en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
lv	Ja šis lauks nav tukšs, Boost reģistrēs RRDupdate izvadi no pastiprināšanas poller procesa.

en	Image Caching
lv	Attēlu kešatmiņa

en	Enable Image Caching
lv	Iespējot attēlu kešatmiņu

en	Should image caching be enabled?
lv	Vai ir jāiespējo attēlu kešatmiņa?

en	Location for Image Files
lv	Attēlu failu atrašanās vieta

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
lv	Norādiet vietu, kur Boost ir jānovieto jūsu attēlu faili. Šos failus automātiski izdzēsīs aptauju meklētājs, kad beigsies to derīguma termiņš.

en	Data Sources Statistics
lv	Datu avotu statistika

en	Enable Data Source Statistics Collection
lv	Iespējot datu avota statistikas apkopošanu

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
lv	Vai par šo kaktusu sistēmu ir jāapkopo datu avotu statistika?

en	Number of DSStats Processes
lv	DSStats procesu skaits

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
lv	Vienlaicīgu DSStats procesu skaits, kas jāizmanto visu datu avotu apstrādei.

en	Daily Update Frequency
lv	Ikdienas atjaunināšanas biežums

en	How frequent should Daily Stats be updated?
lv	Cik bieži ir jāatjaunina ikdienas statistika?

en	Hourly Average Window
lv	Stundas vidējais logs

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
lv	Secīgo stundu skaits, kas atspoguļo stundas vidējo rādītāju. Ņemiet vērā, ka pārāk augsts iestatījums var radīt ļoti lielas atmiņas tabulas

en	Maintenance Time
lv	Apkopes laiks

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
lv	Kurā diennakts laikā būtu jāatjaunina nedēļas, mēneša un gada dati? Formāts ir HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
lv	Datu avota statistikas datu apkopotāja atmiņas ierobežojums

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
lv	Maksimālais atmiņas apjoms Cacti un Datu avota statistikas aptaujātajam

en	RRDfile Check
lv	RRDfile tīrītājs

en	Enable RRDfile Check
lv	Iespējot kārtulu

en	Should RRDfile check be enabled for this Cacti system?
lv	Vai par šo kaktusu sistēmu ir jāapkopo datu avotu statistika?

en	Number of RRDfile Check Processes
lv	DSStats procesu skaits

en	The number of concurrent RRDfile check processes to use to use to process all of rrd files.
lv	Vienlaicīgu DSStats procesu skaits, kas jāizmanto visu datu avotu apstrādei.

en	Check Frequency
lv	Pārbaudes biežums

en	How frequent should RRD be checked ?
lv	Cik bieži pārbaudīt RRD?

en	Data Storage Settings
lv	Datu krātuves iestatījumi

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
lv	Izvēlieties, vai RRD tiks saglabāti lokāli vai tos apstrādās ārējs RRDtool starpniekserveris.

en	RRDtool Proxy Server
lv	RRDtool starpniekserveris

en	Structure RRDfile Paths
lv	Strukturētie RRD ceļi

en	Enable Structured Paths
lv	Strukturētie RRD ceļi

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
lv	Atrasts direktorijs

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
lv	Kuru direktorija modeli vēlaties izmantot strukturētajiem RRD ceļiem. "Ierīces ID" ir noklusējums. Iestatījums "Ierīces ID/datu vaicājuma ID" jāizmanto, ja jums ir ierīces ar tūkstošiem grafiku. Pēc direktorija modeļa maiņas vēlreiz jāpalaiž strukturētā ceļa CLI skripts, lai modificētu RRD faila ceļus uz jauno modeli.

en	Device ID
lv	Ierīces ID

en	Device ID/Data Query ID
lv	Ierīces ID/Datu vaicājuma ID

en	Device Hash/Device ID
lv	Ierīces Hash/Ierīces ID

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
lv	Ierīces Hash/Ierīces ID/Datu vaicājuma ID

en	Max Device Hash Directories
lv	Maksimālais ierīces jaucējdirektoriju skaits

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
lv	Maksimālais ierīču direktoriju skaits, kas jāizveido, pamatojoties uz jauktās ierīces ID.

en	Proxy Server
lv	Starpniekserveris

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
lv	RRDtool starpniekservera DNS resursdatora nosaukums vai IP adrese.

en	Proxy Port Number
lv	Starpniekservera porta numurs

en	TCP port for encrypted communication.
lv	TCP ports šifrētai saziņai.

en	RSA Fingerprint
lv	RSA pirkstu nospiedums

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
lv	Pašreizējās publiskās RSA atslēgas pirksta nospiedums, ko izmanto starpniekserveris. Tas ir nepieciešams, lai izveidotu uzticamu savienojumu.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
lv	RRDtool starpniekserveris — dublējums

en	Load Balancing
lv	Slodzes līdzsvarošana

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
lv	Ja ir saņemams gan galvenais, gan rezerves starpniekserveris, šī opcija ļauj izplatīt visus pieprasījumus pret RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
lv	RRDtool rezerves starpniekservera DNS resursdatora nosaukums vai IP adrese, ja starpniekserveris darbojas MSR režīmā.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
lv	TCP ports šifrētai saziņai ar rezerves starpniekserveri.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
lv	Pašreizējās publiskās RSA atslēgas pirkstu nospiedums, ko izmanto rezerves starpniekserveris. Tas ir nepieciešams, lai izveidotu uzticamu savienojumu.

en	Spike Kill Settings
lv	Spike Kill iestatījumi

en	Removal Method
lv	Izņemšanas metode

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
lv	Ir divas noņemšanas metodes. Pirmais, standarta novirze, noņems visus paraugus, kas ir X standarta noviržu skaita attālumā no paraugu vidējā lieluma. Otrā metode, dispersija, noņems visus paraugus, kas ir par X% vairāk nekā vidējā atšķirība. Variances metode ņem vērā noteiktu skaitu “izviržu”. Tie ir izņēmuma paraugi, piemēram, smaile, kas ir jāizslēdz no dispersijas vidējās aprēķina.

en	Standard Deviation
lv	Standarta novirze

en	Variance Based w/Outliers Removed
lv	Variance Based W/Outliers noņemts

en	Replacement Method
lv	Aizstāšanas metode

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
lv	Ir trīs aizstāšanas metodes. Pirmā metode smaili aizstāj ar attiecīgā datu avota vidējo vērtību. Otrā metode smaili aizstāj ar "NaN". Pēdējais aizstāj smaili ar pēdējo zināmo atrasto labo vērtību.

en	Average
lv	Vidēji

en	NaN's

en	Last Known Good
lv	Pēdējā zināmā labā

en	Number of Standard Deviations
lv	Standarta noviržu skaits

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
lv	Visas vērtības, kas ir tik daudz standarta novirzes virs vidējās vērtības, tiks izslēgtas. Labs skaits būs atkarīgs no izmantojamo datu veida. Mēs iesakām skaitli, kas nav mazāks par 5 standarta novirzēm.

en	%d Standard Deviations
lv	%d Standarta novirzes

en	Variance Percentage
lv	Izkliedes procents

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
lv	Šī vērtība ir procentuālā daļa virs koriģētā parauga vidējā rādītāja, kad no parauga ir izņemtas novirzes. Piemēram, novirzes procents 100%% ar koriģēto vidējo vērtību 50 no diagrammas noņemtu jebkuru paraugu, kas pārsniedz 100.

en	Variance Number of Outliers
lv	Izviržu skaits

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
lv	Šī vērtība apzīmē augsto un zemo vidējo paraugu skaitu, kas tiks noņemti no paraugu kopas pirms dispersijas vidējās aprēķināšanas. Ja izvēlaties ārējo vērtību 5, tiek noņemti gan augšējie, gan apakšējie 5 vidējie rādītāji.

en	%d High/Low Samples
lv	%d augsti/zemi paraugi

en	Max Kills Per RRA
lv	Max Kills uz RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
lv	Šī vērtība norāda maksimālo smaiļu skaitu, kas jānoņem no diagrammas RRA.

en	%d Spikes
lv	%d tapas

en	RRDfile Backup Directory
lv	RRDfile dublējuma direktorijs

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
lv	Ja šis direktorijs nav tukšs, jūsu sākotnējie RRD faili tiks dublēti šajā vietā.

en	Batch Spike Kill Settings
lv	Batch Spike Kill iestatījumi

en	Removal Schedule
lv	Izņemšanas grafiks

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
lv	Vai vēlaties periodiski noņemt tapas no saviem grafikiem? Ja tā, izvēlieties frekvenci zemāk.

en	Once a Day
lv	Vienreiz dienā

en	Every Other Day
lv	Katru otro dienu

en	Base Time
lv	Bāzes laiks

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
lv	Pamatlaiks smailes noņemšanai. Piemēram, ja izmantojat “12:00” un izvēlaties vienu reizi dienā, partijas noņemšana katru dienu sāksies aptuveni pusnaktī.

en	Graph Templates to Spike Kill
lv	Grafu veidnes Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
lv	Veicot partijas smailes noņemšanu, tiks veiktas tikai tālāk atlasītās veidnes.

en	Backup Retention
lv	Dublējuma saglabāšana

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
lv	Kad SpikeKill novāc grafikas pīķus, tas izveido RRD faila kopiju. Cik ilgi šos kopijas failus uzglabāt?

en	Default View Mode
lv	Noklusējuma skata režīms

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
lv	Kuru diagrammu režīmu vēlaties rādīt pēc noklusējuma, kad pirmo reizi apmeklējat lapu Grafiki?

en	TimeZone Support
lv	MySQL — laika joslas atbalsts

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
lv	Kā jūs vēlētos, lai kaktusi prezentē datumus? Šis iestatījums arī mainīs veidu, kā tiek attēloti Cacti Graphs datumi.

en	Cacti Server Timezone
lv	Cacti Server v%s — apkope

en	My Browsers Timezone
lv	Manas pārlūkprogrammas laika josla

en	User Language
lv	Lietotāja valoda

en	Defines the preferred GUI language.
lv	Definē vēlamo GUI valodu.

en	Show Graph Title
lv	Rādīt diagrammas nosaukumu

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
lv	Parādiet lapā diagrammas nosaukumu, lai to varētu meklēt, izmantojot pārlūkprogrammu.

en	Hide Disabled
lv	Paslēpt atspējoto

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
lv	Paslēpj atspējotās ierīces un grafikus, skatot ārpus cilnes Konsole.

en	Show Device Aggregates
lv	Rādīt ierīču apkopojumus

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
lv	Ja ierīces datu avots ir iekļauts apkopotajā diagrammā, parādiet šo grafiku kopā ar citiem ierīces grafikiem

en	Enable Horizontal Scrolling
lv	Iespējot horizontālo ritināšanu

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
lv	Iespējot tabulu horizontālo ritināšanu, atspējojot adaptīvo kolonnu redzamību.

en	The date format to use in Cacti.
lv	Datuma formāts, ko izmantot kaktusos.

en	The date separator to be used in Cacti.
lv	Datuma atdalītājs, kas jāizmanto kaktusos.

en	Page Refresh
lv	Lapas atsvaidzināšana

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
lv	Sekunžu skaits starp automātisko lapas atsvaidzināšanu.

en	Preview Graphs Per Page
lv	Priekšskatiet grafikus lapā

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
lv	Grafiku skaits, kas jāparāda vienā lapā priekšskatījuma režīmā.

en	Default Time Range
lv	Noklusējuma laika diapazons

en	The default RRA to use in rare occasions.
lv	Noklusējuma RRA, ko izmantot retos gadījumos.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
lv	Noklusējuma laika posms, kas tiek rādīts, skatot grafikus un citus laika datus.

en	Default Timeshift
lv	Noklusējuma laika nobīde

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
lv	Noklusējuma laika nobīde, kas tiek parādīta, skatot grafikus un citus laika datus.

en	Allow Graph to extend to Future
lv	Atļaut Graph paplašināt līdz nākotnei

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
lv	Rādot grafikus, ļaujiet grafika datumiem paplašināties uz nākotni

en	First Day of the Week
lv	Pirmā nedēļas diena

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
lv	Pirmā nedēļas diena iknedēļas diagrammu displejiem

en	Start of Daily Shift
lv	Ikdienas maiņas sākums

en	Start Time of the Daily Shift.
lv	Ikdienas maiņas sākuma laiks.

en	End of Daily Shift
lv	Ikdienas maiņas beigas

en	End Time of the Daily Shift.
lv	Dienas maiņas beigu laiks.

en	Thumbnail Sections
lv	Sīktēlu sadaļas

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
lv	Kurās Cacti daļās pēc noklusējuma tiek rādīti sīktēli.

en	Preview Thumbnail Columns
lv	Sīktēlu kolonnu priekšskatījums

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
lv	Kolonnu skaits, kas jāizmanto, parādot sīktēlu diagrammas priekšskatījuma režīmā.

en	1 Column
lv	1 sleja

en	%d Columns
lv	%d kolonnas

en	Tree View Thumbnail Columns
lv	Koka skata sīktēlu kolonnas

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
lv	Kolonnu skaits, kas jāizmanto, parādot sīktēlu diagrammas koka režīmā.

en	Thumbnail Height
lv	Sīktēla augstums

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
lv	Grafiku sīktēla noklusējuma augstums pikseļos.

en	Thumbnail Width
lv	Sīktēla platums

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
lv	Sīktēlu diagrammu platums pikseļos.

en	Default Tree
lv	Noklusējuma koks

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
lv	Noklusējuma diagrammu koks, kas jāizmanto, attēlojot diagrammas koka režīmā.

en	Graphs Per Page
lv	Grafiki lapā

en	Expand Devices
lv	Izvērsiet vienumu Ierīces

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
lv	Izvēlieties, vai paplašināt diagrammu veidnes un datu vaicājumus, ko izmanto ierīce kokā.

en	Tree History
lv	Koku vēsture

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
lv	Ja tas ir iespējots, Cacti atcerēsies jūsu koka vēsturi starp pieteikšanos un, kad atgriezīsities lapā Grafiki.

en	Use Custom Fonts
lv	Izmantojiet pielāgotos fontus

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
lv	Izvēlieties, vai izmantot savus pielāgotos fontus un fontu izmērus vai sistēmas noklusējuma iestatījumus.

en	Title Font File
lv	Virsraksta fonta fails

en	The font file to use for Graph Titles
lv	Fonta fails, ko izmantot diagrammu nosaukumiem

en	Legend Font File
lv	Leģendas fonta fails

en	The font file to be used for Graph Legend items
lv	Fonta fails, kas jāizmanto Graph Legend vienumiem

en	Axis Font File
lv	Axis fontu fails

en	The font file to be used for Graph Axis items
lv	Fonta fails, kas jāizmanto Graph Axis vienumiem

en	Unit Font File
lv	Vienības fonta fails

en	The font file to be used for Graph Unit items
lv	Fonta fails, kas tiks izmantots grafikas vienības vienumiem

en	Realtime View Mode
lv	Reāllaika skata režīms

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
lv	Kā vēlaties skatīt reāllaika grafikus?

en	Inline
lv	Rindā

en	New Window
lv	Jauns logs

en	System Setting
lv	Sistēmas iestatījums

en	1 Week
lv	1 nedēļa

en	Auto Log Out Time
lv	Automātiskās atteikšanās laiks

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
lv	Lietotājiem ar piekļuvi tikai konsolei, cik ilgi šis lietotājs var palikt pieteicies, pirms tiek automātiski izrakstīts. Ņemiet vērā: ja neesat bijis aktīvs vairāk nekā stundu, iespējams, būs jāatsvaidzina pārlūkprogramma. Ņemiet vērā arī to, ka šis iestatījums neietekmē, kad ir iespējoti autentifikācijas sīkfaili.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
lv	Jūs tagad esat pieteicies Cacti . Lai sāktu, varat veikt šīs pamata darbības.

en	Create devices for network
lv	Izveidojiet ierīces tīklam

en	Create graphs for your new devices
lv	Izveidojiet diagrammas savām jaunajām ierīcēm

en	View your new graphs
lv	Skatiet savus jaunos grafikus

en	Offline
lv	Bezsaistē

en	Online
lv	Tiešsaistē

en	Recovery
lv	Atveseļošanās

en	Remote Data Collector Status:
lv	Attālā datu savācēja statuss:

en	Number of Offline Records:
lv	Bezsaistes ierakstu skaits:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
lv	PIEZĪME. Jūs esat pieteicies Remote Data Collector. Kad esat tiešsaistē , jūs varēsiet skatīt un kontrolēt lielu daļu no galvenās kaktusu vietnes, it kā jūs tajā būtu pieteicies. Turklāt ir svarīgi ņemt vērā, ka attālajiem datu savācējiem ir jāizmanto Cacti veiktspējas uzlabošanas pakalpojumi “atjaunināšana pēc pieprasījuma” , un mēs vienmēr iesakām izmantot Spine. Kad Remote Data Collector ir “bezsaistē” , attālo datu savācēju vietnē būs daudz mazāk informācijas. Tomēr tas saglabās kešatmiņu visus atjauninājumus, līdz būs pieejama galvenā kaktusu datu bāze un tīmekļa serveris. Pēc tam tā Boost tabulas izvadi nosūtīs atpakaļ uz galveno kaktusu datu bāzi atjaunināšanai.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
lv	PIEZĪME. Neviens no galvenajiem kaktusu spraudņiem līdz šim nav pārveidots tā, lai tas darbotos ar attāliem datu savācējiem. Tāpēc spraudņi, piemēram, MacTrack un HMIB, kuriem nepieciešama tieša piekļuve ierīcēm, pašlaik nedarbosies ar attālajiem datu savācējiem. Tomēr spraudņi, piemēram, Thold, darbosies tik ilgi, kamēr attālais datu apkopotājs ir “tiešsaistes” režīmā.

en	Path for %s
lv	Ceļš %s

en	New Poller
lv	Jauns aptaujātais

en	Cacti Install Help
lv	Aktīvs/instalēts

en	Cacti Server v%s - Maintenance
lv	Cacti Server v%s — apkope

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
lv	Cacti Server v%s — instalēšanas vednis

en	Refresh current page
lv	Atsvaidzināt pašreizējo lapu

en	Initializing
lv	Inicializēšana

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
lv	Lūdzu, uzgaidiet, kamēr tiek inicializēta Cacti versijas %s instalēšanas sistēma. Lai tas darbotos, jums ir jābūt iespējotam JavaScript.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 5.4 or later.
lv	FATAL: mēs nevaram turpināt šo instalēšanu. Lai instalētu Cacti, PHP ir jābūt versijai 5.4 vai jaunākai.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
lv	Skatiet PHP rokasgrāmatu: JavaScript objektu apzīmējums .

en	The php-json module must also be installed.
lv	Jāinstalē arī php-json modulis.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
lv	Skatiet PHP rokasgrāmatu: Atspējot funkcijas .

