en	About Cacti
pt-br	Sobre o Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
pt-br	Cacti foi projetado para ser uma solução gráfica completa baseada na estrutura do RRDtool. Seu objetivo é facilitar o trabalho de um administrador de rede, cuidando de todos os detalhes necessários para criar gráficos significativos.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
pt-br	Acesse o site oficial %sCacti%s para mais informações, suporte e atualizações.

en	Active Developers
pt-br	Desenvolvedores Ativos

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
pt-br	Desenvolvedores atuando no Cacti, sua arquitetura, documentação e futuros releases.

en	Honorable Mentions
pt-br	Menções Honrosas

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
pt-br	Contribuidores para a Documentação, Perguntas e Respostas, Empacotamento, Fóruns e canal do Youtube.

en	Emeritus Members
pt-br	Membros Eméritos

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
pt-br	Membros do grupo original do Cacti que mudaram de carreira. Continuamos desejando o melhor para eles.

en	Thanks
pt-br	Obrigado

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
pt-br	Um agradecimento muito especial a %sTobi Oetiker%s, o criador do %sRRDtool%s e o popular %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
pt-br	Os usuários do Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
pt-br	Especialmente qualquer um que tenha dedicado seu tempo para criar um relatório de problema, ou de outra forma ajudar a corrigir um problema relacionado ao Cacti. Também para qualquer um que tenha contribuído para apoiar o Cacti.

en	License
pt-br	Licença

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
pt-br	Cacti é licenciado sob a GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
pt-br	Este programa é um software livre; você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License conforme publicada pela Free Software Foundation; ou versão 2 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
pt-br	Este programa é distribuído na esperança de que seja útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. Veja a GNU General Public License para mais detalhes.

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Convert to Normal Graph
pt-br	Converter para Gráfico Normal

en	Place Graphs on Report
pt-br	Colocar Gráficos no Relatório

en	Migrate Aggregate to use a Template
pt-br	Migrar Agregado para usar um Modelo

en	Create New Aggregate from Aggregates
pt-br	Criar Novo Agregado a partir de Agregados

en	Associate with Aggregate
pt-br	Associar ao Agregado

en	Disassociate with Aggregate
pt-br	Desassociar do Agregado

en	Place on a Tree (%s)
pt-br	Coloque na Árvore (%s)

en	Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Gráfico(s) Agregado(s).

en	Cancel
pt-br	Cancelar

en	Continue
pt-br	Continuar

en	Delete Graph(s)
pt-br	Eliminar gráfico(s)

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
pt-br	Os Gráficos Agregados selecionados representam elementos de mais de um Modelo de Gráfico.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template.
pt-br	Para migrar os Gráficos Agregados abaixo para um Agregado baseado em Template, eles devem estar usando apenas um Template de Gráfico. Por favor, pressione 'Return' e selecione apenas o Gráfico Agregado que utiliza o mesmo Modelo de Gráfico.

en	Return
pt-br	Retorno

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
pt-br	Os Gráficos Agregados selecionados não parecem ter nenhum Modelo de Agregado correspondente.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
pt-br	Para migrar os Gráficos Agregados abaixo para um Agregado baseado em Template, eles devem estar usando apenas um Template de Gráfico. Por favor, pressione 'Return' e selecione apenas o Gráfico Agregado que utiliza o mesmo Modelo de Gráfico.

en	Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below.
pt-br	Clique em 'Continuar' e o(s) seguinte(s) Gráfico(s) Agregado(s) será(ão) migrado(s) para usar o Modelo Agregado que você escolher abaixo.

en	Aggregate Template:
pt-br	Modelo de Agregado:

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
pt-br	Atualmente não existem Templates de Agregados definidos para os Agregados Legados selecionados.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
pt-br	Para migrar os Gráficos Agregados abaixo para um Agregado baseado em Modelos, primeiro crie um Modelo de Agregado para o Modelo de Gráfico '%s'.

en	Please press 'Return' to continue.
pt-br	Por favor, pressione 'Return' para continuar.

en	Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph.
pt-br	Clique em 'Continuar' para combinar o(s) seguinte(s) Gráfico(s) Agregado(s) num único Gráfico Agregado.

en	Aggregate Name:
pt-br	Nome do Agregado:

en	New Aggregate
pt-br	Novo Agregado

en	Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below.
pt-br	Clique em 'Continuar' para adicionar os Gráficos selecionados ao Relatório abaixo.

en	Report Name
pt-br	Nome do Relatório

en	Timespan
pt-br	Tempo de duração

en	Align
pt-br	Alinhar

en	Add Graphs to Report
pt-br	Adicionar gráficos ao relatório

en	You currently have no reports defined.
pt-br	Atualmente você não tem relatórios definidos.

en	Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph.
pt-br	Clique em 'Continuar' para combinar o(s) seguinte(s) Gráfico(s) Agregado(s) num único Gráfico Agregado.

en	Convert to normal Graph(s)
pt-br	Converter para gráfico LINE1

en	Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
pt-br	Clique em 'Continuar' para associar o(s) seguinte(s) Gráfico(s) com o Gráfico Agregado.

en	Associate Graph(s)
pt-br	Gráfico(s) Associado(s)

en	Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desassociar o(s) seguinte(s) Gráfico(s) do Agregado.

en	Dis-Associate Graph(s)
pt-br	Gráfico(s) de Dis-Associado(s)

en	Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch.
pt-br	Clique em 'Continuar' para colocar o(s) seguinte(s) gráfico(s) agregado(s) sob o ramo de árvore.

en	Destination Branch:
pt-br	Ramo de Destino:

en	Place Graph(s) on Tree
pt-br	Colocar gráfico(s) na árvore

en	[edit: %s]
pt-br	[editar: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
pt-br	Gráfico Agregado inexistente

en	Details
pt-br	Detalhes

en	Items
pt-br	Itens

en	Preview
pt-br	Visualização

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
pt-br	Gráficos Agregados acessado inexistente

en	Turn Off Graph Debug Mode
pt-br	Desativar o Modo de Depuração do Gráfico

en	Turn On Graph Debug Mode
pt-br	Ativar o Modo de Depuração do Gráfico

en	Show Item Details
pt-br	Exibir Detalhes do Item

en	Aggregate Preview Does Not Exist
pt-br	Pré-Visualização do Agregado inexistente

en	Aggregate Preview %s
pt-br	Pré-Visualização do Agregado [%s]

en	RRDtool Command:
pt-br	Comando RRDtool:

en	Not Checked
pt-br	Desmarcado

en	RRDtool Says:
pt-br	RRDtool informa:

en	Aggregate Graph %s
pt-br	Gráfico Agregado %s

en	Prefix Replacement Values
pt-br	Valores de Substituição de Prefixo

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
pt-br	Você pode usar esses valores de substituição para o Prefixo no Gráfico Agregado

en	Total

en	All Items
pt-br	Todos os Itens

en	Graph Configuration
pt-br	Configuração do Gráfico

en	Show
pt-br	Exibir

en	Hide Item Details
pt-br	Ocultar Detalhes do Item

en	Matching Graphs
pt-br	Gráficos Correspondentes

en	Search
pt-br	Pesquisar

en	Graphs
pt-br	Gráficos

en	Default
pt-br	Padrão

en	Part of Aggregate
pt-br	Parte do Agregado

en	Go
pt-br	Ir

en	Set/Refresh Filters
pt-br	Setar/Atualizar Filtros

en	Clear
pt-br	Limpar

en	Clear Filters
pt-br	Limpar Filtros

en	Graph Title
pt-br	Titulo do Gráfico

en	ID

en	Included in Aggregate
pt-br	Incluído no Agregado

en	Size
pt-br	Tamanho

en	No
pt-br	Não

en	Yes
pt-br	Sim

en	No Graphs Found
pt-br	Nenhum Gráfico Encontrado

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
pt-br	[ Lista Personalizada de Gráficos Aplicada - Limpar para Reiniciar ]

en	Aggregate Graphs
pt-br	Gráficos Agregados

en	Template
pt-br	Modelo

en	Any
pt-br	Qualquer

en	None
pt-br	Nenhum

en	The title for the Aggregate Graphs
pt-br	Título para os Gráficos Agregados

en	The internal database identifier for this object
pt-br	O identificador interno no banco de dados para este objeto

en	Aggregate Template
pt-br	Modelo de Agregado

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
pt-br	O Modelo Agregado em que se baseia este Gráfico Agregado

en	No Aggregate Graphs Found
pt-br	Nenhum Gráfico Agregado Encontrado

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o(s) seguinte(s) modelo(s) de gráfico agregado(s).

en	Delete Color Template(s)
pt-br	Excluir modelo(s) de cor

en	Aggregate Template [edit: %s]
pt-br	Modelo agregado [editar: %s]

en	Aggregate Template [new]
pt-br	Modelo agregado [novo]

en	Aggregate Templates
pt-br	Modelos agregados

en	Templates
pt-br	Modelos

en	Has Graphs
pt-br	Tem Gráficos

en	Template Title
pt-br	Título do Modelo

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
pt-br	Os modelos agregados que estão em uso não podem ser eliminados. Em uso é definido como sendo referenciado por um Agregado.

en	Deletable
pt-br	Apagável

en	Graphs Using
pt-br	Gráficos usando

en	Graph Template
pt-br	Modelo de gráfico

en	No Aggregate Templates Found
pt-br	Nenhum modelo agregado encontrado

en	You cannot use a previously entered password!
pt-br	Você não pode usar uma senha inserida anteriormente!

en	Your new passwords do not match, please retype.
pt-br	Suas novas senhas não correspondem, por favor, digite novamente.

en	Your current password is not correct. Please try again.
pt-br	Sua senha atual não está correta. Por favor, tente novamente.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
pt-br	Sua nova senha não pode ser a mesma que a senha antiga. Por favor, tente novamente.

en	Forced password change
pt-br	Mudança forçada de senha

en	Password requirements include:
pt-br	Os requisitos de senha incluem:

en	Must be at least %d characters in length
pt-br	Deve ter pelo menos %d de caracteres de comprimento

en	Must include mixed case
pt-br	Deve incluir caso misto

en	Must include at least 1 number
pt-br	Deve incluir pelo menos 1 número

en	Must include at least 1 special character
pt-br	Deve incluir pelo menos 1 carácter especial

en	Cannot be reused for %d password changes
pt-br	Não pode ser reutilizado para alterações de senha %d

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
pt-br	Há problemas com a página Alterar Senha. Entre em contato com o administrador do Cacti imediatamente.

en	Change Password
pt-br	Alterar Senha

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
pt-br	Digite sua senha atual e sua nova senha<br>Cacti.

en	Please enter your new Cacti password.
pt-br	Digite sua senha atual e sua nova senha<br>Cacti.

en	Username
pt-br	Nome de usuário

en	Current password
pt-br	Senha atual

en	New password
pt-br	Nova senha

en	Confirm new password
pt-br	Confirmar nova senha

en	Save
pt-br	Salvar

en	Version %s | %s
pt-br	Versão %s.%s

en	Password Too Short
pt-br	Senha muito curta

en	Password Validation Passes
pt-br	Passes de validação de senha

en	Passwords do Not Match
pt-br	As senhas não correspondem

en	Passwords Match
pt-br	Senhas Correspondem

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
pt-br	Acesso Negado, entre em contato com o Administrador Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
pt-br	Acesso Negado, entre em contato com o Administrador Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
pt-br	O usuário foi autenticado, mas a conta modelo está desativada. Usando a conta de convidado

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
pt-br	Acesso negado! O ID de usuário convidado %s não existe. Entre em contato com seu administrador.

en	Access Denied! User account disabled.
pt-br	Acesso negado, conta de usuário desativada.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
pt-br	Se acha que isto é um erro. Por favor contacte o seu Administrador Cacti.

en	Login to Cacti
pt-br	Entrar no Cacti

en	User Login
pt-br	Login de usuário

en	Enter your Username and Password below
pt-br	Digite seu nome de usuário e senha abaixo

en	Password
pt-br	Senha

en	Local

en	LDAP

en	Realm
pt-br	Reino

en	Keep me signed in
pt-br	Mantenha-me conectado

en	Login
pt-br	Entrar

en	General
pt-br	Geral

en	User Account Details
pt-br	Detalhes da conta de usuário

en	Tree View
pt-br	Vista de Árvore

en	List View
pt-br	Exibição de lista

en	Preview View
pt-br	Visualizar Visão Antecipada

en	User Name
pt-br	Nome de Usuário

en	The login name for this user.
pt-br	O nome de login para este usuário.

en	Full Name
pt-br	Nome Completo

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
pt-br	Um nome mais descritivo para este usuário, que pode incluir espaços ou caracteres especiais.

en	Email Address
pt-br	Endereço de e-mail

en	An Email Address you be reached at.
pt-br	Um endereço de e-mail para o qual pode ser contactado.

en	Clear User Settings
pt-br	Limpar opções do usuário

en	Return all User Settings to Default values.
pt-br	Retorna todas as configurações do usuário para os valores padrão.

en	Clear Private Data
pt-br	Limpar dados privados

en	Clear Private Data including Column sizing.
pt-br	Limpar dados privados incluindo o dimensionamento de colunas.

en	Logout Everywhere
pt-br	Terminar sessão em todo o lado

en	Clear all your Login Session Tokens.
pt-br	Limpe todos os Tokens de sessão de login.

en	User Settings
pt-br	Configurações do usuário

en	Private Data Cleared
pt-br	Dados privados compensados

en	Your Private Data has been cleared.
pt-br	Os seus dados privados foram apagados.

en	All your login sessions have been cleared.
pt-br	Todas as suas sessões de login foram canceladas.

en	User Sessions Cleared
pt-br	Sessões de usuário compensadas

en	Reset
pt-br	Redefinir

en	Add Device
pt-br	Adicionar dispositivo

en	Delete Device
pt-br	Eliminar dispositivo(s)

en	Down

en	Up

en	Added manually through device automation interface.
pt-br	Adicionado manualmente através da interface de automação de dispositivos.

en	Device %s Added to Cacti
pt-br	Dispositivo %s adicionado ao Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
pt-br	Dispositivo %s não adicionado ao Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
pt-br	Dispositivos removidos do banco de dados Cacti Automation

en	Click 'Continue' to add the following Discovered device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para adicionar o(s) seguinte(s) dispositivo(s) Descoberto(s).

en	Pollers
pt-br	Polidores

en	Select Template
pt-br	Selecione um Template

en	Availability Method
pt-br	Método de disponibilidade

en	Add Device(s)
pt-br	Adicionar Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para adicionar o(s) seguinte(s) dispositivo(s) Descoberto(s).

en	Delete Device(s)
pt-br	Eliminar dispositivo(s)

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	Device Name
pt-br	Nome do Dispositivo

en	IP

en	SNMP Name
pt-br	Nome SNMP

en	Location
pt-br	Localização

en	Contact
pt-br	Contato

en	Description
pt-br	Descrição

en	OS
pt-br	SO

en	Uptime
pt-br	Tempo de atividade

en	SNMP

en	Status

en	Last Check
pt-br	Última verificação

en	Not Detected
pt-br	Não Detetado

en	No Devices Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	Discovery Filters
pt-br	Filtros de Descoberta

en	Network
pt-br	Rede

en	Reset fields to defaults
pt-br	Redefinir campos para valores propostos

en	Export
pt-br	Exportar

en	Export to a file
pt-br	Exportar para um ficheiro

en	Purge
pt-br	Limpar

en	Purge Discovered Devices
pt-br	Purgar Dispositivos Descobertos

en	N/A

en	Duplicate
pt-br	Duplicar

en	Enable
pt-br	Habilitar

en	Disable
pt-br	Desativar

en	Press 'Continue' to delete the following Graph Rules.
pt-br	Prima "Continuar" para eliminar as seguintes Regras de Gráfico.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar a(s) seguinte(s) regra(s). Opcionalmente, você pode alterar o formato do título para as novas Regras de gráfico.

en	Title Format
pt-br	Formato do título

en	rule_name
pt-br	Nome da Regra

en	Click 'Continue' to enable the following Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) regra(s).

en	Make sure, that those rules have successfully been tested!
pt-br	Certifique-se de que essas regras foram testadas com sucesso!

en	Click 'Continue' to disable the following Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) regra(s).

en	Apply requested action
pt-br	Aplicar a ação solicitada

en	Are You Sure?
pt-br	Tem Certeza?

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
pt-br	Tem a certeza de que pretende suprimir a regra "%s"?

en	Rule Selection [edit: %s]
pt-br	Seleção de regras [editar: %s]

en	Rule Selection [new]
pt-br	Seleção da regra [nova]

en	Don't Show
pt-br	Não mostrar

en	Rule Details.
pt-br	Detalhes da regra.

en	Matching Devices.

en	Matching Objects.
pt-br	Correspondência de objetos.

en	Device Selection Criteria
pt-br	Critérios de seleção de dispositivos

en	Graph Creation Criteria
pt-br	Critérios de criação de gráfico

en	Graph Rules
pt-br	Regras do gráfico

en	Data Query
pt-br	Consulta de dados

en	Enabled
pt-br	Ativado

en	Disabled
pt-br	Desativado

en	Rule Name
pt-br	Nome da Regra

en	The name of this rule.
pt-br	O nome desta regra.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
pt-br	O ID interno do banco de dados para esta regra. Útil na realização de depuração e automação.

en	Graph Type
pt-br	Tipo de gráfico

en	No Graph Rules Found
pt-br	Nenhuma regra de gráfico encontrada

en	Discover Now
pt-br	Descubra Agora

en	Cancel Discovery
pt-br	Cancelar Descoberta

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
pt-br	Não é possível reiniciar a descoberta para a descoberta em andamento para '%s' da rede

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
pt-br	Não é possível realizar a descoberta de '%s' de rede desativada

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
pt-br	Tens de especificar o dia da semana. Desativando a rede %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
pt-br	ERRO: Você deve especificar os meses e os dias do mês. Desativando a rede %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
pt-br	ERRO: Você deve especificar os Meses, Semanas de Meses e Dias da Semana. Desativando a rede %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
pt-br	A rede '%s' é inválida.

en	Click 'Continue' to delete the following Network(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a(s) seguinte(s) rede(s).

en	Click 'Continue' to enable the following Network(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) rede(s).

en	Click 'Continue' to disable the following Network(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) rede(s).

en	Click 'Continue' to discover the following Network(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para descobrir a(s) seguinte(s) rede(s).

en	Run discover in debug mode
pt-br	Run discover no modo de depuração

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para cancelar a(s) Descoberta(s) de Rede em curso.

en	SNMP Get
pt-br	SNMP Obter

en	Manual

en	Daily
pt-br	Diariamente

en	Weekly
pt-br	Semanal

en	Monthly
pt-br	Mensal

en	Monthly on Day
pt-br	Mensal no dia

en	Network Discovery Range [edit: %s]
pt-br	Faixa de Descoberta de Rede [editar: %s]

en	Network Discovery Range [new]
pt-br	Faixa de Descoberta de Rede [novo]

en	General Settings
pt-br	Configurações Gerais

en	Name
pt-br	Nome

en	Give this Network a meaningful name.
pt-br	Dê a esta Rede um nome significativo.

en	New Network Discovery Range
pt-br	Nova Faixa de Descoberta de Rede

en	Data Collector
pt-br	Coletor de dados

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
pt-br	Escolha o coletor/torneador de dados Cacti a ser usado para coletar dados deste dispositivo.

en	Associated Site
pt-br	Site Associado

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
pt-br	Escolha o site Cacti que você deseja associar aos dispositivos descobertos.

en	Subnet Range
pt-br	Intervalo de subredes

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
pt-br	Introduza Intervalos de rede válidos separados por vírgulas. Você pode usar um endereço IP, um intervalo de rede como 192.168.1.0/24 ou 192.168.1.0/255.255.255.255.0, ou usar wildcards como 192.168.*.*.*.

en	Total IP Addresses
pt-br	Endereços IP totais

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
pt-br	Endereços IP totalmente endereçáveis neste intervalo de rede.

en	Alternate DNS Servers
pt-br	Servidores DNS alternativos

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
pt-br	Uma lista delimitada por espaço de servidores DNS alternativos a serem usados para resolução DNS. Se estiver em branco, o sistema operacional poller será usado para resolver nomes DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
pt-br	Digite IPs ou FQDNs de servidores DNS

en	Schedule Type
pt-br	Tipo de agendamento

en	Define the collection frequency.
pt-br	Definir a frequência de recolha.

en	Discovery Threads
pt-br	Tópicos de Descoberta

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
pt-br	Defina o número de threads a utilizar para descobrir este Intervalo de rede.

en	%d Thread
pt-br	%d Tópico

en	%d Threads
pt-br	%d Tópicos

en	Run Limit
pt-br	Limite de execução

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
pt-br	Após o Limite de execução selecionado, o processo de descoberta será encerrado.

en	%d Minute
pt-br	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-br	%d Minutos

en	%d Hour
pt-br	%d Hora

en	%d Hours
pt-br	%d horas

en	Enable this Network Range.
pt-br	Ative esta faixa de rede.

en	Enable NetBIOS
pt-br	Ativar NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
pt-br	Use NetBIOS para tentar resolver o nome de host dos hosts up.

en	Automatically Add to Cacti
pt-br	Adicionar automaticamente ao Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
pt-br	Para qualquer dispositivo recém-descoberto que seja alcançável usando SNMP e que corresponda a uma Regra de dispositivo, adicione-os ao Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
pt-br	Permitir o mesmo sysName em hosts diferentes

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
pt-br	Ao descobrir dispositivos, permita que nomes de sistema duplicados sejam adicionados em hosts diferentes

en	Rerun Data Queries
pt-br	Reexecução de consultas de dados

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
pt-br	Se for encontrado um dispositivo previamente adicionado ao Cacti, execute novamente suas consultas de dados.

en	Notification Settings
pt-br	Configurações de notificação

en	Notification Enabled
pt-br	Notificação salva.

