cacti-enheter och -system. Det aktiverar inte själva SNMP-agenten.

en	Poller Type
sv	Poller Typ

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
sv	Den pollartyp som ska användas. Denna inställning kommer att gälla vid nästa pollningsintervall.

en	Poller Sync Interval
sv	Intervall för synkronisering av poller

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
sv	Standardintervallet för pollingsynkronisering som ska användas när en pollare skapas. Den här inställningen påverkar hur ofta fjärrpollare kontrolleras och uppdateras.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
sv	Det pollningsintervall som används. Denna inställning påverkar hur ofta RRD-filerna kontrolleras och uppdateras. OBS: Om du ändrar detta värde måste du fylla på pollercachen igen. Om du inte gör det kan det leda till att data går förlorade.

en	Cron/Daemon Interval
sv	Cron/Daemon-intervall

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
sv	Frekvensen för när Cacti-datainsamlaren ska startas. Du kan använda antingen crontab, en schemalagd aktivitet (för Windows) eller cactid systemd-tjänsten för att styra starten av Cacti-datainsamlaren. Anvisningar om hur du använder cactid-daemon finns i filen README.md i servicekatalogen.

en	Balance Process Load
sv	Balansera processbelastningen

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer Cacti att försöka balansera belastningen på varje pollerprocess genom att fördela pollerobjekten jämnt mellan processerna.

en	Debug Output Width
sv	Bredd på Debug-utgång

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
sv	Om du väljer det här alternativet kommer Cacti att söka efter utdata som överskrider Cactis förmåga att lagra dem och utfärda en varning när den hittar dem.

en	Disable increasing OID Check
sv	Inaktivera ökande OID-kontroll

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
sv	Kontrollerar inaktivering av kontroll för att öka OID medan du går i OID-trädet.

en	Remote Agent Timeout
sv	Timeout för fjärrågenten

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
sv	Den tid i sekunder som webbservern för Central Cacti väntar på ett svar från fjärrdatainsamlaren för att hämta olika enhetsuppgifter innan begäran överges. På enheter som är associerade med andra datainsamlare än den centrala Cacti-datainsamlaren måste Remote Agent användas för att samla in enhetsinformation.

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
sv	SNMP Bulkwalk hämtningsstorlek

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
sv	Hur många OID:er ska returneras per snmpbulkwalk-begäran? För enheter med stora SNMP-träd kommer en ökning av denna storlek att öka omindexeringsprestandan över ett WAN.

en	SNMP Get OID Limit
sv	SNMP Hämta OID-gräns

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
sv	Standardvärdet för maximalt antal SNMP Get OID:er som ska utfärdas per snmpget-begäran. För enheter styrs den här inställningen på enhetsnivå. Du bör endast använda den här inställningen när du använder Cactis SNMP API inbyggt i dina skript eller insticksprogram.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
sv	Uppdatera poller-tabellen per cykel

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
sv	Den här inställningen är endast avsedd för system med en enda pollare för att bygga om pollerutmatningstabellen vid varje pollningscykel för att förhindra att minnestabellen byter plats på mycket stora system med stora databaser som kan använda swap.

en	Disable Resource Cache Replication
sv	Inaktivera replikering av resurscache

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
sv	Som standard kommer den huvudsakliga Cacti-datainsamlaren att cachelagra hela platsen och insticksprogrammen i en resurscache. Sedan uppdaterar de avlägsna datainsamlarna sig själva med jämna mellanrum med eventuella uppdateringar från den huvudsakliga Cacti-datainsamlaren. Denna resurscache gör det i huvudsak möjligt för fjärruppsamlare att uppgradera sig själva. Om du inte vill använda det här alternativet kan du inaktivera det med hjälp av den här inställningen.

en	Additional Data Collector Settings
sv	Ytterligare inställningar för datainsamlare

en	Invalid Data Logging
sv	Ogiltig dataloggning

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
sv	Hur vill du att Data Collectors utmatningsfel ska loggas? Alternativen inkluderar: "Detaljerad" som beskriver varje fel, "Sammanfattning" som anger antalet utmatningsfel per enhet och "Ingen" som inte anger några felräkningar.