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
lv	Shell_exec() un/vai exec() funkcijas pašlaik ir bloķētas.

en	Display Graphs from this Aggregate
lv	Rādīt diagrammas no šī apkopojuma

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
lv	Tālāk redzamajam apkopotajam grafikam izvēlētie grafiki attēlo grafikus no vairākām diagrammu veidnēm. Aggregate neatbalsta apkopotu grafiku izveidi no vairākām diagrammu veidnēm.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs
lv	Nospiediet Atgriezties, lai atgrieztos un atlasītu dažādus grafikus

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
lv	Apkopotajam grafikam izvēlētajos grafikos netiek izmantotas diagrammu veidnes. Aggregate neatbalsta apkopotu grafiku izveidi no diagrammām, kas nav veidotas veidnē.

en	Graph Item
lv	Grafika elements

en	CF Type
lv	CF tips

en	Item Color
lv	Elementa krāsa

en	Color Template
lv	Krāsu veidne

en	Skip
lv	Izlaist

en	Aggregate Items are not modifiable
lv	Apkopotie vienumi nav modificējami

en	Aggregate Items are not editable
lv	Apkopotie vienumi nav rediģējami

en	Override this Value
lv	Aizstāt šo vērtību

en	Matching Devices
lv	Atbilstošās ierīces

en	Type
lv	Tips

en	No Matching Devices
lv	Nav atbilstošu ierīču

en	Matching Objects
lv	Atbilstoši objekti

en	Objects
lv	Objekti

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
lv	Zilā burtu krāsa norāda, ka kārtula tiks piemērota attiecīgajiem objektiem. Uz pārējiem objektiem kārtula neattiecas.

en	Matching Objects [ %s ]
lv	Atbilstoši objekti [ %s ]

en	Device Status
lv	Ierīces statuss

en	There are no Objects that match this rule.
lv	Nav neviena objekta, kas atbilstu šai kārtulai.

en	Error in data query
lv	Kļūda datu vaicājumā

en	Matching Items
lv	Atbilstoši priekšmeti

en	Attempted SQL Injection found in Tree Automation for the field variable.
lv	Lauka mainīgā koka automatizācijā atrasts SQL injekcijas mēģinājums.

en	Resulting Branch
lv	Iegūtā filiāle

en	No Items Found
lv	Nav atrasti vienumi

en	Field
lv	Lauks

en	Pattern
lv	Raksts

en	No Device Selection Criteria
lv	Nav ierīces izvēles kritēriju

en	No Graph Creation Criteria
lv	Nav grafikas izveides kritēriju

en	Propagate Change
lv	Izplatīt izmaiņas

en	Search Pattern
lv	Meklēšanas modelis

en	Replace Pattern
lv	Aizstāt modeli

en	No Tree Creation Criteria
lv	Nav koku izveides kritēriju

en	Device Match Rule
lv	Ierīces atbilstības kārtula

en	Create Graph Rule
lv	Izveidot grafikas kārtulu

en	Graph Match Rule
lv	Grafika atbilstības kārtula

en	Create Tree Rule (Device)
lv	Izveidot koka kārtulu (ierīce)

en	Create Tree Rule (Graph)
lv	Izveidot koka kārtulu (grafiks)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
lv	Kārtulas elements [rediģēt kārtulas vienumu %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
lv	Kārtulas elements [jauns kārtulas vienums priekš %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
lv	Pievienoja Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
lv	KĻŪDA: IP diapazoni diapazonā1-diapazons2 vairs netiek atbalstīti.

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
lv	Remote Poller %s nedarbojas, jums būs jāveic FullSync, tiklīdz tas atkal būs ieslēgts

en	ERROR: Device ID is Blank
lv	KĻŪDA: ierīces ID ir tukšs

en	ERROR: Device[
lv	KĻŪDA: Ierīce[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
lv	KĻŪDA: neizdevās izveidot savienojumu ar attālo kolektoru.

en	Device is Disabled
lv	Ierīce ir atspējota

en	Device Availability Check Bypassed
lv	Ierīces pieejamības pārbaude apieta

en	SNMP Information
lv	SNMP informācija

en	SNMP not in use
lv	SNMP netiek izmantots

en	SNMP error
lv	SNMP kļūda

en	Session
lv	Sesija

en	Host
lv	Resursdatora

en	System:
lv	Sistēma:

en	Uptime:
lv	Darbības laiks:

en	Hostname:
lv	Resursdatora nosaukums:

en	Location:
lv	Atrašanās vieta:

en	Contact:
lv	Kontaktinformācija:

en	Ping Results
lv	Ping rezultāti

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
lv	Netiek izmantota ping vai SNMP pieejamības pārbaude

en	New Branch
lv	Jaunā filiāle

en	Web Basic
lv	Vienkāršais Web

en	Device:(Hide Disabled)
lv	Ierīce: (Paslēpt atspējotu)

en	Graph:(%s%s)
lv	Grafiks:(%s%s)

en	Device:(%s%s)
lv	Ierīce:(%s%s)

en	Template:(%s%s)
lv	Veidne:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
lv	Grafiks+Ierīce+Veidne:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
lv	Ierīce+Veidne:(%s%s)

en	Restricted By:
lv	Ierobežoja:

en	Granted By:
lv	Piešķīra:

en	Granted
lv	Piešķirts

en	Restricted
lv	Ierobežots

en	Branch:
lv	Filiāle:

en	Device:
lv	Ierīce:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
lv	Jūsu konts ir bloķēts. Lūdzu, sazinieties ar savu administratoru.

en	Access Denied! Login Disabled.
lv	Pieeja noliegta! Pieteikšanās atspējota.

en	Access Denied! Login Failed.
lv	Pieeja noliegta! Pieslēgšanās neizdevās.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
lv	Tīmekļa pamata autentifikācija ir konfigurēta, taču no tīmekļa servera netika nodots neviens lietotājvārds. Lūdzu, pārbaudiet, vai tīmekļa serverī ir iespējota autentifikācija.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
lv	%s autentificējis tīmekļa serveris, taču programmā Cacti nav definēti gan veidnes, gan vieslietotāji.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
lv	Pieeja noliegta! LDAP meklēšanas kļūda: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
lv	Pieeja noliegta! LDAP kļūda: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
lv	Pieeja noliegta! Lietotājs nav norādījis paroli.

en	LDAP Search Error: %s
lv	LDAP meklēšanas kļūda: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
lv	Pieeja noliegta! Veidnes lietotāja ID %s nepastāv. Lūdzu, sazinieties ar savu administratoru.

en	Access Denied! Login failed.
lv	Pieeja noliegta! Pieslēgšanās neizdevās.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
lv	Jūsu Cacti administrators ir piespiedis lietot sarežģītas paroles, un jūsu pašreizējā Cacti parole neatbilst jaunajām prasībām. Tāpēc jums tagad ir jāmaina parole.

en	Password must be at least %d characters!
lv	Parolei ir jābūt vismaz %d rakstzīmēm!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
lv	Jūsu parolei jāsatur vismaz 1 ciparu rakstzīme!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
lv	Jūsu parolei jāsastāv gan no mazajiem, gan lielajiem burtiem!

en	Your password must contain at least 1 special character!
lv	Jūsu parolei jāsatur vismaz 1 speciālā rakstzīme!

en	Cacti Login Failure
lv	Kaktusu pieteikšanās kļūme

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
lv	Autentifikācija iepriekš nebija iestatīta. Mēģināja iestatīt vietējo autentifikāciju, taču netika atrasts neviens administratīvs konts.

en	%s MBytes
lv	%s MBaiti

en	%s KBytes
lv	%s KBaiti

en	%s Bytes
lv	%s Baiti

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
lv	%s — WEBUI PIEZĪME. Kaktusu žurnāls ir notīrīts no tīmekļa pārvaldības saskarnes.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iztīrītu žurnāla failu.<br><br><br> Piezīme. Ja reģistrēšana ir iestatīta gan uz Cacti, gan uz Syslog, žurnāla informācija paliks sistēmā Syslog.

en	Purge Log
lv	Tīrīt žurnālu

en	Log Filters
lv	Baļķu filtri

en	- Admin Filter active
lv	- Aktīvs administratora filtrs

en	- Admin Unfiltered
lv	- Administrators nefiltrēts

en	- Admin view
lv	- Administratora skats

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
lv	Žurnāls [Kopā rindiņas: %d %s — filtrs aktīvs]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
lv	Žurnāls [Kopā rindiņas: %d %s — nefiltrēts]

en	Entries
lv	Ieraksti

en	File
lv	Fails

en	Head Lines
lv	%d rindas

en	Tail Lines
lv	Astes līnijas

en	Stats
lv	Statistika

en	Warnings++
lv	Brīdinājumi++

en	Errors++
lv	Kļūdas++

en	Debug
lv	Atkļūdošana

en	SQL Calls
lv	SQL zvani

en	AutoM8

en	Non Stats
lv	Nav statistika

en	Boost
lv	Pastiprināt

en	Device Up/Down
lv	Ierīce uz augšu/uz leju

en	Recaches
lv	Vēlreiz kešo

en	Threshold
lv	Slieksnis

en	Display
lv	Displejs

en	Newest First
lv	Jaunākie vispirms

en	Oldest First
lv	Vecākais pirmais

en	Matches
lv	sērkociņi

en	Does Not Match
lv	Paroles nesakrīt

en	System Device
lv	Sinhronizēt ierīces

en	Automation Execution for Data Query complete
lv	Datu vaicājuma automatizācijas izpilde ir pabeigta

en	Plugin Hooks complete
lv	Spraudņu āķi ir pabeigti

en	Running Data Query [%s].
lv	Tiek izpildīts datu vaicājums [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
lv	Atrasts tips = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
lv	Nezināms veids = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
lv	BRĪDINĀJUMS. Kārtošanas lauku asociācija ir mainījusies. Var rasties atkārtotas kartēšanas problēmas!

en	Update Data Query Sort Cache complete
lv	Datu vaicājuma kārtošanas kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta

en	Found %s Local Data ID's to Verify
lv	Atrasts %s vietējo datu ID, kas jāpārbauda

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
lv	Konstatētas indeksa izmaiņas! Pašreizējais indekss: %s, iepriekšējais indekss: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
lv	Konstatēta pārejoša indeksa noņemšana! IepriekšējaisIndekss: %s. Nav veiktas nekādas darbības.

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
lv	Konstatēta rādītāja noņemšana! IepriekšējaisIndekss: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
lv	%s vietējo datu ID pārbaude ir pabeigta

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
lv	Atrasts mainīts %s un %s bāreņu lokālo datu ID, lai atkārtoti kartētu.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
lv	Pabeigts Grafiku pārveidošana to jaunajiem indeksiem

en	Done updating Data Source Title Cache
lv	Datu avota nosaukumu kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta

en	Done updating Graph Title Cache
lv	Grafika virsrakstu kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta

en	Index Association with Local Data complete
lv	Indeksa saistīšana ar vietējiem datiem ir pabeigta

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
lv	Atkārtotas indeksēšanas kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta. Notika %s indeksa izmaiņas un %s bāreņindeksi.

en	Update Poller Cache for Query complete
lv	Poller kešatmiņas atjaunināšana vaicājumam ir pabeigta

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
lv	Nav konstatētas nekādas indeksa izmaiņas, tiek izlaista atkārtota indeksēšana un Poller kešatmiņas atkārtota aizpildīšana

en	Automation Executing for Data Query complete
lv	Datu vaicājuma automatizācijas izpilde ir pabeigta

en	Plugin hooks complete
lv	Spraudņu āķi ir pabeigti

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
lv	Notiek kārtošanas lauka izmaiņu pārbaude. Izmaiņas nav konstatētas.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
lv	Konstatēts jauns kārtošanas lauks: '%s' Vecais kārtošanas lauks '%s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
lv	KĻŪDA: jauns kārtošanas lauks nav piemērots. Kārtošanas lauks nemainīsies.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
lv	Jaunais kārtošanas lauks ir apstiprināts. Kārtošanas lauks tiks atjaunināts.

en	Could not find data query XML file at '%s'
lv	Nevarēja atrast datu vaicājuma XML failu '%s'

en	Found data query XML file at '%s'
lv	Atrasts datu vaicājuma XML fails '%s'

en	Error parsing XML file into an array.
lv	Kļūda, analizējot XML failu masīvā.

en	XML file parsed ok.
lv	XML fails ir parsēts labi.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
lv	Nederīgs lauks <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
lv	Jāiekļauj <direction>input</direction> vai <virziens>ievade-izeja</direction> tikai lauki

en	Data Query returned no indexes.
lv	Datu vaicājums neatgrieza nevienu indeksu.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
lv	<arg_num_indexes> XML failā pastāv, bet dati netiek atgriezti., "Indeksa skaits mainīts" netiek atbalstīts

en	Executing script for num of indexes '%s'
lv	Tiek izpildīts skripts indeksu skaitam “%s”

en	Found number of indexes: %s
lv	Atrasts indeksu skaits: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
lv	<arg_num_indexes> XML failā trūkst, "Indeksa skaits mainīts" netiek atbalstīts

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
lv	<arg_num_indexes> trūkst XML faila, "Indeksa skaits mainīts" emulēts, skaitot arg_index ierakstus

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
lv	KĻŪDA: datu vaicājums neatgrieza nevienu indeksu.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
lv	Tiek izpildīts skripts indeksu sarakstam “%s”, indeksu skaits: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
lv	Noklikšķiniet, lai parādītu datu vaicājuma izvadi "indeksam"

en	Found index: %s
lv	Atrasts rādītājs: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
lv	Noklikšķiniet, lai parādītu datu vaicājuma izvadi laukam "%s"

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
lv	Kārtošanas lauks neatgrieza datus lauka nosaukumam %s, izlaižot

en	Executing script query '%s'
lv	Notiek skripta vaicājuma “%s” izpilde

en	Found item [%s='%s'] index: %s
lv	Atrasts elements [%s='%s'] rādītājs: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
lv	Kopā: %f, delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
lv	Nederīgs saimniekdatora_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
lv	Atlasīts automātiskās lielapjoma pastaigas lielums.

en	Failed to load SNMP session.
lv	Neizdevās ielādēt SNMP sesiju.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
lv	Pārbaudīts lielapjoma iešanas lielums %d ar atbildi %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
lv	Atlasītais lielapjoma pastaigas lielums bija %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
lv	Lielapjoma pastaigas lieluma saglabāšana ierīcē.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
lv	Lielapjoma pastaigas lielums ir fiksēts uz %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
lv	Izpilda SNMP get par indeksu skaitu @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
lv	<oid_num_indexes> XML failā trūkst, "Indeksa skaits mainīts" emulē, skaitot oid_index ierakstus

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
lv	Notiek SNMP pastaiga indeksu sarakstam @ '%s' Indeksu skaits: %s

en	No SNMP data returned
lv	Nav atgriezti SNMP dati

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
lv	Indekss atrasts pie OID: '%s' vērtība: '%s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
lv	Indeksu saraksta filtrēšana @ '%s' Indeksu skaits: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
lv	Pie OID atrasts filtrēts indekss: '%s' vērtība: '%s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
lv	Indeksu saraksta filtrēšana @ '%s' Indeksu skaits: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
lv	Pie OID atrasts filtrēts indekss: '%s' vērtība: '%s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
lv	Nepareiza lauka “method” labošana laukam “%s”, jo ir definēts “rewrite_index” vai “oid_suffix”

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
lv	Notiek indeksa datu ievietošana laukam '%s' [value='%s']

en	Located input field '%s' [get]
lv	Atrodas ievades lauks “%s” [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
lv	Atrasta OID pārrakstīšanas kārtula: 's/%s/%s/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
lv	oid_rewrite pie OID: '%s' jauns OID: '%s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
lv	Tiek izpildīts SNMP get for data @ '%s' [value='%s']

en	Field '%s' %s
lv	Lauks '%s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
lv	Notiek SNMP get izpilde %s oīdiem (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
lv	Kārtošanas lauks neatgrieza datus par OID[%s], izlaižot.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
lv	Atrasts rezultāts datiem @ '%s' [value='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
lv	Notiek datu iestatīšanas rezultāts @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
lv	Izlaists rezultāts datiem @ '%s' [key='%s', value='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
lv	Iegūts SNMP iegūt rezultātu datiem @ '%s' [value='%s'] (indekss: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
lv	Tiek izpildīts SNMP get for data @ '%s' [value='$value']

en	Located input field '%s' [walk]
lv	Atrodas ievades lauks “%s” [staigāt]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
lv	Notiek datu SNMP pastaiga @ '%s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
lv	VALUE_Index_Parse nav indeksa[%s], tiek izlaists.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
lv	Atrastās elements [%s='%s'] rādītājs: %s [no %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
lv	Atrasta OCTET STRING '%s' dekodētā vērtība: '%s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
lv	Atrasts elements [%s='%s'] indekss: %s [no regexp oid parsēšanas]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
lv	Atrasts elements [%s='%s'] indekss: %s [no regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
lv	Atrasts fiktīvs rewrite_value vienums, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
lv	Nevarēja parsēt tulkojuma karti (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
lv	oid_rewrite pie OID: '%s' jauns OID: '%s'

en	Update graph data query cache complete
lv	Datu vaicājuma kārtošanas kešatmiņas atjaunināšana ir pabeigta

en	Re-Indexing Data Query complete
lv	Datu vaicājuma atkārtota indeksēšana ir pabeigta

en	Unknown Index
lv	Nezināms indekss

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
lv	Jums ir jāatlasa XML izvades kolonna datu avotam “%s” un jāieslēdz izvēles rūtiņa tās labajā pusē.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
lv	Jūsu diagrammas veidnē netiek izmantotas datu veidnes. Lūdzu, izlabojiet diagrammas veidni

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
lv	Neizdevās noteikt paroles lauka garumu, nevar turpināt, jo var tikt bojāta parole

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
lv	Neizdevās mainīt paroles lauka garumu, nevar turpināt, jo var tikt bojāta parole

en	Data Source ID %s does not exist
lv	Datu avota ID %s nepastāv

en	Debug not completed after 5 pollings
lv	Atkļūdošana nav pabeigta pēc 5 aptaujām

en	Failed fields:
lv	Neizdevušies lauki:

en	Data Source is not set as Active
lv	Datu avots nav iestatīts kā iespējots

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
lv	Aptaujātajs nevar ierakstīt RRDfile mapē (rra). Mapes īpašnieks: %s. Aptaujātajs palaists ar %s lietotāja tiesībām

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
lv	Aptaujātajs nevar ierakstīt RRD failā. RRD faila īpašnieks: %s. Aptaujātajs palaists ar %s lietotāja tiesībām

en	RRDfile does not match Data Source
lv	RRDfile neatbilst datu avotam

en	RRDfile not updated after polling
lv	RRD fails pēc aptaujas netika atjaunināts

en	Data Source returned Bad Results for
lv	Datu avots atgrieza sliktus vaicājuma rezultātus

en	Data Source was not polled
lv	Datu avots netika aptaujāts

en	No issues found
lv	Netika atrasta neviena problēma

en	RRDfile not created yet
lv	RRD fails pēc aptaujas netika atjaunināts

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
lv	Iestatījumi, kas tiek saglabāti pakalpojumā Data Collector, %d tika izlaisti sirdsdarbības dēļ.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
lv	Iestatījumu saglabāšana pakalpojumā Data Collector %d neizdevās.

en	Message Not Found.
lv	Ziņojums nav atrasts.

en	Error %s is not readable
lv	Kļūda %s nav nolasāma

en	Logged in a Guest
lv	Pieteicies viesis

en	Logged in as
lv	Pieslēgts kā

en	Login as Regular User
lv	Piesakieties kā parasts lietotājs

en	guest
lv	viesis

en	User Community
lv	Lietotāju kopiena

en	Documentation
lv	Dokumentācija

en	Logged in as %s
lv	Autorizējies kā %s

en	Edit Profile
lv	Rediģēt

en	Logout
lv	Iziet

en	Leaf
lv	Lapa

en	Non Query Based
lv	Nebalstīts uz vaicājumiem

en	Link %s
lv	Saite %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
lv	Pasta sūtītāja kļūda: nav iestatīta adresāta adrese!<br> Ja izmantojat saiti <i>Test Mail</i> , lūdzu, iestatiet <b>brīdinājuma e-pasta</b> iestatījumu.

en	Authentication failed: %s
lv	Autentifikācija neizdevās: %s

en	HELO failed: %s
lv	HELO neizdevās: %s

en	Connect failed: %s
lv	Neizdevās izveidot savienojumu: %s

en	SMTP error:
lv	SMTP kļūda:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
lv	Šis ir testa ziņojums, kas ģenerēts no kaktusiem. Šis ziņojums tika nosūtīts, lai pārbaudītu jūsu pasta iestatījumu konfigurāciju.

en	Your email settings are currently set as follows
lv	Jūsu e-pasta iestatījumi pašlaik ir iestatīti šādi

en	Method
lv	Metode

en	Checking Configuration...<br>
lv	Notiek konfigurācijas pārbaude...<br>

en	PHP's Mailer Class
lv	PHP pasta klase

en	Method: SMTP
lv	Metode: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
lv	Nav parādīts drošības apsvērumu dēļ

en	Security
lv	Drošība

en	Ping Results:
lv	Ping rezultāti:

en	Bypassed
lv	Apbraukts

en	Creating Message Text...
lv	Notiek ziņojuma teksta izveide...

en	Sending Message...
lv	Notiek ziņas sūtīšana...

en	Cacti Test Message
lv	Kaktusu testa ziņojums

en	Success!
lv	Izdevās!

en	Message Not Sent due to ping failure.
lv	Ziņojums nav nosūtīts ping kļūmes dēļ.