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
pt-br	Se marcada, quando a Rede de automação for verificada, um relatório será enviado para a conta de e-mail de notificação.

en	Notification Email
pt-br	Email de notificação

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
pt-br	A conta de e-mail a ser usada para enviar o e-mail de notificação.

en	Notification From Name
pt-br	Notificação de Nome

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
pt-br	O nome da conta de e-mail a ser usado como o nome do remetente para o e-mail de notificação. Se deixado em branco, Cacti usará o nome de notificação de automação padrão se especificado, caso contrário, usará o nome de e-mail padrão do sistema Cacti.

en	Notification From Email Address
pt-br	Notificação do endereço de e-mail

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
pt-br	O endereço de e-mail a ser usado como remetente E-mail para o e-mail de notificação. Se deixado em branco, Cacti usará o endereço de e-mail padrão de notificação de automação se especificado, caso contrário, usará o endereço de e-mail padrão do sistema Cacti.

en	Discovery Timing
pt-br	Tempo de Descoberta

en	Starting Date/Time
pt-br	Data/hora de início

en	What time will this Network discover item start?
pt-br	A que horas começará a Rede a descobrir o item?

en	Rerun Every
pt-br	Repetição de cada

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
pt-br	Repetir a descoberta para este intervalo de rede a cada X.

en	Days of Week
pt-br	Dias da Semana

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
pt-br	Que Dia(s) da semana será(ão) descoberto(s) este(s) Intervalo(s) de Rede.

en	Sunday
pt-br	Domingo

en	Monday
pt-br	Segunda

en	Tuesday
pt-br	Terça

en	Wednesday
pt-br	Quarta

en	Thursday
pt-br	Quinta

en	Friday
pt-br	Sexta

en	Saturday
pt-br	Sábado

en	Months of Year
pt-br	Meses do Ano

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
pt-br	Que Meses(s) do Ano será(ão) descoberto(s) esta Faixa de Rede.

en	January
pt-br	Janeiro

en	February
pt-br	Fevereiro

en	March
pt-br	Março

en	April
pt-br	Abril

en	May
pt-br	Maio

en	June
pt-br	Junho

en	July
pt-br	Julho

en	August
pt-br	Agosto

en	September
pt-br	Setembro

en	October
pt-br	Outubro

en	November
pt-br	Novembro

en	December
pt-br	Dezembro

en	Days of Month
pt-br	Dias do Mês

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
pt-br	Que Dia(s) do Mês será(ão) descoberto(s) esta Faixa de Rede.

en	Last
pt-br	Último

en	Week(s) of Month
pt-br	Semana(s) do Mês

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
pt-br	Que Semana(s) do Mês será(ão) descoberta(s) esta Faixa de Rede.

en	First
pt-br	Primeiro

en	Second
pt-br	Segundo

en	Third
pt-br	Terceiro

en	Day(s) of Week
pt-br	Dia(s) da semana

en	Reachability Settings
pt-br	Configurações de acessibilidade

en	SNMP Options
pt-br	Opções SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
pt-br	Selecione as Opções de SNMP a serem usadas para a descoberta deste Intervalo de rede.

en	Ping Method
pt-br	Método Ping

en	The type of ping packet to send.
pt-br	O tipo de pacote ping a enviar.

en	Ping Port
pt-br	Porto Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
pt-br	Porta TCP ou UDP para tentar conexão.

en	Ping Timeout Value
pt-br	Valor do Timeout de Ping

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
pt-br	O valor de timeout a usar para pinginging de host ICMP e UDP. Este valor de tempo limite de SNMP de host aplica-se a pings SNMP.

en	Ping Retry Count

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
pt-br	Após uma falha inicial, o número de ping tentativas Cacti tentará antes de falhar.

en	Select the days(s) of the week
pt-br	Selecione o(s) dia(s) da semana

en	Select the month(s) of the year
pt-br	Selecione o(s) mês(es) do ano

en	Select the day(s) of the month
pt-br	Selecione o(s) dia(s) do mês

en	Select the week(s) of the month
pt-br	Selecione a(s) semana(s) do mês

en	Select the day(s) of the week
pt-br	Selecione o(s) dia(s) da semana

en	every X Days
pt-br	todos os X Dias

en	every X Weeks
pt-br	todas as X Semanas

en	every X Days.
pt-br	todos os X dias.

en	every X.
pt-br	cada X.

en	every X Weeks.
pt-br	todas as X Semanas.

en	Network Filters
pt-br	Filtros de rede

en	Networks
pt-br	Redes

en	Network Name
pt-br	Nome da rede

en	Schedule
pt-br	Cronograma

en	Total IPs
pt-br	Total de IPs

en	The Current Status of this Networks Discovery
pt-br	O status atual dessa descoberta de redes

en	Pending/Running/Done
pt-br	Pendente/Running/Done

en	Progress
pt-br	Progresso

en	Up/SNMP Hosts
pt-br	Anfitriões Up/SNMP

en	Threads
pt-br	Conversas

en	Last Runtime
pt-br	Último tempo de execução

en	Next Start
pt-br	Próximo Início

en	Last Started
pt-br	Último Iniciado

en	Running
pt-br	Corrida

en	Idle
pt-br	Ocioso

en	Never
pt-br	Nunca

en	No Networks Found
pt-br	Nenhuma rede encontrada

en	Refresh
pt-br	Atualizar

en	%d Seconds
pt-br	%d segundos

en	Clear Filtered
pt-br	Limpar Filtrado

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir as seguintes opções SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar as seguintes opções de SNMP. Opcionalmente, você pode alterar o formato do título para as novas Opções de SNMP.

en	Name Format
pt-br	Formato do nome

en	name
pt-br	nome

en	Automation SNMP Options has been Duplicated.
pt-br	Opções de SNMP de Automação

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
pt-br	O item de automação não existe. Não pode duplicar.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte item de opção SNMP.

en	SNMP Option:
pt-br	Opção SNMP:

en	SNMP Version: %s
pt-br	Versão SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
pt-br	SNMP Comunidade/Nome de usuário: %s

en	Remove SNMP Item
pt-br	Remover Item SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
pt-br	Opções SNMP [editar: %s]

en	SNMP Options [new]
pt-br	Opções SNMP [novo]

en	Sequence
pt-br	Sequência

en	Sequence of Item.
pt-br	Seqüência do item.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
pt-br	Conjunto de opções SNMP [editar: %s]

en	SNMP Option Set [new]
pt-br	SNMP Option Set [novo] (Opção SNMP)

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
pt-br	Preencha o nome deste conjunto de opções SNMP.

en	Automation SNMP Options
pt-br	Opções de SNMP de Automação

en	Item

en	Version
pt-br	Versão

en	Community
pt-br	Comunidade

en	Port
pt-br	Porta

en	Timeout
pt-br	Tempo esgotado

en	Retries
pt-br	Tentativas

en	Max OIDS

en	Auth Username
pt-br	Auth Nome de usuário

en	Auth Password
pt-br	Senha Auth

en	Auth Protocol
pt-br	Protocolo Auth

en	Priv Passphrase
pt-br	Senha Privada

en	Priv Protocol
pt-br	Protocolo Privado

en	Context
pt-br	Contexto

en	Action
pt-br	Ação

en	Item#%d

en	none
pt-br	Nenhum

en	Move Down
pt-br	Mover para baixo

en	Move Up
pt-br	Mover para Cima

en	No SNMP Items
pt-br	Nenhum item SNMP

en	Delete SNMP Option Item
pt-br	Excluir item de opção SNMP

en	SNMP Rules
pt-br	Regras SNMP

en	SNMP Option Sets
pt-br	Conjuntos de opções SNMP

en	SNMP Option Set
pt-br	Conjunto de opções SNMP

en	Networks Using
pt-br	Redes usando

en	SNMP Entries
pt-br	Entradas SNMP

en	V1 Entries
pt-br	Entradas V1

en	V2 Entries
pt-br	Entradas V2

en	V3 Entries
pt-br	Entradas V3

en	No SNMP Option Sets Found
pt-br	Nenhuma Opção SNMP Encontrada

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o(s) seguinte(s) Modelo(s) de automação.

en	Delete Automation Template(s)
pt-br	Excluir modelo(s) de automação

en	Device Template
pt-br	Modelo do dispositivo

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
pt-br	Selecione um Modelo de Dispositivo com o qual os Dispositivos serão correspondidos.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
pt-br	Escolha o Método de Disponibilidade a utilizar para os Dispositivos Descobertos.

en	System Description Match
pt-br	Descrição do Sistema Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pt-br	Esta é uma string exclusiva que será combinada com uma string sysDescr de dispositivos para emparelhá-la com este Automation Template. Qualquer expressão regular Perl pode ser usada além de qualquer expressão SQL Where.

en	System Name Match
pt-br	Correspondência do nome do sistema

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pt-br	Esta é uma string exclusiva que será combinada com uma string sysName de dispositivos para emparelhá-la com este Automation Template. Qualquer expressão regular Perl pode ser usada além de qualquer expressão SQL Where.

en	System OID Match
pt-br	Correspondência de OID do sistema

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
pt-br	Esta é uma string exclusiva que será combinada com uma string sysOid de dispositivos para emparelhá-la com este Automation Template. Qualquer expressão regular Perl pode ser usada além de qualquer expressão SQL Where.

en	Automation Templates [edit: %s]
pt-br	Templates de automação [editar: %s]

en	Automation Templates for [Deleted Template]
pt-br	Modelos de automação para [Modelo eliminado]

en	Automation Templates [new]
pt-br	Templates de automação [novo]

en	Device Automation Templates
pt-br	Modelos de automação de dispositivos

en	Template Name
pt-br	Nome do Modelo

en	System ObjectId Match
pt-br	Sistema ObjectId Match

en	Order
pt-br	Pedido

en	Unknown Template
pt-br	Desconhecido Template

en	No Automation Device Templates Found
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo de automação encontrado

en	Click 'Continue' to delete the following Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a(s) seguinte(s) regra(s).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Rules.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar a(s) seguinte(s) regra(s). Opcionalmente, você pode alterar o formato do título para as novas Regras.

en	Created Trees
pt-br	Árvores Criadas

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
pt-br	Tens a certeza que queres ELIMINAR a regra '%s'?

en	Eligible Objects
pt-br	Objetos elegíveis

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
pt-br	Seleção da regra de árvore [editar: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
pt-br	Seleção de Regras de Árvore [novo]

en	Object Selection Criteria
pt-br	Critérios de seleção de objetos

en	Tree Creation Criteria
pt-br	Critérios de criação de árvore

en	Change Leaf Type
pt-br	Modificar tipo de folha

en	WARNING:
pt-br	AVISO:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
pt-br	Você está mudando o tipo de folha para "Dispositivo" que não suporta a correspondência/criação de objeto baseado em gráfico.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
pt-br	Ao alterar o tipo de folha, todas as regras inválidas serão automaticamente removidas e não serão recuperáveis.

en	Are you sure you wish to continue?
pt-br	Tens a certeza que queres continuar?

en	Tree Rules
pt-br	Regras da árvore

en	Hook into Tree
pt-br	Gancho na árvore

en	At Subtree
pt-br	Na subárvore

en	This Type
pt-br	Este tipo

en	Using Grouping
pt-br	Como usar o agrupamento

en	ROOT
pt-br	Root

en	No Tree Rules Found
pt-br	Nenhuma regra de árvore encontrada

en	Cacti System Warning
pt-br	Aviso do Sistema Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
pt-br	AVISO: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
pt-br	Utilitários do Sistema Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
pt-br	Aviso: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o seguinte CDEF.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para apagar todos os seguintes CDEFs.

en	Delete CDEF
pt-br	Apagar CDEF

en	Delete CDEFs
pt-br	Apagar CDEFs

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o seguinte CDEF. Você pode opcionalmente alterar o formato do título para o novo CDEF.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar os seguintes CDEFs. Você pode opcionalmente alterar o formato do título para os novos CDEFs.

en	Title Format:
pt-br	Formato do título:

en	Duplicate CDEF
pt-br	Duplicar CDEF

en	Duplicate CDEFs
pt-br	Duplicar CDEFs

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte item CDEF.

en	CDEF Name: %s
pt-br	Nome CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
pt-br	Remover item CDEF

en	CDEF Preview
pt-br	Pré-visualização do CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
pt-br	Itens CDEF [editar: %s]

en	CDEF Item Type
pt-br	Tipo de item CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
pt-br	Escolha que tipo de item CDEF é este.

en	CDEF Item Value
pt-br	Valor do item CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
pt-br	Entrar um valor para este item CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
pt-br	CDEF [editar: %s]

en	CDEF [new]
pt-br	CDEF [novo]

en	CDEF Items
pt-br	Itens CDEF

en	Item Value
pt-br	Valor do item

en	Item #%d

en	Delete CDEF Item
pt-br	Excluir item CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
pt-br	Nome CDEF

en	The name of this CDEF.
pt-br	O nome deste CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
pt-br	Os CDEFs que estão em uso não podem ser apagados. Em uso é definido como sendo referenciado por um Gráfico ou um Modelo de Gráfico.

en	The number of Graphs using this CDEF.
pt-br	O número de Gráficos que utilizam este CDEF.

en	Templates Using
pt-br	Modelos usando

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
pt-br	O número de modelos de gráficos que utilizam este CDEF.

en	No CDEFs
pt-br	Sem CDEFs

en	Unnamed Color
pt-br	Cor sem nome

en	Click 'Continue' to delete the following Color
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte cor

en	Click 'Continue' to delete the following Colors
pt-br	Clique em 'Continuar' para apagar as seguintes cores

en	Delete Color
pt-br	Eliminar cor

en	Delete Colors
pt-br	Eliminar cores

en	Cacti has imported the following items:
pt-br	Cacti importou os seguintes itens:

en	Import Colors
pt-br	Importar Cores

en	Import Colors from Local File
pt-br	Importar cores do file local

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
pt-br	Especifique a localização do arquivo CSV que contém suas informações de cor.

en	Select a File
pt-br	Selecionar um Arquivo

en	Overwrite Existing Data?
pt-br	Sobregravar dados existentes?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
pt-br	O processo de importação deve ter permissão para sobregravar dados existentes? Observe que isso não significa excluir linhas antigas, apenas atualizar linhas duplicadas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
pt-br	Permitir que linhas existentes sejam atualizadas?

en	Required File Format Notes
pt-br	Notas de Formato de Arquivo Necessárias

en	The file must contain a header row with the following column headings.
pt-br	O file deve conter uma linha de cabeçalho com os seguintes títulos de coluna.

en	name - The Color Name
pt-br	nome - O nome da cor

en	hex - The Hex Value

en	Colors [edit: %s]
pt-br	Cores [editar: %s]

en	Colors [new]
pt-br	Cores [novas]

en	Colors
pt-br	Cores

en	Named Colors
pt-br	Cores Nomeadas

en	Import
pt-br	Importar

en	Export Colors
pt-br	Cores de Exportação

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
pt-br	O valor hexadecimal para esta cor.

en	Color Name
pt-br	Nome da Cor

en	The name of this Color definition.
pt-br	O nome desta definição de cor.

en	Is this color a named color which are read only.
pt-br	Esta cor é uma cor chamada cor que são apenas para leitura.

en	Named Color
pt-br	Cor Nomeada

en	Color
pt-br	Cor

en	The Color as shown on the screen.
pt-br	A cor como mostrado na tela.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
pt-br	As cores em uso não podem ser Eliminadas. Em uso é definido como sendo referenciado por um Gráfico ou por um Modelo de Gráfico.

en	The number of Graph using this Color.
pt-br	O número de Graph usando esta cor.

en	The number of Graph Templates using this Color.
pt-br	O número de Modelos de Gráfico usando esta Cor.

en	No Colors Found
pt-br	Nenhuma cor encontrada

en	Sync Aggregates
pt-br	Agregados

en	Color Item
pt-br	Cor do item

en	Item # %d

en	No Items
pt-br	Sem itens

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte modelo de cor

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os seguintes modelos de cores

en	Delete Color Template
pt-br	Excluir modelo de cor

en	Delete Color Templates
pt-br	Excluir modelos de cores

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o seguinte modelo de cor. Opcionalmente, pode alterar o formato do título para o novo modelo de cor.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar os seguintes modelos de cores. Opcionalmente, pode alterar o formato do título para os novos modelos de cor.

en	Duplicate Color Template
pt-br	Duplicar modelo de cor

en	Duplicate Color Templates
pt-br	Duplicar modelos de cores

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para criar um Gráfico Agregado a partir do(s) Gráfico(s) selecionado(s).

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.
pt-br	Clique em 'Continuar' para criar um Gráfico Agregado a partir do(s) Gráfico(s) selecionado(s).

en	Synchronize Color Template
pt-br	Sincronizar Gráficos com Modelos de Gráficos

en	Synchronize Color Templates
pt-br	Sincronizar Gráficos com Modelos de Gráficos

en	Color Template Items [new]
pt-br	Itens de modelo de cor [novo] [novo

en	Color Template Items [edit: %s]
pt-br	Itens do modelo de cor [editar: %s]

en	Delete Color Item
pt-br	Excluir item de cor

en	Color Template [edit: %s]
pt-br	Modelo de cor [editar: %s]

en	Color Template [new]
pt-br	Modelo de cor [novo]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
pt-br	O modelo de cor '%s' teve% d modelos agregados enviados e% d agregados não modelados enviados

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
pt-br	O modelo de cores '%s' não tinha modelos ou gráficos agregados usando esse modelo de cores.

en	Color Templates
pt-br	Modelos de cores

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
pt-br	Os modelos de cor que estão em uso não podem ser excluídos. Em uso é definido como sendo referenciado por um Modelo Agregado.

en	No Color Templates Found
pt-br	Nenhum modelo de cor encontrado

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte cor de modelo de cor.

en	Color Name:
pt-br	Nome da Cor

en	Color Hex:
pt-br	Cor Hex:

en	Remove Color Item
pt-br	Remover item de cor

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
pt-br	Itens de modelo de cor [Editar item de relatório: %s].

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
pt-br	Itens de modelo de cor [novo item de relatório: %s].

en	Run Check
pt-br	Verificação de execução

en	Delete Check
pt-br	Excluir verificação

en	Data Source debug started.
pt-br	Depuração de Fonte de Dados

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
pt-br	A depuração da Fonte de Dados recebeu um ID de Fonte de Dados inválido.

en	All RRDfile repairs succeeded.
pt-br	Todas as reparações do RRDfile foram bem sucedidas.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
pt-br	Um ou mais reparos do RRDfile falharam. Veja Cacti log para erros.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
pt-br	Depuração automática da fonte de dados sendo executada novamente após o reparo.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
pt-br	O reparo da Fonte de Dados recebeu um ID de Fonte de Dados inválido.

en	Data Source
pt-br	Origem dos dados

en	The Data Source to Debug
pt-br	A Fonte de Dados para Debug

en	User
pt-br	Usuário

en	The User who requested the Debug.
pt-br	O Usuário que solicitou o Debug.

en	Started
pt-br	Iniciado

en	The Date that the Debug was Started.
pt-br	A data em que o Debug foi iniciado.

en	The Data Source internal ID.
pt-br	O ID interno da fonte de dados.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
pt-br	O status da verificação de depuração da fonte de dados.

en	Writable
pt-br	Gravável

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
pt-br	Determina se o coletor de dados ou o site têm acesso à gravação.

en	Exists
pt-br	Existe

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
pt-br	Determina se a fonte de dados está localizada no cache do Poller.

en	Active
pt-br	Ativo

en	Determines if the Data Source is Enabled.
pt-br	Determina se a origem de dados está ativada.

en	RRD Match
pt-br	Correspondência RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
pt-br	Determina se o arquivo RRD corresponde ao modelo de origem de dados.

en	Valid Data
pt-br	Dados válidos

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
pt-br	Determina se o ficheiro RRD tem estado a obter dados recentes bons.

en	RRD Updated
pt-br	RRD Atualizado

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
pt-br	Determina se o arquivo RRD foi escrito corretamente.

en	Issues
pt-br	Problemas

en	Summary of issues found for the Data Source.
pt-br	Qualquer problema de resumo encontrado para a Fonte de Dados.

en	Data Sources
pt-br	Fonte dos Dados

en	Not Debugging
pt-br	Depuração

en	No Checks
pt-br	Verificações

en	Not Found
pt-br	Não encontrado

en	Not Checked Yet
pt-br	Sem verificações

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
pt-br	Problemas encontrados! Aguardando atualização do arquivo RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
pt-br	Nenhuma inicial encontrada! Aguardando atualização do arquivo RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
pt-br	O RRDfile foi atualizado?

en	RRDfile Owner
pt-br	Proprietário do RRDfile

en	Website runs as
pt-br	O site funciona como

en	Poller runs as
pt-br	O Poller funciona como

en	Is RRA Folder writeable by poller?
pt-br	A pasta RRA é gravável pelo polidor?

en	Is RRDfile writeable by poller?
pt-br	O RRDfile é gravável por poller?

en	Does the RRDfile Exist?
pt-br	O arquivo RRD existe?

en	Is the Data Source set as Active?
pt-br	A origem de dados está definida como ativa?

en	Did the poller receive valid data?
pt-br	O polidor recebeu dados válidos?

en	Was the RRDfile updated?
pt-br	O RRDfile foi atualizado?

en	First Check TimeStamp
pt-br	Carimbo da hora da primeira verificação

en	Second Check TimeStamp
pt-br	Carimbo da hora da segunda verificação

en	Were we able to convert the title?
pt-br	Conseguimos converter o título?

en	Data Source matches the RRDfile?
pt-br	A fonte dos dados não foi consultada

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
pt-br	Solucionador de problemas de origem de dados [%s]

en	Refresh Now
pt-br	Atualizar agora

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
pt-br	Solucionador de problemas de origem de dados [%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
pt-br	Solucionador de problemas de origem de dados [%s]

en	Rerun Analysis
pt-br	Análise de repetição

en	Check
pt-br	Verificar

en	Value
pt-br	Valor

en	Results
pt-br	Resultados

en	<not set>
pt-br	Não configurado

en	Data Source Repair Recommendations
pt-br	Campos de origem de dados

en	Issue
pt-br	Edição

en	For attribute '%s', issue found '%s'
pt-br	Para os "%s" atómitos, a emissão encontrada é "%s".

en	Apply Suggested Fixes
pt-br	Reaplicar Nomes Sugeridos

en	Repair Steps [ %s ]
pt-br	Passos de Reparação [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
pt-br	Etapas de reparo [ Executar correção a partir da linha de comando ]

en	Command
pt-br	Comando

en	Waiting on Data Source Check to Complete
pt-br	Aguardando verificação de origem de dados para concluir

en	All Devices
pt-br	Todos os dispositivos

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
pt-br	Solucionador de problemas de origem de dados [%s]

en	No Device
pt-br	Eszköz:

en	Delete All Checks
pt-br	Excluir verificação

en	Run All
pt-br	Executar todos

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
pt-br	Executar verificações nas Fontes de Dados atualmente filtradas e preservar outros resultados

en	Profile
pt-br	Perfil

en	All
pt-br	Todos

en	Failed
pt-br	Falhou

en	Debugging
pt-br	Depuração

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte método de entrada de dados

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte método de entrada de dados

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) Método(s) de Entrada de Dados. Você pode mudar opcionalmente o formato do título para o(s) novo(s) Método(s) de Entrada de Dados.

en	Input Name:
pt-br	Nome da entrada:

en	Delete Data Input Method
pt-br	Eliminar método de entrada de dados

en	Delete Data Input Methods
pt-br	Eliminar métodos de entrada de dados

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte campo de entrada de dados.

en	Field Name: %s
pt-br	Nome do campo: %s

en	Friendly Name: %s
pt-br	Nome amigável: %s

en	Remove Data Input Field
pt-br	Remover campo de entrada de dados

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
pt-br	Este script parece não ter valores de entrada, portanto não há nada a adicionar.

en	Output Fields [edit: %s]
pt-br	Campos de Saída [editar: %s]

en	Output Field
pt-br	Campo de saída

en	Input Fields [edit: %s]
pt-br	Campos de entrada [editar: %s]

en	Input Field
pt-br	Campo de entrada

en	Data Input Method [edit: %s]
pt-br	Métodos de entrada de dados [editar: %s]

en	Data Input Method [new]
pt-br	Métodos de entrada de dados [novo]

en	SNMP Query
pt-br	Consulta SNMP

en	Script Query
pt-br	Consulta Script

en	Script Server Query
pt-br	Servidor Script

en	White List Verification Succeeded.
pt-br	A verificação da lista branca foi bem sucedida.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
pt-br	Falha na verificação da lista branca. Execute o script CLI input_whitelist.php para corrigir.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
pt-br	A cadeia de entrada não existe na lista branca. Execute o script CLI input_whitelist.php para corrigir.

en	Input Fields
pt-br	Campos de entrada

en	Friendly Name
pt-br	Nome Amigável

en	Field Order
pt-br	Ordem do campo

en	(Not In Use)
pt-br	Usar Fontes Personalizadas

en	No Input Fields
pt-br	Campos de entrada

en	Output Fields
pt-br	Campos de saída

en	Update RRA
pt-br	Atualizar RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
pt-br	Os Campos de Saída não podem ser removidos quando as Fontes de Dados estão presentes

en	No Output Fields
pt-br	Sem campos de saída

en	Delete Data Input Field
pt-br	Eliminar campo de entrada de dados

en	Data Input Methods
pt-br	Métodos de entrada de dados

en	Input Methods
pt-br	Métodos de entrada

en	Data Input Name
pt-br	Nome da entrada de dados

en	The name of this Data Input Method.
pt-br	O nome deste método de entrada de dados.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para este modelo de dados. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
pt-br	As entradas de dados que estão em uso não podem ser excluídas. Em uso é definido como sendo referenciado por uma fonte de dados ou um modelo de dados.

en	Data Sources Using
pt-br	Fontes de dados usando

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
pt-br	O número de origens de dados que usam este método de input de dados.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
pt-br	O número de modelos de dados que utilizam este método de entrada de dados.

en	Data Input Method
pt-br	Método de entrada de dados

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
pt-br	O método usado para coletar informações para este Método de entrada de dados.

en	No Data Input Methods Found
pt-br	Nenhum método de entrada de dados encontrado

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a seguinte consulta de dados.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar as seguintes consultas de dados.

en	Delete Data Query
pt-br	Eliminar consulta de dados

en	Delete Data Queries
pt-br	Eliminar consulta de dados

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a seguinte consulta de dados.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar as seguintes consultas de dados.

en	Name Format:
pt-br	Formato do nome

en	Duplicate Data Query
pt-br	Eliminar consulta de dados

en	Duplicate Data Queries
pt-br	Eliminar consulta de dados

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a seguinte associação do gráfico de consulta de dados.

en	Graph Name: %s
pt-br	Nome do gráfico: %s

en	Remove Data Query Graph Template
pt-br	Converter para modelo de gráfico

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
pt-br	Modelos de gráficos/dados associados [editar: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
pt-br	Modelos de gráficos/dados associados [editar: %s]

en	Associated Data Templates
pt-br	Modelos de dados associados

en	Data Template - %s
pt-br	Modelo de dados - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
pt-br	Se este modelo de gráfico exigir a fonte de dados do modelo de dados à esquerda, selecione a coluna de saída XML correta e, em seguida, ative o mapeamento aqui, verificando ou alternando.