en	Summary
sv	Sammanfattning

en	Detailed
sv	Detaljer

en	Number of PHP Script Servers
sv	Antal PHP Script-servrar

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
sv	Antalet samtidiga skriptserverprocesser som ska köras per spine-process. Inställningar mellan 1 och 15 accepteras. Denna parameter är till hjälp om du kör flera trådar och skriptserverskript och gäller endast för datainsamlaren för ryggraden.

en	Script and Script Server Timeout Value
sv	Timeout-värde för skript och skriptserver

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and is only valid for the spine Data Collector.
sv	Den maximala tid som spine väntar på att ett skript ska slutföras. Detta timeoutvärde anges i sekunder och gäller endast för Spine Data Collector.

en	Periodic All Device Re-Index
sv	Periodisk omindexering av alla enheter

en	Re-Index All Device Schedule
sv	Återinföra alla enhetsscheman

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
sv	Vid vilken frekvens vill du återindexera alla enheter. Denna återindexering kommer att ske vid midnatt på den frekvens som du väljer.

en	Weekly on Sunday
sv	Varje vecka på söndag

en	Monthly on Sunady
sv	Månadligen på dagen

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
sv	Inställningar för timeout i bakgrunden och samtidiga processer

en	Report Generation Timeout
sv	Timeout för rapportgenerering

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som Cactis skript för generering av rapporter kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Minute
sv	%s Minut

en	Data Source Statistics Timeout
sv	Timeout för datakällans statistik

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som Cactis skript Data Source Statistics kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	RRDChecker Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tiden ett Cactis Spikekill-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	%s Hour
sv	%s timme

en	Poller Commands Timeout
sv	Kommandon för poller Timeout

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
sv	Den maximala tid som Cactis skript för bakgrundskommandon kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas. Detta skript utför uppgifter som att indexera om enheter och beskära enheter från fjärrdatainsamlare.

en	Poller Command Concurrent Processes
sv	Poller Command Samtidiga processer

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
sv	Antalet samtidiga Poller Command-processer. Det kommer att finnas högst ett samtidigt kommando per värd inom Poller Command-poolen.

en	1 Process

en	%d Processes
sv	%d Processer

en	Maintenance Background Generation Timeout
sv	Timeout för generering av underhållsbakgrund

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som ett Cacti's Maintenance-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Spikekill Background Generation Timeout
sv	Timeout för generering av bakgrundsbild från Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
sv	Den maximala tid som ett Cacti's Spikekill-skript kan köras utan att generera ett timeout-fel och dödas.

en	Data Collector Defaults
sv	Datainsamlarens standardinställningar

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
sv	Dessa inställningar bibehålls på datainsamlarnivå. De värden som anges här är endast standardvärden som används när en datainsamlare skapas första gången.

en	Data Collector Processes
sv	Processer för datainsamling

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
sv	Standardantalet samtidiga processer som ska köras per datainsamlare. OBS: Från och med Cacti 1.2 bibehålls den här inställningen i datainsamlaren. Framöver är detta värde endast en förinställning för datainsamlaren. Om du använder ett högre tal när du använder cmd.php förbättras prestandan. Prestandaförbättringar i Spine löses bäst med parametern threads. När du använder Spine rekommenderar vi ett lägre antal och att du använder trådar istället. När du använder cmd.php ska du inte använda mer än 2x antalet processorkärnor.

en	Threads per Process
sv	Trådar per process

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
sv	De standardtrådar som tillåts per process. OBS: Från och med Cacti 1.2+ bibehålls den här inställningen i datainsamlaren, och detta är helt enkelt förinställningen. Om du använder ett högre tal när du använder Spine kommer prestandan att förbättras. Se dock till att du har tillräckligt med MySQL/MariaDB-anslutningar för att stödja följande ekvation: anslutningar = datasamlare * processer * (trådar + skriptservrar). Du måste också se till att du har tillräckligt med reservanslutningar för användarinloggningsanslutningar också.