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
lv	Cacti atspējoja spraudni %s šādas kļūdas dēļ: %s! Plašāku informāciju skatiet Cacti žurnālfailā.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!
lv	BRĪDINĀJUMS: PollerID:%s ir nederīgs resursdatora nosaukums:%s. Vai tas nav sasniedzams, izmantojot DNS!

en	- Beta %s

en	Version %s %s
lv	Versija %s %s

en	%s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File %s missing. Please locate and replace this file
lv	BRĪDINĀJUMS: trūkst atslēgas kaktusu iekļaut failu %s. Lūdzu, atrodiet un aizstājiet šo failu

en	Aggregated Device
lv	Apkopotā ierīce

en	Not Applicable
lv	Nav piemērojams

en	Damaged Graph
lv	Bojāts grafiks

en	Remote Server
lv	Noņemiet StdDev

en	Get Page Help
lv	Saņemiet lapas palīdzību

en	Templates Selected
lv	Veidnes atlasītas

en	Enter keyword
lv	Ievadiet atslēgvārdu

en	Data Query:
lv	Datu vaicājums:

en	CSV Export of Graph Data
lv	Grafika datu CSV eksportēšana

en	Time Graph View
lv	Laika grafika skats

en	Edit Device
lv	Rediģēt ierīci

en	Kill Spikes in Graphs
lv	Nogalināt tapas grafikos

en	Previous
lv	Iepriekšējais

en	%d to %d of %s [ %s ]
lv	%d līdz %d no %s [ %s ]

en	Next
lv	Nākamie

en	All %d %s
lv	Visas %d %s

en	Current Page: %s
lv	Pašreizējā lapa: %s

en	No %s Found
lv	%s nav atrasts

en	#

en	GPrint

en	Alpha %
lv	Alfa %

en	No Source
lv	Nav avota

en	Choose an action
lv	Izvēlieties darbību

en	Execute Action
lv	Izpildīt darbību

en	Logs
lv	Žurnāli

en	Standard Deviations
lv	Standarta novirzes

en	Variance Outliers
lv	Izkliedes novirzes

en	Kills Per RRA
lv	Nogalina Per RRA

en	Remove StdDev
lv	Noņemiet StdDev

en	Remove Variance
lv	Noņemt dispersiju

en	Gap Fill Range
lv	Atstarpes aizpildīšanas diapazons

en	Float Range
lv	Float diapazons

en	Dry Run StdDev

en	Dry Run Variance

en	Dry Run Gap Fill Range

en	Dry Run Float Range

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
lv	Atļaut vai ierobežot tabulas kolonnu izplatīšanos ārpus pašreizējiem logu ierobežojumiem.

en	Enter a search term
lv	Ievadiet meklēšanas vienumu

en	Enter a regular expression
lv	Ievadiet regulāro izteiksmi

en	No file selected
lv	Nav atlasīti faili

en	SpikeKill Results
lv	SpikeKill rezultāti

en	Click to view just this Graph in Realtime
lv	Noklikšķiniet, lai skatītu tikai šo grafiku reāllaikā

en	Click again to take this Graph out of Realtime
lv	Noklikšķiniet vēlreiz, lai izņemtu šo grafiku no reāllaika

en	Standard Mode
lv	Standarta režīms

en	Compact Mode
lv	Kompaktais režīms

en	Dark Color Mode
lv	Tumšo krāsu režīms

en	Light Color Mode
lv	Gaismas krāsu režīms

en	Use System Color
lv	Izmantojiet sistēmas krāsu

en	Ignore System Color
lv	Ignorēt sistēmas krāsu

en	Help
lv	Palīdzība

en	Cacti Home
lv	Kaktusu mājas

en	Miscellaneous
lv	Dažādi

en	Dashboards
lv	Informācijas paneļi

en	Charts
lv	Diagrammas

en	Cacti Project Page
lv	Kaktusu projekta lapa

en	Spine
lv	Mugurkauls

en	RRDProxy
lv	RRD starpniekserveris

en	Keyboard
lv	Tastatūra

en	Shortcuts
lv	Īsceļi

en	Contribute to the Cacti Project
lv	Piedalieties kaktusu projektā

en	Help in Developing
lv	Palīdzība attīstībā

en	Donation & Sponsoring
lv	Ziedošana un sponsorēšana

en	Client
lv	Klients

en	Help in Translating
lv	Palīdzība tulkošanā

en	Report a bug
lv	Ziņot par kļūdu

en	Cacti

en	Click to Show/Hide Filter
lv	Noklikšķiniet, lai parādītu/paslēptu filtru

en	Clear Current Filter
lv	Notīrīt pašreizējo filtru

en	Clipboard
lv	Starpliktuve

en	Clipboard ID
lv	Starpliktuves ID

en	Copy operation is unavailable at this time
lv	Kopēšanas darbība pašlaik nav pieejama

en	Failed to find data to copy!
lv	Neizdevās atrast datus, ko kopēt!

en	Clipboard has been updated
lv	Starpliktuve ir atjaunināta

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
lv	Diemžēl jūsu starpliktuvi pašlaik nevarēja atjaunināt

en	Passphrase length meets 8 character minimum
lv	Ieejas frāzes garums ir vismaz 8 rakstzīmes

en	Passphrase too short
lv	Par īsu ieejas frāze

en	Passphrase matches but too short
lv	Ieejas frāze atbilst, bet pārāk īsa

en	Passphrase too short and not matching
lv	Ieejas frāze ir pārāk īsa un neatbilst

en	Passphrases match
lv	Ieejas frāzes atbilst

en	Passphrases do not match
lv	Ieejas frāzes nesakrīt

en	Sorry, we could not process your last action.
lv	Atvainojiet, mēs nevarējām apstrādāt jūsu pēdējo darbību.

en	Error:
lv	Kļūda:

en	Reason:
lv	Iemesls:

en	Action failed
lv	Darbība neizdevās

en	Connection Successful
lv	Savienojums ir veiksmīgs

en	Connection Failed
lv	Savienojums neizdevās

en	The response to the last action was unexpected.
lv	Atbilde uz pēdējo darbību bija negaidīta.

en	Some Actions failed
lv	Dažas darbības neizdevās

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
lv	Ņemiet vērā, ka mēs nevarējām apstrādāt visas jūsu darbības. Sīkāka informācija ir sniegta zemāk.

en	Operation successful
lv	Operācija veiksmīga

en	The Operation was successful. Details are below.
lv	Operācija bija veiksmīga. Sīkāka informācija ir sniegta zemāk.

en	Pause
lv	Pauze

en	Zoom In
lv	Pietuvināt

en	Zoom Out
lv	Attālināt

en	Zoom Out Factor
lv	Tālināšanas koeficients

en	Timestamps
lv	Laika zīmogi

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Positioning
lv	Tālināt pozicionēšanu

en	Zoom Mode
lv	Tālummaiņas režīms

en	Quick
lv	Ātri

en	Open in new tab
lv	Atvērt jaunā cilnē

en	Save graph
lv	Saglabāt grafiku

en	Copy graph
lv	Kopēt grafiku

en	Copy graph link
lv	Kopēt diagrammas saiti

en	Always On
lv	Vienmēr

en	Auto
lv	Automātiksi

en	Always Off
lv	Vienmēr izslēgts

en	Begin with
lv	Sāciet ar

en	End with
lv	Beigās ar

en	Close
lv	Aizvērt

en	3rd Mouse Button
lv	3. peles poga

en	Apply filter to table
lv	Lietojiet filtru tabulai

en	Reset filter to default values
lv	Atiestatīt filtra noklusējuma vērtības

en	File Found
lv	Fails atrasts

en	Path is a Directory and not a File
lv	Ceļš ir direktorijs, nevis fails

en	File is Not Found
lv	Fails nav atrasts

en	Enter a valid file path
lv	Ievadiet derīgu faila ceļu

en	Directory Found
lv	Atrasts direktorijs

en	Path is a File and not a Directory
lv	Ceļš ir fails, nevis direktorijs

en	Directory is Not found
lv	Katalogs nav atrasts

en	Enter a valid directory path
lv	Ievadiet derīgu direktorijas ceļu

en	Cacti Color (%s)
lv	Kaktusu krāsa (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
lv	FONTU PĀRBAUDE NAV IESPĒJAMA

en	Warning Unsaved Form Data
lv	Brīdinājums par nesaglabātiem veidlapas datiem

en	Unsaved Changes Detected
lv	Konstatētas nesaglabātas izmaiņas

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
lv	Šajā veidlapā ir nesaglabātas izmaiņas. Ja nospiedīsiet "Turpināt", šīs izmaiņas tiks atmestas. Nospiediet "Atcelt", lai turpinātu veidlapas rediģēšanu.

en	Attempted SQL Injection
lv	SQL injekcijas mēģinājums

en	There was a SQL Injection attempted on the page
lv	Lapā tika mēģināts veikt SQL injekciju

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s
lv	Klients mēģināja izveidot SQL injekciju kaktusos, iespējams, no ārēja resursdatora ar adresi %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
lv	Datu vaicājuma datu avoti ir jāizveido, izmantojot %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
lv	Saglabājiet pašreizējās grafiku, kolonnu, sīktēlu, iepriekš iestatīto un laika nobīdes preferences savā profilā

en	Columns
lv	Kolonnas

en	%d Column
lv	%d kolonna

en	Custom
lv	Pielāgots

en	From
lv	No

en	Start Date Selector
lv	Sākuma datuma atlasītājs

en	To
lv	Kam

en	End Date Selector
lv	Beigu datuma atlasītājs

en	Shift Time Backward
lv	Pārbīdīt laiku atpakaļ

en	Define Shifting Interval
lv	Definējiet pārslēgšanas intervālu

en	Shift Time Forward
lv	Laika maiņa uz priekšu

en	Refresh selected time span
lv	Atsvaidzināt atlasīto laika posmu

en	Return to the default time span
lv	Atgriezties uz noklusējuma laika posmu

en	Window
lv	Logs

en	Interval
lv	Intervāls

en	Stop
lv	Apturēt

en	Create Graph from %s
lv	Izveidot diagrammu no %s

en	Create %s Graphs from %s
lv	Izveidot %s diagrammas no %s

en	Graph [Template: %s]
lv	Diagramma [Veidne: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
lv	Diagrammas vienumi [Veidne: %s]

en	Data Source [Template: %s]
lv	Datu avots [Veidne: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
lv	Pielāgoti dati [Veidne: %s]

en	New Report
lv	Jauns ziņojums

en	Give this Report a descriptive Name
lv	Piešķiriet šim pārskatam aprakstošu nosaukumu

en	Enable Report
lv	Iespējot atskaiti

en	Check this box to enable this Report.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu šo pārskatu.

en	Output Formatting
lv	Izvades formatēšana

en	Use Custom Format HTML
lv	Izmantojiet pielāgotā formāta HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
lv	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties pārskatam izmantot pielāgotu html un CSS.

en	Format File to Use
lv	Izmantotais faila formāts

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
lv	Izvēlieties pielāgotu HTML noformējuma un CSS failu. Šis fails satur gan HTML, gan CSS kodu, kas noformē jūsu atskaites izskatu. Ja tas satur kaut ko vairāk par CSS kodu, tad failā jāievieto īpašs tags <REPORT>. Šis <REPORT> tags tiks aizstāts ar atskaites saturu. Šie faili atrodas 'formats' mapē.

en	Default Text Font Size
lv	Noklusējuma teksta fonta lielums

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
lv	Definē noklusējuma fonta lielumu visam pārskata tekstam, tostarp ziņojuma nosaukumam.

en	Default Object Alignment
lv	Noklusējuma objektu līdzināšana

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
lv	Definē noklusējuma līdzinājumu tekstam un diagrammām.

en	Graph Linked
lv	Saistīts grafiks

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
lv	Vai diagrammas ir jāsaista ar vietni Cacti?

en	Graph Settings
lv	Grafika iestatījumi

en	Graph Columns
lv	Grafika kolonnas

en	The number of Graph columns.
lv	Grafika kolonnu skaits.

en	The Graph width in pixels.
lv	Diagrammas platums pikseļos.

en	The Graph height in pixels.
lv	Grafika augstums pikseļos.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
lv	Vai diagrammas ir jāatveido kā sīktēli?

en	Email Frequency
lv	E-pasta biežums

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
lv	Nākamais pasta atskaites nosūtīšanas laika zīmogs

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
lv	Sākuma laiks [pirmā|nākamā] pasta sūtīšanai. Visi turpmākie pasta sūtīšanas laiki tiks balstīti uz šo sākuma laiku. Labs piemērs varētu būt 2:00. Laikam jābūt nākotnē. Ja tiek izmantots daļējs laiks, piemēram, 2:00, tiek pieņemts, ka tas ir nākotnē.

en	Report Interval
lv	Atskaites intervāls

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
lv	Definē atskaites biežumu attiecībā pret iepriekš norādīto pasta laiku.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
lv	piem. “Nedēļa(s)” apzīmē iknedēļas atskaites intervālu.

en	Interval Frequency
lv	Intervāla biežums

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
lv	Pamatojoties uz iepriekš minēto pārskata intervāla laika posmu, definē biežumu šajā intervālā.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
lv	piem. Ja atskaites intervāls ir "Mēnesis(-i)", tad "2" norāda Ik pēc "2 mēnešiem(-iem) no nākamā pasta laika". Visbeidzot, ja izmantojat mēneša(-u) atskaites intervālus, 'Nedēļas diena' un 'Mēneša diena' tiek aprēķināti, pamatojoties uz iepriekš norādīto pasta laiku.

en	Email Sender/Receiver Details
lv	E-pasta sūtītāja/saņēmēja informācija

en	Subject
lv	Temats

en	Cacti Report
lv	Kaktusu ziņojums

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
lv	Šī vērtība tiks izmantota kā noklusējuma e-pasta tēma. Pārskata nosaukums tiks izmantots, ja lauks tiks atstāts tukšs.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
lv	Šis vārds tiks izmantots kā noklusējuma e-pasta sūtītājs

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
lv	Šī adrese tiks izmantota kā e-pasta sūtītāja adrese

en	To Email Address(es)
lv	Uz e-pasta adresi(-es)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
lv	Lūdzu, atdaliet vairākas adreses ar komatu (,)

en	BCC Address(es)
lv	BCC adrese(-es)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
lv	Aklā kopija. Lūdzu, atdaliet vairākas adreses ar komatu (,)

en	Image attach type
lv	Attēla pievienošanas veids

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
lv	Izvēlieties vienu no norādītajiem attēlu pielikumu veidiem

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
lv	Datums/laiks pārcelts uz to pašu laiku Rīt

en	Click 'Continue' to delete the following Report(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārņemtu īpašumtiesības uz šādu(-iem) pārskatu(-iem).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report(s). You may optionally change the title for the new Reports
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šādu(-us) pārskatu(-us). Pēc izvēles varat mainīt jauno pārskatu nosaukumu

en	Click 'Continue' to enable the following Report(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu(-us) pārskatu(-us).

en	Please be certain that those Report(s) have successfully been tested first!
lv	Lūdzu, pārliecinieties, ka šie ziņojumi vispirms ir veiksmīgi pārbaudīti!

en	Click 'Continue' to disable the following Reports.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādītos pārskatus.

en	Click 'Continue' to send the following Report(s) now.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai tūlīt nosūtītu šādu(-s) ziņojumu(-s).

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
lv	Nevar nosūtīt ziņojumu “%s”. Lūdzu, iestatiet galamērķa e-pasta adreses

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
lv	Nevar nosūtīt ziņojumu “%s”. Lūdzu, iestatiet e-pasta tēmu

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
lv	Nevar nosūtīt ziņojumu “%s”. Lūdzu, iestatiet e-pasta adresi no vārda

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
lv	Nevar nosūtīt ziņojumu “%s”. Lūdzu, iestatiet e-pasta adresi no adreses

en	Item Type to be added.
lv	Pievienojamā elementa tips.

en	Graph Tree
lv	Grafika koks

en	Select a Tree to use.
lv	Izvēlieties izmantojamo koku.

en	Graph Tree Branch
lv	Grafika koka zars

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
lv	Atlasiet koka zaru, ko izmantot diagrammām un ierīcēm. Ierīces tiks uzskatītas par filiālēm.

en	Cascade to Branches
lv	Kaskāde uz filiālēm

en	Should all Branch Graphs be rendered?
lv	Vai ir jāatveido visi filiāļu diagrammi?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
lv	Atlasiet vietni, lai filtrētu ierīces un grafikus.