en	Suggested Values - Graphs
pt-br	Valores Sugeridos - Gráficos

en	Equation
pt-br	Equação

en	No Suggested Values Found
pt-br	Nenhum valor sugerido encontrado

en	Field Name
pt-br	Nome do campo

en	Suggested Value
pt-br	Valor Sugerido

en	Add
pt-br	Adicionar

en	Add Graph Title Suggested Name
pt-br	Adicionar título do gráfico Nome sugerido

en	Suggested Values - Data Sources
pt-br	Valores sugeridos - Fontes de dados

en	Add Data Source Name Suggested Name
pt-br	Adicionar Nome da Fonte de Dados Nome Sugerido Nome

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
pt-br	O Data Query ID [%s] que você está tentando editar não existe. Execute o script CLI repair_database.php para resolver este problema de banco de dados.

en	Data Queries [edit: %s]
pt-br	Consultas de Dados [editar: %s]

en	Data Queries [new]
pt-br	Consultas de dados [novo]

en	Successfully located XML file
pt-br	Arquivo XML localizado com sucesso

en	Could not locate XML file.
pt-br	Não foi possível localizar o ficheiro XML.

en	Associated Graph Templates
pt-br	Modelos de gráficos associados

en	Graph Template Name
pt-br	Nome do modelo do gráfico

en	Mapping ID
pt-br	ID de mapeamento

en	Association Read Only until XML file located
pt-br	Associação somente leitura até que o arquivo XML seja localizado

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
pt-br	Os Modelos de Gráficos Mapeados com Gráficos são apenas para leitura

en	No Graph Templates Defined.
pt-br	Nenhum modelo de gráfico definido.

en	Delete Associated Graph
pt-br	Eliminar gráfico associado

en	Data Queries
pt-br	Consultas de dados

en	Data Query Name
pt-br	Nome da consulta de dados

en	The name of this Data Query.
pt-br	O nome desta consulta de dados.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno para este modelo de gráfico. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
pt-br	As consultas de dados que estão em uso não podem ser excluídas. Em uso é definido como sendo referenciado por um Gráfico ou por um Modelo de Gráfico.

en	The number of Graphs using this Data Query.
pt-br	O número de gráficos que utilizam esta consulta de dados.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
pt-br	O número de modelos de gráficos que utilizam esta consulta de dados.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
pt-br	O Método de entrada de dados usado para coletar dados para origens de dados associadas a esta consulta de dados.

en	No Data Queries Found
pt-br	Nenhuma consulta de dados encontrada

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
pt-br	Alterar o Heartbeat desta página não altera o Heartbeat das suas Fontes de Dados existentes. Use a função 'Tune' do RRDtool para fazer essa alteração nos batimentos cardíacos dos seus arquivos RRD existentes ou execute o utilitário CLI update_heartbeat.php para corrigir.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte perfil de origem de dados

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os seguintes perfis de origem de dados

en	Delete Data Source Profile
pt-br	Eliminar perfil de origem de dados

en	Delete Data Source Profiles
pt-br	Eliminar perfis de origem de dados

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o seguinte Perfil de origem de dados. Opcionalmente, é possível modificar o formato do título do novo Perfil de origem de dados

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar os seguintes Perfis de origem de dados. Opcionalmente, você pode alterar o formato do título para os novos Perfis de origem de dados.

en	Duplicate Data Source Profile
pt-br	Duplicar perfil de origem de dados

en	Duplicate Date Source Profiles
pt-br	Duplicar Perfis de origem de data

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
pt-br	Um ou mais reparos do RRDfile falharam. Veja Cacti log para erros.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte perfil de fonte de dados RRA.

en	Profile Name: %s
pt-br	Nome do perfil: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
pt-br	Remover perfil de origem de dados RRA

en	Each Insert is New Row
pt-br	Cada inserção é uma nova linha

en	(Some Elements Read Only)
pt-br	(Apenas alguns elementos lidos)

en	RRA [edit: %s %s]
pt-br	RRA [editar: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
pt-br	Perfil de origem de dados [editar: %s]

en	Data Source Profile [new]
pt-br	Perfil de origem de dados [novo]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
pt-br	Perfil de fonte de dados RRAs (pressione salvar para atualizar os intervalos de tempo)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
pt-br	Perfil de origem de dados RRAs (somente leitura)

en	Data Retention
pt-br	Retenção de Dados

en	Graph Timespan
pt-br	Tempo de duração do gráfico

en	Steps
pt-br	Etapas

en	Rows
pt-br	Linhas

en	Select Consolidation Function(s)
pt-br	Marcar função(ões) de consolidação

en	Delete Data Source Profile Item
pt-br	Eliminar item de perfil de origem de dados

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
pt-br	%s KBytes por Fontes de Dados e %s Bytes para o Cabeçalho

en	%s KBytes per Data Source
pt-br	%s KBytes por Fonte de Dados

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
pt-br	Insira um número válido de linhas para obter o tamanho da RRA.

en	%d Years
pt-br	%d Anos

en	1 Year
pt-br	1 Ano

en	%d Month
pt-br	%d Mes

en	%d Months
pt-br	%d Meses

en	%d Week
pt-br	%d Semana

en	%d Weeks
pt-br	%d Semanas

en	%d Day
pt-br	%d Dia

en	%d Days
pt-br	%d Dias

en	1 Hour
pt-br	1 Hora

en	Data Source Profiles
pt-br	Perfis de fontes de dados

en	Profiles
pt-br	Perfis

en	Has Data Sources
pt-br	Tem fontes de dados

en	Data Source Profile Name
pt-br	Nome do perfil de origem de dados

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
pt-br	Este é o Perfil padrão para todos os novos Modelos de Dados?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
pt-br	Os perfis que estão em uso não podem ser Eliminados. Em uso é definido como sendo referenciado por uma fonte de dados ou um modelo de dados.

en	Read Only
pt-br	Só Leitura

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
pt-br	Os perfis que estão no uso por fontes de dados tornam-se lidos somente para agora.

en	Poller Interval
pt-br	Intervalo de polidor

en	The Polling Frequency for the Profile
pt-br	A frequência de votação para o perfil

en	Heartbeat
pt-br	Pulsação

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
pt-br	A Quantidade de Tempo, em segundos, sem dados bons antes dos Dados serem armazenados como Desconhecido

en	The number of Data Sources using this Profile.
pt-br	O número de origens de dados que utilizam este Perfil.

en	The number of Data Templates using this Profile.
pt-br	O número de Modelos de Dados utilizando este Perfil.

en	No Data Source Profiles Found
pt-br	Nenhum perfil de fonte de dados encontrado

en	Change Device
pt-br	Alterar Dispositivo

en	Reapply Suggested Names
pt-br	Reaplicar Nomes Sugeridos

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a seguinte fonte de dados

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir as seguintes fontes de dados

en	The following graph is using these data sources:
pt-br	O gráfico seguinte utiliza estas fontes de dados:

en	The following graphs are using these data sources:
pt-br	Os gráficos a seguir estão usando essas fontes de dados:

en	Leave the <strong>Graph</strong> untouched.
pt-br	Deixa o <forte>Gráfico</sforte> intocado.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.
pt-br	Deixa todos os gráficos não tocados.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference this Data Source.
pt-br	Exclua todos os itens <forte>Gráficos</forte> que referenciam esta Fonte de Dados.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.
pt-br	Exclua todos os itens <forte>Gráficos</forte> que referenciam essas fontes de dados.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference this Data Source.
pt-br	Exclua todos os <forte>Gráficos</sforte> que referenciam esta Fonte de Dados.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.
pt-br	Exclua todos os <forte>Gráficos</sforte> que referenciam essas Fontes de Dados.

en	Delete Data Source
pt-br	Eliminar fonte de dados

en	Delete Data Sources
pt-br	Eliminar fontes de dados

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
pt-br	Escolha um novo dispositivo para esta fonte de dados e clique em 'Continuar'.

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'
pt-br	Escolha um novo Dispositivo para estas Fontes de Dados e clique em 'Continuar'.

en	New Device:
pt-br	Novo dispositivo:

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a seguinte fonte de dados.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar todas as seguintes fontes de dados.

en	Enable Data Source
pt-br	Habilitar fonte de dados

en	Enable Data Sources
pt-br	Ativar fontes de dados

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a seguinte fonte de dados.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar todas as seguintes fontes de dados.

en	Disable Data Source
pt-br	Desativar fonte de dados

en	Disable Data Sources
pt-br	Desativar fontes de dados

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
pt-br	Clique em 'Continuar' para reaplicar o nome sugerido à seguinte fonte de dados.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.
pt-br	Clique em 'Continuar' para reaplicar os nomes sugeridos a todas as fontes de dados seguintes.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
pt-br	Reaplicar o nome sugerido para a fonte de dados

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources
pt-br	Reaplicar nomes sugeridos para fontes de dados

en	Custom Data [data input: %s]
pt-br	Dados personalizados [entrada de dados: %s]

en	(From Device: %s)
pt-br	(Do dispositivo: %s)

en	(From Data Template)
pt-br	(Do modelo de dados)

en	Nothing Entered
pt-br	Nada Entrou

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
pt-br	Sem campos de entrada para a fonte de entrada de dados selecionada

en	Data Template Selection [edit: %s]
pt-br	Seleção do modelo de dados [editar: %s]

en	Data Template Selection [new]
pt-br	Seleção do modelo de dados [novo]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
pt-br	Desligue o modo de depuração da fonte de dados.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
pt-br	Ative o modo de depuração da fonte de dados.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
pt-br	Desligue o modo de informação da fonte de dados.

en	Turn On Data Source Info Mode.
pt-br	Ative o modo de informação da fonte de dados.

en	Edit Graph: '%s'.
pt-br	Editar Gráfico: '%s'.

en	Edit Device.
pt-br	Editar dispositivo.

en	Edit Data Template.
pt-br	Processar modelo de dados.

en	Disable Data Source.
pt-br	Desativar fonte de dados

en	Enable Data Source.
pt-br	Habilitar fonte de dados

en	Selected Data Template
pt-br	Modelo de dados selecionados

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
pt-br	O nome dado a este modelo de dados. Tenha em atenção que só pode alterar os Modelos de Gráfico para um Modelo de Gráfico compatível com 100%$, o que significa que inclui fontes de dados idênticas.

en	Device
pt-br	Dispositivo

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
pt-br	Escolha o dispositivo ao qual esta fonte de dados pertence.

en	Supplemental Data Template Data
pt-br	Dados suplementares do modelo de dados

en	Data Source Fields
pt-br	Campos de origem de dados

en	Data Source Item Fields
pt-br	Campos de item de origem de dados

en	Custom Data
pt-br	Dados Personalizados

en	Data Source Item %s
pt-br	Item de origem de dados %s

en	New
pt-br	Novo

en	Data Source Debug
pt-br	Depuração de Fonte de Dados

en	RRDtool Tune Info

en	External
pt-br	Externo

en	1 Minute
pt-br	1 Minuto

en	Data Sources [ All Devices ]
pt-br	Fontes de dados [Sem dispositivo]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
pt-br	Fontes de dados [Sem dispositivo]

en	Data Sources [ %s ]
pt-br	Fontes de Dados [%s]

en	Bad Indexes
pt-br	Índice

en	Note that this query may take some time to run.
pt-br	Observe que esta consulta pode levar algum tempo para ser executada.

en	Orphaned
pt-br	Órfãos

en	Data Source Name
pt-br	Nome da Fonte de Dados

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
pt-br	O nome desta Fonte de Dados. Geralmente gerado de forma programática a partir da definição do Modelo de Dados.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para esta fonte de dados. Útil para realizar automação ou depuração.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
pt-br	O número de modelos de gráficos que utilizam esta consulta de dados.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
pt-br	A frequência com que os dados são coletados para esta Fonte de Dados.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
pt-br	Se esta Fonte de Dados não estiver em uso há muito tempo por Gráficos, ela pode ser Eliminada.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
pt-br	Se serão ou não recolhidos dados para esta Fonte de Dados. Controlado ao nível do Modelo de Dados.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
pt-br	O modelo de dados em que esta fonte de dados se baseou.

en	Damaged Data Source Name
pt-br	Nome da Fonte de Dados

en	No Data Sources Found
pt-br	Nenhuma fonte de dados encontrada

en	No Graphs
pt-br	Gráficos

en	Aggregates
pt-br	Agregados

en	No Aggregates
pt-br	Agregados

en	Change Profile
pt-br	Alterar Perfil

en	Field "%s" is missing an Output Field
pt-br	O campo "%s" está sem um campo de saída

en	Click 'Continue' to delete the following Data Template(s). Any data sources attached to these templates will become individual Data Source(s) and all Templating benefits will be removed.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Dados. Quaisquer fontes de dados anexadas a estes modelos tornar-se-ão fontes de dados individuais e todos os benefícios do modelo serão removidos.

en	Delete Data Template(s)
pt-br	Eliminar modelo(s) de dados

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Dados. Opcionalmente, pode alterar o formato do título para o(s) novo(s) Modelo(s) de Dados.

en	template_title
pt-br	Título do Template

en	Duplicate Data Template(s)
pt-br	Modelo(s) de dados duplicado(s)

en	Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para alterar o perfil de origem de dados padrão para o(s) seguinte(s) modelo(s) de dados.

en	New Data Source Profile
pt-br	Novo perfil de origem de dados

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
pt-br	NOTA: Esta alteração afetará somente as fontes de dados futuras e não altera as fontes de dados existentes.

en	Change Data Source Profile
pt-br	Modificar perfil de origem de dados

en	Data Templates [edit: %s]
pt-br	Modelos de dados [editar: %s]

en	Edit Data Input Method.
pt-br	Processar método de entrada de dados.

en	Data Templates [new]
pt-br	Modelos de dados [novo]

en	This field is always templated.
pt-br	Este campo é sempre modelado.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
pt-br	Marque esta caixa de seleção se você deseja permitir que o usuário substitua o valor à direita durante a criação da Origem de dados.

en	Data Templates in use can not be modified
pt-br	Os modelos de dados em uso não podem ser modificados

en	Data Source Item [%s]
pt-br	Item de origem dos dados [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
pt-br	Esse valor está desabilitado porque o valor é derivado do dispositivo ou objeto especial de consulta de dados que acompanha as associações de consulta de dados de dados críticos.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
pt-br	Este valor está desabilitado por ser derivado do Dispositivo e somente leitura.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
pt-br	O valor será derivado do dispositivo se este campo for deixado vazio.

en	Custom Data Warning Message
pt-br	Dados personalizados [entrada de dados: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
pt-br	AVISO: Pode ocorrer perda de dados

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
pt-br	Depois de desmarcar essa caixa de seleção e salvar o modelo de dados, todas as fontes de dados existentes com base nesse modelo de dados perderão seus dados personalizados. Isso pode resultar em coleta de dados e gráficos quebrados

en	Data Templates
pt-br	Modelos de dados

en	Data Template Name
pt-br	Nome do modelo de dados

en	The name of this Data Template.
pt-br	O nome desse modelo de dados.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para este modelo de dados. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
pt-br	Os modelos de dados em uso não podem ser eliminados. Em uso é definido como sendo referenciado por uma Fonte de Dados.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
pt-br	O número de origens de dados que utilizam este modelo de dados.

en	Input Method
pt-br	Método de entrada

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
pt-br	O método utilizado para colocar dados no ficheiro RRD da fonte de dados.

en	Profile Name
pt-br	Nome do Perfil

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
pt-br	O perfil de origem de dados padrão para este modelo de dados.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
pt-br	As origens de dados baseadas em modelos de dados inativos não serão atualizadas quando o polidor for executado.

en	No Data Templates Found
pt-br	Nenhum modelo de dados encontrado

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar a(s) predefinição(ões) de GPRINT que se seguem.

en	Delete GPRINT Preset(s)
pt-br	Apagar GPRINT Preset(s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
pt-br	GPRINT Predefinições [editar: %s]

en	GPRINT Presets [new]
pt-br	GPRINT Predefinições [novo]

en	GPRINT Presets
pt-br	Predefinições GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
pt-br	GPRINT Nome predefinido

en	The name of this GPRINT Preset.
pt-br	O nome desta predefinição de GPRINT.

en	Format
pt-br	Formato

en	The GPRINT format string.
pt-br	A string de formato GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
pt-br	Os GPRINTs que estão em uso não podem ser eliminados. Em uso é definido como sendo referenciado por um Gráfico ou por um Modelo de Gráfico.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
pt-br	O número de Gráficos usando este GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
pt-br	O número de modelos de gráficos usando este GPRINT.

en	No GPRINT Presets
pt-br	Sem predefinições GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
pt-br	GRÁFICO NÃO EXISTE

en	Viewing Graph
pt-br	Visualizando Gráfico

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities

en	CSV Export
pt-br	CSV Exportar

en	Edit Graph Template
pt-br	Editar modelo de gráfico.

en	Click to view just this Graph in Real-time
pt-br	Clique para ver apenas este gráfico em tempo real

en	Utility View
pt-br	Vista Utilitária

en	Graph Utility View
pt-br	Gráfico Utilitário View

en	Graph Source/Properties
pt-br	Gráfico Fonte/Propriedades

en	Graph Data
pt-br	Dados do gráfico

en	RRDtool Graph Syntax
pt-br	Sintaxe do Gráfico RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
pt-br	O Cacti Poller ainda não fugiu.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
pt-br	O tempo real foi desativado pelo seu administrador.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
pt-br	O Image Cache Directory não existe. Por favor, primeiro crie-o e defina as permissões e depois tente abrir outro gráfico em tempo real.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
pt-br	O Image Cache Directory não é gravável. Por favor, defina as permissões e tente abrir outro gráfico em tempo real.

en	Cacti Real-time Graphing
pt-br	Cacti Gráfico em Tempo Real

en	Thumbnails
pt-br	Miniaturas

en	%d seconds left.
pt-br	{} segundos restantes

en	seconds left.
pt-br	segundos para o fim.

en	Change Settings
pt-br	Alterar configuração

en	Full Sync Graphs
pt-br	Sincronizar gráficos

en	Quick Sync Graphs
pt-br	Sincronizar gráficos

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
pt-br	Sincronização do modelo de gráfico '%s' resultou em %s reparos!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
pt-br	Sincronização do modelo de gráfico '%s' não resultou em reparos.

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template(s). Any Graph(s) associated with the Template(s) will become individual Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Gráfico. Qualquer Gráfico(s) associado(s) ao(s) Template(s) se tornará(ão) Gráfico(s) individual(es).

en	Delete Graph Template(s)
pt-br	Eliminar modelo(s) de gráfico

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Gráfico. Opcionalmente, pode alterar o formato do título para o(s) novo(s) modelo(s) de gráfico.

en	Duplicate Graph Template(s)
pt-br	Modelo(s) de gráfico duplicado(s)

en	Click 'Continue' to resize the following Graph Template(s) and Graph(s) to the Height and Width below. The defaults below are maintained in Settings.
pt-br	Clique em 'Continuar' para redimensionar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Gráfico e Gráfico(s) para a Altura e Largura abaixo. Os padrões abaixo são atualizados em Opções.

en	Graph Height
pt-br	Altura do gráfico

en	Graph Width
pt-br	Largura do gráfico

en	Image Format
pt-br	Formato da Imagem

en	Resize Selected Graph Template(s)
pt-br	Redimensionar modelo(s) de gráfico selecionado(s)

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar seus gráficos com o(s) seguinte(s) modelo(s) de gráfico. Esta função é importante se você tem Gráficos que existem com múltiplas versões de um Modelo de Gráfico e deseja torná-los todos comuns na aparência.

en	Synchronize Graphs to Graph Template(s)
pt-br	Sincronizar Gráficos com Modelos de Gráficos

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar seus gráficos com o(s) seguinte(s) modelo(s) de gráfico. Esta função é importante se você tem Gráficos que existem com múltiplas versões de um Modelo de Gráfico e deseja torná-los todos comuns na aparência.

en	Graph Template Items [edit: %s]
pt-br	Itens do modelo de gráfico [editar: %s]

en	Graph Item Inputs
pt-br	Entradas de item de gráfico

en	No Inputs
pt-br	Sem entradas

en	Graph Template [edit: %s]
pt-br	Modelo de Gráfico [editar: %s]

en	Graph Template [new]
pt-br	Modelo de gráfico [novo]

en	Graph Template Options
pt-br	Opções do modelo de gráfico

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
pt-br	Marque este campo de seleção se você deseja permitir que o usuário substitua o valor à direita durante a criação do Gráfico.

en	Graph Templates
pt-br	Modelos de gráficos

en	The name of this Graph Template.
pt-br	O nome deste modelo de gráfico.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
pt-br	Os Modelos de Gráfico que estão em uso não podem ser Eliminados. Em uso é definido como sendo referenciado por um Gráfico.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
pt-br	O número de Gráficos que utilizam este Modelo de Gráfico.

en	The default size of the resulting Graphs.
pt-br	O tamanho padrão dos Gráficos resultantes.

en	The default image format for the resulting Graphs.
pt-br	O formato de imagem padrão para os Gráficos resultantes.

en	Vertical Label
pt-br	Etiqueta Vertical

en	The vertical label for the resulting Graphs.
pt-br	A etiqueta vertical para os Gráficos resultantes.

en	No Graph Templates Found
pt-br	Nenhum modelo de gráfico encontrado

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
pt-br	Graph Item Inputs [editar gráfico: %s]

en	Associated Graph Items
pt-br	Itens de gráfico associados

en	Item #%s

en	Cur:

en	Avg:
pt-br	Média:

en	Max:

en	Min:
pt-br	Mín:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
pt-br	Itens do modelo de gráfico [editar gráfico: %s].

en	Data Template Filter
pt-br	Item de modelo de dados

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
pt-br	Este filtro limitará as fontes de dados visíveis na lista suspensa Fonte de dados.

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR TREE VIEW
pt-br	VOCÊ NÃO TEM DIREITOS PARA A VISUALIZAÇÃO EM ÁRVORE

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR PREVIEW VIEW
pt-br	VOCÊ NÃO TEM DIREITOS PARA A VISUALIZAÇÃO PRÉVIA

en	Graph Preview Filters
pt-br	Filtros de Pré-visualização de Gráficos

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
pt-br	Lista de Gráficos Personalizados Aplicados - Filtragem da Lista

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR LIST VIEW
pt-br	VOCÊ NÃO TEM DIREITOS PARA VISÃO DE LISTA

en	Graph List View Filters
pt-br	Filtros de visualização de lista de gráficos

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
pt-br	Lista de Gráficos Personalizados Aplicada - Filtro FROM List

en	View
pt-br	Ver

en	View Graphs
pt-br	Ver gráficos

en	Add to a Report
pt-br	Adicionar a um relatório

en	Report
pt-br	Relatório

en	All Graphs & Templates
pt-br	Todos os gráficos e modelos

en	Not Templated
pt-br	Não Template

en	Graph Name
pt-br	Nome do gráfico

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
pt-br	O título deste gráfico. Geralmente gerado programaticamente a partir da definição do Graph Template ou das regras de Naming Suggested. O comprimento máximo do título é controlado em Settings->Visual.

en	The device for this Graph.
pt-br	O nome deste Grupo.

en	Source Type
pt-br	Tipo de fonte

en	The underlying source that this Graph was based upon.
pt-br	A fonte subjacente em que se baseou este Gráfico.

en	Source Name
pt-br	Nome da Fonte

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
pt-br	O modelo de gráfico ou a consulta de dados em que este gráfico se baseou.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
pt-br	O tamanho deste Gráfico quando não está no modo de Pré-visualização.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
pt-br	Selecione o Relatório para adicionar os Gráficos selecionados.

en	Preview Mode
pt-br	Modo de visualização

en	Add Selected Graphs to Report
pt-br	Adicionar gráficos selecionados ao relatório

en	Ok

en	Title
pt-br	Título

en	Start Date
pt-br	Data de Início

en	End Date
pt-br	Data Final

en	Step
pt-br	Passo

en	Total Rows
pt-br	Filas de totais

en	Graph ID
pt-br	ID do gráfico

en	Host ID
pt-br	ID de hospedagem

en	Nth Percentile
pt-br	N° Percentil

en	Summation
pt-br	Totalização

en	Date
pt-br	Data

en	Summary Details
pt-br	Detalhes do Resumo

en	Download

en	Change Graph Template
pt-br	Modificar modelo de gráfico

en	Create Aggregate Graph
pt-br	Criar gráfico agregado

en	Create Aggregate from Template
pt-br	Criar agregado a partir de modelo

en	Apply Automation Rules
pt-br	Aplicar regras de automação

en	Convert to Graph Template
pt-br	Converter para modelo de gráfico

en	No Device -
pt-br	Eszköz:

en	Created graph: %s
pt-br	Gráfico criado: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
pt-br	ERRO: Nenhuma fonte de dados associada. Verificar modelo

en	Click 'Continue' to delete the following Graph(s). Note that if you choose to Delete Data Sources, only those Data Sources not in use elsewhere will also be Deleted.
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Gráfico(s). Note que se você escolher Excluir Fontes de Dados, somente as Fontes de Dados que não estiverem em uso em outro lugar também serão Excluídas.

en	The following Data Source(s) are in use by these Graph(s).
pt-br	A(s) seguinte(s) Fonte(s) de Dados é(são) utilizada(s) por este(s) Gráfico(s).

en	Delete all Data Source(s) referenced by these Graph(s) that are not in use elsewhere.
pt-br	Eliminar todas as fontes de dados referenciadas por este(s) gráfico(s) que não estejam em uso em outro lugar.

en	Leave the Data Source(s) untouched.
pt-br	Deixe a(s) Fonte(s) de Dados intocada(s).