en	Authentication Method
sv	Autentiseringsmetod

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
sv	<blockquote><i>Inbyggd</i> autentisering - Cacti hanterar användarautentisering, vilket gör att du kan skapa användare och ge dem rättigheter till olika områden i Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Autentisering hanteras av webbservern. Användare kan läggas till eller skapas automatiskt vid första inloggningen om Template User är definierad, annars används de definierade gästbehörigheterna.<br><br><i>LDAP Authen</i> tication - Möjliggör autentisering mot en LDAP-server. Användare kommer att skapas automatiskt vid första inloggningen om mallanvändaren är definierad, annars kommer de definierade gästbehörigheterna att användas. Om PHPs LDAP-modul inte är aktiverad kommer LDAP-autentisering inte att visas som ett valbart alternativ.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Gör det möjligt för administratörer att stödja flera olika grupper från olika LDAP/AD-kataloger för att komma åt Cacti-resurser. Precis som LDAP-autentisering krävs PHP LDAP-modulen för att använda den här metoden.</blockquote>

en	Support Authentication Cookies
sv	Stöd för autentiseringscookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use.
sv	Om en användare autentiserar och väljer "Håll mig inloggad" kommer en autentiseringskaka att skapas på användarens dator, så att användaren kan vara inloggad. Autentiseringskakan löper ut efter 90 dagar efter användning.

en	Special Users
sv	Särskilda användare

en	Primary Admin
sv	Primär administratör

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
sv	Namnet på det primära administrativa konto som automatiskt kommer att få e-postmeddelanden när Cacti-systemet har problem. För att få dessa e-postmeddelanden måste du se till att dina e-postinställningar är korrekta och att det administrativa kontot har en e-postadress som är inställd.

en	No User
sv	Ingen användare kopplad

en	Guest User
sv	Gästanvändare

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
sv	Namnet på gästanvändaren för visning av grafer; är "No User" som standard.

en	User Template
sv	Användarmall

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
sv	Namnet på den användare som Cacti kommer att använda som mall för nya Web Basic- och LDAP-användare; är "guest" som standard. Detta användarkonto kommer att inaktiveras från inloggning när det väljs.

en	Basic Authentication Settings
sv	Inställningar för grundläggande autentisering

en	Basic Auth Login Failure Message
sv	Meddelande om misslyckad inloggning med Basic Auth

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
sv	Vid användning av grundläggande autentisering, om det finns problem med att mappa användarnamnet till ett giltigt Cacti-konto, kommer meddelandet som ingår här att visas för användarna. Det kan innehålla både text och HTML.

en	Basic Auth Mapfile
sv	Kartfil för grundläggande autentisering

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
sv	Om du använder grundläggande autentisering och det grundläggande kontot behöver översättas till ett annat inloggningskonto kan du ange en CSV-fil här för att mappa det grundläggande kontot till önskat inloggningskonto.

en	Local Account Complexity Requirements
sv	Krav på komplexitet för lokala konton

en	Minimum Length
sv	Minilängd

en	This is minimal length of allowed passwords.
sv	Detta är den minsta tillåtna längden på lösenord.

en	Require Mix Case
sv	Kräver blandning Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
sv	Detta innebär att de nya lösenorden måste innehålla både gemener och versaler.

en	Require Number
sv	Kräver nummer

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
sv	Detta innebär att nya lösenord måste innehålla minst 1 numeriskt tecken.

en	Require Special Character
sv	Kräver specialtecken

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
sv	Detta innebär att nya lösenord måste innehålla minst 1 specialtecken.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
sv	Tvinga fram komplexitet i gamla lösenord

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
sv	Detta innebär att alla gamla lösenord måste uppfylla de nya kraven på komplexitet vid inloggning. Om kraven inte uppfylls kommer lösenordet att behöva bytas ut.

en	Expire Inactive Accounts
sv	Avsluta inaktiva konton

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
sv	Detta är det maximala antalet dagar innan inaktiva konton inaktiveras. Admin-kontot är undantaget från denna policy.

en	Expire Password
sv	Lösenord upphör att gälla

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
sv	Detta är det maximala antalet dagar innan ett lösenord upphör att gälla.