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
lv	Atlasiet ierīces veidni, ko izmantot, lai filtrētu ierīces vai diagrammas.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
lv	Atlasiet ierīci, kas jāizmanto, lai filtrētu vai atlasītu grafikus ierīces veida gadījumā.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
lv	Ierīcei atlasiet diagrammas veidni, ko izmantot, lai filtrētu, vai atlasiet Grafikus ierīces veida gadījumā.

en	Graph Name Regular Expression
lv	Grafika nosaukums Regulārā izteiksme

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
lv	Ar Perl saderīga regulārā izteiksme (REGEXP), ko izmanto, lai atlasītu grafikus, ko iekļaut no koka vai ierīces.

en	The Graph to use for this report item.
lv	Grafiks, ko izmantot šim atskaites elementam.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
lv	Grafika beigu laiks tiks iestatīts uz ieplānoto pārskata nosūtīšanas laiku. Tātad, ja vēlaties, lai dažādu grafiku beigu laiks būtu pusnakts, nosūtiet pārskatu pusnaktī. Grafika sākuma laiks būs beigu laiks mīnus diagrammas laika posms.

en	Alignment
lv	Līdzinājums

en	Alignment of the Item
lv	Elementa izlīdzināšana

en	Fixed Text
lv	Fiksēts teksts

en	Enter descriptive Text
lv	Ievadiet aprakstošu tekstu

en	Font Size
lv	Fonta lielums

en	Font Size of the Item
lv	Elementa fonta izmērs

en	Report Item [edit Report: %s]
lv	Atskaites elements [labot atskaiti: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
lv	Atskaites elements [jauna atskaite: %s]

en	Events
lv	Notikumi

en	Send Report
lv	Nosūtīt ziņojumu

en	[new]
lv	[jauns]

en	Details %s
lv	Sīkāka informācija %s

en	Report Items %s
lv	Ziņot par vienumiem %s

en	Scheduled Events %s
lv	Plānotie pasākumi %s

en	Report Preview %s
lv	Pārskata priekšskatījums %s

en	Item Details
lv	Elementa detalizēta informācija

en	Graph: %s
lv	Diagramma: %s

en	Using CSS
lv	Izmantojot CSS

en	Device: %s
lv	Ierīce: %s

en	, Graph Template: All Templates
lv	, Grafika veidne: visas veidnes

en	, Graph Template: %s
lv	, Diagrammas veidne: %s

en	, Using RegEx: "%s"
lv	, Izmantojot regulāro izteiksmi: "%s"

en	Tree: %s
lv	Koks: %s

en	, Device: %s
lv	, Ierīce: %s

en	, Branch: %s
lv	, filiāle: %s

en	(All Branches)
lv	(Visas filiāles)

en	(Current Branch)
lv	(pašreizējā filiāle)

en	No Report Items
lv	Nav atskaites vienumu

en	Administrator Level
lv	Administratora līmenis

en	Reports [%s]
lv	Pārskati [%s]

en	User Level
lv	Lietotāja līmenis

en	Reports
lv	Atskaites

en	Owner
lv	Īpašnieks

en	Frequency
lv	Frekvence

en	Last Run
lv	Pēdējais skrējiens

en	Next Run
lv	Nākamais skrējiens

en	Report Title
lv	Pārskata nosaukums

en	Report Disabled - No Owner
lv	Ziņot par atspējotu — nav īpašnieka

en	Every
lv	Katrs

en	Multiple
lv	Vairāki

en	Invalid
lv	Nederīgs

en	No Reports Found
lv	Pārskati netika atrasti

en	Graph Template:
lv	Diagrammas veidne:

en	Template Based
lv	Pamatojoties uz veidni

en	Tree:
lv	Koks:

en	Site:
lv	Atrašanās vieta:

en	Leaf:
lv	Lapa:

en	Device Template:
lv	Ierīces veidne:

en	Applied
lv	Pielietots

en	Filter
lv	Filtrēt

en	Graph Filters
lv	Grafiku filtri

en	Set/Refresh Filter
lv	Iestatīt/atsvaidzināt filtru

en	(Non Graph Template)
lv	(Ne-diagrammas veidne)

en	Selected
lv	Atlasīts

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
lv	Regulārā izteiksme "%s" nav derīga. Kļūda ir %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
lv	Kaktusu regulārās izteiksmes ir ierobežotas līdz 50 rakstzīmēm tikai drošības apsvērumu dēļ.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
lv	Kaktusu regulārās izteiksmes nedrīkst ietvert puskrāsu rakstzīmi.

en	There was an internal error!
lv	Radās iekšēja kļūda!

en	Backtrack limit was exhausted!
lv	Atkāpšanās limits ir izsmelts!

en	Recursion limit was exhausted!
lv	Rekursijas limits ir izsmelts!

en	Bad UTF-8 error!
lv	Nepareiza UTF-8 kļūda!

en	Bad UTF-8 offset error!
lv	Nepareiza UTF-8 nobīdes kļūda!

en	Down (Thold)
lv	Lejupielādēt

en	Error
lv	Kļūda

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
lv	Validācijas kļūda mainīgajam %s ar vērtību %s. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet atpakaļ izsekošanu zemāk.

en	Validation Error
lv	Validācijas kļūda

en	written
lv	rakstīts

en	could not open
lv	nevarēja atvērt

en	not exists
lv	neeksistē

en	not writable
lv	nav rakstāms

en	New Graph Template: %s
lv	, Diagrammas veidne: %s

en	New Data Query: %s
lv	Datu vaicājums [%s]

en	Unknown Field
lv	Nezināms lauks

en	Import Preview Results
lv	Importēt priekšskatījuma rezultātus

en	Import Results
lv	Importēt rezultātus

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
lv	Ja pakotne tiktu importēta, Cacti veiktu šādas izmaiņas:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
lv	Cacti pakotnei ir importējis šādas preces:

en	Package Files
lv	Pakešu faili

en	[preview]
lv	[priekšskatījums]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
lv	Ja veidne tiktu importēta, Cacti veiktu šādas izmaiņas:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
lv	Cacti ir importējis šādus vienumus veidnei:

en	[success]
lv	[panākumi]

en	[fail]
lv	[neizdevās]

en	[preview]
lv	[priekšskatījums]

en	[updated]
lv	[atjaunināts]

en	[unchanged]
lv	[nemainīts]

en	Found Dependency:
lv	Atrastā atkarība:

en	Unmet Dependency:
lv	Neapmierinātā atkarība:

en	Path was not writable
lv	Ceļš nebija rakstāms

en	Path is not writable
lv	Ceļš nav rakstāms

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
lv	Neizdevās iestatīt norādīto %sRRDTool versiju: %s

en	Invalid Theme Specified
lv	Norādīts nederīgs motīvs

en	Resource is not writable
lv	Resurss nav rakstāms

en	File not found
lv	Fails nav atrasts

en	PHP did not return expected result
lv	PHP neatdeva gaidīto rezultātu

en	Unexpected path parameter
lv	Negaidīts ceļa parametrs

en	Failed to apply specified profile %s != %s
lv	Neizdevās lietot norādīto profilu %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
lv	Neizdevās lietot norādīto režīmu: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
lv	Neizdevās lietot norādīto automatizācijas ignorēšanu: %s

en	Failed to apply specified cron interval
lv	Neizdevās lietot norādīto cron intervālu

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
lv	Neizdevās lietot '%s' kā automatizācijas diapazonu

en	No matching snmp option exists
lv	Nav atbilstošas snmp opcijas

en	No matching template exists
lv	Nav atbilstošas veidnes

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
lv	Instalēšanas programma nevarēja turpināt neparedzētas kļūdas dēļ.

en	Please report this to the Cacti Group.
lv	Lūdzu, ziņojiet par to Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
lv	Nezināms iemesls: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
lv	Jūs mēģināt instalēt Cacti %s 0.6.x datu bāzē. Diemžēl to nevar izpildīt.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
lv	Lai varētu turpināt, OBLIGĀTI jāizveido jauna datu bāze, jāimportē tajā "cacti.sql":

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
lv	Pēc tam OBLIGĀTI jāatjaunina "include/config.php", lai norādītu uz jauno datu bāzi.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
lv	PIEZĪME. Jūsu esošie dati netiks mainīti, kā arī tie vai vēsture nebūs pieejama jaunajai instalēšanai

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
lv	Jūs esat izveidojis jaunu datu bāzi, bet vēl neesat importējis failu 'cacti.sql'. Lai turpinātu, komandrindā izpildiet tālāk norādītās darbības:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
lv	Šī kļūda var tikt ģenerēta arī tad, ja kaktusu datu bāzes lietotājam nav pareizu atļauju Cacti datu bāzē. Lūdzu, pārliecinieties, ka Cacti datu bāzes lietotājam ir iespēja ATLASĪT, IEVIETOT, dzēst, ATJAUNINĀT, IZVEIDOT, MAINĪT, DROP, INDEX Cacti datu bāzē.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
lv	Jums OBLIGĀTI JĀIEMPORTĒ arī MySQL TimeZone informācija MySQL un piešķiriet Cacti lietotājam SELECT piekļuvi tabulai mysql.time_zone_name.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
lv	Operētājsistēmā Linux/UNIX čaulā kā “root” palaidiet šo:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
lv	Operētājsistēmā Windows jums jāievēro šeit sniegtie norādījumi Laika joslas apraksta tabula . Kad tas ir pabeigts, varat izdot šādu komandu, lai piešķirtu Cacti lietotājam piekļuvi tabulām:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
lv	Pēc tam MySQL palaidiet šo darbību kā administrators:

en	Test Connection
lv	Pārbaudīt savienojumu

en	Begin
lv	Sāciet

en	Upgrade
lv	Apgreidot

en	Downgrade
lv	Pazemināt

en	Cacti Version
lv	Kaktusu versija

en	License Agreement
lv	Licences līgums

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
lv	Šķiet, ka šai Cacti versijai (%s) nav derīga versijas koda. Lūdzu, sazinieties ar Cacti izstrādes komandu, lai pārliecinātos, ka tas ir labots. Ja laidienā redzat šo kļūdu, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to vietnē GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
lv	Paldies, ka veltījāt laiku, lai lejupielādētu un instalētu Cacti — jūsu tīklam paredzēto pilnīgo grafiku risinājumu. Pirms varat sākt veidot foršus grafikus, kaktusiem ir jāzina daži dati.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
lv	Pārliecinieties, ka esat izlasījuši un izpildījuši vajadzīgās darbības, kas nepieciešamas, lai uzstādītu Cacti. Uzstādīšanas informāciju Unix un Win32 operētājsistēmām var atrast sekojot to atbilstošajām saitēm.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
lv	Šis process palīdzēs jums veikt versijas '%s' atjaunināšanu.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
lv	Turklāt, ja tas ir jauninājums, noteikti izlasiet jaunināšanas informācijas failu.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
lv	NAV ieteicams pazemināt versiju, jo datu bāzes struktūra var būt nekonsekventa

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
lv	Cacti ir licencēts saskaņā ar GNU vispārējo publisko licenci, jums ir jāpiekrīt tās noteikumiem, pirms turpināt:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
lv	Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, bet BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Plašāku informāciju skatiet GNU vispārējā publiskajā licencē.

en	Accept GPL License Agreement
lv	Piekrītiet GPL licences līgumam

en	Select default theme:
lv	Izvēlieties noklusējuma motīvu:

en	Pre-installation Checks
lv	Pirmsinstalēšanas pārbaudes

en	Location checks
lv	Atrašanās vietas pārbaudes

en	ERROR:
lv	KĻŪDA:

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
lv	Lūdzu, atjauniniet config.php, norādot pareizo kaktusu relatīvo URI atrašanās vietu (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
lv	Jūsu Cacti konfigurācijai ir relatīvi pareizais ceļš (url_path) failā config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
lv	PHP — ieteikumi (%s)

en	PHP Recommendations (
lv	PHP ieteikumi

en	Current
lv	Pašreizējais

en	Recommended
lv	Ieteicams

en	PHP Binary
lv	PHP binārs

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
lv	PHP binārā atrašanās vieta nav derīga, un tā ir jāatjaunina.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
lv	Iestatījumu tabulā atjauniniet vērtību path_php_binary.

en	Passed
lv	Nokārtots

en	Warning
lv	Brīdinājums

en	Restart Required
lv	Nepieciešams

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
lv	Konkrētā vērtība, šķiet, atšķiras palaistajā konfigurācijā no INI faila.

en	PHP - Module Support (Required)
lv	PHP — moduļa atbalsts (nepieciešams)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
lv	Lai kaktusi darbotos pareizi, ir jāinstalē vairāki PHP moduļi. Ja kāds no tiem nav instalēts, jūs nevarēsit turpināt instalēšanu, kamēr tas netiks izlabots. Turklāt optimālai sistēmas veiktspējai Cacti ir jādarbina ar noteiktiem MySQL sistēmas mainīgajiem. Lūdzu, ievērojiet MySQL ieteikumus pēc saviem ieskatiem. Ja jums ir kādi jautājumi, vienmēr meklējiet MySQL dokumentāciju.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
lv	Šie PHP paplašinājumi ir obligāti, un pirms turpināt Cacti instalēšanu, tie OBLIGĀTI jāinstalē.

en	Required PHP Modules
lv	Nepieciešamie PHP moduļi

en	Installed
lv	Uzstādīts

en	Required
lv	Nepieciešams

en	PHP - Module Support (Optional)
lv	PHP — moduļa atbalsts (pēc izvēles)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
lv	Ieteicami ir šādi PHP paplašinājumi, un tie ir jāinstalē pirms Cacti instalēšanas turpināšanas. PIEZĪME. Ja plānojat atbalstīt SNMPv3 ar IPv6, pašlaik nevajadzētu instalēt php-snmp moduli.

en	Optional Modules
lv	Izvēles moduļi

en	Optional
lv	Pēc izvēles

en	MySQL - TimeZone Support
lv	MySQL — laika joslas atbalsts

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
lv	Jūsu MySQL TimeZone datu bāze nav aizpildīta. Pirms turpināt, lūdzu, aizpildiet šo datu bāzi.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
lv	Jūsu Cacti datu bāzes pieteikšanās kontam nav piekļuves MySQL TimeZone datubāzei. Lūdzu, nodrošiniet Cacti datu bāzes kontam "select" piekļuvi tabulai "time_zone_name" datu bāzē "mysql" un aizpildiet MySQL laika joslas informāciju pirms turpināt.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
lv	Jūsu Cacti datu bāzes kontam ir piekļuve MySQL TimeZone datubāzei, un šī datu bāze ir aizpildīta ar globālo laika joslas informāciju.

en	MySQL - Settings
lv	MySQL — iestatījumi

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
lv	Šie MySQL veiktspējas regulēšanas iestatījumi palīdzēs jūsu Cacti sistēmai darboties labāk bez problēmām ilgāku laiku.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
lv	Ieteicamie MySQL sistēmas mainīgo iestatījumi

en	Installation Type
lv	Instalācijas veids

en	Upgrade from %s to %s
lv	Jaunināt no %s uz %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
lv	Problēmu gadījumā ir ļoti ieteicams notīrīt pārlūka kešatmiņu, pārstartēt pārlūku (nevis tikai aizvērt cilni, kurā Cacti atvērts) un mēģināt vēlreiz. Ja tas nepalīdz, variet ziņot problēmu The Cacti Group komandai

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
lv	Retos gadījumos esam saņēmuši ziņojumus no lietotājiem, kuriem ir radušās nelielas problēmas koda izmaiņu dēļ. Šīs problēmas rada tas, ka pārlūkprogramma saglabā pirmsjaunināšanas kodu, un, lai gan esam veikuši pasākumus, lai samazinātu tā iespējamību, tā joprojām var rasties. Ja jums ir nepieciešami norādījumi par pārlūkprogrammas kešatmiņas notīrīšanu, https://www.refreshyourcache.com/ ir labs sākumpunkts.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
lv	Ja pēc kešatmiņas notīrīšanas un pārlūkprogrammas restartēšanas joprojām rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs mēģināsim noteikt tās cēloni.

en	Downgrade from %s to %s
lv	Pazemināt no %s uz %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
lv	Šķiet, ka jūs pārejat uz iepriekšējo versiju. Jaunākajai versijai veiktās datu bāzes izmaiņas netiks atsauktas un var radīt problēmas.

en	Please select the type of installation
lv	Lūdzu, izvēlieties instalācijas veidu

en	Installation options:
lv	Uzstādīšanas iespējas:

en	Choose this for the Primary site.
lv	Izvēlieties šo primārajai vietnei.

en	New Primary Server
lv	Jauns primārais serveris

en	New Remote Poller
lv	Jauns attālais aptaujātajs

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
lv	Attālinātie aptauju meklētāji tiek izmantoti, lai piekļūtu tīkliem, kas nav viegli pieejami primārajai vietnei.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
lv	Tālāk norādītā informācija ir noteikta no Cacti konfigurācijas faila. Ja tā nav pareiza, lūdzu, pirms turpināt, rediģējiet "include/config.php".

en	Local Database Connection Information
lv	Vietējās datu bāzes savienojuma informācija

en	Database: %s
lv	Datu bāze: %s

en	Database User: %s
lv	Datu bāzes lietotājs: %s

en	Database Hostname: %s
lv	Datu bāzes saimniekdatora nosaukums: %s

en	Port: %s
lv	Ports: %s

en	Server Operating System Type: %s
lv	Servera operētājsistēmas veids: %s

en	Central Database Connection Information
lv	Centrālās datu bāzes savienojuma informācija

en	Configuration Readonly!
lv	Konfigurācija Tikai lasāma!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
lv	Lai konfigurētu attālo aptauju, jūsu config.php failam instalēšanas laikā ir jābūt rakstītam tīmekļa serverim. Kad instalēšana ir pabeigta, šim failam ir jāiestata tikai lasāms, lai novērstu iespējamās drošības problēmas.

en	Configuration of Poller
lv	Aptaujātaja konfigurēšana

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
lv	Jūsu Remote Cacti Poller informācija nav iekļauta jūsu config.php failā. Lūdzu, pārskatiet config.php.dist un iestatiet mainīgos: $rdatabase_default, $rdatabase_username utt. Šie mainīgie ir jāiestata un jānorāda atpakaļ uz jūsu primāro kaktusu datu bāzes serveri. Izlabojiet to un mēģiniet vēlreiz.