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to change the Graph Template for the following Graph(s). Please note, that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
pt-br	Escolha um Modelo de Gráfico e clique em 'Continuar' para alterar o Modelo de Gráfico para o(s) seguinte(s) Gráfico(s). Tenha em atenção que apenas serão apresentados modelos de gráficos compatíveis. Compatível é identificado por aqueles que têm fontes de dados idênticas.

en	New Graph Template
pt-br	Novo modelo de gráfico

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph(s). You can optionally change the title format for the new Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) Gráfico(s). Opcionalmente, pode alterar o formato do título para o(s) novo(s) Gráfico(s).

en	<graph_title> (1)

en	Duplicate Graph(s)
pt-br	Gráfico(s) Duplicado(s)

en	Click 'Continue' to convert the following Graph(s) into Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para converter o(s) seguinte(s) Gráfico(s) em Modelo(s) de Gráfico. Opcionalmente, pode alterar o formato do título para o(s) novo(s) modelo(s) de gráfico.

en	<graph_title> Template

en	Click 'Continue' to place the following Graph(s) under the Tree Branch selected below.
pt-br	Clique em 'Continuar' para colocar o(s) seguinte(s) gráfico(s) sob o ramo de árvore selecionado abaixo.

en	Destination Branch
pt-br	Ramo de Destino

en	Choose a new Device for these Graph(s) and click 'Continue'.
pt-br	Escolha um novo Dispositivo para estes Gráficos e clique em 'Continuar'.

en	New Device
pt-br	Novo Dispositivo

en	Change Graph(s) Associated Device
pt-br	Alterar Gráfico(s) Dispositivo(s) Associado(s)

en	Click 'Continue' to re-apply suggested naming to the following Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para reaplicar o nome sugerido ao(s) seguinte(s) Gráfico(s).

en	Reapply Suggested Naming to Graph(s)
pt-br	Reaplicar o nome sugerido para o(s) gráfico(s)

en	Click 'Continue' to create an Aggregate Graph from the selected Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para criar um Gráfico Agregado a partir do(s) Gráfico(s) selecionado(s).

en	The following Data Sources are in use by these Graphs:
pt-br	A(s) seguinte(s) Fonte(s) de Dados é(são) utilizada(s) por este(s) Gráfico(s).

en	Please confirm
pt-br	Por favor confirme

en	Select the Aggregate Template to use and press 'Continue' to create your Aggregate Graph. Otherwise press 'Cancel' to return.
pt-br	Seleccione o Modelo Agregado a utilizar e prima "Continuar" para criar o seu Gráfico Agregado. Caso contrário, prima "Cancelar" para regressar.

en	There are presently no Aggregate Templates defined for this Graph Template. Please either first create an Aggregate Template for the selected Graphs Graph Template and try again, or simply crease an un-templated Aggregate Graph.
pt-br	Não existem actualmente modelos agregados definidos para este modelo de gráfico. Por favor, crie primeiro um Modelo Agregado para o Modelo de Gráfico de Gráficos selecionado e tente novamente, ou simplesmente vinque um Gráfico Agregado não modelado.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs.
pt-br	Prima "Return" (Voltar) para regressar e seleccionar Gráficos diferentes.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para aplicar as Regras de Automação aos seguintes Gráficos.

en	Graph Items [new]
pt-br	Itens do gráfico [novo]

en	Graph Items [edit: %s]
pt-br	Itens do gráfico [editar: %s]

en	Graph [edit: %s]
pt-br	Gráfico [editar: %s]

en	Graph [new]
pt-br	Gráfico [novo]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
pt-br	Desativar o modo de depuração do gráfico.

en	Turn On Graph Debug Mode.
pt-br	Ative o modo de depuração de gráfico.

en	Edit Graph Template.
pt-br	Editar modelo de gráfico.

en	Edit Data Source: '%s'.
pt-br	Fontes de Dados [%s]

en	Unlock Graph.
pt-br	Desbloquear gráfico.

en	Lock Graph.
pt-br	Bloquear gráfico.

en	Selected Graph Template
pt-br	Modelo de gráfico selecionado

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
pt-br	Escolha um Modelo de Gráfico para aplicar a este Gráfico. Observe que você só pode alterar os Modelos de Gráfico para um Modelo de Gráfico compatível com 100%%, o que significa que ele inclui Fontes de Dados idênticas.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
pt-br	Escolha o Dispositivo a que este Gráfico pertence.

en	Supplemental Graph Template Data
pt-br	Dados do modelo de gráfico suplementar

en	Graph Fields
pt-br	Campos do gráfico

en	Graph Item Fields
pt-br	Campos de item de gráfico

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
pt-br	Lista de Gráficos Personalizados Aplicada - Filtro FROM List

en	Graph Management [ All Devices ]
pt-br	Novos Gráficos para [ Todos os Dispositivos]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
pt-br	Gestão de Grupos de Utilizadores [editar: %s]

en	Graph Management [ %s ]
pt-br	Gerenciamento de Gráficos [ %s ]

en	Graph Source
pt-br	Gráfico, Fonte de Dados

en	Non Templated
pt-br	Não Template

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para este Gráfico. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Empty Graph
pt-br	Copiar gráfico

en	Data Sources [No Device]
pt-br	Fontes de dados [Sem dispositivo]

en	Data Sources [%s]
pt-br	Fontes de Dados [%s]

en	Data Template
pt-br	Modelo de dados

en	Graph Items [graph: %s]
pt-br	Itens do gráfico [gráfico: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
pt-br	Selecione a fonte de dados a ser associada a este item do gráfico.

en	Default Settings Saved
pt-br	Configurações padrão salvas

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
pt-br	Novos gráficos para [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
pt-br	Novos Gráficos para [ Todos os Dispositivos]

en	New Graphs for None Host Type
pt-br	Novos Gráficos para Nenhum Tipo de Host

en	Filter Settings Saved
pt-br	Definições de Filtro Guardadas

en	Graph Types
pt-br	Tipos de gráfico

en	Graph Template Based
pt-br	Baseado em modelo de gráfico

en	Save Filters
pt-br	Salvar filtros

en	Edit this Device
pt-br	Editar este dispositivo

en	Create New Device
pt-br	Criar novo dispositivo

en	(Select a graph type to create)
pt-br	(Selecione um tipo de gráfico para criar)

en	Create
pt-br	Criar

en	Select All
pt-br	Selecionar Tudo

en	Select All Rows
pt-br	Selecionar todas as linhas

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
pt-br	Erro ao analisar o arquivo XML de recurso de consulta de dados para consulta de dados '%s' com id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
pt-br	Erro ao analisar o arquivo XML do Recurso de Consulta de Dados para a Consulta de Dados '%s' com a id '%s'. Nome do campo '%s' falta um atributo 'direção'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
pt-br	Erro ao analisar o arquivo XML de recurso de consulta de dados para consulta de dados '%s' com id '%s'

en	Data Query [%s]
pt-br	Consulta de Dados [%s]

en	From there you can get more information.
pt-br	De lá você pode obter mais informações.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
pt-br	Este Data Query retornou 0 linhas, talvez tenha havido um problema ao executar este Data Query.

en	You can run this Data Query in debug mode
pt-br	É possível executar essa Data Query no modo de depuração

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
pt-br	O índice está desabilitado porque a Consulta de dados não possui modelos de gráfico associados.

en	Search Returned no Rows.
pt-br	Busca não retornou nenhuma linha.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
pt-br	Erro na consulta de dados. Isso pode ser devido ao seguinte: Permissões de arquivo ou um arquivo XML de consulta de dados ausente ou formatado incorretamente.

en	Select a Graph Type to Create
pt-br	Selecione um tipo de gráfico para criar

en	Make selection default
pt-br	Efetuar seleção padrão

en	Set Default
pt-br	Definir Padrão

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
pt-br	AVISO: Página de cactos:%s para o usuário:%s gerou um erro fatal %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
pt-br	A contagem da página do documento '%s' não foi alcançada. O site Cacti Documentation não está acessível. O erro http foi '%s'. Considere baixar uma versão oficial para obter a documentação mais recente e hospedá-la localmente.

en	Cacti GitHub Site
pt-br	Site Cacti GitHub

en	Open a ticket at
pt-br	Abra um ticket em:

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
pt-br	O Arquivo de Ajuda %s não foi localizado no Site de Documentação do Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
pt-br	A contagem da página do documento '%s' não pode ser alcançada localmente.

en	Change Device Settings
pt-br	Alterar configurações do dispositivo

en	Clear Statistics
pt-br	Limpar Estatísticas

en	Sync to Device Template
pt-br	Sincronizar com o modelo do dispositivo

en	Place Device on Report
pt-br	Coloque o(s) dispositivo(s) na árvore

en	Data Query Re-indexed.
pt-br	Índice de consulta de dados

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
pt-br	Consulta de dados do dispositivo reindexada. Saída detalhada exibida.

en	Device Debugging Enabled for Device.
pt-br	Depuração de dispositivo ativada para o dispositivo.

en	Device Debugging Disabled for Device.
pt-br	O dispositivo está desativado

en	Poller Cache for Device Refreshed.
pt-br	Cache do Poller para dispositivo atualizado.

en	ERROR: Invalid Device ID.
pt-br	ERRO: Dispositivo[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
pt-br	Reindexação do dispositivo concluída em %0.2f segundos. Houve %d itens atualizados.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
pt-br	Não é possível adicionar alguns dispositivos ao relatório '%s'

en	Click 'Continue' to enable the following Device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) dispositivo(s).

en	Enable Device(s)
pt-br	Habilitar Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to disable the following Device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o(s) seguinte(s) dispositivo(s).

en	Disable Device(s)
pt-br	Desactivar Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to change the Device options below for multiple Device(s). Please check the box next to the fields you want to update, and then fill in the new value.
pt-br	Clique em 'Continuar' para alterar as opções do Dispositivo abaixo para múltiplos Dispositivos. Marque a caixa ao lado dos campos que deseja atualizar e preencha o novo valor.

en	Update this Field
pt-br	Atualizar este campo

en	Change Device(s) SNMP Options
pt-br	Alterar Opções SNMP do(s) Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to clear the counters for the following Device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para limpar os contadores do(s) seguinte(s) dispositivo(s).

en	Clear Statistics on Device(s)
pt-br	Limpar estatísticas sobre o(s) dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Device(s) to their Device Template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar o(s) seguinte(s) dispositivo(s) com seu modelo de dispositivo.

en	Synchronize Device(s)
pt-br	Sincronizar Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Device(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) dispositivo(s).

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
pt-br	Deixe todos os gráficos e fontes de dados intactos. No entanto, a(s) Fonte(s) de Dados será(ão) desativada(s).

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
pt-br	Excluir todos os gráficos e fontes de dados associados.

en	Click 'Continue' to place the following Device(s) under the branch selected below.
pt-br	Clique em 'Continuar' para colocar o(s) seguinte(s) dispositivo(s) sob o ramo selecionado abaixo.

en	Place Device(s) on Tree
pt-br	Coloque o(s) dispositivo(s) na árvore

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Devices(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para aplicar as regras de automação aos seguintes dispositivos.

en	Run Automation on Device(s)
pt-br	Executar Automação no(s) Dispositivo(s)

en	Add Devices to Report
pt-br	Adicionar ao Relatório

en	You currently have no Reports defined.
pt-br	Atualmente você não tem relatórios definidos.

en	Device [new]
pt-br	Dispositivo [novo]

en	Device [edit: %s]
pt-br	Dispositivo [editar: %s]

en	Disable Device Debug
pt-br	Desativar depuração de dispositivo

en	Enable Device Debug
pt-br	Habilitar depuração de dispositivo

en	Repopulate Poller Cache
pt-br	Reconstruir o cache do Poller

en	View Poller Cache
pt-br	Ver Cache Poller

en	Create Graphs for this Device
pt-br	Criar gráficos para este dispositivo

en	Re-Index Device
pt-br	Método Re-Index

en	Data Source List
pt-br	Lista de fontes de dados

en	Graph List
pt-br	Lista de gráficos

en	Contacting Device
pt-br	Dispositivo de Contacto

en	Edit
pt-br	Editar

en	Is Being Graphed
pt-br	Está a ser embrulhado

en	Not Being Graphed
pt-br	Não estar a ser embrulhado

en	Delete Graph Template Association
pt-br	Eliminar associação de modelos de gráfico

en	No associated graph templates.
pt-br	Não há modelos de gráficos associados.

en	Add Graph Template
pt-br	Adicionar modelo de gráfico

en	Add Graph Template to Device
pt-br	Adicionar modelo de gráfico ao dispositivo

en	Data Query Debug Information
pt-br	Informação de depuração da consulta de dados

en	Copy
pt-br	Copiar

en	Hide
pt-br	Esconder

en	Associated Data Queries
pt-br	Consultas de dados associados

en	Re-Index Method
pt-br	Método Re-Index

en	Actions
pt-br	Ações

en	[%d Items, %d Rows]
pt-br	[%d Itens, %d Linhas]

en	Fail
pt-br	Falha

en	Success
pt-br	Sucesso

en	Reload Query
pt-br	Recarregar Consulta

en	Verbose Query
pt-br	Consulta Verbose

en	Remove Query
pt-br	Remover Consulta

en	No Associated Data Queries.
pt-br	Sem consultas de dados associados.

en	Add Data Query
pt-br	Adicionar consulta de dados

en	Add Data Query to Device
pt-br	Adicionar consulta de dados ao dispositivo

en	Ping

en	Ping and SNMP Uptime
pt-br	Ping e SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
pt-br	Tempo de funcionamento SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
pt-br	Ping ou SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP GetNext

en	Delete Item from Device
pt-br	Excluir modelo(s) do dispositivo

en	Undefined
pt-br	Não definido

en	Site

en	Export Devices
pt-br	Dispositivos de Exportação

en	Not Up
pt-br	Não Up

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	Unknown
pt-br	Desconhecido

en	Device Description
pt-br	Descrição do dispositivo

en	The name by which this Device will be referred to.
pt-br	O nome pelo qual este Dispositivo será referido.

en	Hostname

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
pt-br	Ou um endereço IP ou um nome de host. Se um hostname, ele deve ser resolúvel pelo DNS, ou a partir do arquivo hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para este dispositivo. Útil para realizar automação ou depuração.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
pt-br	O número total de Gráficos gerados a partir deste Dispositivo.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
pt-br	O número total de origens de dados geradas a partir deste dispositivo.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
pt-br	O estado de monitorização do dispositivo com base nos resultados de ping. Se este dispositivo é um dispositivo de tipo especial, usando o nome de host "localhost", ou devido à configuração para não executar uma Verificação de Disponibilidade, ele sempre permanecerá Up. Ao usar o coletor de dados cmd.php, um Dispositivo sem Gráficos não é pingado pelo coletor de dados e permanecerá em um estado "Desconhecido".

en	In State
pt-br	Estado

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
pt-br	A quantidade de tempo que este Dispositivo esteve em seu estado atual.

en	The current amount of time that the host has been up.
pt-br	A quantidade atual de tempo que o host passou.

en	Poll Time
pt-br	Sondagem Tempo

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
pt-br	A quantidade de tempo que leva para coletar dados deste dispositivo.

en	Current (ms)
pt-br	Corrente (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
pt-br	O tempo de ping atual em milissegundos para alcançar o dispositivo.

en	Average (ms)
pt-br	Média (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
pt-br	O tempo médio de ping em milissegundos para alcançar o dispositivo desde que os contadores foram limpos para este dispositivo.

en	Availability
pt-br	Disponibilidade

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
pt-br	A porcentagem de disponibilidade baseada em resultados de ping desde que os contadores foram limpos para este dispositivo.

en	Sync Devices
pt-br	Dispositivos de Sincronização

en	Click 'Continue' to delete the following Device Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Dispositivo.

en	Delete Device Template(s)
pt-br	Excluir modelo(s) do dispositivo

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Template(s). Optionally change the title for the new Device Template(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Dispositivo. Opcionalmente, altere o título para o(s) novo(s) Modelo(s) de Dispositivo.

en	Duplicate Device Template(s)
pt-br	Modelo(s) de Dispositivo Duplicado(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices associated with the selected Device Template(s). Note that this action may take some time depending on the number of Devices mapped to the Device Template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para sincronizar dispositivos associados ao(s) modelo(s) de dispositivo selecionado(s). Observe que essa ação pode levar algum tempo, dependendo do número de Dispositivos mapeados para o Modelo do Dispositivo.

en	Sync Devices to Device Template(s)
pt-br	Sincronizar dispositivos com o(s) modelo(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte modelo de gráfico que será desassociado do modelo de dispositivo.

en	Graph Template Name: %s
pt-br	Nome do modelo do gráfico: %s

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir as seguintes Consultas de Dados serão dissociadas do Modelo do Dispositivo.

en	Data Query Name: %s
pt-br	Nome da consulta de dados: %s

en	Device Templates [edit: %s]
pt-br	Modelos de dispositivo [editar: %s]

en	Device Templates [new]
pt-br	Modelos de dispositivo [novo]

en	Default Submit Button
pt-br	Botão Enviar padrão

en	Add Graph Template to Device Template
pt-br	Adicionar modelo de gráfico ao modelo do dispositivo

en	No associated data queries.
pt-br	Nenhuma consulta de dados associada.

en	Add Data Query to Device Template
pt-br	Adicionar consulta de dados ao modelo do dispositivo

en	Delete Item from Device Template
pt-br	Excluir modelo(s) do dispositivo

en	Device Templates
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Class
pt-br	Clássico

en	Has Devices
pt-br	Possui Dispositivos

en	Device Template Name
pt-br	Nome do modelo do dispositivo

en	The name of this Device Template.
pt-br	O nome deste modelo de dispositivo.

en	Device Class
pt-br	Regras do dispositivo

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
pt-br	A classe deste modelo de dispositivo. O Nome da Classe deve ser representativo de sua função.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
pt-br	O ID interno do banco de dados para este modelo de dispositivo. Útil para realizar automação ou depuração.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
pt-br	Modelos de dispositivos em uso não podem ser excluídos. Em uso é definido como sendo referenciado por um Dispositivo.

en	Devices Using
pt-br	Dispositivos que utilizam

en	The number of Devices using this Device Template.
pt-br	O número de Dispositivos usando este Modelo de Dispositivo.

en	Unassigned
pt-br	Não atribuído

en	No Device Templates Found
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo encontrado

en	Not Logged In
pt-br	Não Está Logado

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
pt-br	Você deve estar logado para acessar esta área de Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
pt-br	Você deve estar logado para acessar esta área de Cacti.

en	Login Again
pt-br	Entrar novamente

en	Permission Denied
pt-br	Permissão recusada

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
pt-br	Se acha que isto é um erro. Por favor contacte o seu Administrador Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
pt-br	Não está autorizado a aceder a esta secção de Cacti.

en	Installation In Progress
pt-br	Instalação em andamento

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
pt-br	Apenas Administradores Cacti com privilégio de Instalar/Atualizar podem fazer login neste momento

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
pt-br	Há uma Instalação ou Atualização em andamento.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
pt-br	A última vez que este Coletor de Dados foi totalmente sincronizado com o site principal de Cactos.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
pt-br	O coletor de dados principal foi para um status off-line ou de recuperação

en	Save Successful.
pt-br	Gravar com êxito.

en	Save Failed.
pt-br	Salvar falhou.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
pt-br	Gravar Falha devido a erros de entrada de campo (Verificar campos vermelhos).

en	Passwords do not match, please retype.
pt-br	As senhas não coincidem, por favor, digite novamente.

en	You must select at least one field.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um campo.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
pt-br	Você deve ter incorporado a autenticação de usuário ativada para usar esse recurso.

en	XML parse error.
pt-br	Erro de análise XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
pt-br	O diretório destacado não existe. Por favor introduza um directório válido.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
pt-br	O arquivo de log Cacti deve ter a extensão '.log'.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
pt-br	A entrada de dados para o método não parece estar na lista branca.

en	Data Source does not exist.
pt-br	A origem dos dados não existe.

en	Username already in use.
pt-br	Nome de usuário já em uso

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
pt-br	As Senhas de Privacidade SNMP v3 não correspondem

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
pt-br	As Senhas de Autenticação SNMP v3 não correspondem

en	XML: Cacti version does not exist.
pt-br	XML: A versão Cacti não existe.

en	XML: Hash version does not exist.
pt-br	XML: A versão Hash não existe.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
pt-br	XML: Gerado com uma versão mais recente do Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
pt-br	XML: Não é possível localizar o código do tipo.

en	Username already exists.
pt-br	O nome de usuário já existe.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
pt-br	A alteração do nome de utilizador não é permitida para o modelo designado ou utilizador convidado.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
pt-br	Exclusão de usuário não permitida para o modelo designado ou usuário convidado.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
pt-br	Eliminação de usuário não permitida para usuário de exportação de gráficos designado.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
pt-br	O modelo de dados inclui um perfil de origem de dados eliminado. Salve novamente o modelo de dados com um perfil de origem de dados existente.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
pt-br	Graph Template inclui Prefixo GPrint excluído. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar e/ou corrigir.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
pt-br	Graph Template inclui CDEFs excluídos. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar e/ou corrigir.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
pt-br	Graph Template inclui o Método de Entrada de Dados eliminado. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pt-br	Modelo de dados não encontrado durante a exportação. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pt-br	Modelo de dispositivo não encontrado durante a exportação. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
pt-br	Consulta de dados não encontrada durante a exportação. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
pt-br	Modelo de gráfico não encontrado durante a exportação. Por favor, execute o script de reparação da base de dados para identificar.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
pt-br	Gráfico não encontrado. Ou foi apagado ou a sua base de dados precisa de reparação.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
pt-br	As senhas de autenticação SNMPv3 devem ter 8 caracteres ou mais.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
pt-br	Alguns gráficos não atualizados. Não é possível alterar o dispositivo para gráficos baseados em Data Query.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
pt-br	Não é possível alterar o dispositivo para gráficos baseados em Data Query.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
pt-br	Algumas definições não estão guardadas. Verifique as mensagens abaixo. Verificar se há erros nos campos vermelhos.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
pt-br	O arquivo destacado não existe. Por favor introduza um nome de ficheiro válido.

en	All User Settings have been returned to their default values.
pt-br	Todas as Configurações do usuário foram retornadas aos seus valores padrão.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
pt-br	O nome do campo sugerido não foi inserido. Por favor introduza um nome de campo e tente novamente.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
pt-br	Valor sugerido não foi entrado. Por favor insira um valor sugerido e tente novamente.

en	You must select at least one object from the list.
pt-br	É necessário selecionar pelo menos um objeto da lista.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
pt-br	Modelo de dispositivo atualizado. Lembre-se de Sincronizar modelos para empurrar todas as alterações para os dispositivos que usam este modelo de dispositivo.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
pt-br	Gravar com êxito. Configurações replicadas para coletores de dados remotos.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
pt-br	Salvar falhou. Os valores mínimos devem ser inferiores ao valor máximo.