en	Password History
sv	Lösenordshistorik

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
sv	Kom ihåg detta antal gamla lösenord och tillåt inte att de används igen.

en	1 Change
sv	1 Byte

en	%d Changes
sv	%d Förändringar

en	Account Locking
sv	Låsning av konto

en	Lock Accounts
sv	Lås konton

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
sv	Lås ett konto efter så här många misslyckade försök på 1 timme.

en	1 Attempt
sv	Försök till brott

en	%d Attempts
sv	%d Försök

en	Auto Unlock
sv	Automatisk upplåsning

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
sv	Ett konto kommer automatiskt att låsas upp efter så många minuter. Även om rätt lösenord anges kommer kontot inte att låsas upp förrän denna tidsgräns har uppnåtts. Max 1440 minuter (1 dag)

en	1 Day
sv	1 dag

en	LDAP General Settings
sv	LDAP Allmänna inställningar

en	Server(s)

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
sv	En blankstegsbegränsad lista med DNS-värdnamn eller IP-adresser för giltiga LDAP-servrar. Cacti kommer att försöka använda LDAP-servrarna från vänster till höger för att autentisera en användare.

en	Port Standard

en	TCP port for Non-SSL communications including LDAP + TLS. Default is 389.
sv	TCP / UDP-port för icke-SSL-kommunikation.

en	Port SSL

en	TCP port for LDAPS for SSL communications. Default is 636.
sv	TCP / UDP-port för icke-SSL-kommunikation.

en	Protocol Version
sv	Protokollversion

en	Protocol Version to connect to the server with.
sv	Protokollversion som servern stöder.

en	Connect Timeout
sv	Anslutningstidsavbrott

en	The Network Connect Timeout in seconds.
sv	Vänligen ange SMTP-timeout på några sekunder.

en	Bind Timeout
sv	Timeout

en	The Bind Timeout in seconds.
sv	Vänligen ange SMTP-timeout på några sekunder.

en	LDAP Debug Mode

en	If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities.
sv	Om markerad kommer Cacti att logga extra LDAP-information till Cacti-loggen under bindnings- och sökningsaktiviteter.

en	Encryption
sv	Kryptering

en	Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3.
sv	Kryptering som servern stöder. TLS stöds endast av protokollversion 3.

en	TLS Certificate Requirements
sv	TLS -certifikatkrav

en	Should LDAP verify TLS Certificates when received by the Client.
sv	Bör LDAP verifiera TLS -certifikat när det mottas av klienten.

en	Referrals
sv	Hänvisningar

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
sv	Aktivera eller inaktivera LDAP-referenser. Om det är inaktiverat kan det öka hastigheten på sökningar.

en	Mode
sv	Läge

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the user's Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the user's Distinguished Name (DN).
sv	Läge vilken Cacti försöker autentisera mot LDAP-servern. <blockquote> <i>Ingen sökning</i> - <i>Sökning utan</i> Distinguished Name (DN) sker, försök bara binda med det angivna Distinguished Name-formatet (DN). <br><br> <i>Anonym Sökning</i> - Försök att söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via anonym bindning för att lokalisera användarens Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Särskild</i> sökning - Försök att söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via Specifikt Distinguished Name (DN) och Specifikt lösenord för bindning för att lokalisera användarens Distinguished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.
sv	Syntaxen "Distinguished Name", som gäller för både OpenLDAP- och Windows AD-konfigurationer, ger flexibilitet när det gäller att definiera användaridentitet. För OpenLDAP följer formatet den här strukturen: "uid=<användarnamn>,ou=folk,dc=domän,dc=lokal". Windows AD tillhandahåller en alternativ syntax: "<användarnamn>@win2kdomain.local", allmänt känt som "userPrincipalName (UPN)". I det här sammanhanget representerar "<användarnamn>" det specifika användarnamn som anges i inloggningsprompten. Detta är särskilt relevant när du arbetar i läget "Ingen sökning" eller "Kräv gruppmedlemskap" är aktiverat.