en	Remote Poller Variables
lv	Attālā aptaujātaja mainīgie lielumi

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
lv	Mainīgie, kas jāiestata failā config.php, ir šādi:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
lv	Instalēšanas programma automātiski piešķir $poller_id un pievieno to failam config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
lv	Kad visi mainīgie ir iestatīti failā config.php, jums ir arī jāpiešķir $rdatabase_username piekļuve galvenajam Cacti datu bāzes serverim. Izpildiet to pašu procedūru, ko darītu ar jebkuru citu kaktusu instalēšanu. Pēc tam varat nospiest pogu Pārbaudīt savienojumu. Ja pārbaude būs veiksmīga, varēsiet turpināt un pabeigt instalēšanu.

en	Additional Steps After Installation
lv	Papildu darbības pēc instalēšanas

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
lv	Ir svarīgi, lai Centrālais Cacti serveris varētu sazināties, izmantojot MySQL, ar katru attālo Cacti datu bāzes serveri. Kad instalēšana ir pabeigta, jums ir jārediģē Remote Data Collector un jāpārliecinās, ka iestatījumi ir pareizi. Rediģējot Remote Data Collector, varat to pārbaudīt, izmantojot “Pārbaudīt savienojumu”.

en	Critical Binary Locations and Versions
lv	Kritiskās binārās vietas un versijas

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
lv	Pirms turpināt, pārliecinieties, vai visas šīs vērtības ir pareizas.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
lv	Šķiet, ka viens vai vairāki ceļi nav pareizi, nevar turpināt

en	Directory Permission Checks
lv	Direktoriju atļauju pārbaudes

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
lv	Pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet, vai tālāk norādītās direktoriju atļaujas ir pareizas. Instalēšanas laikā šiem direktorijiem ir jābūt tīmekļa servera lietotāja īpašumā. Šīs atļauju izmaiņas ir nepieciešamas, lai ļautu instalētājam instalēt ierīces veidņu pakotnes, kas ietver XML un skriptu failus, kas tiks ievietoti šajos direktorijos. Ja izvēlaties neinstalēt pakotnes, pēc instalēšanas pabeigšanas ir pieejams klikšķa skripts "install_package.php", ko var izmantot no komandrindas.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
lv	Kad instalēšana ir pabeigta, dažus no šiem direktorijiem varat iestatīt tikai lasāmiem, lai palielinātu drošību.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
lv	Šīm mapēm pēc uzstādīšanas jābūt lasāmām un rakstāmām, lai Cacti attālās sinhronizācijas process varētu tos atjaunināt, mainoties galvenajai Cacti vietnei

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
lv	Ja instalējat pakotnes, kad pakotnes ir instalētas, skriptu direktorijs ir jāmaina atpakaļ, lai tas būtu tikai lasāms, jo tādējādi vietne tiek nedaudz pakļauta.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
lv	Attālajiem aptaujātājiem ir ļoti svarīgi, lai ceļiem, kurus jūs bieži atjaunināsit, tostarp spraudņiem, skriptiem un resursu ceļiem, būtu lasīšanas/rakstīšanas piekļuve, jo datu savācējam šie ceļi būs jāatjaunina no galvenā tīmekļa servera satura.

en	Required Writable at Install Time Only
lv	Nepieciešams rakstīt tikai instalēšanas laikā

en	Not Writable
lv	Nav Rakstāms

en	Required Writable after Install Complete
lv	Nepieciešams rakstīt pēc instalēšanas pabeigšanas

en	Potential permission issues
lv	Iespējamās atļaujas problēmas

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
lv	Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu tīmekļa serverim ir lasīšanas/rakstīšanas piekļuve kaktusu mapēm, kurās tiek rādītas tālāk norādītās kļūdas.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
lv	Ja jūsu serverī ir iespējots SELinux, varat to pastāvīgi atspējot vai īslaicīgi atspējot un pēc tam pievienot atbilstošās atļaujas, izmantojot SELinux komandrindas rīkus.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
lv	Lai iespējotu lasīšanu/rakstīšanu, lietotājam “%s” ir jābūt MODIFICĒŠANAS atļaujai.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
lv	Šeit ir parādīts mapju atļauju iestatīšanas piemērs, taču, iespējams, tas būs jāpielāgo atkarībā no operētājsistēmas, lietotāju kontiem un vēlamajām atļaujām.

en	EXAMPLE:
lv	PIEMĒRS:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
lv	Kad instalēšana ir pabeigta, CSRF ceļš ir jāiestata kā tikai lasāms.

en	All folders are writable
lv	Visas mapes ir rakstāmas

en	Input Validation Whitelist Protection
lv	Ievades validācijas baltā saraksta aizsardzība

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
lv	Cacti datu ievades metodes, kas izsauc skriptu, var tikt izmantotas tādā veidā, ka administrators, kas nav administrators, var sabojāt jebkuru failu, kas pieder poller kontam, un gadījumos, kad kāds palaiž Cacti polleri kā root, var kompromitēt operētājsistēmu, ļaujot uzbrucējiem izmantot savu infrastruktūru.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
lv	Tāpēc pirms vairākām versijām Cacti tika uzlabots, lai nodrošinātu baltā saraksta iespējas šiem datu ievades metožu veidiem. Lai gan tas nodrošina Cacti rūpīgāku drošību, tas palielina darba apjomu, kas nepieciešams Cacti administratoram, lai importētu un pārvaldītu veidnes un pakotnes.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
lv	Baltais saraksts darbojas šādi: kad pirmo reizi importējat datu ievades metodi vai atkārtoti importējat datu ievades metodi un skripts un/vai argumenti jebkādā veidā mainās, datu ievades metode un visi atbilstošie datu avoti nekavējoties atspējot, līdz administrators apstiprinās, ka datu ievades metode ir derīga.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
lv	Lai šādā stāvoklī identificētu datu ievades metodes, esam nodrošinājuši validācijas skriptu Cacti CLI direktorijā, ko var palaist ar šādām opcijām:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
lv	Šī skripta opcija meklēs visas pašlaik aizliegtās datu ievades metodes un sniegs detalizētu informāciju par iemeslu.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
lv	Šī skripta opcija atceļ pašlaik aizliegto datu ievades metožu aizliegumu.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
lv	Šī skripta opcija atkārtoti iespējos visus atspējotos datu avotus.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
lv	Ir ļoti ieteicams atjaunināt savu config.php, lai iespējotu šo līdzekli, atņemot komentārus no mainīgā $input_whitelist un pēc tam palaižot trīs iepriekš minētās CLI skripta opcijas pēc tīmekļa instalēšanas pabeigšanas.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
lv	Atzīmējiet izvēles rūtiņu tālāk, lai apstiprinātu, ka esat izlasījis un sapratis šīs drošības problēmas

en	I have read this statement
lv	Esmu izlasījis šo paziņojumu

en	Default Profile
lv	Noklusējuma profils

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
lv	Lūdzu, atlasiet noklusējuma datu avota profilu, kas tiks izmantots aptaujas avotiem. Šis ir maksimālais laiks starp informācijas skenēšanas ierīcēm, tāpēc, jo mazāks ir aptaujas intervāls, jo vairāk darba tiek ieguldīts Cacti Server resursdatorā. Tāpat atlasiet paredzēto vai konfigurēto Cron intervālu, ko vēlaties izmantot datu apkopošanai.

en	Cron Interval
lv	Krona intervāls

en	Default Automation Network
lv	Noklusējuma automatizācijas tīkls

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
lv	Kad instalēšana ir pabeigta, kaktusi var automātiski skenēt tīklu. Tas izmantos tālāk norādīto tīkla diapazonu, lai noteiktu IP diapazonu, ko var skenēt. Skenēšanai ir definēts iepriekš definēts opciju kopums, kas ietver gan “publisku”, gan “privātu” kopienu izmantošanu.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
lv	Ja jūsu ierīcēm vispirms ir jāizmanto cita opciju kopa, varat tās definēt tālāk, un tās tiks izmantotas pirms noklusējuma

en	All options may be adjusted post installation
lv	Visas opcijas var pielāgot pēc uzstādīšanas

en	Default Options
lv	Noklusējuma opcijas

en	Scan Mode
lv	Skenēšanas režīms

en	Network Range
lv	Tīkla diapazons

en	Additional Defaults
lv	Papildu noklusējuma iestatījumi

en	Additional SNMP Options
lv	Papildu SNMP opcijas

en	Error Locating Profiles
lv	Kļūda, atrodot profilus

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
lv	Instalēšanu nevar turpināt, jo nevarēja atrast nevienu profilu.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
lv	Tas var notikt, ja jums ir tukša datu bāze un vēl neesat importējis failu cacti.sql

en	Template Setup
lv	Veidnes iestatīšana

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
lv	Lūdzu, atlasiet ierīces veidnes, kuras vēlaties atjaunināt jaunināšanas laikā.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
lv	Nav ieteicams atjaunināt veidnes, kurās jau esat veicis izmaiņas. Veidņu jaunināšana NEIZŅEMS grafu un datu veidņu modifikācijas un var izraisīt neparedzētu darbību. Tomēr, ja neesat veicis izmaiņas nevienā grafikā, datu vaicājumā vai datu veidnē, pakotnes atkārtotai importēšanai nevajadzētu ietekmēt. Tādā gadījumā pēc atjaunināšanas jums būs jāsinhronizē diagrammas no veidnēm.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
lv	Lūdzu, atlasiet ierīces veidnes, kuras vēlaties izmantot pēc instalēšanas. Ja jūsu operētājsistēma ir Windows, jums ir jāatlasa veidne "Windows ierīce". Ja jūsu operētājsistēma ir Linux/UNIX, noteikti atlasiet ierīces veidni Vietējā Linux mašīna.

en	Author
lv	Autors

en	Homepage
lv	Mājas lapa

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
lv	Ierīču veidnes ļauj pārraudzīt un grafiski attēlot plašu kaktusu datu klāstu. Kad esat atlasījis vajadzīgās ierīces veidnes, nospiediet "Next" un instalēšana tiks pabeigta. Lūdzu, esiet pacietīgs šajā darbībā, jo ierīču veidņu importēšana var ilgt dažas minūtes.

en	Server Collation
lv	Serveru salīdzināšana

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
lv	Šķiet, ka jūsu servera salīdzinājums ir saderīgs ar UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
lv	Šķiet, ka jūsu servera datubāzes collation parametrs NAV pilnībā saderīgs ar UTF-8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
lv	Sadaļā [mysqld] atrodiet ierakstus ar nosaukumu 'rakstzīmju kopas serveris' un 'collation-server' un iestatiet tos šādi:

en	Database Collation
lv	Datu bāzu salīdzināšana

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
lv	Šķiet, ka jūsu datu bāzes noklusējuma salīdzināšana ir saderīga ar UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
lv	Šķiet, ka jūsu datubāzes noklusējuma collation parametrs NAV pilnībā saderīga ar UTF-8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
lv	Ja salīdzinājums nav saskaņots, jebkurām spraudņu izveidotajām tabulām var būt problēmas, kas saistītas ar Cacti Core tabulām. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu datu bāze ir mainīta uz “utf8mb4_unicode_ci”, izpildot tālāk norādīto.

en	Table Setup
lv	Tabulas iestatīšana

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
lv	Jums ir vairāk tabulu, nekā jūsu PHP konfigurācija ļaus mums parādīt/konvertēt. Lūdzu, mainiet max_input_vars iestatījumu failā php.ini uz vērtību virs %s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
lv	Tabulu konvertēšana var aizņemt kādu laiku, īpaši uz lielākiem galdiem. Šo tabulu konvertēšana notiks fonā, taču tas netraucēs instalētājam to pabeigt. Tas var palēnināt dažu serveru darbību, ja nav pietiekami daudz resursu, lai MySQL varētu apstrādāt konvertēšanu.

en	Tables
lv	Tabulas

en	Collation
lv	Salīdzināšana

en	Engine
lv	Motors

en	Row Format
lv	Rindas formāts

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
lv	Viena vai vairākas tabulas ir pārāk lielas, lai tās pārveidotu instalēšanas laikā. Lai veiktu pārveidošanu, izmantojiet skriptu cli/convert_tables.php, pēc tam atsvaidziniet šo lapu. Piemēram:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
lv	Tālāk norādītās tabulas ir jāpārvērš uz UTF8 un InnoDB, izmantojot dinamisko rindu formātu. Lūdzu, atlasiet tabulas, kuras vēlaties konvertēt instalēšanas procesa laikā.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
lv	Šķiet, ka visas jūsu tabulas ir saderīgas ar UTF8 un dinamisko rindu formātu

en	Confirm Upgrade
lv	Apstipriniet jaunināšanu

en	Confirm Downgrade
lv	Apstipriniet pazemināšanu

en	Confirm Installation
lv	Apstipriniet instalēšanu

en	Install
lv	Instalēt

en	DOWNGRADE DETECTED
lv	KONSTATĒTA SAMAZINĀŠANA

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
lv	JUMS MANUĀLI JĀMAINA CACTI DATUBĀZE, LAI ATJAUNOTU JEBKĀDAS JAUNINĀJUMA VEIKTĀS IZMAIŅAS.UZSTĀDĪTĀJS NEVAR TO AUTOMĀTISKI IZDARĪT JŪSU VIETĀ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
lv	Pazemināšana jāveic tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, un tas var sabojāt instalāciju

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
lv	Jūsu Cacti serveris ir gandrīz gatavs. Lūdzu, pārbaudiet, vai esat priecīgs turpināt.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
lv	Nospiediet “%s”, pēc tam noklikšķiniet uz “%s”, lai pabeigtu instalēšanas procesu pēc ierīču veidņu atlases.

en	Installing Cacti Server v%s
lv	Cacti Server v%s instalēšana

en	Your Cacti Server is now installing
lv	Jūsu Cacti Server tagad tiek instalēts

en	Spawning background process: %s %s
lv	Nārsta fona process: %s %s

en	Complete
lv	Pabeigt

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
lv	Jūsu Cacti Server v%s ir instalēts/atjaunināts. Tagad varat sākt lietot programmatūru.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
lv	Jūsu Cacti Server v%s ir instalēts/atjaunināts ar kļūdām

en	Get Help
lv	Iegūt palīdzību

en	Report Issue
lv	Ziņot par problēmu

en	Get Started
lv	Uzsākt

en	Starting %s Process for v%s
lv	Tiek sākts %s process v%s

en	Finished %s Process for v%s
lv	Pabeigts %s process v%s

en	Found %s templates to install
lv	Atrastas %s instalējamās veidnes

en	About to import Package #%s '%s'.
lv	Tiks importēta pakotne Nr. %s "%s".

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
lv	Pakotnes Nr. %s '%s' importēšana zem profila '%s' izdevās

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
lv	Pakotnes Nr. %s “%s” importēšana profilā “%s” neizdevās

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
lv	Kartēšanas automatizācijas veidne ierīces veidnei “%s”

en	No templates were selected for import
lv	Importēšanai netika atlasīta neviena veidne

en	Updating remote configuration file
lv	Attālinātās konfigurācijas faila atjaunināšana

en	Setting default data source profile to %s (%s)
lv	Noklusējuma datu avota profila iestatīšana uz %s (%s)

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
lv	Neizdevās atrast atlasīto profilu (%s), izmaiņas netika veiktas

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
lv	Notiek automatizācijas tīkla (%s) atjaunināšana, režīms "%s" => "%s", apakštīkls "%s" => %s"

en	Failed to find automation network, no changes were made
lv	Neizdevās atrast automatizācijas tīklu, izmaiņas netika veiktas

en	Adding extra snmp settings for automation
lv	Papildu SNMP iestatījumu pievienošana automatizācijai

en	Selecting Automation Option Set %s
lv	Automatizācijas opciju kopas atlase %s

en	Updating Automation Option Set %s
lv	Notiek automatizācijas opciju kopas atjaunināšana %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
lv	Automatizācijas opciju kopa %s ir veiksmīgi atjaunināta

en	Resequencing Automation Option Set %s
lv	Atkārtotas automatizācijas opciju kopa %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
lv	Neizdevās atjaunināt automatizācijas opciju kopu %s

en	Failed to find any automation option set
lv	Neizdevās atrast nevienu automatizācijas opciju kopu

en	Device Template for First Cacti Device is %s
lv	Ierīces veidne pirmajai kaktusi ierīcei ir %s

en	Creating Graphs for Default Device
lv	Grafiku izveide noklusējuma ierīcei

en	Adding Device to Default Tree
lv	Ierīces pievienošana noklusējuma kokam

en	No templated graphs for Default Device were found
lv	Netika atrasta neviena veidnes diagramma noklusējuma ierīcei

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
lv	BRĪDINĀJUMS. Jūsu operētājsistēmas ierīces veidne nav atrasta. Lai pārraudzītu savu Cacti serveri, jums būs jāimportē ierīču veidnes vai kaktusu pakotnes.

en	Running first-time data query for local host
lv	Pirmo reizi tiek izpildīts datu vaicājums vietējam saimniekdatoram

en	Repopulating poller cache
lv	Poller kešatmiņas pārpopulācija

en	Repopulating SNMP Agent cache
lv	SNMP aģenta kešatmiņas pārpopulācija

en	Generating RSA Key Pair
lv	RSA atslēgu pāra ģenerēšana

en	Found %s tables to convert
lv	Atrastas %s tabulas konvertēšanai

en	Converting Table #%s '%s'
lv	Konvertē tabulu Nr. %s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
lv	Nav atrasta neviena tabula vai atlasīta konvertēšanai

en	Switched from %s to %s
lv	Pārslēgts no %s uz %s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
lv	PIEZĪME. Pagaidu faila izmantošana db kešatmiņai: %s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
lv	Jaunināšana no v%s (DB %s) uz v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
lv	BRĪDINĀJUMS: neizdevās atrast v%s jaunināšanas funkciju

en	Install aborted due to no EULA acceptance
lv	Instalēšana tika pārtraukta, jo nav pieņemts EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
lv	Fons jau tika sākts plkst. %s, šis mēģinājums plkst. %s tika izlaists

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
lv	Instalēšanas laikā radās izņēmums: #%s - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
lv	Instalēšana tika sākta plkst. %s, pabeigta plkst. %s

en	Both
lv	Abas

en	No - %s
lv	Nē — %s

en	%s - N/A
lv	%s — Nē

en	Web
lv	Заголовок сайта

en	%s - No
lv	%s — Nē

en	Cli
lv	Komandrindas interfeiss

en	Setting PHP Option %s = %s
lv	PHP opcijas iestatīšana %s = %s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
lv	Neizdevās iestatīt PHP opciju %s, ir %s (jābūt %s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
lv	Pilnīgai sinhronizācijai nav atrasts neviens attālais datu savācējs

en	Authentication Success
lv	Autentifikācijas panākumi

en	Authentication Failure
lv	Autentifikācijas kļūme

en	PHP LDAP not enabled
lv	PHP LDAP nav iespējots

en	No username defined
lv	Nav definēts lietotājvārds

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
lv	Protokola kļūda, serverī (%s) nevar iestatīt versiju (%s)

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
lv	Protokola kļūda, serverī (%s) nevar iestatīt novirzīšanas opciju (%s)