en	Unable to change password. User account not found.
pt-br	Não foi possível alterar a senha. Conta de usuário não encontrada.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
pt-br	Entrada de Dados Guardada. É necessário atualizar os Modelos de dados com referência a este Método de entrada de dados antes de criar Gráficos ou Fontes de dados.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
pt-br	Entrada de Dados Guardada. Você deve atualizar os modelos de dados referenciando este Método de input de dados antes que os coletores de dados comecem a usar quaisquer campos de input de dados novos ou modificados.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
pt-br	Campo de Entrada de Dados Guardado. É necessário atualizar os Modelos de dados com referência a este Método de entrada de dados antes de criar Gráficos ou Fontes de dados.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
pt-br	Campo de Entrada de Dados Guardado. Você deve atualizar os modelos de dados referenciando este Método de input de dados antes que os coletores de dados comecem a usar quaisquer campos de input de dados novos ou modificados.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
pt-br	O arquivo de log especificado não é um arquivo de log ou arquivo Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
pt-br	O arquivo de log especificado foi o arquivo de arquivo Cacti e foi removido.

en	Cacti log purged successfully
pt-br	Cacti log purgado com sucesso

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
pt-br	Se você forçar uma mudança de senha, você também deve permitir que o usuário altere sua senha.

en	You are not allowed to change your password.
pt-br	Você não está autorizado a alterar sua senha.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
pt-br	Não é possível determinar o tamanho do campo de senha, por favor verifique as permissões do usuário db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
pt-br	Incapaz de aumentar o tamanho do campo de senha, por favor verifique a permissão do usuário db

en	LDAP/AD based password change not supported.
pt-br	A alteração de senha baseada em LDAP/AD não é suportada.

en	Password successfully changed.
pt-br	Senha alterada com sucesso.

en	Unable to clear log, no write permissions
pt-br	Incapaz de limpar o log, sem permissões de escrita

en	Unable to clear log, file does not exist
pt-br	Não é possível limpar o log, o arquivo não existe

en	CSRF Timeout, refreshing page.
pt-br	Tempo de espera CSRF, página de atualização.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
pt-br	CSRF Timeout ocorreu devido à inatividade, página atualizada.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
pt-br	Carimbo de data e hora inválido. Selecione o carimbo de data e hora no futuro.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
pt-br	Coletor(es) de dados sincronizado(s) para operação offline

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
pt-br	Coletor(es) de dados não encontrado(s) na tentativa de sincronização

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
pt-br	Não é possível estabelecer conexão MySQL com o Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
pt-br	A sincronização do coletor de dados deve ser iniciada a partir do servidor Cacti principal.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
pt-br	A sincronização não inclui o servidor Central Cacti Database.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
pt-br	Ao salvar um Coletor de Dados Remoto, o nome do Hostname do Banco de Dados deve ser exclusivo de todos os outros.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
pt-br	Seu nome de host do banco de dados remoto deve ser algo diferente de 'localhost' para cada coletor de dados remoto.

en	Path variables on this page were only saved locally.
pt-br	As variáveis de caminho nesta página foram salvas apenas localmente.

en	Report Saved
pt-br	Relatório Gravado

en	Report Save Failed
pt-br	Relatório Gravar falhou

en	Report Item Saved
pt-br	Relatório Item gravado

en	Report Item Save Failed
pt-br	Relatório Gravar item falhou

en	Graph was not found attempting to Add to Report
pt-br	O gráfico não foi encontrado tentando adicionar ao relatório

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
pt-br	Não é possível adicionar gráficos. Usuário atual não é proprietário

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
pt-br	Não é possível adicionar todos os gráficos. Consulte a mensagem de erro para obter detalhes.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Gráfico para adicionar a um Relatório.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
pt-br	Todos os Gráficos foram adicionados ao Relatório. Os gráficos duplicados com o mesmo Timespan foram ignorados.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
pt-br	Cache de Recursos Poller limpo. O Coletor de Dados Principal será reconstruído no próximo início do poller, e os Coletor de Dados Remotos serão sincronizados depois.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
pt-br	Permissão negada. Você não tem permissão para a ação solicitada.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
pt-br	A página não está definida. Portanto, não pode ser exibido.

en	Unexpected error occurred
pt-br	Ocorreu um erro inesperado

en	Function
pt-br	Função

en	Special Data Source
pt-br	Fonte de dados especial

en	Custom String
pt-br	Cordas personalizadas

en	Current Graph Item Data Source
pt-br	Fonte de dados do item do gráfico atual

en	Script/Command

en	Script Server
pt-br	Servidor Script

en	Index Count
pt-br	Contagem de índices

en	Verify All
pt-br	Verificar tudo

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
pt-br	Todos os Re-Indexing serão manuais ou gerenciados através de scripts ou Device Automation.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
pt-br	Quando o tempo de atividade do Devices SNMP retroceder, um Re-Index será executado.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
pt-br	Quando a contagem do índice do Data Query for alterada, será realizado um Re-Index.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
pt-br	A cada ciclo de polling, será realizado um Re-Index. Muito caro.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
pt-br	Nome do campo SNMP (dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
pt-br	Valor de campo SNMP (do usuário)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
pt-br	Tipo de saída SNMP (dropdown)

en	Normal

en	Light
pt-br	Claro

en	Mono

en	North
pt-br	Norte

en	South
pt-br	Sul

en	West
pt-br	Oeste

en	East
pt-br	Leste

en	Left
pt-br	Esquerda

en	Right
pt-br	Direita

en	Justified
pt-br	Justificado

en	Center
pt-br	Centro

en	Top -> Down
pt-br	Início -> Abaixo

en	Bottom -> Up
pt-br	Inferior -> Superior

en	Numeric
pt-br	Numérico

en	Timestamp
pt-br	Data/Hora

en	Duration
pt-br	Duração

en	Not In Use
pt-br	Usar Fontes Personalizadas

en	Version %d
pt-br	Versão %d

en	[None]
pt-br	[Nenhum]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
pt-br	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
pt-br	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
pt-br	AES-256

en	Logfile Only
pt-br	Somente Logfile

en	Logfile and Syslog/Eventlog
pt-br	Logfile e Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
pt-br	Somente Syslog/Eventlog

en	SNMP getNext

en	ICMP Ping
pt-br	Ping ICMP

en	TCP Ping

en	UDP Ping
pt-br	Ping UDP

en	NONE - Syslog Only if Selected
pt-br	NENHUM - Syslog Somente se selecionado

en	LOW - Statistics and Errors
pt-br	LOW - Estatísticas e Erros

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
pt-br	MEDIUM - Estatísticas, Erros e Resultados

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
pt-br	ALTO - Estatísticas, Erros, Resultados e Principais Eventos de E/S

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
pt-br	DEBUG - Estatísticas, Erros, Resultados, E/S e Fluxo do Programa

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
pt-br	DEVEL - Desenvolvedor DEBUG Nível DEBUG

en	Selected Poller Interval
pt-br	Intervalo de polidor selecionado

en	Every %d Seconds
pt-br	Cada %d Segundos

en	Every Minute
pt-br	A Cada Minuto

en	Every %d Minutes
pt-br	A cada %d Minutos

en	Every Hour
pt-br	A Cada Hora

en	Every %d Hours
pt-br	Cada %d Horas

en	Every %d Day
pt-br	A cada %d dias

en	%0.1f Minutes
pt-br	%0.1f minutos

en	%d Year
pt-br	%d Ano

en	Disabled/Manual
pt-br	Desativado/Manual

en	Every day
pt-br	Todos os Dias

en	1 Thread
pt-br	%d Tópico

en	Builtin Authentication
pt-br	Autenticação Builtin

en	Web Basic Authentication
pt-br	Autenticação Web Básica

en	LDAP Authentication
pt-br	Autenticação LDAP

en	Multiple LDAP/AD Domains
pt-br	Múltiplos Domínios LDAP/AD

en	Active Directory
pt-br	Diretório ativo

en	LDAPS
pt-br	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
pt-br	Difícil

en	Demand
pt-br	Procura

en	Allow
pt-br	Permitir

en	Try
pt-br	Tente

en	No Searching
pt-br	Sem pesquisa

en	Anonymous Searching
pt-br	Pesquisa Anónima

en	Specific Searching
pt-br	Busca Específica

en	Enabled (strict mode)
pt-br	Ativado (modo estrito)

en	Operator
pt-br	Operador

en	Another CDEF
pt-br	Outro CDEF

en	Inherit Parent Sorting
pt-br	Herdar a classificação dos pais

en	Manual Ordering (No Sorting)
pt-br	Pedido manual (sem ordenação)

en	Alphabetic Ordering
pt-br	Ordenação alfabética

en	Natural Ordering
pt-br	Ordenação Natural

en	Numeric Ordering
pt-br	Ordenação Numérica

en	Header
pt-br	Cabeçalho

en	Graph
pt-br	Gráfico

en	Data Query Index
pt-br	Índice de consulta de dados

en	Current Graph Item Polling Interval
pt-br	Intervalo de polling do item do gráfico atual

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
pt-br	Todas as origens de dados (não incluir duplicatas)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
pt-br	Todas as origens de dados (incluir duplicatas)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
pt-br	Todas as fontes de dados semelhantes (não incluir duplicatas)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
pt-br	Todas as fontes de dados semelhantes (não incluir duplicatas) Intervalo de votação

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
pt-br	Todas as fontes de dados semelhantes (incluir duplicatas)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
pt-br	Item de origem de dados atual: Valor Mínimo

en	Current Data Source Item: Maximum Value
pt-br	Item de origem de dados atual: Valor máximo

en	Graph: Lower Limit
pt-br	Gráfico: Limite inferior

en	Graph: Upper Limit
pt-br	Gráfico: Limite superior

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
pt-br	Contagem de todas as origens de dados (não incluir duplicatas)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
pt-br	Contagem de todas as origens de dados (incluir duplicatas)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
pt-br	Contagem de todas as fontes de dados semelhantes (não incluir duplicatas)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
pt-br	Contagem de todas as fontes de dados semelhantes (incluir duplicatas)

en	Main Console
pt-br	Consola

en	Console Page
pt-br	Topo da página do console

en	New Graphs
pt-br	Novos Gráficos

en	Management
pt-br	Gerenciamento

en	Sites

en	Trees
pt-br	Árvores

en	Data Collection
pt-br	Coleta de Dados

en	Data Collectors
pt-br	Coletores de Dados

en	Aggregate
pt-br	Agregado

en	Automation
pt-br	Automação

en	Discovered Devices
pt-br	Dispositivos Descobertos

en	Device Rules
pt-br	Regras do dispositivo

en	Presets
pt-br	Predefinições

en	Data Profiles
pt-br	Perfiles de Dados

en	VDEFs

en	Import/Export
pt-br	Importar/Exportar

en	Import Templates
pt-br	Importar Modelos

en	Import Packages
pt-br	Importar Modelos

en	Export Templates
pt-br	Exportar Templates

en	Configuration
pt-br	Configuração

en	Settings
pt-br	Configurações

en	Users
pt-br	Usuários

en	User Groups
pt-br	Grupos de usuários

en	User Domains
pt-br	Domínios de usuário

en	Utilities
pt-br	Ferramentas

en	System Utilities
pt-br	Utilidades do Sistema

en	External Links
pt-br	Links Externos

en	Troubleshooting
pt-br	Solução de problemas

en	Support
pt-br	Suporte

en	Access Points, Controllers
pt-br	Pontos de Acesso, Controladores

en	Application Related
pt-br	Aplicar regras de automação

en	Cacti Related
pt-br	Relatório Cacti

en	Database Related
pt-br	Banco de dados

en	Facilities Related
pt-br	Instalações Relacionadas

en	Generic Device
pt-br	Nível de registro genérico

en	HPC/Grid Computing
pt-br	Opções de Grade

en	Hypervisor Related
pt-br	Relacionado ao hipervisor

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.
pt-br	OIT, IPMI, iDRAC, etc.

en	Licensing Related
pt-br	Licenciamento Relacionado

en	Linux Related
pt-br	Relacionado ao Linux

en	Load Balancer
pt-br	Balanceamento de Carga

en	Network Switch
pt-br	Filtros de rede

en	Network Router
pt-br	Filtros de rede

en	NAS/SAN Related
pt-br	Relacionado a NAS/SAN

en	Network Firewalls
pt-br	Filtros de rede

en	Power Related PDUs/STS, etc.
pt-br	PDUs/STS relacionados à energia, etc.

en	Printer Related
pt-br	Banco de dados

en	Storage Related
pt-br	Relacionado a Armazenamento

en	Telco Related
pt-br	Selecione um Template

en	Web Server Related
pt-br	Relacionado ao Servidor Web

en	Windows Related
pt-br	Relacionado ao Windows

en	UPS Related
pt-br	Relacionado a UPS

en	All Lines
pt-br	Todas as Linhas

en	%d Lines
pt-br	%d Linhas

en	Console Access
pt-br	Acesso ao Console

en	Realtime Graphs
pt-br	Gráficos em tempo real

en	Update Profile
pt-br	Atualizar Perfil

en	Users/Groups
pt-br	Grupos de usuários

en	Settings/Utilities
pt-br	Configurações/Utilitários

en	Installation/Upgrades
pt-br	Instalação/Upgrades

en	Sites/Devices/Data
pt-br	Locais/Dispositivos/Dados

en	Spike Handling
pt-br	Configurações do Spike Kill

en	Log Administration
pt-br	Administração de Logs

en	Log Viewing
pt-br	Visualização de Logs

en	Reports Administration
pt-br	Administração de Logs

en	Reports Creation
pt-br	Criação de relatórios

en	Show Graph Action Icons
pt-br	Mostrar título do gráfico

en	Show User Help Links
pt-br	Mostrar links de ajuda do usuário

en	Plugin Administration
pt-br	Administração de Logs

en	Normal User
pt-br	Usuário normal

en	Template Editor
pt-br	Editor de Modelo

en	General Administration
pt-br	Administração Geral

en	System Administration
pt-br	Administração do Sistema

en	CDEF

en	CDEF Item
pt-br	Item CDEF

en	GPRINT Preset

en	Data Input Field
pt-br	Campo de entrada de dados

en	Data Source Profile
pt-br	Perfil de origem de dados

en	Data Template Item
pt-br	Item de modelo de dados

en	Graph Template Item
pt-br	Item de modelo de gráfico

en	Graph Template Input
pt-br	Entrada de modelo de gráfico

en	VDEF

en	VDEF Item
pt-br	Item VDEF

en	Last Half Hour
pt-br	Última Meia Hora

en	Last Hour
pt-br	Última hora

en	Last %d Hours
pt-br	Última %d Horas

en	Last Day
pt-br	Ontem

en	Last %d Days
pt-br	過去 %d 日間

en	Last Week
pt-br	Última semana

en	Last %d Weeks
pt-br	Última %d Semanas

en	Last Month
pt-br	Mês Passado

en	Last %d Months
pt-br	Últimos %d Meses

en	Last Year
pt-br	Último ano

en	Last %d Years
pt-br	Últimos %d Anos

en	Day Shift
pt-br	Turno do dia

en	This Day
pt-br	Ontem

en	This Week
pt-br	Esta Semana

en	This Month
pt-br	Este mês

en	This Year
pt-br	Este ano

en	Previous Day
pt-br	Dia anterior

en	Previous Week
pt-br	Semana Anterior

en	Previous Month
pt-br	Mês anterior

en	Previous Year
pt-br	Ano Anterior

en	%d Min

en	Month Number, Day, Year
pt-br	Número do mês, dia, ano

en	Month Name, Day, Year
pt-br	Mês Nome, Dia, Ano

en	Day, Month Number, Year
pt-br	Dia, mês e ano

en	Day, Month Name, Year
pt-br	Dia, mês, nome, ano

en	Year, Month Number, Day
pt-br	Ano, mês e dia

en	Year, Month Name, Day
pt-br	Ano, mês, nome, dia

en	After Boost
pt-br	Depois do impulso

en	%d MBytes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes

en	2,000 Data Source Items
pt-br	2.000 Itens de Fonte de Dados

en	5,000 Data Source Items
pt-br	5.000 Itens de Fonte de Dados

en	10,000 Data Source Items
pt-br	10.000 Itens de Fonte de Dados

en	15,000 Data Source Items
pt-br	15.000 Itens de Fonte de Dados

en	25,000 Data Source Items
pt-br	25.000 Itens de Fonte de Dados

en	50,000 Data Source Items (Default)
pt-br	50.000 itens de origem de dados (padrão)

en	100,000 Data Source Items
pt-br	100.000 Itens de origem de dados

en	200,000 Data Source Items
pt-br	200.000 Itens de origem de dados

en	400,000 Data Source Items
pt-br	400.000 Itens de origem de dados

en	2 Hours
pt-br	2 Horas

en	4 Hours
pt-br	4 Horas

en	6 Hours
pt-br	6 Horas

en	%s Hours
pt-br	%s Horas

en	%d GByte
pt-br	%d GBytes

en	Unlimited
pt-br	Ilimitado

en	%s Minutes
pt-br	%s Minutos

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes

en	Send Now
pt-br	Enviar Agora

en	Take Ownership
pt-br	Tomar posse

en	Inline PNG Image
pt-br	Imagem PNG em linha

en	Inline JPEG Image
pt-br	Imagem JPEG em linha

en	Inline GIF Image
pt-br	Imagem GIF em linha

en	Attached PNG Image
pt-br	Imagem PNG anexada

en	Attached JPEG Image
pt-br	Imagem JPEG anexada

en	Attached GIF Image
pt-br	Imagem GIF anexada

en	Inline PNG Image, LN Style
pt-br	Imagem PNG em linha, estilo LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
pt-br	Imagem JPEG em linha, estilo LN

en	Inline GIF Image, LN Style
pt-br	Imagem GIF em linha, estilo LN

en	Text
pt-br	Texto

en	Tree
pt-br	Árvore

en	Horizontal Rule
pt-br	Régua Horizontal

en	left
pt-br	esquerda

en	center
pt-br	centro

en	right
pt-br	direita

en	Minute(s)
pt-br	Minuto(s)

en	Hour(s)
pt-br	Hora(s)

en	Day(s)
pt-br	Dia(s)

en	Week(s)
pt-br	Semana(s)

en	Month(s), Day of Month
pt-br	Mês(s), Dia do Mês

en	Month(s), Day of Week
pt-br	Mês(s), Dia da Semana

en	Year(s)
pt-br	Ano(s)

en	Keep Graph Types
pt-br	Manter tipos de gráfico

en	Keep Type and STACK
pt-br	Keep Type e STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
pt-br	Converter para gráfico AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
pt-br	Converter para gráfico LINE3

en	No Totals
pt-br	Mostrar totais

en	Print All Legend Items
pt-br	Imprimir todos os itens de legenda

en	Print Totaling Legend Items Only
pt-br	Imprimir apenas itens de legenda de totalização

en	Total Similar Data Sources
pt-br	Total de Dados Semelhantes Fontes de Dados

en	Total All Data Sources
pt-br	Total de todas as fontes de dados

en	No Reordering
pt-br	Sem Reordenação

en	Data Source, Graph
pt-br	Fonte de Dados, Gráfico

en	Graph, Data Source
pt-br	Gráfico, Fonte de Dados

en	Base Graph Order
pt-br	Tem Gráficos

en	contains
pt-br	contém

en	does not contain
pt-br	não contêm

en	begins with
pt-br	começa com

en	does not begin with
pt-br	não começa com

en	ends with
pt-br	termina com

en	does not end with
pt-br	não termina com

en	matches
pt-br	resultados

en	is not equal to
pt-br	não é igual a

en	is less than
pt-br	é menor que

en	is less than or equal
pt-br	é menor ou igual a

en	is greater than
pt-br	é maior que

en	is greater than or equal
pt-br	é maior ou igual a

en	is unknown
pt-br	Desconhecido

en	is not unknown
pt-br	não é desconhecido

en	is empty
pt-br	está vazio

en	is not empty
pt-br	não está vazio

en	matches regular expression
pt-br	corresponde à expressão regular

en	does not match regular expression
pt-br	não corresponde à expressão regular

en	Fixed String
pt-br	Corda Fixa

en	Every 1 Hour
pt-br	Cada 1 Hora

en	Every Day
pt-br	Todo o dia

en	Every Week
pt-br	Toda Semana

en	Every %d Weeks
pt-br	Cada %d Semanas

en	Jan

en	Feb
pt-br	Fev

en	Mar

en	Apr
pt-br	Abr

en	May
pt-br	Maio

en	Jun

en	Jul

en	Aug
pt-br	Ago

en	Sep
pt-br	Set

en	Oct
pt-br	Out

en	Nov

en	Dec
pt-br	Dez

en	Use the First Handler Found
pt-br	Use o manipulador PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
pt-br	Use o manipulador PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
pt-br	Use o manipulador GetText Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
pt-br	Use o manipulador GetText do MonoTranslator

en	Sun
pt-br	Dom

en	Mon
pt-br	Seg

en	Tue
pt-br	Ter

en	Wed
pt-br	Qua

en	Thu
pt-br	Qui

en	Fri
pt-br	Sex

en	Sat
pt-br	Sáb

en	Arabic
pt-br	Árabe

en	Bulgarian
pt-br	Búlgaro

en	Chinese (China)
pt-br	Chinês (China)

en	Chinese (Taiwan)
pt-br	Chinês (Taiwan)

en	Dutch
pt-br	Holandês

en	English
pt-br	Inglês

en	French
pt-br	Francês

en	German
pt-br	Alemão

en	Greek
pt-br	Grego

en	Hebrew
pt-br	Hebraico

en	Hindi
pt-br	Hindu

en	Italian
pt-br	Italiano

en	Japanese
pt-br	Japonês

en	Korean
pt-br	Coreano

en	Polish
pt-br	Polonês

en	Portuguese
pt-br	Português

en	Portuguese (Brazil)
pt-br	Português (Brasil)

en	Russian
pt-br	Russo

en	Spanish
pt-br	Espanhol

en	Swedish
pt-br	Sueco

en	Turkish
pt-br	Turco

en	Vietnamese
pt-br	Vietnamita

en	Classic
pt-br	Clássico

en	Modern
pt-br	Moderno

en	Dark
pt-br	Escuro

en	Paper-plane
pt-br	Papel-plano

en	Paw
pt-br	Pata

en	Sunrise

en	[Fail]
pt-br	Falha

en	[Warning]
pt-br	AVISO:

en	[Restart]
pt-br	Restrito

en	[Success]
pt-br	Sucesso!

en	[Skipped]

en	User Profile (Edit)
pt-br	Perfil do usuário (Editar)

en	Tree Mode
pt-br	Modo Árvore

en	List Mode
pt-br	Modo lista

en	Console
pt-br	console.

en	Graph Management
pt-br	Gestão de Gráficos

en	(Edit)
pt-br	(Editar)

en	Graph Items
pt-br	Itens do gráfico

en	Create New Graphs
pt-br	Criar novos gráficos

en	Create Graphs from Data Query
pt-br	Criar gráficos a partir da consulta de dados

en	(Remove)
pt-br	Remover

en	View Log
pt-br	Ver log

en	Graph Trees
pt-br	Árvores Gráficas

en	Graph Template Items
pt-br	Itens do modelo de gráfico

en	Round Robin Archives
pt-br	Arquivos Round Robin

en	Data Input Fields
pt-br	Campos de entrada de dados

en	(Remove Item)
pt-br	(Remover item)

en	RRD Cleaner
pt-br	Limpador RRD

en	List unused Files
pt-br	Listar arquivos não utilizados

en	RRD Check
pt-br	Verificação de execução

en	View Data Query Cache
pt-br	Ver Cache de consulta de dados

en	Clear Log
pt-br	Limpar log

en	View User Log
pt-br	Ver Registo do Utilizador

en	Clear User Log
pt-br	Limpar log do usuário

en	Technical Support
pt-br	Suporte Técnico

en	Boost Status

en	View SNMP Agent Cache
pt-br	Ver Cache do Agente SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
pt-br	Ver Registo de Notificação de Agente SNMP

en	VDEF Items
pt-br	Itens VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
pt-br	Exibir receptores de notificação SNMP

en	Cacti Settings
pt-br	Configurações do Cacti

en	External Link
pt-br	Link Externo

en	(Action)
pt-br	Ação:

en	Cacti Help
pt-br	Casa Cacti

en	Export Results
pt-br	Exportar Resultados

en	Reporting
pt-br	Relatórios

en	Report Add
pt-br	Relatório Adicionar

en	Report Delete
pt-br	Eliminar relatório

en	Report Edit
pt-br	Editar relatório

en	Report Edit Item
pt-br	Relatório Processar item

en	Color Template Items
pt-br	Itens de modelo de cor

en	Graph Rule Items
pt-br	Itens de regra do gráfico

en	Tree Rule Items
pt-br	Itens de regra em árvore

en	days
pt-br	dias

en	hrs
pt-br	horas

en	mins

en	secs
pt-br	segs

en	hours
pt-br	horas

en	minutes
pt-br	minutos

en	seconds
pt-br	segundos

en	SNMP Version
pt-br	Versão SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
pt-br	Escolha a versão SNMP para este host.