en	Require Group Membership
sv	Kräv gruppmedlemskap

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
sv	Kräver att användaren är medlem i en grupp för att autentisera. Gruppinställningar måste anges för att detta ska fungera, aktivering utan korrekta gruppinställningar kommer att leda till att autentiseringen misslyckas.

en	LDAP Group Settings
sv	LDAP-gruppinställningar

en	Group Distinguished Name (DN)
sv	Gruppens unika namn (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
sv	Distinguished Name för den grupp som användaren måste vara medlem i.

en	Group Member Attribute
sv	Gruppmedlem Attribut

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".
sv	Detta avser det specifika attribut i LDAP-katalogen som innehåller gruppmedlemmarnas användarnamn. Det är viktigt att se till att attributvärdet överensstämmer med den konfiguration som anges i "Distinguished Name" eller att det faktiska attributvärdet är sökbart med hjälp av de inställningar som anges i "Distinguished Name".

en	Group Member Type
sv	Typ av gruppmedlem

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
sv	Definierar om användare ska använda hela Distinguished Name eller bara Username i det definierade gruppmedlemsattributet.

en	Distinguished Name
sv	Särskiljande namn

en	LDAP Specific Search Settings
sv	LDAP-specifika sökinställningar

en	Search Base
sv	Sök bas

en	Search base for searching the LDAP directory, such as 'dc=win2kdomain,dc=local' or 'ou=people,dc=domain,dc=local'.
sv	Sök bas för att söka i LDAP-katalogen, till exempel "dc = win2kdomain, dc = local" eller "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search Filter
sv	Sökfilter

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))'</i> or for OpenLDAP: <i>'(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))'</i>. '&lt;username&gt' is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
sv	Sökfilter som ska användas för att hitta användaren i LDAP-katalogen, t.ex. för Windows: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*)</i> )' eller för OpenLDAP: ' <i>(&amp;(objectClass=account)(uid=&lt;username&amp;gt</i>))'. "&lt;username&amp;gt" ersätts med det användarnamn som angavs vid inloggningsprompten.

en	Search Distinguished Name (DN)
sv	Sök efter DN (Distinguished Name)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
sv	Distinguished Name för specifik sökning av bindning till LDAP-katalogen.

en	Search Password
sv	Sök lösenord

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
sv	Lösenord för specifik sökning av bindning till LDAP-katalogen.

en	LDAP CN Settings
sv	LDAP CN-inställningar

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
sv	Fält som ersätter det fullständiga namnet när du skapar en ny användare, hämtat från LDAP. (på Windows: displayname)

en	Email
sv	E-post

en	Field that will replace the Email taken from LDAP. (on windows: mail)
sv	Fält som ersätter E-post som tas från LDAP. (på windows: mail)

en	URL Linking
sv	URL-länkning

en	Server Base URL
sv	URL för serverbas

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
sv	Detta är den serverplats som kommer att användas för länkar till Cacti-platsen. Detta bör inkludera underkatalogen om Cacti inte körs från rotmappen.

en	Emailing Options
sv	Alternativ för e-post

en	Notify Primary Admin of Issues
sv	Meddela primär administratör om problem

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
sv	I de fall då Cacti-servern har problem, ska den primära administratören meddelas via e-post? Den primära administratörens Cacti-användarkonto anges under fliken Authentication på Cactis inställningssida. Standardvärdet är kontot "admin".

en	Test Email
sv	Testa e-post

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
sv	Det här är ett e-postkonto som används för att skicka ett testmeddelande för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

en	Mail Services
sv	Posttjänster

en	Which mail service to use in order to send mail
sv	Vilken e-posttjänst du ska använda för att skicka e-post

en	Ping Mail Server
sv	Ping e-postserver

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
sv	Pinga e-postservern innan du skickar testmeddelandet?

en	From Email Address
sv	Från emailadress

en	This is the Email address that the Email will appear from.
sv	Detta är den e-postadress som e-postmeddelandet kommer att skickas från.

en	From Name
sv	Från namn

en	This is the actual name that the Email will appear from.
sv	Detta är det faktiska namn som e-postmeddelandet kommer att visas från.