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
lv	Protokola kļūda, nevar sākt TLS saziņu (%s) serverī (%s)

en	Protocol Error, General failure (%s)
lv	Protokola kļūda, vispārēja kļūme (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
lv	Protokola kļūda, nevar saistīt, LDAP rezultāts: (%s) serverī (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
lv	Nevar izveidot savienojumu ar serveri (%s)

en	Connection Timeout to Server (%s)
lv	Savienojuma noildze ar serveri (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
lv	Nepietiekama piekļuve serverim (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
lv	Serverī (%s) nevarēja atrast grupu DN, ko salīdzināt

en	More than one matching user found
lv	Atrasts vairāk nekā viens atbilstošs lietotājs

en	Unable to find user from DN
lv	Nevar atrast lietotāju no DN

en	Unable to find users DN
lv	Nevar atrast lietotāju DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
lv	Nevar izveidot LDAP savienojuma objektu ar serveri (%s)

en	Specific DN and Password required
lv	Nepieciešams īpašs DN un parole

en	Invalid Password provided. Login failed.
lv	Norādīta nederīga parole. Pieslēgšanās neizdevās.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
lv	Negaidīta kļūda %s (Ldap kļūda: %s) serverī (%s)

en	ICMP Ping timed out
lv	ICMP ehotestēšanas taimauts

en	ICMP Ping Success (%s ms)
lv	ICMP ping veiksmīga (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
lv	ICMP ping Iestājās noildze

en	Destination address not specified
lv	Galamērķa adrese nav norādīta

en	default
lv	Noklusējuma

en	Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support!
lv	Lūdzu, jauniniet uz PHP 5.5.4+, lai saņemtu IPv6 atbalstu!

en	UDP ping error: %s
lv	UDP ping kļūda: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
lv	UDP Ping sekmīga (%s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
lv	TCP ping: socket_connect(), iemesls: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
lv	TCP ping: socket_select() neizdevās, iemesls: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
lv	TCP ping veiksmīga (%s ms)

en	TCP ping timed out
lv	TCP ping noildze

en	Ping not performed due to setting.
lv	Ping netika veikts iestatījuma dēļ.

en	%s Version %s or above is required for %s.
lv	Ir nepieciešama %s versija %s vai jaunāka, lai atjauninātu %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
lv	%s ir nepieciešams %s, un tas nav uzstādīts.

en	Plugin cannot be installed.
lv	Spraudni nevar uzstādīt.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
lv	Spraudņu direktorijs '%s' ir jāpārdēvē, lai noņemtu 'plugin_' no nosaukuma, pirms to var instalēt.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
lv	Direktorija '%s' spraudnis neietver versijas funkciju '%s()'. Šai funkcijai ir jāpastāv, lai spraudnis tiktu instalēts.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
lv	Direktorija "%s" spraudnis neietver instalēšanas funkciju "%s()". Šai funkcijai ir jāpastāv, lai spraudnis tiktu instalēts.

en	Plugins
lv	Spraudņi

en	Requires: Cacti >= %s
lv	Nepieciešams: Cacti >= %s

en	Legacy Plugin
lv	Mantotais spraudnis

en	Not Stated
lv	Nav norādīts

en	Device '%s' successfully added to Report.
lv	Ierīce “%s” ir veiksmīgi pievienota pārskatam.

en	Device not found! Unable to add to Report
lv	Ierīce nav atrasta! Nevar pievienot ziņojumam

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
lv	Ierīce “%s” nav pievienota pārskatam, jo tā jau pastāv pārskatā.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
lv	Problēmas nosūtot ziņojumu “%s” Problēma ar e-pastu Apakšsistēmas kļūda ir “%s”

en	Report '%s' Sent Successfully
lv	Atskaite '%s' ir veiksmīgi nosūtīta

en	(No Graph Template)
lv	(Nav diagrammas veidnes)

en	(Non Query Based)
lv	(Nebalstīts uz vaicājumiem)

en	Add to Report
lv	Pievienot ziņojumam

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
lv	Izvēlieties pārskatu, ar kuru saistīt šīs diagrammas. Izlīdzināšanas noklusējuma iestatījumi tiks izmantoti katrai diagrammai zemāk esošajā sarakstā.

en	Report:
lv	Atskaite:

en	Graph Timespan:
lv	Grafika laika posms:

en	Graph Alignment:
lv	Grafika līdzinājums:

en	Created Report Graph Item '%s'
lv	Izveidots atskaites grafikas elements " %s "

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
lv	Neizdevās pievienot atskaites grafikas elementu %s . Jau pastāv

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
lv	Izlaistā pārskata grafikas elements “ %s ” jau pastāv

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
lv	Nepieciešamais RRDfile soļa lielums ir '%s', bet novērotais solis ir '%s'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
lv	Datu avota “%s” veidam ir jābūt “%s”

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
lv	Datu avota '%s' RRD datu pulsam jābūt '%s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
lv	RRD minimumam datu avotam “%s” ir jābūt “%s”

en	DS '%s' missing in Cacti definition
lv	Kaktusu definīcijā trūkst DS '%s'

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
lv	Cacti RRA '%s' ir tāds pats CF/soļi (%s, %s) kā '%s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
lv	RRA failam '%s' ir tik pat CF/soļi (%s, %s) kā '%s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.
lv	'%s' pdp_per_row nav derīgs RRA '%s', kam jābūt '%s'. Apsveriet iespēju dzēst un ļaut kaktusiem atkārtoti izveidot RRD failu.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
lv	XFF kaktusu RRA ID '%s' ir jābūt '%s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
lv	Cacti RRA ID '%s' rindu skaits ir nepareizs. Rindu skaits ir "%s", bet tam jābūt "%s"

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
lv	Esošajā Cacti RRD failā trūkst '%s' RRA

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
lv	Kaktusu definīcijā trūkst RRA “%s”.

en	RRD File Information
lv	RRD faila informācija

en	Data Source Items
lv	Datu avota vienumi

en	Minimal Heartbeat
lv	Minimālais RRD datu pulss

en	Min

en	Max
lv	Maks.

en	Last DS
lv	Pēdējā DS

en	Unknown Sec
lv	Nezināma sek

en	Round Robin Archive
lv	Round Robin arhīvs

en	Cur Row
lv	Pašreizējā rinda

en	PDP per Row
lv	PDP katrā rindā

en	CDP Prep Value (0)
lv	CDP sagatavošanas vērtība (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
lv	CDP nezināmie datu punkti (0)

en	Errors Found
lv	%s nav atrasts

en	Optional Tuning Recommendations
lv	Datu avotu labošanas ieteikumi

en	rename %s to %s
lv	pārdēvēt %s par %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
lv	Kļūda, parsējot rrdtool dump XML

en	ERROR while writing XML file: %s
lv	KĻŪDA, rakstot XML failu: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
lv	KĻŪDA: RRDfails %s nav ierakstāms

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
lv	Kļūda, parsējot RRDtool izgāztuves XML

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
lv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) noņemts no RRD faila

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
lv	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) pievieno RRD failam

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
lv	Vietnei nav rakstīšanas piekļuves %s, iespējams, nevar izveidot/atjaunināt RRD

en	(Custom)
lv	(Pielāgots)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
lv	Neizdevās atvērt datu failu, iespējams, aptaujātajs vēl nav palaists

en	RRA Folder
lv	RRA mape

en	Root
lv	ROOT - uz objektu orientēta bibliotēku kopa mērogojamu datu analīzei

en	Unknown RRDtool Error
lv	Nezināma RRDtool kļūda

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
lv	Mēģinājums izveidot grafiku no neveidnes

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
lv	Mēģinājums izveidot grafiku no noņemtās diagrammas veidnes

en	Created: %s
lv	Izveidots: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
lv	KĻŪDA: baltā saraksta validācija neizdevās. Pārbaudiet datu ievades metodi

en	Graph Not created for %s due to bad data
lv	Diagramma %s nav izveidota nepareizu datu dēļ

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
lv	PIEZĪME. Diagramma nav pievienota datu vaicājumam %s un indeksam %s datu avota pārbaudes kļūmes dēļ

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
lv	MySQL 5.6+ un MariaDB 10.0+ ir lieliski laidieni, un to izvēle ir ļoti laba. Noteikti izmantojiet jaunāko versiju, kas novērš ilgstošu zema līmeņa tīkla problēmu, kas izraisīja daudzas uzticamības problēmas.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
lv	Ir stingri ieteicams iespējot InnoDB jebkurā %s versijā, kas ir vecāka par 5.5.3.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
lv	Izmantojot Cacti citās valodās, nevis angļu valodā, ir svarīgi izmantot utf8mb4_unicode_ci salīdzināšanas veidu, jo dažas rakstzīmes aizņem vairāk nekā vienu baitu.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
lv	Izmantojot Cacti citās valodās, nevis angļu valodā, ir svarīgi izmantot rakstzīmju kopu utf8mb4, jo dažas rakstzīmes aizņem vairāk nekā vienu baitu.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
lv	Ieteicams iespējot InnoDB jebkurā %s versijā, kas ir vecāka par 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
lv	Atkarībā no pieteikšanās reižu skaita un mugurkaula datu savācēja izmantošanas, %s būs nepieciešami daudzi savienojumi. Mugurkaula aprēķins ir šāds: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), tad jums ir jāatstāj brīva vieta lietotāju savienojumiem, kas mainīsies atkarībā no vienlaicīgo pieteikšanās kontu skaita.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
lv	Ja tiek saglabāta lielāka tabulas kešatmiņa, tad, izmantojot innodb_file_per_table, failu atvēršanas/aizvēršanas operāciju skaits ir mazāks.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
lv	Izmantojot attālās aptaujas iespējas, liels datu apjoms tiks sinhronizēts no galvenā servera uz attālajiem aptaujātājiem. Tāpēc saglabājiet šo vērtību 16 miljoni vai vairāk.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
lv	Ja izmantojat Cacti Performance Booster un izvēlaties atmiņas krātuves dzinēju, jums ir jābūt uzmanīgiem, lai izskalotu Performance Booster buferi, pirms sistēmā beigsies vieta atmiņas tabulā. Tas tiek darīts divos veidos, vispirms samazinot izvades kolonnas izmēru līdz pareizajam izmēram. Šī kolonna atrodas tabulās poller_output un poller_output_boost. Otra lieta, ko varat darīt, ir piešķirt vairāk atmiņas atmiņas tabulām. Mēs esam patvaļīgi izvēlējušies ieteicamo sistēmas atmiņas vērtību — 10%%, taču, ja izmantojat SSD disku diskus vai jums ir mazāka sistēma, varat ignorēt šo ieteikumu vai izvēlēties citu krātuves programmu. Varat redzēt paredzamo Performance Booster tabulu patēriņu sadaļā Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
lv	Izpildot apakšvaicājumus, kuriem ir lielāks pagaidu tabulas izmērs, saglabājiet šīs pagaidu tabulas atmiņā.

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
lv	Izmantojot InnoDB krātuvi, ir svarīgi saglabāt tabulas vietas atsevišķi. Tas padara tabulu pārvaldību vienkāršāku ilgstošiem %s lietotājiem. Ja pašlaik izmantojat šo funkciju, varat migrēt uz katra faila krātuvi, iespējojot līdzekli un pēc tam izpildot paziņojumu par izmaiņām visās InnoDB tabulās.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
lv	Izmantojot innodb_file_per_table, ir svarīgi iestatīt innodb_file_format uz Barracuda. Šis iestatījums ļaus izmantot garākus indeksus, kas ir svarīgi noteiktām kaktusu tabulām.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
lv	Ja jūsu tabulām ir ļoti lieli indeksi, jums ir jādarbojas ar Barracuda innodb_file_format un innodb_large_prefiksu, kas ir vienāds ar 1. Ja to neizdarīsit, spraudņi var nespēt pareizi izveidot tabulas.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size.
lv	InnoDB sistēmas atmiņā glabās pēc iespējas vairāk tabulu un indeksu. Tāpēc innodb_buffer_pool ir jāpadara pietiekami liels, lai tajā saglabātu pēc iespējas vairāk tabulu un indeksu. Pārbaudot direktorijas /var/lib/mysql/cacti lielumu, varēsiet noteikt šo vērtību. Mēs iesakām 25%% no jūsu sistēmas kopējās atmiņas, taču jūsu prasības atšķirsies atkarībā no sistēmas lieluma.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
lv	Šiem iestatījumiem ir jāpaliek IESLĒGTA, ja vien jūsu Cacti gadījumi nedarbojas ar ZFS vai FusionI/O, kuriem abiem ir iekšēja žurnāla ierakstīšana, lai pielāgotos pēkšņām sistēmas avārijām. Tomēr, ja jums ir ļoti laba jauda un jūsu sistēmas reti pazūd un jums ir dublējumkopijas, izslēdzot šo iestatījumu uz IZSLĒGTS, varat gandrīz par 50% ipalielināt datu bāzes veiktspēju.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
lv	Šeit tiek glabāti metadati. Ja jums būtu daudz tabulu, būtu lietderīgi to palielināt.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
lv	Negodīgiem vaicājumiem nevajadzētu, lai datubāze nonāktu bezsaistē citiem. Nogaliniet šos vaicājumus, pirms tie nogalina jūsu sistēmu.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
lv	Maksimālā I/O veiktspēja tiek nodrošināta, ja lapu izskalošanai izmantojat metodi O_DIRECT.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
lv	Šīs vērtības iestatīšana uz 2 nozīmē, ka visas transakcijas tiks izskalotas katru sekundi, nevis izpildes laikā. Tas ļauj %s rakstīt retāk.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
lv	Izmantojot moderno SSD tipa krātuvi, vairāki io pavedieni ir izdevīgi lietojumprogrammām ar augstiem io parametriem.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
lv	No %s %s varat kontrolēt, cik bieži %s izskalo darījumus diskā. Noklusējums ir 1 sekunde, bet augstās I/O sistēmās, iestatot vērtību, kas lielāka par 1, diska ievade/izvade var būt vairāk secīga.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
lv	Izmantojot moderno SSD tipa krātuvi, vairāki lasīšanas io pavedieni ir izdevīgi lietojumprogrammām ar augstiem io parametriem. Atkarībā no jūsu MariaDB/MySQL versijām šī vērtība var sasniegt pat 64. Taču mēģiniet saglabāt skaitli mazāku par kopējo SMT pavedienu skaitu datu bāzes serverī.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
lv	Izmantojot moderno SSD tipa krātuvi, vairāki rakstīšanas io pavedieni ir izdevīgi lietojumprogrammām ar augstiem io parametriem. Atkarībā no jūsu MariaDB/MySQL versijām šī vērtība var sasniegt pat 64. Taču mēģiniet saglabāt skaitli mazāku par kopējo SMT pavedienu skaitu datu bāzes serverī.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
lv	%s sadalīs innodb_buffer_pool atmiņas reģionos, lai uzlabotu veiktspēju MariaDB versijām, kas jaunākas par 10.5. Maksimālā vērtība ir 64. Ja jūsu innodb_buffer_pool ir mazāks par 1 GB, izmantojiet kopas lielumu, kas dalīts ar 128 MB. Turpiniet izmantot šo vienādojumu līdz maksimumam 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
lv	%s sadalīs innodb_buffer_pool atmiņas reģionos, lai uzlabotu veiktspēju MariaDB versijām, kas jaunākas par 10.5. Maksimālā vērtība ir 64. Ja jūsu innodb_buffer_pool ir mazāks par 1 GB, izmantojiet kopas lielumu, kas dalīts ar 128 MB. Turpiniet izmantot šo vienādojumu līdz maksimumam 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
lv	Ja jums ir SSD diski, izmantojiet šo ieteikumu. Ja jums ir fiziski cietie diski, izmantojiet 200 * aktīvo disku skaitu masīvā. Ja izmantojat NVMe vai PCIe Flash, var izmantot daudz lielākus skaitļus līdz 100 000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
lv	Ja jums ir SSD diski, izmantojiet šo ieteikumu. Ja jums ir fiziski cietie diski, izmantojiet 2000 * aktīvo disku skaitu masīvā. Ja izmantojat NVMe vai PCIe Flash, var izmantot daudz lielākus skaitļus līdz 200 000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
lv	Ja jums ir SSD diski, izmantojiet šo ieteikumu. Pretējā gadījumā neiestatiet šo iestatījumu.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
lv	Izmantojot moderno SSD tipa krātuvi, vairāki lasīšanas io pavedieni ir izdevīgi lietojumprogrammām ar augstiem io parametriem.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
lv	Izmantojot moderno SSD tipa krātuvi, vairāki rakstīšanas io pavedieni ir izdevīgi lietojumprogrammām ar augstiem io parametriem.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
lv	Ja izmantojat MariaDB 10.2.4 un jaunākas versijas, šim iestatījumam jābūt izslēgtam, ja ir iespējota atomu rakstīšana. Tāpēc, lūdzu, iespējojiet atomu rakstīšanu, nevis dubulto rakstīšanas buferi, jo tas palielinās veiktspēju.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
lv	Izmantojot MariaDB 10.2.4 un jaunākas versijas, varat izmantot atomu ierakstus dubultā rakstīšanas buferī, lai palielinātu veiktspēju.

en	%s Tuning
lv	%s Noskaņošana

en	Note: Many changes below require a database restart
lv	Piezīme. Daudzām tālāk norādītajām izmaiņām ir nepieciešama datu bāzes restartēšana

en	Variable

en	Current Value
lv	Pašreizējā vērtība (VVA)

en	Recommended Value
lv	Ieteicamā vērtība

en	Comments
lv	Komentāri

en	PHP %s is the minimum version
lv	PHP %s ir minimālā versija

en	A minimum of %s memory limit
lv	Minimālais atmiņas ierobežojums: %s

en	A minimum of %s m execution time
lv	Vismaz %s min izpildes laiks

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
lv	Derīga laika josla, kas atbilst MySQL un sistēmai

en	A useful name for this VDEF.
lv	Noderīgs nosaukums šim VDEF.

en	Click 'Continue' to Enable the following Page(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šo(-ās) lapu(-as).

en	Enable Page(s)
lv	Iespējot lapu(-as)

en	Click 'Continue' to Disable the following Page(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šādu(-as) lapu(-as).

en	Disable Page(s)
lv	Atspējot lapu(-as)

en	Click 'Continue' to Delete the following Page(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo(-ās) lapu(-as).

en	Delete Page(s)
lv	Dzēst lapu(-as)

en	Links
lv	Saites

en	Apply Filter
lv	Lietot filtru

en	Reset filters
lv	Atiestatīt filtrus

en	Top Tab
lv	Augšējā cilne

en	Bottom Console
lv	Apakšējā konsole

en	Top Console
lv	Augšējā konsole

en	Page
lv	Lapa

en	Style
lv	Stils

en	Edit Page
lv	Rediģēt lapu

en	View Page
lv	Skatīt lapu

en	Sort for Ordering
lv	Kārtot pasūtīšanai

en	No Pages Found
lv	Nav atrasta neviena lapa

en	Console Menu
lv	Konsoles izvēlne

en	Bottom of Console Page
lv	Konsoles lapas apakšdaļa

en	Top of Console Page
lv	Konsoles lapas augšdaļa

en	Where should this page appear?
lv	Kur šai lapai jāparādās?