en	SNMP Community String
pt-br	SNMP Comunidade String

en	Fill in the SNMP read community for this device.
pt-br	Preencha a comunidade de leitura SNMP para este dispositivo.

en	SNMP Security Level
pt-br	Nível de segurança SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
pt-br	Nível de segurança SNMP v3 para usar ao consultar o dispositivo.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
pt-br	Protocolo de autenticação SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
pt-br	Escolha o Protocolo de autorização SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
pt-br	Nome de usuário SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
pt-br	Nome de usuário SNMP v3 para este dispositivo.

en	SNMP Password (v3)
pt-br	Senha SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
pt-br	Senha SNMP v3 para este dispositivo.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
pt-br	Protocolo de Privacidade SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
pt-br	Escolha o Protocolo de Privacidade SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
pt-br	Senha de Privacidade SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
pt-br	Escolha a Senha de Privacidade SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
pt-br	Contexto SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
pt-br	Insira o Contexto SNMP a ser usado para este dispositivo.

en	SNMP Engine ID (v3)
pt-br	ID do motor SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
pt-br	Insira a ID do motor SNMP v3 a ser usada para este dispositivo. Deixe este campo vazio para usar a ID do motor SNMP sendo definida pelo receptor de notificação SNMPv3.

en	SNMP Port
pt-br	Porta SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
pt-br	Digite o número da porta UDP a ser usado para SNMP (o padrão é 161).

en	SNMP Timeout
pt-br	Tempo de espera SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
pt-br	O número máximo de milissegundos Cacti esperará por uma resposta SNMP (não funciona com suporte a php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
pt-br	Máximo de OID por pedido de Get

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
pt-br	Especificou o número de OIDs que podem ser obtidos em uma única solicitação SNMP Get.

en	%d OID
pt-br	OID

en	%d OID's

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
pt-br	Repetições máximas de caminhada em massa

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
pt-br	Para dispositivos SNMPv2 e SNMPv3, o tamanho máximo de repetições do SNMP Bulk Walk. O padrão é 'Detecção automática ao reindexar'. Para switches muito grandes, servidores de alto desempenho, Jumbo Frame Networks ou para conexões WAN de alta latência, aumentar este valor pode aumentar o desempenho do poller. Mais dados são compactados em um único pacote SNMP, o que pode reduzir o tempo de execução da consulta de dados. No entanto, alguns dispositivos podem se recusar completamente a responder a pacotes com um tamanho de repetição máximo definido muito grande. Isso pode ser especialmente verdadeiro para dispositivos do tipo IoT de baixa potência ou dispositivos de TI embarcados menores. Atenção especial ao MTU do caminho geral da rede também deve ser considerado, uma vez que definir um valor muito alto pode levar à fragmentação do pacote.

en	Auto Detect on Re-Index
pt-br	Detecção automática ao reindexar

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
pt-br	Detectar / definir automaticamente na primeira reindexação

en	%d Repitition
pt-br	%d Repetição

en	%d Repetitions
pt-br	Repetições

en	SNMP Retries
pt-br	Tentativas SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
pt-br	O número máximo de tentativas de alcançar um dispositivo através de uma cadeia de leitura SNMP antes de desistir.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
pt-br	Um nome útil para este Perfil de Armazenamento de Dados e Polling.

en	New Profile
pt-br	Novo Perfil

en	Polling Interval
pt-br	Intervalo de Sondagem

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
pt-br	A frequência com que os dados serão coletados da Fonte de Dados?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
pt-br	Durante quanto tempo podem faltar dados antes de o RRDtool registar dados desconhecidos. Aumente este valor se a sua fonte de dados for instável e pretender transportar dados antigos em vez de mostrar lacunas nos seus gráficos. Este valor é multiplicado pelo Fator de Arquivos X para determinar a quantidade de tempo real.

en	X-Files Factor
pt-br	Fator de Arquivos X

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
pt-br	A quantidade de dados desconhecidos que ainda podem ser considerados como conhecidos.

en	Consolidation Functions
pt-br	Funções de consolidação

en	How data is to be entered in RRAs.
pt-br	Como os dados devem ser entrados em RRAs.

en	Is this the default storage profile?
pt-br	Este é o perfil de armazenamento padrão?

en	RRDfile Size (in Bytes)
pt-br	Tamanho do arquivo RRD (em Bytes)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
pt-br	Com base no número de linhas em todas as RRAs e no número de funções de consolidação selecionadas, o tamanho desse todo no file RRD.

en	New Profile RRA
pt-br	Novo Perfil RRA

en	Aggregation Level
pt-br	Nível de agregação

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
pt-br	O número de amostras necessárias antes de preencher uma linha na especificação RRA. O primeiro RRA deve ter sempre um valor de 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
pt-br	Quantas gerações de dados são mantidos na RRA.

en	Default Timespan
pt-br	Período de tempo predefinido

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
pt-br	Ao visualizar um Gráfico baseado no RRA em questão, o Tempo de espera predefinido para mostrar esse Gráfico.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
pt-br	Com base no nível de agregação, nas linhas e no intervalo de polling, a quantidade de dados que serão retidos no RRA

en	RRA Size (in Bytes)
pt-br	Tamanho RRA (em Bytes)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
pt-br	Com base no número de linhas e no número de funções de consolidação selecionadas, o tamanho desse RRA no file RRD.

en	A useful name for this CDEF.
pt-br	Um nome útil para este CDEF.

en	The name of this Color.
pt-br	O nome desta cor.

en	Hex Value
pt-br	Valor Hexadecimal

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
pt-br	O valor hexadecimal para esta cor; intervalo válido: 000000-FFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
pt-br	Qualquer cor nomeada deve ser lida apenas.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
pt-br	Introduza um nome significativo para este método de introdução de dados.

en	Input Type
pt-br	Tipo de entrada

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
pt-br	Escolha o método que pretende utilizar para recolher dados para este método de Entrada de Dados.

en	Input String
pt-br	Cadeia de entrada

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
pt-br	Os dados que são enviados para o script, que inclui o caminho completo para o script e fontes de entrada em <> parênteses.

en	White List Check
pt-br	Verificação da lista branca

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
pt-br	O resultado da verificação de verificação do espaço em branco para o método de entrada específico. Se a cadeia de entrada for alterada e o arquivo de lista branca não for atualizado, os gráficos não poderão ser criados.

en	Field [%s]
pt-br	Campo [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
pt-br	Selecione o campo associado no campo %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
pt-br	Entre um nome para este campo %s. Nota: Se estiver usando pares de valores de nome em seu script, por exemplo: NAME:VALUE, é importante que o nome corresponda ao nome do campo de saída de forma idêntica ao nome ou nomes de saída do script.

en	Update RRDfile
pt-br	Atualizar arquivo RRD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
pt-br	Se os dados desse campo de saída devem ser entrados no file RRD.

en	Regular Expression Match
pt-br	Jogo de Expressão Regular

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
pt-br	Para solicitar que uma determinada expressão regular seja comparada com os dados de entrada, entrá-la aqui (formato preg_match).

en	Allow Empty Input
pt-br	Permitir entrada vazia

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
pt-br	Marque aqui se você deseja permitir a entrada NULL neste campo do usuário.

en	Special Type Code
pt-br	Código de tipo especial

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
pt-br	Se este campo deve ser tratado especialmente por modelos de host, indique aqui. Palavras-chave válidas para este campo são %s

en	The name given to this data template.
pt-br	O nome dado a este modelo de dados.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
pt-br	Selecione um nome para esta fonte de dados. Pode incluir variáveis de substituição como |host_description|ou |query_fieldName|. Para obter uma lista completa de tags de substituição compatíveis, consulte a documentação da Cacti.

en	Data Source Path
pt-br	Caminho da fonte de dados

en	The full path to the RRDfile.
pt-br	O caminho completo para o ficheiro RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
pt-br	O script/fonte usada para coletar dados para essa fonte de dados.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
pt-br	Selecionar o Perfil de origem de dados. O Perfil de Fonte de Dados controla o intervalo de pesquisa, a agregação de dados e a política de retenção para as Fontes de Dados resultantes.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
pt-br	A quantidade de tempo em segundos entre as atualizações esperadas.

en	Data Source Active
pt-br	Fonte de dados ativa

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
pt-br	Se Cacti deve ou não recolher dados para esta fonte de dados.

en	Internal Data Source Name
pt-br	Nome da fonte de dados internos

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
pt-br	Escolha um nome único para representar este pedaço de dados dentro do ficheiro RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
pt-br	Valor Mínimo ("U" para No Minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
pt-br	O valor mínimo dos dados que podem ser recolhidos.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
pt-br	Valor máximo ("U" para No Maximum)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
pt-br	O valor máximo de dados que é permitido recolher.

en	Data Source Type
pt-br	Tipo de fonte de dados

en	How data is represented in the RRA.
pt-br	Como os dados são representados no RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
pt-br	O período máximo de tempo que pode decorrer antes de os dados serem introduzidos como "desconhecidos". (Normalmente 2x300=600)

en	Not Selected
pt-br	Não selecionado

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
pt-br	Quando os dados são coletados, os dados para este campo serão colocados nesta fonte de dados.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
pt-br	Introduza um nome para esta predefinição de GPRINT, certifique-se de que é algo que reconhece.

en	GPRINT Text
pt-br	Texto GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
pt-br	Digite a string GPRINT personalizada aqui.

en	Common Options
pt-br	Opções comuns

en	Title (--title)
pt-br	Título (--titulo)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
pt-br	O nome que está impresso no gráfico. Pode incluir variáveis de substituição como |host_description|ou |query_fieldName|. Para obter uma lista completa de tags de substituição compatíveis, consulte a documentação da Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
pt-br	Etiqueta vertical (etiqueta --vertical)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
pt-br	A etiqueta impressa verticalmente à esquerda do gráfico.

en	Image Format (--imgformat)
pt-br	Formato de imagem (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
pt-br	O tipo de gráfico que se gera; PNG, GIF ou SVG. A seleção do tipo de imagem gráfica é muito dependente do RRDtool.

en	Height (--height)
pt-br	Altura (--altura)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
pt-br	A altura (em pixels) da área do gráfico dentro do gráfico. Esta área não inclui a legenda, as legendas dos eixos ou o título.

en	Width (--width)
pt-br	Largura (--largura)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
pt-br	A largura (em pixels) da área do gráfico dentro do gráfico. Esta área não inclui a legenda, as legendas dos eixos ou o título.

en	Base Value (--base)
pt-br	Valor base (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
pt-br	Deve ser ajustado para 1024 para memória e 1000 para medições de tráfego.

en	Slope Mode (--slope-mode)
pt-br	Modo de inclinação (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
pt-br	A utilização do modo de inclinação equilibra a forma dos gráficos em detrimento de alguns na resolução do ecrã.

en	Scaling Options
pt-br	Opções de escalonamento

en	Auto Scale
pt-br	Escala Automática

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
pt-br	Escalar automaticamente o eixo y em vez de definir um limite superior e inferior. Nota: se isto for verificar, tanto o limite superior como o inferior serão ignorados.

en	Auto Scale Options
pt-br	Opções de escala automática

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
pt-br	Use <br> --alt-autoscale para escalar para o mínimo absoluto e máximo <br> --alt-autoscale-max para escalar para o valor máximo, usando um determinado limite inferior <br> --alt-autoscale-min para escalar para o valor mínimo, usando um determinado limite superior <br> --alt-autoscale (com limites) para escalar usando limites inferiores e superiores (RRDtool padrão) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
pt-br	Use --alt-autoscale (ignorando limites dados)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
pt-br	Use --alt-autoscale-max (aceitando um limite inferior)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
pt-br	Use --alt-autoscale-min (aceitando um limite superior)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
pt-br	Use --alt-autoscale (aceitando ambos os limites, RRDtool padrão)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
pt-br	Escala Logarítmica (--logarítmica)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
pt-br	Utilizar a escala logarítmica do eixo y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
pt-br	Unidades SI para Escala Logarítmica (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
pt-br	Use Unidades SI para Escala Logarítmica em vez de usar notação exponencial.<br> Nota: Gráficos lineares usam notação SI por padrão.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
pt-br	Modo Rígido de Limites (--rigido)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
pt-br	Não expanda os limites inferior e superior se o gráfico contiver um valor fora do intervalo válido.

en	Upper Limit (--upper-limit)
pt-br	Limite superior (-limite superior)

en	The maximum vertical value for the graph.
pt-br	O valor vertical máximo para o gráfico.

en	Lower Limit (--lower-limit)
pt-br	Limite inferior (--limite inferior)

en	The minimum vertical value for the graph.
pt-br	O valor vertical mínimo para o gráfico.

en	Grid Options
pt-br	Opções de Grade

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
pt-br	Valor da grelha unitária (--unidade/--igreja)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
pt-br	Define o valor do expoente no eixo Y para números. Nota: Esta opção é obsoleta e substituída pela opção --y-grid. Nesta opção, as linhas da grelha do eixo Y aparecem em cada intervalo de passo da grelha. As etiquetas são colocadas em todas as linhas do fator de etiqueta.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
pt-br	Valor exponencial unitário (--unidades exponentes)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
pt-br	Que unidade Cacti deve usar no eixo Y. Use 3 para exibir tudo em "k" ou -6 para exibir tudo em "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
pt-br	Unidade Comprimento (--unidades-comprimento <comprimento>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
pt-br	Quantos dígitos deve o RRDtool assumir as etiquetas do eixo y? Você pode ter que usar essa opção para criar espaço suficiente uma vez que você comece a mexer com a rotulagem do eixo y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
pt-br	Sem Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
pt-br	Para evitar efeitos de anti-aliasing blurring, o RRDtool captura pontos para pixels de resolução do dispositivo, o que resulta em uma aparência mais nítida. Se isso não for do seu agrado, você pode usar esse switch para desativar esse comportamento.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting está desativado para saída de PDF, EPS, SVG por padrão.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
pt-br	Grelha Y Alternativa (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
pt-br	O algoritmo garante que você sempre tem uma grade, que há linhas suficientes, mas não demasiadas, e que a grade é métrica. Este parâmetro também garantirá que você tenha decimal suficiente exibido mesmo que seu gráfico vá de 69.998 a 70.001.<br><strong>Note: </strong>Este parâmetro pode interferir com as opções --alt-autoscale.

en	Axis Options
pt-br	Opções de Eixos

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
pt-br	Eixo direito (--eixo direito <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
pt-br	Um segundo eixo será traçado à direita do gráfico. Está ligada ao eixo esquerdo através dos parâmetros de escala e de deslocamento.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
pt-br	Etiqueta do eixo direito (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
pt-br	A etiqueta do eixo direito.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
pt-br	Formato do eixo direito (--right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
pt-br	Por defeito, o formato das etiquetas dos eixos é determinado automaticamente. Se você quiser fazer isso sozinho, use esta opção com os mesmos argumentos %lf que você conhece dos comandos PRINT e GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
pt-br	Formato do eixo direito (--right-axis-formato <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
pt-br	Ao configurar a etiquetagem do eixo direito, aplique uma regra ao formato de dados. Os formatos suportados incluem "numérico" onde os dados são tratados como numéricos, "timestamp" onde os valores são interpretados como timestamps UNIX (número de segundos desde janeiro de 1970) e expressos usando o formato strftime (o padrão é "%Y-%m-%d %H:%M:%M:%S"). Veja também --units-length e --right-axis-format. Finalmente "duração" onde os valores são interpretados como duração em milissegundos. A formatação segue as regras de valstrfduration PRINT/GPRINT qualificado.

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
pt-br	Formato do eixo esquerdo (--formato do eixo esquerdo <nome do formato>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
pt-br	Ao configurar a etiquetagem do eixo esquerdo, aplique uma regra ao formato de dados. Os formatos suportados incluem "numérico" onde os dados são tratados como numéricos, "timestamp" onde os valores são interpretados como timestamps UNIX (número de segundos desde janeiro de 1970) e expressos usando o formato strftime (o padrão é "%Y-%m-%d %H:%M:%M:%S"). Veja também --unidades-comprimento. Finalmente "duração" onde os valores são interpretados como duração em milissegundos. A formatação segue as regras de valstrfduration PRINT/GPRINT qualificado.

en	Legend Options
pt-br	Opções de Legenda

en	Auto Padding
pt-br	Estofamento Automático

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
pt-br	Pad de texto para que os dados de legendas e gráficos sempre se alinhem. Nota: isto pode fazer com que os gráficos demorem mais tempo a renderizar por causa da sobrecarga maior. Também o acolchoamento automático pode não ser preciso em todos os tipos de gráficos, uma etiquetagem consistente geralmente ajuda.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
pt-br	Etiquetas Dinâmicas (-- etiquetas dinâmicas)

en	Draw line markers as a line.
pt-br	Desenhar marcadores de linha como uma linha.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
pt-br	Regras da Força Legenda (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
pt-br	Forçar a geração de lendas de HRULE e VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
pt-br	Largura da aba (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
pt-br	Por padrão, a largura da aba é de 40 pixels, use esta opção para alterá-la.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
pt-br	Coloque a legenda no lado dado do gráfico.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
pt-br	Coloque os itens de legenda na ordem vertical dada.

en	Graph Item Type
pt-br	Tipo de item gráfico

en	How data for this item is represented visually on the graph.
pt-br	Como os dados deste item são representados visualmente no gráfico.

en	The data source to use for this graph item.
pt-br	A fonte de dados a utilizar para este item de gráfico.

en	The color to use for the legend.
pt-br	A cor a usar para a legenda.

en	Opacity/Alpha Channel
pt-br	Opacidade/Canal Alfa

en	The opacity/alpha channel of the color.
pt-br	O canal opacidade/alfa da cor.

en	Consolidation Function
pt-br	Função de consolidação

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
pt-br	Como os dados para este item são representados estatisticamente no gráfico.

en	CDEF Function
pt-br	Função CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
pt-br	Uma função CDEF (matemática) para aplicar a este item no gráfico ou legenda.

en	VDEF Function
pt-br	Função VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
pt-br	Uma função VDEF (matemática) para aplicar a este item na legenda do gráfico.

en	Shift Data
pt-br	Dados do turno

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
pt-br	Deslocar os dados no eixo temporal (eixo x) pelo montante especificado no campo 'valor'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
pt-br	...MAS..: O valor do item do gráfico. [TICK]: A fração para a linha de tick. [SHIFT]: A diferença de tempo em segundos.

en	GPRINT Type
pt-br	Tipo GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
pt-br	Se este item gráfico for um GPRINT, você pode opcionalmente escolher outro formato aqui. Você pode definir tipos adicionais em "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
pt-br	Alinhamento de texto (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
pt-br	Todas as linhas de legenda subsequentes serão alinhadas conforme indicado aqui. Você pode usar este comando várias vezes em um único gráfico. Este comando não produz layout tabular.>Note: Você pode querer inserir um <HR> no gráfico anterior item. Note: A <HR> nesta linha de legenda esta configuração será obsoleta!

en	Text Format

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
pt-br	Texto que será exibido na legenda deste item gráfico.

en	Insert Hard Return
pt-br	Inserir Retorno Rígido

en	Forces the legend to the next line after this item.
pt-br	Força a legenda para a próxima linha após este item.

en	Line Width (decimal)
pt-br	Largura da linha (decimal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
pt-br	Caso LINE tenha sido escolhido, especifique aqui a largura da linha. É necessário incluir uma precisão decimal, por exemplo, 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
pt-br	Traços (traços[=on_s[,off_s[,off_s[,on_s,off_s]...]]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
pt-br	O modificador de traços habilita o estilo de linha tracejada.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
pt-br	Offset do traço (offset do traço=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
pt-br	O parâmetro de desvio do traço especifica um desvio no padrão no qual o traço começa.

en	The name given to this graph template.
pt-br	O nome dado a este modelo de gráfico.

en	Multiple Instances
pt-br	Múltiplas Instâncias

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
pt-br	Marque esta caixa de verificação se pode haver mais de um gráfico deste tipo por dispositivo.

en	Test Data Sources
pt-br	Tem fontes de dados

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
pt-br	Marque esta caixa de seleção se desejar testar as fontes de dados antes de sua criação. Com as fontes de dados de teste habilitadas, se a fonte de dados não retornar dados válidos, o gráfico não será criado. Esta configuração é importante se você deseja ter um modelo de dispositivo mais genérico que pode incluir mais modelos de gráfico que podem ser aplicados seletivamente, dependendo das características do próprio dispositivo. Nota: Se você tiver um script de longa execução como fonte de dados, o tempo para criar gráficos aumentará.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
pt-br	Digite um nome para este item do gráfico de entrada, certifique-se de que é algo que você reconhece.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
pt-br	Insira uma descrição para este input de item de gráfico para descrever para que serve este input.

en	Field Type
pt-br	Tipo de Campo

en	How data is to be represented on the graph.
pt-br	Como os dados devem ser representados no gráfico.

en	General Device Options
pt-br	Opções gerais do dispositivo

en	Give this host a meaningful description.
pt-br	Dê a este anfitrião uma descrição significativa.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
pt-br	Nome de host ou endereço IP totalmente qualificado para este dispositivo.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
pt-br	A localização física do dispositivo. Este texto de formulário livre pode ser uma sala, localização de rack, etc.

en	Poller Association
pt-br	Associação Poller

en	Device Site Association
pt-br	Associação do local do dispositivo

en	What Site is this Device associated with.
pt-br	A que Site está associado este Dispositivo.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
pt-br	Escolha o Modelo do dispositivo a ser usado para definir os Modelos de gráfico e as Consultas de dados padrão associados a este dispositivo.

en	Number of Collection Threads
pt-br	Número de Tópicos de Coleção

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
pt-br	O número de threads simultâneas a utilizar para polling neste dispositivo. Isto aplica-se apenas ao polidor de coluna vertebral.

en	Disable Device
pt-br	Desativar dispositivo

en	Check this box to disable all checks for this host.
pt-br	Marque esta caixa para desativar todas as verificações para esta máquina.

en	Availability/Reachability Options
pt-br	Disponibilidade/opções de acessibilidade

en	Downed Device Detection
pt-br	Detecção de Dispositivo Downed

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
pt-br	O método que Cacti usará para determinar se um host está disponível para votação. <br><i>>NOTE: Recomenda-se que, no mínimo, o SNMP seja sempre selecionado.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
pt-br	O tipo de pacote de ping para enviar. <br><i>NOTE: ICMP em Linux/UNIX requer privilégios de root.</i>

en	Additional Options
pt-br	Opções adicionais

en	Notes
pt-br	Notas

en	Enter notes to this host.
pt-br	Insira notas para este host.

en	External ID
pt-br	ID externo

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
pt-br	ID externa para ligar dados Cacti a sistemas de monitorização externos.

en	A useful name for this host template.
pt-br	Um nome útil para este modelo de host.

en	A suitable Class for the Device Template.
pt-br	Um nome útil para este Modelo.

en	A name for this data query.
pt-br	Um nome para esta consulta de dados.

en	A description for this data query.
pt-br	Uma descrição para esta consulta de dados.

en	XML Path
pt-br	Caminho XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
pt-br	O caminho completo para o arquivo XML contendo definições para esta consulta de dados.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
pt-br	Selecione o método de entrada para esta Consulta de dados. Este método de entrada define como os dados são coletados para cada dispositivo associado à consulta de dados.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
pt-br	Selecione o modelo de gráfico a ser utilizado para este item Modelo de gráfico de consulta de dados.

en	A name for this associated graph.
pt-br	Um nome para este gráfico associado.

en	A useful name for this graph tree.
pt-br	Um nome útil para esta árvore gráfica.

en	Sorting Type
pt-br	Tipo de ordenação

en	Choose how items in this tree will be sorted.
pt-br	Escolha como os itens nesta árvore serão ordenados.

en	Publish
pt-br	Publicar

en	Should this Tree be published for users to access?
pt-br	Esta Árvore deve ser publicada para os usuários acessarem?

en	An Email Address where the User can be reached.
pt-br	Um endereço de e-mail onde o utilizador pode ser contactado.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
pt-br	Digite a senha para este usuário duas vezes. Lembre-se que as senhas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas!

en	Determines if user is able to login.
pt-br	Determina se o usuário é capaz de fazer login.

en	Locked
pt-br	Bloqueado

en	Determines if the user account is locked.
pt-br	Determina se a conta de usuário está bloqueada.

en	Account Options
pt-br	Opções da Conta

en	Set any user account specific options here.
pt-br	Defina aqui quaisquer opções específicas de conta de usuário.