en	Word Wrap
sv	Radbrytning

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
sv	Här anges hur många tecken som tillåts innan en rad i e-postmeddelandet automatiskt ordbryts. (0 = Avaktiverad)

en	Sendmail Options
sv	Alternativ för Sendmail

en	Sendmail Path
sv	Sendmail sökväg

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
sv	Detta är sökvägen till sendmail på din server. (Används endast om Sendmail har valts som e-posttjänst)

en	SMTP Options
sv	SMTP-alternativ

en	SMTP Hostname
sv	Värdnamn för SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
sv	Detta är värdnamnet/IP för den SMTP-server som du ska skicka e-postmeddelandet till. För failover, separera dina värdar med hjälp av ett semikolon.

en	SMTP Port
sv	SMTP-port

en	The port on the SMTP Server to use.
sv	Den port på SMTP-servern som ska användas.

en	SMTP Username
sv	SMTP Användarnamn

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Användarnamnet som ska användas för autentisering när du skickar via SMTP. (Lämna tomt om du inte kräver autentisering.)

en	SMTP Password
sv	SMTP Lösenord

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
sv	Lösenordet som ska användas för autentisering vid sändning via SMTP. (Lämna tomt om du inte kräver autentisering.)

en	SMTP Security
sv	SMTP-säkerhet

en	The encryption method to use for the Email.
sv	Den krypteringsmetod som ska användas för e-postmeddelandet.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
sv	SMTP tidsgräns

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
sv	Ange SMTP-tidsgränsen i sekunder.

en	Reporting Presets
sv	Rapportering av förinställningar

en	Default Graph Image Format
sv	Standardformat för grafbild

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
sv	När du skapar en ny rapport, vilken bildtyp ska användas för inline-graferna.

en	Maximum E-Mail Size
sv	Maximal storlek på e-post

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
sv	Den maximala storleken på e-postmeddelandet inklusive alla bilagor.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
sv	Loggningsnivå för Poller för Cacti-rapportering

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
sv	Vilken detaljnivå vill du att loggfilen ska ha? VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan diskutrymmet snabbt förbrukas.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
sv	Aktivera Lotus Notes (R) tweak

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
sv	Aktivera kodjusteringar för specifik hantering av Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
sv	DNS-alternativ

en	Primary DNS IP Address
sv	IP-adress för primär DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den primära DNS-IP-adressen som ska användas för omvända sökningar.

en	Secondary DNS IP Address
sv	IP-adress för sekundär DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
sv	Ange den sekundära DNS-IP-adressen som ska användas för omvända sökningar.

en	DNS Timeout
sv	DNS tidsgräns

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
sv	Ange DNS-timeout i millisekunder. Cacti använder en PHP-baserad DNS-resolver.

en	On-demand RRD Update Settings
sv	Inställningar för uppdatering av RRD på begäran

en	Enable On-demand RRD Updating
sv	Aktivera uppdatering av RRD på begäran

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
sv	Bör Boost aktivera RRD-uppdatering på begäran i Cacti? Om du avaktiverar kommer denna ändring inte att börja gälla förrän efter nästa pollningscykel. Om du har fjärrdatainsamlare måste den här inställningen vara aktiverad.

en	System Level RRD Updater
sv	RRD-uppdaterare på systemnivå

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
sv	Innan RRD On-demand Update kan rensas måste en pollerkörning alltid passera

en	How Often Should Boost Update All RRDs
sv	Hur ofta ska Boost uppdatera alla RRD:er

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
sv	När du aktiverar boost uppdateras RRD-filerna endast när de begärs av en användare eller när den här tidsperioden har löpt ut.

en	Number of Boost Processes
sv	Antal Boost-processer

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
sv	Antalet samtidiga boost-processer som ska användas för att bearbeta alla RRD:er i boost-tabellen.

en	Maximum Records
sv	Maximalt antal poster

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
sv	Om boost output-tabellen överskrider denna storlek, i poster, kommer en uppdatering att ske.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
sv	Maximalt antal datakällobjekt per pass