en	Console Menu Section
lv	Konsoles izvēlnes sadaļa

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
lv	Kurā konsoles virsrakstā ir jāparādās šim elementam? (Visas ārējās saites izvēlnes parādīsies starp konfigurāciju un utilītprogrammām)

en	New Console Section
lv	Jauna konsoles sadaļa

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
lv	Ja jums nepatīk kāda no iepriekš minētajām iespējām, ierakstiet šeit jaunu nosaukumu.

en	Tab/Menu Name
lv	Cilnes/Izvēlnes nosaukums

en	The text that will appear in the tab or menu.
lv	Teksts, kas tiks parādīts cilnē vai izvēlnē.

en	Content File/URL
lv	Satura fails/URL

en	Web URL Below
lv	Web URL zemāk

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
lv	Fails, kurā ir šīs lapas saturs. Šim failam ir jāatrodas katalogā Cacti "include/content/".

en	Web URL Location
lv	Tīmekļa URL atrašanās vieta

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
lv	Derīgs URL, kas jāizmanto šai ārējai saitei. Jānorāda veids, piemēram, http://www.cacti.net. Ņemiet vērā, ka daudzas vietnes neļauj tos iegult iframe no svešas vietnes, un tāpēc ārējā saite var nedarboties.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
lv	Ja atzīmēta, lapa nekavējoties būs pieejama administratoram.

en	Automatic Page Refresh
lv	Automātiska lapas atsvaidzināšana

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
lv	Cik bieži vēlaties, lai šī lapa tiktu automātiski atsvaidzināta.

en	External Links [edit: %s]
lv	Ārējās saites [rediģēt: %s]

en	External Links [new]
lv	Ārējās saites [jauns]

en	You have been logged out of Cacti due to a session timeout.
lv	Jūs esat atteicies no Cacti sesijas noildzes dēļ.

en	You have been logged out of Cacti due to an account suspension.
lv	Jūs esat atteicies no Cacti konta darbības apturēšanas dēļ.

en	You have been logged out of Cacti due to a Remote Data Collector state change
lv	Jūs esat atteicies no Cacti sesijas noildzes dēļ.

en	Logout of Cacti
lv	Atteikšanās no kaktusiem

en	Automatic Logout
lv	Automātiska atteikšanās

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
lv	Lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu vai %spiesakieties vēlreiz%s

en	Version %s
lv	Versija %s

en	Notifications
lv	Paziņojumi

en	SNMP Notification Receivers
lv	SNMP paziņojumu uztvērēji

en	Receivers
lv	Uztvērēji

en	Id
lv	ID

en	No SNMP Notification Receivers
lv	Nav SNMP paziņojumu uztvērēju

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
lv	SNMP paziņojumu uztvērējs [rediģēt: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
lv	SNMP paziņojumu uztvērējs [jauns]

en	MIB

en	OID

en	Kind
lv	Laipni

en	Max-Access
lv	Maksimālā piekļuve

en	Monitored
lv	Uzraudzīts

en	No SNMP Notifications
lv	Nav SNMP paziņojumu

en	Severity
lv	Smaguma pakāpe

en	Purge Notification Log
lv	Iztīrīt paziņojumu žurnālu

en	Time
lv	Laiks

en	Notification
lv	Paziņojums

en	Varbinds

en	Severity Level
lv	Smaguma pakāpe

en	No SNMP Notification Log Entries
lv	Nav SNMP paziņojumu žurnāla ierakstu

en	Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu paziņojuma saņēmēju

en	Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu paziņojuma saņēmēju

en	Click 'Continue' to disable the following Notification Receiver
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo paziņojuma saņēmēju

en	%s Notification Receivers
lv	%s paziņojumu saņēmēji

en	Click 'Continue' to forward the following Notification Objects to this Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārsūtītu tālāk norādītos paziņojumu objektus šim paziņojumu saņēmējam.

en	Click 'Continue' to disable forwarding the following Notification Objects to this Notification Receiver.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu tālāk norādīto paziņojumu objektu pārsūtīšanu uz šo paziņojumu saņēmēju.

en	Disable Notification Objects
lv	Atspējot paziņojumu objektus

en	You must select at least one notification object.
lv	Jums ir jāatlasa vismaz viens paziņojumu objekts.

en	Key Generation Required to Use Plugin
lv	Lai izmantotu spraudni, nepieciešama atslēgas ģenerēšana

en	Package Key Information Not Found
lv	Pakotnes kriptogrāfijas atslēgas informācija nav atrasta

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
lv	Lai izmantotu šo spraudni, vispirms jāpalaiž genkey.php skripts spraudņu mapē. Kad skripts pabeigs savu darbu, jums būs pieejama publiskā un privātā kriptogrāfijas atslēga, ko izmantot, lai parakstītu pakotnes.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox
lv	Jūs neesat uzticējies šim pakotnes autoram. Ja vēlaties importēt, atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiski uzticēties autoram

en	The Package %s Imported Successfully
lv	%s pakotne veiksmīgi importēta

en	The Package %s Import Failed
lv	%s pakotni neizdevās importēt

en	Error in Package
lv	Kļūda pakotnē

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
lv	Plašāku informāciju skati cacti.log. Iespējams, ka radās API atslēgas kļūda vai pakotne tika pielāgota, vai arī atrašanās vieta nav pieejama.

en	The package "%s" download or validation failed
lv	Pakotnes "%s" lejupielāde vai validācija neizdevās

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
lv	Plašāku informāciju skati cacti.log. Var gadīties, ka radās API atslēgas kļūda vai pakotne tika pielāgota, vai arī atrašanās vieta nav pieejama

en	The package download or validation failed
lv	Pakotnes lejupielāde vai validācija neizdevās

en	Package XML File Damaged.
lv	Pakotnes XML fails bojāts.

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author
lv	XML faili šķiet nederīgi. Lūdzu, sazinieties ar pakotnes autoru

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
lv	Pārbaudiet, vai pakotņu repozitorija failā nav failu, kuriem vajadzētu pastāvēt, un atrodiet trūkstošo failu

en	The XML files for the package does not exist
lv	Pakotnes XML faili neeksistē

en	Packages Details
lv	Pakotnes sīkāka informācija

en	Device class
lv	Ierīces klase

en	Copyright
lv	Autortiesības

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
lv	Importēt pakotnes failu nosaukumus [ Importē visus, ja neviens nav atlasīts. Importē atlasītos, ja ir izvēlēti. ]

en	Package
lv	Pakotne

en	Filename
lv	Faila nosaukums

en	Differences
lv	Atšķirības

en	Unchanged
lv	Bez izmaiņām

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
lv	Importēt pakotnes veidnes [ Importē visas, ja neviena nav atlasīta. Importē atlasītās, ja ir izvēlētas. ]

en	Template Type
lv	Veidnes tips

en	Changes/Diffferences
lv	Izmaiņas/atšķirības

en	Updated
lv	Atjaunināts (veiktas izmaiņas)

en	Orphans
lv	Bāreņi

en	File Differences for:
lv	Failu atšķirības:

en	Local Package Import File
lv	Pakešu faili

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
lv	*.xml.gz fails, kas atrodas uz jūsu datora, ko augšupielādēt un importēt.

en	Automatically Trust Signer
lv	Automātiski pievienot kaktusiem

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
lv	Ja šī opcija ir atzīmēta, Cacti automātiski uzticēs parakstītājam šo un visas turpmākās šī autora pakotnes.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
lv	Aizstāt datu avota un diagrammas veidnes ieteicamās vērtības ierakstus. Grafiki un datu avoti iegūs jaunus nosaukumus pēc datu vaicājuma atkārtotas indeksēšanas vai izmantojot piespiedu ieteikto vērtību aizstāšanas procesu.

en	Package Import
lv	Pakotnes importēšana

en	Uninstall
lv	Noņemt

en	Not Compatible
lv	Nav saderīgs

en	Not Installed
lv	Nav uzstādīts

en	Awaiting Configuration
lv	Gaida konfigurāciju

en	Awaiting Upgrade
lv	Gaida jaunināšanu

en	Plugin Management
lv	Spraudņu pārvaldība

en	Plugin Error
lv	Spraudņa kļūda

en	Active/Installed
lv	Aktīvs/instalēts

en	Configuration Issues
lv	Konfigurācijas problēmas

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
lv	Pieejamās darbības ietver “Instalēt”, “Aktivizēt”, “Atspējot”, “Iespējot”, “Atinstalēt”.

en	Plugin Name
lv	Spraudņa nosaukums

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
lv	Šī spraudņa nosaukums. Nosaukumu kontrolē direktorijs, kurā tas atrodas.

en	Plugin Description
lv	Spraudņa apraksts

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
lv	Apraksts, ko spraudņa autors ir devis spraudnim.

en	Main / Remote Status
lv	Galvenais / attālais statuss

en	The status of this Plugin.
lv	Šī spraudņa statuss.

en	The author of this Plugin.
lv	Šī spraudņa autors.

en	Requires
lv	Nepieciešams

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
lv	Šim spraudnim vispirms ir jāinstalē šādi spraudņi.

en	The version of this Plugin.
lv	Šī spraudņa versija.

en	Load Order
lv	Atvērt

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
lv	Spraudņa ielādes secība. Varat mainīt ielādes secību, vispirms kārtojot pēc tās un pēc tam pārvietojot spraudni uz augšu vai uz leju.

en	No Plugins Found
lv	Nav atrasts neviens spraudnis

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
lv	Atinstalējot šo spraudni, tiks noņemti visi spraudņa dati un iestatījumi. Ja tiešām vēlaties atinstalēt spraudni, tālāk noklikšķiniet uz Atinstalēt. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz "Atcelt"

en	Are you sure you want to Uninstall?
lv	Vai tiešām vēlaties atinstalēt?

en	Not Compatible, %s
lv	Nav saderīgs, %s

en	Order Before Previous Plugin
lv	Pasūtiet pirms iepriekšējā spraudņa

en	Order After Next Plugin
lv	Pasūtiet pēc nākamā spraudņa

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
lv	Nevar instalēt spraudni. Vispirms ir jāinstalē šādi spraudņi: %s

en	Install Plugin
lv	Instalējiet spraudni

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
lv	Nevar atinstalēt. Šis spraudnis ir nepieciešams: %s

en	Uninstall Plugin
lv	Atinstalējiet spraudni

en	Disable Plugin
lv	Atspējot spraudni

en	Enable Plugin
lv	Iespējot spraudni

en	Plugin directory is missing!
lv	Trūkst spraudņa direktorija!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
lv	Spraudnis nav saderīgs (pirms 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
lv	Spraudņu katalogos nedrīkst būt atstarpes

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
lv	Spraudņa direktorijs nav pareizs. Jābūt “%s”, bet ir “%s”

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
lv	Spraudņa direktorijā “%s” trūkst setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
lv	Spraudnim trūkst INFO faila

en	Plugin is integrated into Cacti core
lv	Spraudnis ir integrēts Cacti kodolā

en	Plugin is not compatible
lv	Spraudnis nav saderīgs

en	Enable Plugin Locally
lv	Iespējot spraudni lokāli

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for poller id %d! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
lv	BRĪDINĀJUMS: %s nav sinhronizēts ar aptauju intervālu polera ID %d! Aptaujāšanas intervāls ir %d sekundes, maksimums %d sekundes, bet kopš pēdējās aptaujas ir pagājušas %d sekundes!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for poller id %d, please investigate.
lv	BRĪDINĀJUMS: ir konstatēti %d procesi, kas pārsniedz aptaujas cikla aptauju id %d, lūdzu, izpētiet.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for poller id %d. Issues: %d, %s.
lv	BRĪDINĀJUMS: Pollera izvades tabula nav tukša pollera ID %d. Problēmas: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for poller id %d. Poller can not continue!
lv	KĻŪDA: mugurkaula ceļš: %s nav derīgs polera ID %d. Poller nevar turpināt!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for poller id %d. Exiting.
lv	Pārsniegts maksimālais izpildes laiks %d sekundes polera ID %d. Iziet.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
lv	BRĪDINĀJUMS: Cacti apjautāšanas cikls pārsniedza apjautāšanas intervālu par

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status
lv	BRĪDINĀJUMS: PollerID:%s ar nosaukumu:%s ir periodisko kontrolziņojumu statusā

en	Poller in Heartbeat Mode
lv	Aptaujas veicējs sirdspukstu režīmā

en	Cacti System Notification
lv	Kaktusu sistēmas paziņojums

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
lv	PIEZĪME. Ir pievienots otrs Cacti datu savācējs. Tāpēc automātiska pastiprināšana!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
lv	BRĪDINĀJUMS: Galvenā kaktusu datubāze bezsaistē vai tiek atkopta

en	Cacti Primary Admin
lv	Kaktusu primārais administrators

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
lv	Kaktusu automatizācijas ziņojumam ir nepieciešams e-pasta klients, kura pamatā ir HTML

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
lv	BRĪDINĀJUMS: konstatēts Poller Boost pārtēriņš, iespējama Boost Poller avārija

en	Full Sync
lv	Pilna sinhronizācija

en	New/Idle
lv	Jauns/dīkstāvē

en	Data Collector Information
lv	Informācija par datu savācēju

en	The primary name for this Data Collector.
lv	Šī datu apkopotāja primārais nosaukums.

en	New Data Collector
lv	Jauns datu savācējs

en	Data Collector Hostname
lv	Datu savācēja saimniekdatora nosaukums

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
lv	Datu apkopotāja saimniekdatora nosaukums. Tam, iespējams, ir jābūt pilnībā kvalificētam domēna nosaukumam, lai attālie aptauju dalībnieki varētu ar to sazināties, lai veiktu tādas darbības kā atkārtota indeksēšana, reāllaika grafiku veidošana utt.

en	TimeZone
lv	Laika zona

en	The TimeZone for the Data Collector.
lv	Datu apkopotāja laika josla.

en	Notes for this Data Collectors Database.
lv	Piezīmes par šo datu vācēju datu bāzi.

en	Collection Settings
lv	Kolekcijas iestatījumi

en	Processes
lv	Procesi

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
lv	Datu apkopotāja procesu skaits, kas jāizmanto, lai radītu.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
lv	Vienam datu vākšanas procesam izmantojamo mugurkaula pavedienu skaits.

en	Sync Interval
lv	Sinhronizācijas intervāls

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
lv	Tiek izmantots aptaujas sinhronizācijas intervāls. Šis iestatījums ietekmēs šī aptauju pārbaudes un atjaunināšanas biežumu.

en	Remote Database Connection
lv	Attālais datu bāzes savienojums

en	The hostname for the remote database server.
lv	Attālās datu bāzes servera resursdatora nosaukums.

en	Remote Database Name
lv	Attālās datu bāzes nosaukums

en	The name of the remote database.
lv	Attālās datu bāzes nosaukums.

en	Remote Database User
lv	Attālās datu bāzes lietotājs

en	The user name to use to connect to the remote database.
lv	Lietotājvārds, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database Password
lv	Attālās datu bāzes parole

en	The user password to use to connect to the remote database.
lv	Lietotāja parole, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database Port
lv	Attālā datu bāzes ports

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
lv	TCP ports, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database Retries
lv	Attālinātie datu bāzes mēģinājumi

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
lv	Reižu skaits, kad mēģināts atkārtoti izveidot savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database SSL
lv	Attālās datu bāzes SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
lv	Ja attālā datu bāze savienojuma izveidei izmanto SSL, atzīmējiet tālāk esošo izvēles rūtiņu.

en	Remote Database SSL Key
lv	Attālās datu bāzes SSL atslēga

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
lv	Fails, kurā ir SSL atslēga, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database SSL Certificate
lv	Attālās datu bāzes SSL sertifikāts

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
lv	Fails ar SSL sertifikātu, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi.

en	Remote Database SSL Authority
lv	Attālās datu bāzes SSL iestāde

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
lv	Fails, kurā ir SSL sertifikātu iestāde, kas jāizmanto, lai izveidotu savienojumu ar attālo datu bāzi. Šis ir izvēles parametrs, ko var pieprasīt datu bāzes nodrošinātājs, ja tas ir sācis SSL, izmantojot opciju --ssl-mode=VERIFY_CA.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
lv	Jūs jau esat izmantojis šo saimniekdatora nosaukumu "%s". Lūdzu, ievadiet saimniekdatora nosaukumu, kas nav dublikāts.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
lv	Jūs jau esat izmantojis šo datu bāzes resursdatora nosaukumu "%s". Lūdzu, ievadiet datu bāzes saimniekdatora nosaukumu, kas nedublēts.

en	Data Collector Statistics cleared.
lv	Datu apkopotāja statistika ir notīrīta.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Collector. Note, all devices will be disassociated from this Data Collector and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu datu vācēju. Ņemiet vērā, ka visas ierīces tiks atdalītas no šī datu kolektora un kartētas atpakaļ uz galveno kaktusu datu kolektoru.

en	Delete Data Collector
lv	Dzēst datu savācēju

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo datu apkopotāju.

en	Disable Data Collector
lv	Atspējot datu savācēju

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu datu apkopotāju.

en	Enable Data Collector
lv	Iespējot datu savācēju

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai sinhronizētu attālo datu savācēju bezsaistes darbībai.

en	Click 'Continue' to Clear Data Collector Statistics for the Data Collector.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai notīrītu datu savācēja statistiku datu savācējam.

en	Clear Statistics for Data Collector
lv	Notīrīt statistiku datu vācējam

en	Site [edit: %s]
lv	Vietne [labot: %s]

en	Site [new]
lv	Vietne [jauna]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
lv	Attālajiem datu savācējiem ir jāspēj sazināties ar galveno datu savācēju un otrādi. Izmantojiet šo pogu, lai pārbaudītu, vai galvenais datu savācējs var sazināties ar šo attālo datu savācēju.

en	Test Database Connection
lv	Pārbaudīt datu bāzes savienojumu

en	Collectors
lv	Kolekcionāri

en	Collector Name
lv	Kolekcionāra vārds

en	The Name of this Data Collector.
lv	Šī datu savācēja nosaukums.

en	The unique id associated with this Data Collector.
lv	Unikālais ID, kas saistīts ar šo datu apkopotāju.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
lv	Saimniekdatora nosaukums, kurā darbojas datu apkopotājs.

en	The Status of this Data Collector.
lv	Šī datu apkopotāja statuss.

en	Proc/Threads
lv	Procesi/Pavedieni

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
lv	Poller procesu un pavedienu skaits šim datu savācējam.

en	Polling Time
lv	Balsošanas laiks

en	The last data collection time for this Data Collector.
lv	Pēdējais datu vākšanas laiks šim datu apkopotājam.