en	Must Change Password at Next Login
pt-br	Deve alterar a senha no próximo login

en	Maintain Custom Graph and User Settings
pt-br	Atualizar gráfico personalizado e opções do usuário

en	Graph Options
pt-br	Opções de Gráfico

en	Set any graph specific options here.
pt-br	Defina aqui qualquer opção específica de gráfico.

en	User Has Rights to Tree View
pt-br	O usuário tem direitos de visualização em árvore

en	User Has Rights to List View
pt-br	O usuário tem direitos de exibição da lista

en	User Has Rights to Preview View
pt-br	O usuário tem direitos de visualização

en	Login Options
pt-br	Opções de Login

en	What to do when this user logs in.
pt-br	O que fazer quando este utilizador iniciar sessão.

en	Show the page that user pointed their browser to.
pt-br	Mostrar a página para a qual o usuário apontou seu navegador.

en	Show the default console screen.
pt-br	Mostra o ecrã predefinido da consola.

en	Show the default graph screen.
pt-br	Mostra o ecrã de gráfico predefinido.

en	Authentication Realm
pt-br	Reino da Autenticação

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
pt-br	Usado apenas se você tiver a autenticação LDAP ou Web Basic habilitada. Mudar isto para um reino não habilitado irá efetivamente desabilitar o usuário.

en	Import Template from Local File
pt-br	Importar modelo do arquivo local

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
pt-br	Se o ficheiro XML contendo dados do modelo estiver localizado na sua máquina local, seleccione-o aqui.

en	Data Source Overrides
pt-br	Perfis de fontes de dados

en	Create New from Template
pt-br	Criar novo a partir do modelo

en	Graph/Data Template Overrides
pt-br	Opções do modelo de gráfico

en	Remove Orphaned Graph Items
pt-br	Remover itens órfãos do gráfico

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
pt-br	Se marcada, Cacti apagará todos os itens de gráficos do modelo de gráfico e dos gráficos associados que não estão incluídos no modelo de gráfico importado.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
pt-br	Substituir padrões de valores sugeridos de consulta de dados

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
pt-br	Substituir registros de valor sugerido de fonte de dados e modelo de gráfico para consultas de dados. Gráficos e Fontes de Dados assumirão novos nomes após uma Reindexação de Consulta de Dados ou usando o processo forçado Substituir Valores Sugeridos.

en	Graph Template Image Format
pt-br	Formato da imagem do modelo de gráfico

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
pt-br	O Formato de imagem padrão a ser usado para todos os novos Modelos de Gráfico.

en	Graph Template Height
pt-br	Altura do gabarito do gráfico

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
pt-br	A largura de gráfico padrão a ser usada para todos os novos modelos de gráfico.

en	Graph Template Width
pt-br	Largura do modelo de gráfico

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
pt-br	A largura de gráfico padrão a ser usada para todos os novos modelos de gráfico.

en	General SNMP Entity Options
pt-br	Opções Gerais de Entidade SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
pt-br	Dê a esta entidade SNMP uma descrição significativa.

en	Disable SNMP Notification Receiver
pt-br	Desativar Receptor de Notificação SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
pt-br	Marque esta caixa se você temporariamente não quiser enviar notificações SNMP para este host.

en	Maximum Log Size
pt-br	Tamanho Máximo do Log

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
pt-br	O número máximo de entradas de log de notificações diárias para este receptor precisa ser armazenado.

en	SNMP Message Type
pt-br	Tipo de mensagem SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
pt-br	As armadilhas SNMP são sempre desconhecidas. Para enviar notificações SNMP reconhecidas, formalmente chamadas "INFORMS", SNMPv2 ou superior serão necessárias.

en	The new Title of the aggregated Graph.
pt-br	O novo título do gráfico agregado.

en	Prefix
pt-br	Prefixo

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
pt-br	Um prefixo para todas as linhas GPRINT para distinguir, por exemplo, hosts diferentes.

en	Include Prefix Text
pt-br	Incluir índice

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
pt-br	Inclua o texto do título GPRINT dos gráficos de origem no (s) gráfico (s) agregado (s).

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
pt-br	Use esta opção para criar, por exemplo, gráficos STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1º gráfico mantém os itens AREA/STACK, outros convertem para STACK<br>LINE1: todos os itens convertem para LINE1 itens<br>LINE2: todos os itens convertem para LINE2 itens<br>LINE3: todos os itens convertem para LINE3 itens

en	Totaling
pt-br	Totalizando

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
pt-br	Marque os Itens que devem ser totalizados na coluna "Total", ao selecionar qualquer opção de totalização aqui.

en	Total Type
pt-br	Total Tipo

en	Which type of totaling shall be performed.
pt-br	Qual o tipo de totalização a efectuar.

en	Prefix for GPRINT Totals
pt-br	Prefixo para totais GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
pt-br	Um prefixo para todas as linhas totaling GPRINT.

en	Reorder Type
pt-br	Tipo de reabastecimento

en	Reordering of Graphs.
pt-br	Reordenação de gráficos.

en	Please name this Aggregate Graph.
pt-br	Por favor, nomeie este Gráfico Agregado.

en	Propagation Enabled
pt-br	Propagação permitida

en	Is this to carry the template?
pt-br	Isto é para levar o modelo?

en	Aggregate Graph Settings
pt-br	Configurações agregadas do gráfico

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
pt-br	Um prefixo para todas as linhas GPRINT para distinguir, por exemplo, hosts diferentes. Você pode usar as variáveis de substituição Host e Data Query neste prefixo.

en	Aggregate Template Name
pt-br	Nome do modelo agregado

en	Please name this Aggregate Template.
pt-br	Por favor, nomeie este Modelo Agregado.

en	Source Graph Template
pt-br	Modelo do gráfico de origem

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
pt-br	O modelo de gráfico no qual se baseia este modelo agregado.

en	Aggregate Template Settings
pt-br	Configurações agregadas do modelo

en	The name of this Color Template.
pt-br	O nome deste modelo de cor.

en	A nice Color
pt-br	Uma bela cor

en	A useful name for this Template.
pt-br	Um nome útil para este Modelo.

en	Operation
pt-br	Operação

en	Logical operation to combine rules.
pt-br	Operação lógica para combinar regras.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
pt-br	O nome do campo que será usado para esta Regra.

en	Operator.
pt-br	Operador

en	Matching Pattern
pt-br	Padrão de correspondência

en	The Pattern to be matched against.
pt-br	O Padrão a ser comparado.

en	Sequence.
pt-br	Sequência

en	A useful name for this Rule.
pt-br	Um nome útil para esta Regra.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
pt-br	Selecione uma consulta de dados para aplicar a esta regra.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
pt-br	Selecione qualquer um dos tipos de gráfico disponíveis para aplicar a esta regra.

en	Enable Rule
pt-br	Ativar regra

en	Check this box to enable this rule.
pt-br	Marque esta caixa para ativar esta regra.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
pt-br	Selecione uma árvore para os novos itens de árvore.

en	Leaf Item Type
pt-br	Tipo de item de folha

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
pt-br	O tipo de item que deve ser adicionado dinamicamente à árvore.

en	Graph Grouping Style
pt-br	Estilo de agrupamento de gráficos

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
pt-br	Escolha como os gráficos são agrupados quando desenhados para este host específico na árvore.

en	Optional: Sub-Tree Item
pt-br	Opcional: Item de subárvore

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
pt-br	Escolha um Item de Sub-árvore para enganchar em.<br>Certifique-se de que ele ainda está lá quando esta regra é executada!

en	Header Type
pt-br	Tipo de cabeçalho

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
pt-br	Selecione um Objeto para construir um novo Sub-cabeçalho.

en	Propagate Changes
pt-br	Propagação de mudanças

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
pt-br	Propague todas as opções neste formulário (exceto para 'Título') para todos os itens de 'Cabeçalho' da criança.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
pt-br	O Padrão de String (Expressão Regular) a combinar com.<br>Anexing '/' deve <strong>NOT</strong> ser fornecido!

en	Replacement Pattern
pt-br	Padrão de substituição

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
pt-br	O Padrão de Substituição Forte para uso como um Cabeçalho de Árvore.<br>Refere-se a uma Partida por exemplo, <strong>\$${1}</strong> para a primeira partida!

en	T
pt-br	Há

en	G

en	M

en	K

en	Paths
pt-br	Caminhos

en	Device Defaults
pt-br	Predefinições do dispositivo

en	Poller
pt-br	Criador da Votação

en	Data
pt-br	Dados

en	Visual

en	Authentication
pt-br	Autenticação

en	Performance
pt-br	Desempenho

en	Spikes
pt-br	Espigões

en	Mail/Reporting/DNS

en	Time Spanning/Shifting
pt-br	Intervalo de tempo/mudança de turno

en	Graph Thumbnail Settings
pt-br	Configurações de miniaturas de gráfico

en	Tree Settings
pt-br	Configurações de árvore

en	Graph Fonts
pt-br	Fontes Gráficas

en	PHP Mail() Function
pt-br	Função PHP Mail()

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
pt-br	Caminhos de ferramenta necessários

en	snmpwalk Binary Path
pt-br	snmpwalk Caminho Binário

en	The path to your snmpwalk binary.
pt-br	O caminho para o teu binário snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
pt-br	snmpget Caminho Binário

en	The path to your snmpget binary.
pt-br	O caminho para o teu binário snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
pt-br	snmpbulkwalk Caminho Binário

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
pt-br	O caminho para o teu binário snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
pt-br	snmpgetnext Caminho Binário

en	The path to your snmpgetnext binary.
pt-br	O caminho para o teu próximo binário.

en	snmptrap Binary Path
pt-br	snmptrap Caminho Binário

en	The path to your snmptrap binary.
pt-br	O caminho para o seu binário snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
pt-br	RRDtool Caminho Binário

en	The path to the rrdtool binary.
pt-br	O caminho para o binário rrdtool.

en	PHP Binary Path
pt-br	Caminho Binário PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
pt-br	O caminho para o seu arquivo binário PHP (pode requerer uma recompilação php para obter este arquivo).

en	Logging
pt-br	Histórico

en	Cacti Log Path
pt-br	Caminho do log Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
pt-br	O caminho para o seu arquivo de log Cacti (se estiver em branco, o padrão é <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
pt-br	Se você estiver tendo problemas com os coletores de dados da Cacti, defina este caminho de arquivo e o erro padrão dos coletores de dados será redirecionado para este arquivo.

en	Rotate the Cacti Log
pt-br	Rodar o Cacti Log

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
pt-br	Esta opção irá rodar o Cacti Log periodicamente.

en	Rotation Frequency
pt-br	Freqüência de Rotação

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
pt-br	Em que frequência gostaria de rodar os seus registos?

en	Log Retention
pt-br	Retenção de logs de auditoria

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
pt-br	Quantos arquivos de log você deseja manter? Use 0 para nunca remover nenhum registro. (0-365)

en	Alternate Poller Path
pt-br	Caminho do Polidor Alternativo

en	Spine Binary File Location
pt-br	Localização do arquivo binário da coluna vertebral

en	The path to Spine binary.
pt-br	O caminho para o binário da coluna vertebral.

en	Spine Config File Path
pt-br	Caminho do arquivo de configuração da coluna vertebral

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
pt-br	O caminho para o arquivo de configuração da coluna vertebral. Por padrão, no cwd do Spine, ou /etc se não for especificado.

en	RRDfile Auto Clean
pt-br	Limpeza automática do RRDfile

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
pt-br	Arquivar ou excluir automaticamente arquivos RRD quando suas fontes de dados correspondentes são removidas do Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
pt-br	Método de Limpeza Automática do RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
pt-br	O método usado para limpar arquivos RRD de Cacti após suas origens de dados serem excluídas.

en	Archive
pt-br	Arquivo

en	Archive directory
pt-br	Diretório de arquivos

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
pt-br	Este é o diretório onde os arquivos RRD são moved para arquivamento

en	Log Settings
pt-br	Registro Configurações

en	Log Destination
pt-br	Destino do registo

en	How will Cacti handle event logging.
pt-br	Como é que o Cacti vai lidar com o registo de eventos.

en	Generic Log Level
pt-br	Nível de registro genérico

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
pt-br	Que nível de detalhe você deseja enviar para o arquivo de log? AVISO: Deixar em qualquer outro estado que não NENHUM ou BAIXO pode esgotar seu espaço em disco rapidamente.

en	Log Input Validation Issues
pt-br	Problemas de validação de entrada de log

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
pt-br	Registrar quando os campos de solicitação são acessados sem passar pela validação de entrada adequada

en	Data Source Tracing
pt-br	Fontes de dados usando

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
pt-br	Uma opção de desenvolvedor apenas para rastrear a criação de Fontes de Dados principalmente em torno de verificações de exclusividade

en	Selective File Debug
pt-br	Depuração seletiva de arquivos

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
pt-br	Seleccione os ficheiros que pretende colocar no modo de depuração, independentemente da definição do nível de registo genérico. Qualquer arquivo selecionado será tratado como se estivesse no modo de depuração.

en	Selective Plugin Debug
pt-br	Depuração seletiva do plugin

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
pt-br	Seleccione quais os Plugins que pretende colocar no modo de depuração, independentemente da definição do nível de registo genérico. Todas as limas usadas por este plugin serão tratadas como estão na modalidade de Debug.

en	Selective Device Debug
pt-br	Depuração de dispositivo seletiva

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
pt-br	Uma lista delimitada por vírgula de IDs de dispositivo que você deseja estar no modo de depuração durante a coleta de dados. Este nível de depuração só está no lugar durante o processo de polling Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
pt-br	Seleção do item Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
pt-br	Ao usar o Syslog/Eventlog para registro, as mensagens de registro Cacti que serão encaminhadas para o Syslog/Eventlog.

en	Statistics
pt-br	Estatísticas

en	Warnings
pt-br	Avisos

en	Errors
pt-br	Erros

en	Internationalization (i18n)
pt-br	Internacionalização (i18n)

en	Language Support
pt-br	Suporte ao Idioma

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
pt-br	Escolha 'enabled' para permitir a localização do Cacti. O modo estrito requer que o idioma solicitado também seja suportado por todos os plugins instalados no seu sistema. Se não for esse o facto de que tudo será exibido em inglês.

en	Language
pt-br	Idioma

en	Default language for this system.
pt-br	Idioma predefinido para este sistema.

en	Auto Language Detection
pt-br	Detecção automática de idioma

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
pt-br	Permite determinar automaticamente o idioma 'padrão' do usuário e fornecê-lo no momento do login se esse idioma for suportado pelo Cacti. Se desabilitado, o idioma padrão estará em vigor até que o usuário eleja outro idioma.

en	Preferred Language Processor
pt-br	Processador de idioma preferido

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
pt-br	O Cacti inclui suporte para vários processadores de tradução de idiomas alternativos. Será o padrão usar o suporte integrado ao PHP, mas nem todas as variantes do Linux incluem o suporte a idiomas integrado. Se não for selecionado, o Cacti escolherá o primeiro encontrado.

en	Client TimeZone Support
pt-br	MySQL - Suporte a TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
pt-br	Como o Cacti deve suportar as Datas do Cliente com base no fuso horário dos navegadores do Cliente.

en	Date Display Format
pt-br	Formato de exibição da data

en	The System default date format to use in Cacti.
pt-br	O formato de data padrão do sistema para usar em Cacti.

en	Date Separator
pt-br	Separador de datas

en	The System default date separator to be used in Cacti.
pt-br	O separador de data padrão do sistema a ser usado em Cacti.

en	Other Settings
pt-br	Outras Configurações

en	Show only site specific locations
pt-br	Defina aqui qualquer opção específica de gráfico.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
pt-br	Mostrar apenas locais que estão disponíveis em um local selecionado de dispositivos.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
pt-br	Tem gráficos/fontes de dados verificados

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
pt-br	Se os gráficos e as fontes de dados tiverem sido verificados por default.

en	RRDtool Version
pt-br	Versão RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
pt-br	A versão do RRDtool que você instalou.

en	Enable Gradient Support
pt-br	Ativar relatório

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
pt-br	Suporte de gradiente ativado para gráficos de ÁREA e PILHA.

en	Graph Permission Method
pt-br	Método de permissão de gráfico

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
pt-br	Existem dois métodos para determinar as permissões gráficas de um usuário. O primeiro é "Permissivo". Na configuração 'Permissivo', um usuário só precisa acessar o Graph, Device ou Graph Template para ter acesso aos Graphs que se aplicam a eles. Em 'Restritivo', o usuário deve ter acesso ao Gráfico, ao Dispositivo e ao Modelo do Gráfico para ter acesso ao Gráfico.

en	Permissive
pt-br	Permissivo

en	Restrictive
pt-br	Restritivo

en	Device Based
pt-br	Nome do Dispositivo

en	Graph/Data Source Creation Method
pt-br	Método de criação de fonte de dados/gráfico

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
pt-br	Se definido como Simples, Gráficos e Fontes de Dados só podem ser criados a partir de Novos Gráficos. Se Advanced, legacy Graph e Data Source forem suportados.

en	Simple
pt-br	Simples

en	Advanced
pt-br	Avançado

en	Show Form/Setting Help Inline
pt-br	Mostrar formulário/ajuda de configuração Inline

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
pt-br	Quando marcada, Form e Setting Help serão mostrados em linha. Caso contrário, ele será apresentado ao pairar sobre o botão de ajuda.

en	Local Page Help Only
pt-br	Obter ajuda

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
pt-br	Por padrão, a ajuda da página Cacti está localizada em docs.cacti.net. No entanto, se o seu sistema não tiver acesso à Internet, você pode baixar a documentação localmente em formato HTML e hospedá-la no local 'docs' do seu servidor Cacti. Se você optar por aproveitar apenas o local para obter a documentação de ajuda da página, marque esta caixa de seleção.

en	Deletion Verification
pt-br	Verificação de eliminação

en	Prompt user before item deletion.
pt-br	Usuário imediato antes do apagamento do item.

en	Data Source Preservation Preset
pt-br	Método de criação de fonte de dados/gráfico

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
pt-br	Quando ativado, o Cacti configurará o botão de opção para excluir fontes de dados relacionadas de um gráfico ao remover gráficos. Nota: O Cacti não permitirá a remoção de fontes de dados se elas forem usadas em outros gráficos.

en	Graphs Auto Unlock
pt-br	Graph Match Rule

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
pt-br	Quando ativado, o Cacti não bloqueia gráficos. Isso permite uma modificação manual mais rápida das fontes de dados relacionadas a um gráfico.

en	Hide Cacti Dashboard
pt-br	Ocultar painel de instrumentos de Cactos

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
pt-br	Para uso com o Suporte de Link Externo da Cacti. Usando esta configuração, você pode ocultar o Painel de Controle Cacti, para que você possa exibir apenas sua própria página.

en	Enable Drag-N-Drop
pt-br	Ativar Arrastar e soltar

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
pt-br	Algumas das interfaces do Cacti suportam Drag-N-Drop. Se marcada, esta opção será ativada. Nota: Para utilizadores com deficiência visual, esta opção pode ser desactivada.

en	Site Security
pt-br	Segurança de SMTP

en	Force Connections over HTTPS
pt-br	Conexões de força sobre HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
pt-br	Quando marcada, qualquer tentativa de acesso ao Cacti será redirecionada para HTTPS para garantir alta segurança.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
pt-br	Permitir chamadas eval () de JavaScript inseguro

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
pt-br	Certos plug-ins Cacti requerem o uso de chamadas eval () JavaScript não seguras. Se você selecionar esta opção, eles serão permitidos no Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
pt-br	Fontes alternativas de segurança de conteúdo

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
pt-br	Espaçar nomes de domínio excluídos que terão permissão para serem acessados fora do próprio servidor da Web. Isso é importante para usuários que optam por usar um CDN ou site de hospedagem. As fontes podem incluir curingas, por exemplo: * .mydomain.com, ou um protocolo, por exemplo: https: //*.example.com. Essas fontes alternativas incluem apenas os tipos de imagem, CSS e JavaScript.

en	Enable Automatic Graph Creation
pt-br	Ativar criação automática de gráfico

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
pt-br	Quando desativado, Cacti Automation não criará ativamente nenhum Gráfico. Isso é útil ao ajustar as configurações do Dispositivo para evitar criar novos Gráficos cada vez que você salvar um objeto. A invocação manual de Regras de Automação ainda será possível.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
pt-br	Ativar criação automática de itens em árvore

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
pt-br	Quando desativado, Cacti Automation não criará ativamente nenhum Item em Árvore. Isso é útil ao ajustar as configurações do Dispositivo ou Gráfico para evitar a criação de novas Entradas em Árvore cada vez que você salvar um objeto. A invocação manual de regras ainda será possível.

en	Automation Notification To Email
pt-br	Notificação de automação para e-mail

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
pt-br	O endereço de e-mail para enviar e-mails de notificação de automação para se não estiver especificado no nível Rede de automação. Se este campo ou o valor Rede de automação forem deixados em branco, Cacti usará a conta de e-mail de administrador principal do Cacti.

en	Automation Notification From Name
pt-br	Notificação de automação a partir do nome

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
pt-br	O nome de e-mail a ser usado para e-mails de notificação de automação se não for especificado no nível Rede de automação. Se este campo ou o valor Rede de automação forem deixados em branco, Cacti usará o padrão do sistema From Name.

en	Automation Notification From Email
pt-br	Notificação de automação por e-mail

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
pt-br	O endereço de e-mail a ser usado para e-mails de notificação de automação se não for especificado no nível Rede de automação. Se este campo ou o valor Rede de automação forem deixados em branco, Cacti usará o padrão do sistema From Email Address.

en	Graph Template Defaults
pt-br	Baseado em modelo de gráfico

en	Graph Template Test Data Source
pt-br	Gráfico, Fonte de Dados

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
pt-br	Marque esta caixa de seleção se desejar testar as fontes de dados antes de sua criação para modelos de gráfico novos e importados. Com as fontes de dados de teste habilitadas, se a fonte de dados não retornar dados válidos, o gráfico não será criado. Esta configuração é importante se você deseja ter um modelo de dispositivo mais genérico que pode incluir mais modelos de gráfico que podem ser aplicados seletivamente, dependendo das características do próprio dispositivo. Nota: Se você tiver um script de longa execução como fonte de dados, o tempo para criar gráficos aumentará.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
pt-br	O Formato de imagem padrão a ser usado para todos os novos Modelos de Gráfico.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
pt-br	A largura de gráfico padrão a ser usada para todos os novos modelos de gráfico.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
pt-br	A largura de gráfico padrão a ser usada para todos os novos modelos de gráfico.

en	General Defaults
pt-br	Predefinições gerais

en	The default Device Template used on all new Devices.
pt-br	O modelo padrão do dispositivo usado em todos os novos dispositivos.

en	The default Site for all new Devices.
pt-br	O Site padrão para todos os novos Dispositivos.

en	The default Poller for all new Devices.
pt-br	O Poller padrão para todos os novos dispositivos.

en	Device Threads
pt-br	Roscas do dispositivo

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
pt-br	O número padrão de threads de dispositivos. Isto só é aplicável quando se usa o Coletor de Dados da Coluna Vertebral.

en	%s Thread
pt-br	Rosca

en	%s Threads
pt-br	Threads

en	Re-index Method for Data Queries
pt-br	Método de re-indexação para consultas de dados

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
pt-br	O método padrão de re-indexação a ser usado para todas as consultas de dados.

en	Default Interface Speed
pt-br	Tipo de gráfico padrão

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
pt-br	Se Cacti não consegue determinar a velocidade da interface devido a ifSpeed ou ifHighSpeed não serem definidos ou serem zero, que valor máximo você deseja nos arquivos RRD resultantes.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet
pt-br	Ethernet de 40 Gbps

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
pt-br	Padrões SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
pt-br	Versão SNMP padrão para todos os novos dispositivos.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
pt-br	Comunidade de leitura SNMP padrão para todos os novos dispositivos.

en	Security Level
pt-br	Nível de Segurança

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
pt-br	Nível de segurança SNMP v3 padrão para todos os novos dispositivos.

en	Auth Protocol (v3)
pt-br	Protocolo Auth (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
pt-br	Protocolo de autorização SNMPv3 padrão para todos os novos dispositivos.

en	Auth User (v3)
pt-br	Usuário Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
pt-br	Usuário de autorização SNMP v3 padrão para todos os novos dispositivos.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
pt-br	Senha de autorização SNMP v3 padrão para todos os novos dispositivos.

en	Privacy Protocol (v3)
pt-br	Protocolo de Privacidade (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
pt-br	Protocolo de privacidade SNMPv3 padrão para todos os novos dispositivos.