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
sv	För att optimera prestandan måste boost RRD-uppdateraren veta hur många Data Source Items som ska hämtas i ett svep. Var försiktig så att du inte ställer in ett för högt värde eftersom det kan försämra prestandan för grafer under större uppdateringar. Om du upplever att graferingen eller pollningen går långsamt under uppdateringar ska du sänka detta tal. Standardvärdet är 50000.

en	Maximum Argument Length
sv	Maximal argumentlängd

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
sv	När boost skickar uppdateringskommandon till RRDtool får de inte överskrida operativsystemets maximala argumentlängd. Detta varierar beroende på operativsystem och kärnnivå. Exempelvis Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ obegränsad

en	Memory Limit for Boost and Poller
sv	Minnesgräns för Boost och Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
sv	Den maximala mängden minne för Cacti Poller och Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
sv	Maximal körtid för RRD Update Script

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
sv	Om boost-pollern överskrider denna körtid kommer en varning att placeras i cacti-loggen,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
sv	Aktivera direktpopulation av poller_output_boost-tabellen

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
sv	Aktiverar direktinsättning av poster i pollerutmatningshöjning med resultat i en 25% tidsminskning i varje pollscykel.

en	Boost Debug Log
sv	Boost felsökningslogg

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
sv	Om det här fältet inte är tomt kommer Boost att logga RRDupdate-utmatning från boost poller-processen.

en	Image Caching
sv	Cachelagring av bilder

en	Enable Image Caching
sv	Aktivera cachelagring av bilder

en	Should image caching be enabled?
sv	Bör cachelagring av bilder aktiveras?

en	Location for Image Files
sv	Plats för bildfiler

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
sv	Ange den plats där Boost ska placera dina bildfiler. Dessa filer kommer automatiskt att rensas bort av pollern när de löper ut.

en	Data Sources Statistics
sv	Datakällor Statistik

en	Enable Data Source Statistics Collection
sv	Aktivera datakälla Statistikinsamling

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
sv	Ska statistik över datakällor samlas in för detta Cacti-system?

en	Number of DSStats Processes
sv	Antal DSStats-processer

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
sv	Antalet samtidiga DSStats-processer som ska användas för att bearbeta alla datakällor.

en	Daily Update Frequency
sv	Daglig uppdateringsfrekvens

en	How frequent should Daily Stats be updated?
sv	Hur ofta ska Daily Stats uppdateras?

en	Hourly Average Window
sv	Genomsnitt per timme Fönster

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
sv	Det antal timmar i följd som representerar timmedelvärdet. Tänk på att en för hög inställning kan resultera i mycket stora minnestabeller

en	Maintenance Time
sv	Tid för underhåll

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
sv	Vilken tid på dagen ska vecko-, månads- och årsdata uppdateras? Formatet är HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
sv	Minnesgräns för datakälla Statistik Datainsamlare

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
sv	Den maximala mängden minne för Cacti Poller och Data Source Statistics Poller

en	RRDfile Check

en	Enable RRDfile Check
sv	Aktivera kontroll av RRD-fil

en	Should RRDfile check be enabled for this Cacti system?
sv	Ska datakällans statistik samlas in för detta Cacti-system?

en	Number of RRDfile Check Processes
sv	Antal RRDfile-kontrollprocesser

en	The number of concurrent RRDfile check processes to use to use to process all of rrd files.
sv	Antalet samtidiga boostprocesser som ska användas för att bearbeta alla RRD i boost-tabellen.

en	Check Frequency
sv	Kontrollera frekvens

en	How frequent should RRD be checked ?
sv	Hur ofta bör RRD kontrolleras?

en	Data Storage Settings
sv	Inställningar för datalagring

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
sv	Välj om RRD:er ska lagras lokalt eller hanteras av en extern RRDtool-proxyserver.

en	RRDtool Proxy Server
sv	RRDtool Proxyserver

en	Structure RRDfile Paths
sv	Struktur RRDfil sökvägar

en	Enable Structured Paths
sv	Möjliggör strukturerade vägar