en	Privacy Passphrase (v3)
pt-br	Senha de Privacidade (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
pt-br	Senha de Privacidade SNMPv3 padrão para todos os novos Dispositivos.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
pt-br	Insira o Contexto SNMP v3 para todos os novos Dispositivos.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
pt-br	Default SNMP v3 Engine Id para todos os novos dispositivos. Deixe este campo vazio para usar a ID do motor SNMP sendo definida pelo receptor de notificação SNMPv3.

en	Port Number
pt-br	Número da porta

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
pt-br	Porta UDP padrão para todos os novos dispositivos. Tipicamente 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
pt-br	Tempo limite SNMP padrão em mili-segundos para todos os novos dispositivos.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
pt-br	Novas tentativas SNMP padrão para todos os novos dispositivos.

en	Availability/Reachability
pt-br	Disponibilidade/Integração

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
pt-br	Disponibilidade/Reacessibilidade padrão para todos os novos dispositivos. O método que a Cacti utilizará para determinar se um Dispositivo está disponível para polling. <br><i>>NOTE: Recomenda-se que, no mínimo, o SNMP seja sempre selecionado.</i>

en	Ping Type
pt-br	Tipo de Ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
pt-br	Tipo de ping padrão para todos os novos Devices.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
pt-br	Porta Ping padrão para todos os novos dispositivos. Com TCP, Cacti tentará sincronizar a porta. Com UDP, Cacti requer ou uma conexão bem sucedida, ou um erro de 'porta não alcançável' para determinar se o Dispositivo está ativo ou não.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
pt-br	Valor padrão do Tempo de espera do ping em milissegundos para todos os novos dispositivos. Os valores de timeout a serem usados para pinging de dispositivos SNMP, ICMP, UDP e TCP. Os Pings ICMP serão arredondados para cima para o segundo mais próximo. Os tempos limite de conexão TCP e UDP no Windows são controlados pelo sistema operacional e, portanto, não são recomendados no Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
pt-br	O número de vezes que a Cacti tentará pingar um Dispositivo antes de marcá-lo como baixo.

en	Up/Down Settings
pt-br	Configurações para cima/para baixo

en	Failure Count
pt-br	Contagem de Falhas

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
pt-br	O número de intervalos de polling um Dispositivo deve estar para baixo antes de registrar um erro e informar Dispositivo como para baixo.

en	Recovery Count
pt-br	Contagem de recuperação

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
pt-br	O número de intervalos de sondagem que um Dispositivo deve manter antes de retornar o Dispositivo a um status inicial e emitir um aviso.

en	Theme Settings
pt-br	Configurações do Tema

en	Theme
pt-br	Tema

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
pt-br	Por favor seleccione um dos temas disponíveis para esfolar o seu Cacti.

en	Table Settings
pt-br	Configurações da Tabela

en	Rows Per Page
pt-br	Linhas por página

en	The default number of rows to display on for a table.
pt-br	O número padrão de linhas a serem exibidas em uma tabela.

en	Autocomplete Enabled
pt-br	Autocompletar Ativado

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
pt-br	Em sistemas muito grandes, listas seletas podem diminuir significativamente a velocidade da interface do usuário. Se esta opção estiver ativada, Cacti usará callbacks autocompletos para preencher a lista de seleção sistematicamente. Nota: autocompletar é desativado à força no tema Clássico.

en	Autocomplete Rows
pt-br	Autocompletar linhas

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
pt-br	. Isso é limitado pela configuração php 'max_input_vars', atualmente:

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
pt-br	O número padrão de linhas a retornar de uma correspondência de padrão de seleção baseada em autocompletar.

en	Minimum Tree Width
pt-br	Tamanho Mínimo

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
pt-br	A largura mínima da árvore para a qual contratar.

en	Maximum Tree Width
pt-br	Comprimento máximo do título

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
pt-br	A largura máxima da árvore para a qual expandir, após o que as ramificações da árvore serão roladas na página.

en	Filter Settings
pt-br	Configurações de Filtro

en	Strip Domains from Device Dropdowns
pt-br	Remover domínios de listas suspensas de dispositivos

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
pt-br	Ao visualizar os menus suspensos do filtro de nome do dispositivo, a seleção dessa opção passa para o domínio a partir do nome do host.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
pt-br	Configurações do gráfico/fonte de dados/fonte de dados/ consulta de dados

en	Maximum Title Length
pt-br	Comprimento máximo do título

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
pt-br	Os títulos máximos permitidos de Gráficos ou Fontes de Dados.

en	Data Source Field Length
pt-br	Comprimento do campo de origem de dados

en	The maximum Data Query field length.
pt-br	O comprimento máximo do campo Data Query.

en	Graph Creation
pt-br	Criação de gráficos

en	Default Graph Type
pt-br	Tipo de gráfico padrão

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
pt-br	Ao criar gráficos, que tipo de gráfico você gostaria de ter pré-selecionado?

en	All Types
pt-br	Todos os Tipos

en	By Template/Data Query
pt-br	Por modelo/Query de dados

en	Log Management
pt-br	Gestão de Logs

en	Default Log Tail Lines
pt-br	Linhas traseiras do log padrão

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
pt-br	Número predefinido de linhas do ficheiro de registo Cacti para a cauda.

en	Maximum number of rows per page
pt-br	Número máximo de linhas por página

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
pt-br	Número de linhas definido pelo usuário para que o CLOG siga ao selecionar 'Todas as linhas'.

en	Log Tail Refresh
pt-br	Atualização da cauda do log

en	How often do you want the Cacti log display to update.
pt-br	Quantas vezes você quer que a exibição do log Cacti seja atualizada?

en	Log Viewer Settings
pt-br	Configurações do Visualizador de Logs

en	Exclusion Regex
pt-br	Exclusão Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
pt-br	Quaisquer strings que correspondam a este regex serão excluídas da exibição do usuário. Por exemplo, se você quiser excluir todas as linhas de log que incluem as palavras 'Admin' ou 'Login' você digitaria '(Admin ||| Login)'

en	Real-time Graphs
pt-br	Gráficos em tempo real

en	Enable Real-time Graphing
pt-br	Ativar gráficos em tempo real

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
pt-br	Quando uma opção é marcada, os usuários serão capazes de colocar o Cacti em modo de tempo real.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
pt-br	Este período de tempo que você deseja ver no gráfico padrão.

en	Minimum Refresh Interval
pt-br	Intervalo de atualização

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
pt-br	Este é o tempo mínimo suportado entre as atualizações do Graph. Este valor também é usado para definir certos atributos do arquivo RRD. Se você tiver um dispositivo que armazena dados em cache e não fornece atualizações em tempo real, pode ser necessário aumentar o intervalo de atualização mínimo padrão para evitar a criação de gráficos com lacunas.

en	Cache Directory
pt-br	Selecione onde a configuração do cache está localizada. Nesta área de opções, você pode especificar qual driver de cache você gostaria de usar por padrão em toda a sua aplicação.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
pt-br	Esta é a localização, no servidor web onde os arquivos RRDfiles e PNG serão armazenados em cache. Esta cache será gerenciada pelo polidor. Certifique-se de que tem as permissões correctas de leitura e escrita nesta pasta

en	RRDtool Graph Options
pt-br	Opções de Gráfico

en	Custom Watermark
pt-br	Dados personalizados

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
pt-br	Texto colocado no centro inferior de cada Gráfico.

en	Custom Date Format
pt-br	Usar formato de data personalizado

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
pt-br	Para ser usado na formatação | date_time | em um gráfico

en	Disable RRDtool Watermark
pt-br	RRDtool Gráfico Marca d'água

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
pt-br	Desde que sua versão do RRDtool seja compatível, você pode desabilitar o anúncio do RRDtool em seus gráficos marcando esta opção.

en	Font Selection Method
pt-br	Método de seleção de fontes

en	How do you wish fonts to be handled by default?
pt-br	Como você deseja que as fontes sejam tratadas por padrão?

en	System
pt-br	Sistema

en	Default Font
pt-br	Fonte Padrão

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
pt-br	Quando não estiver usando o controle de fonte baseado em Theme, o nome da fonte Pangon font-config para usar em todos os gráficos. Opcionalmente, é possível deixar em branco e controlar as opções de fonte por objeto.

en	Enter Valid Font Config Value
pt-br	Entrar valor de configuração de fonte válido

en	Title Font Size
pt-br	Tamanho do texto do título

en	The size of the font used for Graph Titles
pt-br	O tamanho da fonte usada para os Títulos de Gráfico

en	Title Font Setting
pt-br	Definição da fonte do título

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pt-br	A fonte a ser usada para os Títulos de Gráfico. Digite um arquivo True Type Font válido ou um valor de configuração de fonte Pango válido.

en	Legend Font Size
pt-br	Tamanho da fonte da legenda

en	The size of the font used for Graph Legend items
pt-br	O tamanho da fonte usada para os itens da Legenda do Gráfico

en	Legend Font Setting
pt-br	Definição da fonte da legenda

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pt-br	A fonte a ser usada para Legendas Gráficas. Digite um arquivo True Type Font válido ou um valor de configuração de fonte Pango válido.

en	Axis Font Size
pt-br	Tamanho da Fonte do Eixo

en	The size of the font used for Graph Axis
pt-br	O tamanho da fonte usada para Graph Axis

en	Axis Font Setting
pt-br	Definição da fonte do eixo

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pt-br	A fonte a ser usada para itens de eixo gráfico. Digite um arquivo True Type Font válido ou um valor de configuração de fonte Pango válido.

en	Unit Font Size
pt-br	Tamanho da fonte da unidade

en	The size of the font used for Graph Units
pt-br	O tamanho da fonte usada para as unidades de gráfico

en	Unit Font Setting
pt-br	Definição da fonte da unidade

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
pt-br	A fonte a utilizar para os itens da unidade de gráfico. Digite um arquivo True Type Font válido ou um valor de configuração de fonte Pango válido.

en	Business Hours Settings
pt-br	Configurações do usuário

en	Start of Business Day
pt-br	Início das atividades

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
pt-br	O horário de início do seu horário comercial. Formato: hh:mm

en	End of Business Day
pt-br	Fim do Dia Útil

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
pt-br	A hora em que seu horário comercial termina. Formato: hh:mm

en	Hide Weekends
pt-br	%d Semanas

en	Only show business hours during weekdays.
pt-br	Mostre o horário comercial apenas durante a semana.

en	Show business hours
pt-br	Funcionamento

en	Display business hours on rrd graphs.
pt-br	Exibir o horário comercial nos gráficos rrd.

en	Color to use for business hours
pt-br	Cor para usar no horário comercial

en	The color to be shown for business hours
pt-br	A cor a ser mostrada para o horário comercial

en	Maximum number of days to show business hours
pt-br	Número máximo de linhas por página

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
pt-br	Após esse número de dias, o horário comercial não será adicionado ao gráfico. Recomendado: 62 dias

en	Data Collection Enabled
pt-br	Coleta de Dados Ativada

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
pt-br	Se pretender parar completamente o processo de polling, desmarque esta caixa.

en	SNMP Agent Support Enabled
pt-br	Suporte ao Agente SNMP Ativado

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
pt-br	Se esta opção estiver marcada, Cacti irá preencher tabelas SNMP Agent com informações do dispositivo Cacti e do sistema. Não habilita o próprio Agente SNMP.

en	Poller Type
pt-br	Tipo de Polidor

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
pt-br	O tipo de polidor a utilizar. Esta definição terá efeito no próximo intervalo de polling.

en	Poller Sync Interval
pt-br	Intervalo de sincronização Poller

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
pt-br	O intervalo de sincronização de polling padrão a ser usado ao criar um polling. Esta configuração afetará a frequência com que os pesquisadores remotos são verificados e atualizados.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. <strong><u>NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.</u></strong>
pt-br	O intervalo de polling em uso. Esta configuração afetará a frequência com que os arquivos RRD são verificados e atualizados. <Strong><u>NOTE: Se você alterar este valor, você deve repovoar o cache do poller. A falha em fazer isso pode resultar em perda de dados.</u><</strong>

en	Cron/Daemon Interval
pt-br	Intervalo de Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
pt-br	A frequência com que o coletor de dados Cacti será iniciado. Você pode usar o crontab, uma tarefa agendada (para Windows) ou o serviço cactid systemd para controlar a inicialização do coletor de dados Cacti. Para obter instruções sobre como usar o daemon cactid, revise o arquivo README.md no diretório de serviço.

en	Balance Process Load
pt-br	Equilíbrio da carga do processo

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
pt-br	Se você escolher esta opção, Cacti tentará equilibrar a carga de cada processo de poller distribuindo igualmente os itens de poller por processo.

en	Debug Output Width
pt-br	Largura de saída de depuração

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
pt-br	Se você escolher esta opção, Cacti irá verificar se há saída que excede a capacidade do Cacti de armazená-lo e emitir um aviso quando ele o encontrar.

en	Disable increasing OID Check
pt-br	Desactivar o aumento do OID Check

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
pt-br	Controlos que desactivam a verificação para aumentar o OID enquanto caminha na árvore de OID.

en	Remote Agent Timeout
pt-br	Tempo de espera do agente remoto

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
pt-br	A quantidade de tempo, em segundos, que o servidor Web Central Cacti aguardará uma resposta do Coletor de Dados Remoto para obter várias informações do Dispositivo antes de abandonar a solicitação. Em dispositivos associados a coletores de dados que não sejam o Coletor Central de Dados Cacti, o agente remoto deve ser usado para coletar informações do dispositivo.

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
pt-br	SNMP Bulkwalk Fetch Tamanho

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
pt-br	Quantos OID's devem ser devolvidos por solicitação do snmpbulkwalk? Para dispositivos com árvores SNMP grandes, aumentar esse tamanho aumentará o desempenho de re-indexação sobre uma WAN.

en	SNMP Get OID Limit
pt-br	SNMP Obter

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
pt-br	O número máximo padrão de SNMP Get OIDs para emitir por solicitação snmpget. Para dispositivos, esta configuração é controlada no nível do dispositivo. Você só deve usar essa configuração ao usar a API SNMP do Cacti nativamente em seus scripts ou plug-ins.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
pt-br	Atualizar tabela de poller por ciclo

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
pt-br	Essa configuração é para um único sistema de poller apenas para reconstruir a tabela de saída do poller em cada ciclo de polling para evitar que a tabela de memória troque em sistemas muito grandes com grandes bancos de dados que poderiam usar swap.

en	Disable Resource Cache Replication
pt-br	Reconstruir o cache de recursos

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
pt-br	Por padrão, o principal Cacti Data Collector armazenará em cache todo o site e plug-ins em um cache de recursos. Em seguida, periodicamente, os Coletores de Dados Remotos atualizarão os temas com todas as atualizações do Coletor de Dados Cacti principal. Esse cache de recursos permite essencialmente que os coletores de dados remotos se atualizem automaticamente. Se você não quiser usar esta opção, poderá desativá-la usando esta configuração.

en	Additional Data Collector Settings
pt-br	Status do coletor de dados remoto:

en	Invalid Data Logging
pt-br	Registro de dados inválido

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
pt-br	Como você gostaria que os erros de saída da coluna vertebral registrados? As opções são: Detalhado' que é similar ao registro cmd.php; 'Resumo' que fornece o número de erros de saída por dispositivo; e 'Nenhum', que não fornece contagens de erros.

en	Summary
pt-br	Resumo

en	Detailed
pt-br	Detalhado

en	Number of PHP Script Servers
pt-br	Número de Servidores PHP Script

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
pt-br	O número de processos simultâneos do servidor de script a serem executados por processo da coluna vertebral. Configurações entre 1 e 10 são aceitas. Este parâmetro ajudará se você estiver executando várias threads e scripts de servidor de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
pt-br	Valor de Tempo de Espera do Servidor Script e Script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and is only valid for the spine Data Collector.
pt-br	O tempo máximo que Cacti esperará em um script para completar. Este valor de timeout é em segundos

en	Periodic All Device Re-Index
pt-br	Reíndice periódico de todos os dispositivos

en	Re-Index All Device Schedule
pt-br	Método Re-Index

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
pt-br	Com que frequência você deseja reindexar todos os dispositivos. Esta reindexação ocorrerá à meia-noite na frequência que você selecionar.

en	Weekly on Sunday
pt-br	Semanalmente aos domingos

en	Monthly on Sunady
pt-br	Mensal no dia

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
pt-br	Definição da fonte da legenda

en	Report Generation Timeout
pt-br	Tempo de espera do agente remoto

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
pt-br	A quantidade máxima de tempo em que o script de geração de relatórios do Cacti pode ser executado sem gerar um erro de tempo limite e ser eliminado.

en	%s Minute
pt-br	%s Minutos

en	Data Source Statistics Timeout
pt-br	Estatísticas de Fontes de Dados

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
pt-br	A quantidade máxima de tempo em que o script de estatísticas de fonte de dados do Cacti pode ser executado sem gerar um erro de tempo limite e ser morto.

en	RRDChecker Timeout
pt-br	Tempo limite de DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
pt-br	A quantidade máxima de tempo que um script Spikekill do Cacti pode executar sem gerar um erro de tempo limite e ser morto.

en	%s Hour
pt-br	%s Horas

en	Poller Commands Timeout
pt-br	Tempo limite dos comandos em segundo plano

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
pt-br	A quantidade máxima de tempo em que o script Command Background do Cacti pode ser executado sem gerar um erro de tempo limite e ser morto.

en	Poller Command Concurrent Processes
pt-br	Processos simultâneos

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
pt-br	O número de processos simultâneos do Comando Poller. O será no máximo um comando simultâneo por host dentro do pool de Comandos do Poller.

en	1 Process
pt-br	1 Processo

en	%d Processes
pt-br	Processos

en	Maintenance Background Generation Timeout
pt-br	Tempo limite de geração em segundo plano de manutenção

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
pt-br	A quantidade máxima de tempo que um script de manutenção do Cacti pode executar sem gerar um erro de tempo limite e ser morto.

en	Spikekill Background Generation Timeout
pt-br	Tempo limite de geração de plano de fundo Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
pt-br	A quantidade máxima de tempo que um script Spikekill do Cacti pode executar sem gerar um erro de tempo limite e ser morto.

en	Data Collector Defaults
pt-br	Coletores de Dados

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
pt-br	Essas configurações são mantidas no nível do Data Collector. Os valores aqui são apenas padrões usados ao criar um Data Collector pela primeira vez.

en	Data Collector Processes
pt-br	Processos do coletor de dados padrão

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
pt-br	O número padrão de processos simultâneos a serem executados por coletor de dados. NOTA: A partir de Cacti 1.2, esta configuração é mantida no coletor de dados. Avançando, este valor é apenas uma predefinição para o Coletor de dados. Usar um número mais alto ao usar cmd.php melhorará o desempenho. Melhorias de desempenho na coluna vertebral são melhor resolvidas com o parâmetro threads. Ao utilizar a coluna vertebral, recomendamos um número mais baixo e roscas de alavancagem em vez disso. Ao usar cmd.php, não use mais do que 2x o número de núcleos de CPU.

en	Threads per Process
pt-br	Tópicos default por processo

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
pt-br	As Default Threads permitidas por processo. NOTA: Começando em Cacti 1.2+, esta configuração é mantida no Coletor de Dados, e esta é simplesmente a predefinição. Usar um número mais alto ao usar a coluna vertebral melhorará o desempenho. No entanto, certifique-se de que tem ligações MySQL/MariaDB suficientes para suportar a seguinte equação: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). Você também deve garantir que você tem conexões de reserva suficientes para conexões de login de usuário também.

en	Authentication Method
pt-br	Método de autenticação

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
pt-br	<blockquote><i>>Built-in Authentication</i> - Cacti trata da autenticação do usuário, que permite que você crie usuários e lhes dê direitos a diferentes áreas dentro do Cacti.<br><br><i>>Autenticação Básica da Web</i> - A autenticação é feita pelo servidor web. Os usuários podem ser adicionados ou criados automaticamente no primeiro login se o Usuário do modelo for definido, caso contrário as permissões de convidado definidas serão usadas.<br><br><br><i>>LDAP Authentication</i> - Permite autenticação contra um servidor LDAP. Os usuários serão criados automaticamente no primeiro login se o usuário do modelo for definido, caso contrário as permissões de convidado definidas serão usadas. Se o módulo PHPs LDAP não estiver ativado, a Autenticação LDAP não aparecerá como uma opção selecionável.<br><br><br><i>Autenticação de Domínio Múltiplo LDAP/AD</i> - Permite que os administradores ofereçam suporte a vários grupos diferentes de diretórios LDAP/AD diferentes para acessar recursos Cacti. Assim como a autenticação LDAP, o módulo PHP LDAP é necessário para utilizar este método.</blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
pt-br	Cookies de autenticação de suporte

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use.
pt-br	Se um usuário autenticar e selecionar 'Manter-me conectado', um cookie de autenticação será criado no computador do usuário, permitindo que ele permaneça conectado. O cookie de autenticação expira após 90 dias de não utilização.

en	Special Users
pt-br	Usuários Especiais

en	Primary Admin
pt-br	Admin Primário

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
pt-br	O nome da conta administrativa principal que receberá automaticamente e-mails quando o sistema Cacti tiver problemas. Para receber esses e-mails, verifique se as configurações de e-mail estão corretas e se a conta administrativa tem um endereço de e-mail definido.

en	No User
pt-br	Sem Usuário

en	Guest User
pt-br	Usuário Convidado

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
pt-br	O nome do usuário convidado para visualizar gráficos; é 'No User' por padrão.

en	User Template
pt-br	Modelo de Usuário

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
pt-br	O nome do usuário que Cacti usará como modelo para novos usuários Web Basic e LDAP; é 'guest' por padrão. Esta conta de usuário será desativada para não fazer login ao ser selecionada.

en	Basic Authentication Settings
pt-br	Autenticação Web Básica

en	Basic Auth Login Failure Message
pt-br	Arquivo de Mapeamento de Autenticação Básica

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
pt-br	Ao usar a autenticação básica, se houver problemas ao mapear o nome de usuário para uma conta válida do Cacti, a mensagem incluída aqui será exibida aos usuários. Pode incluir texto e HTML.

en	Basic Auth Mapfile
pt-br	Arquivo de Mapeamento de Autenticação Básica

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
pt-br	Ao usar a autenticação básica, se a conta básica precisar ser traduzida para uma conta de login diferente, você poderá especificar um arquivo CSV aqui para mapear a conta básica para a conta de login desejada.

en	Local Account Complexity Requirements
pt-br	Requisitos de complexidade da conta local

en	Minimum Length
pt-br	Tamanho Mínimo

en	This is minimal length of allowed passwords.
pt-br	Este é o comprimento mínimo de senhas permitidas.

en	Require Mix Case
pt-br	Exigir Mix Case

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
pt-br	Isso exigirá que novas senhas contenham caracteres em minúsculas e maiúsculas.

en	Require Number
pt-br	Número necessário

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
pt-br	Isso exigirá que as novas senhas contenham pelo menos 1 caractere numérico.

en	Require Special Character
pt-br	Exigir caráter especial

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
pt-br	Isso exigirá que as novas senhas contenham pelo menos 1 caractere especial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
pt-br	Forçar a complexidade com senhas antigas

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
pt-br	Isso exigirá que todas as senhas antigas também atendam aos novos requisitos de complexidade no login. Se não for atendido, ele forçará uma mudança de senha.

en	Expire Inactive Accounts
pt-br	Expirar contas inativas

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
pt-br	Este é o número máximo de dias antes que as contas inativas sejam desativadas. A conta Admin está excluída desta política.

en	Expire Password
pt-br	Expirar Senha

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
pt-br	Esse é o número máximo de dias antes que uma senha seja definida para expirar.

en	Password History
pt-br	Histórico de Senhas

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
pt-br	Lembre-se deste número de senhas antigas e não permita reutilizá-las.

en	1 Change
pt-br	1 Alterar

en	%d Changes
pt-br	0 alterações

en	Account Locking
pt-br	Bloqueio de contas

en	Lock Accounts
pt-br	Bloquear contas

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
pt-br	Bloqueie uma conta depois de tantas tentativas falhadas em 1 hora.

en	1 Attempt
pt-br	1 Tentativa

en	%d Attempts
pt-br	%d Tentativas

en	Auto Unlock
pt-br	Desbloqueio automático

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
pt-br	Uma conta será desbloqueada automaticamente após tantos minutos. Mesmo que a senha correta seja inserida, a conta não será desbloqueada até que esse limite de tempo seja atingido. Máximo de 1440 minutos (1 dia)

en	1 Day
pt-br	1 Dia