en	Avg/Max
lv	Vid./maks

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
lv	Vidējais un maksimālais savācēja laiks šim datu savācējam.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
lv	Ar šo datu apkopotāju saistīto ierīču skaits.

en	SNMP Gets
lv	SNMP saņem

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
lv	SNMP skaits tiek saistīts ar šo savācēju.

en	Scripts
lv	Skripti

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
lv	Ar šo datu apkopotāju saistīto skriptu izsaukumu skaits.

en	Servers
lv	Serveri

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
lv	Ar šo datu apkopotāju saistīto skriptu servera zvanu skaits.

en	Last Finished
lv	Pēdējā pabeigta

en	The last time this Data Collector completed.
lv	Pēdējo reizi, kad šis datu apkopotājs ir pabeigts.

en	Last Update
lv	Pēdējā atjaunošana

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
lv	Pēdējo reizi šis datu savācējs reģistrējās galvenajā Cacti vietnē.

en	Last Sync
lv	Pēdējoreiz sinhronizēts

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
lv	Pēdējo reizi šis datu savācējs tika pilnībā sinhronizēts ar galveno vietni Cacti.

en	No Data Collectors Found
lv	Nav atrasts neviens datu savācējs

en	RRD check
lv	Palaist pārbaudi

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
lv	RRD pārbaude ir atspējota, lūdzu, iespējojiet sadaļā Konfigurācija -> Iestatījumi -> Dati

en	RRDfile Checker
lv	RRDfile tīrītājs

en	RRDcheck Problems
lv	Netika atrasta neviena ierīces veidne

en	Host Description
lv	Resursdatora apraksts

en	Local Data ID
lv	Lokālais datu ID

en	Message
lv	Ziņa

en	Deleted
lv	Izdzēsts

en	No RRDcheck Problems Found
lv	Netika atrasta neviena ierīces veidne

en	Age
lv	Vecums

en	%d hours
lv	%d stundas

en	%d day
lv	%d diena

en	%d days
lv	%d dienas

en	Messages
lv	Ziņas

en	Go
lv	Palaist

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Purge
lv	Iztīrīšana

en	Delete
lv	Dzēst

en	Archive
lv	Arhīvs

en	RRD Files
lv	RRD faili

en	RRD File Name
lv	RRD faila nosaukums

en	DS Name
lv	DS nosaukums

en	DS ID
lv	DS ID

en	Template ID
lv	Veidnes ID

en	Last Modified
lv	Pēdējoreiz veiktas izmaiņas

en	Size [KB]
lv	Izmērs [KB]

en	No unused RRD Files
lv	Nav neizmantotu RRD failu

en	Total Size [MB]:
lv	Kopējais izmērs [MB]:

en	Last Scan:
lv	Pēdējā skenēšana:

en	Time Since Update
lv	Laiks kopš atjaunināšanas

en	RRDfiles
lv	RRD faili

en	Rescan
lv	Pārskenēt

en	Delete All
lv	Dzēst visu

en	Delete All Unknown RRDfiles
lv	Dzēst visus nezināmos RRD failus

en	Archive All
lv	Arhivēt visu

en	Archive All Unknown RRDfiles
lv	Arhivējiet visus nezināmos RRD failus

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
lv	PIEZĪME. Ceļa iestatījumi šajā cilnē tiek saglabāti tikai lokāli!

en	Cacti Settings (%s)%s
lv	Cacti iestatījumi (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning
lv	Brīdinājums par atļauju modeļa maiņu

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.
lv	Mainot atļauju modeli, tiks mainītas lietotāju spēkā esošās grafika atļaujas.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.
lv	Pēc grafika atļaujas modeļa maiņas jums ir jārevidē jūsu lietotāju un lietotāju grupu faktiskā grafika atļauja, lai pārliecinātos, ka jums joprojām ir atbilstoša kontrole pār jūsu grafikiem. PIEZĪME: Ja vēlaties ierobežot visus grafikus ierīces vai grafika veidnes grafika atļauju modelī, noklusējuma grafika politikai jābūt iestatītai uz "Noraidīt".

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
lv	Pollera intervālam ir jābūt mazākam par Krona intervālu

en	Select Plugin(s)
lv	Atlasiet spraudni(s)

en	Plugins Selected
lv	Atlasītie spraudņi

en	Select File(s)
lv	Atlasīt failu(s)

en	Files Selected
lv	Faili atlasīti

en	Select Template(s)
lv	Atlasīt veidni(-es)

en	All Templates Selected
lv	Visas veidnes atlasītas

en	Send a Test Email
lv	Nosūtiet testa e-pastu

en	Test Email Results
lv	Testa e-pasta rezultāti

en	Site Information
lv	Vietnes informācija

en	The primary name for the Site.
lv	Vietnes primārais nosaukums.

en	New Site
lv	Jauna vietne

en	Address Information
lv	Adreses informācija

en	Address1
lv	Adrese 1

en	The primary address for the Site.
lv	Vietnes primārā adrese.

en	Enter the Site Address
lv	Ievadiet vietnes adresi

en	Address2
lv	Adrese 2

en	Additional address information for the Site.
lv	Vietnes papildu adreses informācija.

en	Additional Site Address information
lv	Papildu informācija par vietnes adresi

en	City
lv	Pilsēta

en	The city or locality for the Site.
lv	Vietnes pilsēta vai vieta.

en	Enter the City or Locality
lv	Ievadiet pilsētu vai apvidu

en	State
lv	Stāvoklis

en	The state for the Site.
lv	Vietnes stāvoklis.

en	Enter the state
lv	Ievadiet štatu

en	Postal/Zip Code
lv	Pasta indekss

en	The postal or zip code for the Site.
lv	Vietnes pasta vai pasta indekss.

en	Enter the postal code
lv	Ievadiet pasta indeksu

en	Country
lv	Valsts

en	The country for the Site.
lv	Vietnes valsts.

en	Enter the country
lv	Ievadiet valsti

en	The TimeZone for the Site.
lv	Vietnes laika josla.

en	Geolocation Information
lv	Ģeolokācijas informācija

en	Latitude
lv	Platuma grādi

en	The Latitude for this Site.
lv	Šīs vietnes Latitude.

en	example 38.889488
lv	piemērs 38.889488

en	Longitude
lv	Garuma grādi

en	The Longitude for this Site.
lv	Šīs vietnes garums.

en	example -77.0374678
lv	piemērs -77.0374678

en	Zoom
lv	Palielināt

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
lv	Šīs vietnes noklusējuma kartes tālummaiņa. Vērtības var būt no 0 līdz 23. Ņemiet vērā, ka dažos planētas reģionos maksimālā tālummaiņa ir 15.

en	0 - 23
lv	0-23

en	Additional Information
lv	Papildus informācija

en	Additional area use for random notes related to this Site.
lv	Papildu apgabala izmantošana nejaušām piezīmēm, kas saistītas ar šo vietni.

en	Enter some useful information about the Site.
lv	Ievadiet kādu noderīgu informāciju par vietni.

en	Alternate Name
lv	Alternatīvs vārds

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
lv	Izmanto gadījumiem, kad vietnei ir alternatīvs nosaukums, ko izmanto, lai to aprakstītu

en	If the Site is known by another name enter it here.
lv	Ja vietne ir pazīstama ar citu nosaukumu, ievadiet to šeit.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
lv	Veidnes vietne netika atrasta! Nevar dublēt.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site. Note, all Devices will be disassociated from this site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo vietni. Ņemiet vērā, ka visas ierīces tiks atsaistītas no šīs vietnes.

en	Delete Site
lv	Dzēst vietnes

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šo vietni.

en	Site Name:
lv	Vietnes nosaukums:

en	Duplicate Site
lv	Dublēt vietnes

en	Site Name
lv	Vietnes nosaukums

en	The name of this Site.
lv	Šīs vietnes nosaukums.

en	The unique id associated with this Site.
lv	Ar šo vietni saistītais unikālais ID.

en	The number of Devices associated with this Site.
lv	Ar šo vietni saistīto ierīču skaits.

en	The City associated with this Site.
lv	Ar šo vietni saistītā pilsēta.

en	The State associated with this Site.
lv	Valsts, kas saistīta ar šo vietni.

en	The Country associated with this Site.
lv	Ar šo vietni saistītā valsts.

en	No Sites Found
lv	Nav atrasta neviena vietne

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
lv	FATAL: Spike Kill metode '%s' ir nederīga

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
lv	FATAL: Spike Kill nav atļauts

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
lv	BRĪDINĀJUMS: radušās eksportēšanas kļūdas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, atsvaidziniet pārlūkprogrammas logu!

en	What would you like to export?
lv	Ko jūs vēlētos eksportēt?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
lv	Atlasiet veidnes veidu, kuru vēlaties eksportēt no Cacti.

en	Device Template to Export
lv	Ierīces veidne eksportēšanai

en	Choose the Template to export to XML.
lv	Izvēlieties veidni, ko eksportēt uz XML.

en	Include Dependencies
lv	Iekļaut atkarības

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
lv	Dažas veidnes ir atkarīgas no citiem Cacti vienumiem, lai tie darbotos pareizi. Ir ļoti ieteicams atlasīt šo lodziņu, pretējā gadījumā importēšana var neizdoties.

en	Output Format
lv	Izvades formāts

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
lv	Izvēlieties formātu, kurā izvadīt iegūto XML failu.

en	Output to the Browser (within Cacti)
lv	Izvade pārlūkprogrammā (Cacti ietvaros)

en	Output to the Browser (raw XML)
lv	Izvade pārlūkprogrammā (neapstrādāts XML)

en	Save File Locally
lv	Saglabāt failu lokāli

en	Available Templates [%s]
lv	Pieejamās veidnes [%s]

en	The Template Import Succeeded.
lv	Veidnes importēšana izdevās.

en	Error in Template
lv	Eksportēt veidnes

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
lv	Skatiet cacti.log, lai iegūtu papildinformāciju, un pārskatiet XML failu, lai iegūtu pareizu sintaksi. Sīkāka informācija par kļūdu ir parādīta zemāk.<br><br><b>Kļūdas:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed
lv	Veidnes XML faila "%s" validācija neizdevās

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
lv	Importēt failus [ Ja trūkst failu, pirms lietošanas atrodiet un instalējiet]

en	File Name
lv	Lauka nosaukums

en	Not Readable
lv	Nav Rakstāms

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
lv	Importēt veidnes [ Neviens atlasīts neimportē visu, atzīmējiet, lai importētu selektīvi ]

en	Dependencies
lv	Iekļaut atkarības

en	Damaged
lv	Bojāts grafiks

en	Met: %d

en	Unmet: %d
lv	Neapmierināts: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.
lv	Daži CDEF vienumi netiks importēti eksporta kļūdas dēļ! Sazinieties ar veidnes nodrošinātāju, lai atjauninātu eksportēšanu.

en	Import Template
lv	Importēt veidni

en	ERROR
lv	Kļūda

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
lv	Neizdevās piekļūt pagaidu mapei, importēšanas funkcija ir atspējota

en	Publish
lv	Publicēt

en	Un-Publish
lv	Atcelt publicēšanu

en	Un-Lock
lv	Atbloķēt

en	inherit
lv	mantot

en	manual
lv	rokasgrāmata

en	alpha
lv	alfa

en	natural
lv	dabisks

en	numeric
lv	ciparu

en	Click 'Continue' to delete the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo koku.

en	Delete Tree
lv	Dzēst kokus

en	Click 'Continue' to publish the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai publicētu šādu koku.

en	Publish Tree
lv	Publicēt koku

en	Click 'Continue' to un-publish the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atceltu šī koka publicēšanu.

en	Un-publish Tree
lv	Atcelt koka publicēšanu

en	Click 'Continue' to un-lock the following Tree.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atbloķētu šo koku.

en	Un-lock Tree
lv	Atbloķēt kokus

en	Trees [edit: %s]
lv	Koki [labot: %s]

en	Trees [new]
lv	Koki [jauns]

en	Edit Tree
lv	Rediģēt koku

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
lv	Lai rediģētu šo koku, vispirms tas ir jābloķē, nospiežot pogu Rediģēt koku.

en	Add Root Branch
lv	Pievienojiet saknes filiāli

en	Finish Editing Tree
lv	Pabeidziet koka rediģēšanu

en	This tree has been locked for Editing on %s by %s.
lv	Šis koks ir bloķēts rediģēšanai %s pateicoties %s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
lv	Lai rediģētu koku, vispirms tas ir jāatbloķē un pēc tam jābloķē kā pats

en	Tree Items
lv	Koku priekšmeti

en	Available Sites
lv	Pieejamās vietnes

en	Available Devices
lv	Pieejamās ierīces

en	Available Graphs
lv	Pieejamie grafiki

en	New Node
lv	Jauns mezgls

en	Rename
lv	Pārdēvēt

en	Branch Sorting
lv	Nozaru šķirošana

en	Inherit
lv	Mantot

en	Alphabetic
lv	Alfabētiski

en	Natural
lv	Dabiski

en	Cut
lv	Griezt

en	Paste
lv	Ielīmēt

en	Add Tree
lv	Pievienot koku

en	Sort Trees Ascending
lv	Kārtot kokus augošā secībā

en	Sort Trees Descending
lv	Kārtot kokus dilstošā secībā

en	Tree Name
lv	Koka nosaukums

en	The name by which this Tree will be referred to as.
lv	Nosaukums, ar kādu šis koks tiks saukts.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
lv	Šī koka iekšējā datu bāzes ID. Noderīgs, veicot automatizāciju vai atkļūdošanu.

en	Published
lv	Publicēts

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
lv	Nepublicētos kokus nevar skatīt cilnē Grafiks

en	A Tree must be locked in order to be edited.
lv	Kokam jābūt bloķētam, lai to varētu rediģēt.

en	The original author of this Tree.
lv	Šī koka sākotnējais autors.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
lv	Lai mainītu koku secību, vispirms kārtojiet pēc šīs kolonnas, nospiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas, kad tās parādās.

en	Last Edited
lv	Pēdējo reizi rediģēts

en	The date that this Tree was last edited.
lv	Datums, kad šis koks pēdējo reizi rediģēts.

en	Edited By
lv	Rediģēja

en	The last user to have modified this Tree.
lv	Pēdējais lietotājs, kurš ir mainījis šo koku.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
lv	Kopējais vietņu filiāļu skaits šajā kokā.

en	Branches
lv	Nozares

en	The total number of Branches in this Tree.
lv	Kopējais zaru skaits šajā kokā.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
lv	Kopējais atsevišķu ierīču skaits šajā kokā.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
lv	Kopējais atsevišķu grafiku skaits šajā kokā.

en	No Trees Found
lv	Nav atrasts neviens koks

en	Batch Copy
lv	Partijas kopija

en	You are not allowed to delete the current login account
lv	Jums nav atļauts dzēst pašreizējo pieteikšanās kontu

en	You are not allowed to disable the current login account
lv	Jums nav atļauts atspējot pašreizējo pieteikšanās kontu

en	Click 'Continue' to delete the selected User(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu atlasītos lietotājus.

en	Delete User(s)
lv	Dzēst lietotāju(s)

en	Click 'Continue' to copy the selected User to a new User below.
lv	Noklikšķiniet uz 'Turpināt', lai kopētu atlasīto lietotāju uz jaunu tālāk norādīto lietotāju.

en	Template Username:
lv	Veidnes lietotājvārds:

en	Username:
lv	Lietotājvārds:

en	Full Name:
lv	Pilnais vārds:

en	Realm:
lv	Joma:

en	Copy User
lv	Kopēt lietotāju

en	Click 'Continue' to enable the selected User(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu atlasītos lietotājus.

en	Enable User(s)
lv	Iespējot lietotājus

en	Click 'Continue' to disable the selected User(s).
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu atlasītos lietotājus.

en	Disable User(s)
lv	Atspējot lietotājus

en	Click 'Continue' to overwrite the User(s) settings with the selected template User settings and permissions. The original users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from Template User.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai pārrakstītu lietotāja(-u) iestatījumus ar atlasīto veidni Lietotāja iestatījumi un atļaujas. Sākotnējie lietotāji Pilns vārds, Parole, Realm un Enable statuss tiks saglabāti, visi pārējie lauki tiks pārrakstīti no Veidnes lietotāja.

en	Template User:
lv	Veidnes lietotājs:

en	User(s) to update:
lv	Lietotājs(-i), ko atjaunināt:

en	Reset User(s) Settings
lv	Atiestatīt lietotāja(-u) iestatījumus

en	Deny
lv	Noliegt

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
lv	Piezīme. Sistēmas grafika politika ir “atļaujoša”, kas nozīmē, ka lietotājam ir jābūt piekļuvei vismaz vienai no diagrammām, ierīcēm vai diagrammas veidnēm, lai piekļūtu grafikam.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
lv	Piezīme. Sistēmas grafika politika ir “ierobežojoša”, kas nozīmē, ka lietotājam ir jābūt piekļuvei grafikam vai ierīcei un grafika veidnei, lai piekļūtu grafikam.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
lv	Piezīme. Sistēmas grafika politika ir “ierīce”, kas nozīmē, ka lietotājam ir jābūt piekļuvei grafikam vai ierīcei, lai piekļūtu grafikam.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
lv	Piezīme: Sistēmas grafika politika ir "Grafika veidne", kas nozīmē, ka lietotājam ir jābūt piekļuvei grafikam vai grafika veidnei, lai piekļūtu grafikam

en	Default Graph Policy
lv	Noklusējuma grafika politika

en	Default Graph Policy for this User
lv	Noklusējuma grafika politika šim lietotājam

en	Update
lv	Atjaunot

en	Effective Policy
lv	Efektivitātes politika

en	No Matching Graphs Found
lv	Neatrada nevienu atbilstošu grafiku

en	Revoke Access
lv	Atsaukt piekļuvi

en	Grant Access
lv	Piešķirt piekļuvi

en	Groups
lv	Grupas

en	Member
lv	Biedrs

en	Policies (Graph/Device/Template)
lv	Politikas (grafiks/ierīce/veidne)

en	Non Member
lv	Nav deputāts

en	ALLOW
lv	ATĻAUT

en	DENY
lv	NOLIEGT

en	No Matching User Groups Found
lv	Netika atrasta neviena atbilstoša lietotāju grupa

en	Assign Membership
lv	Piešķirt dalību

en	Remove Membership
lv	Noņemt dalību

en	Default Device Policy
lv	Noklusējuma ierīces politika

en	Default Device Policy for this User
lv	Noklusējuma ierīces politika šim lietotājam

en	Access Granted
lv	Piekļuve piešķirta

en	Access Restricted
lv	Piekļuve ierobežota

en	No Matching Devices Found
lv	Netika atrasta neviena atbilstoša ierīce

en	Default Graph Template Policy
lv	Noklusējuma grafika veidņu politika

en	Default Graph Template Policy for this User
lv	Noklusējuma grafika veidņu politika šim lietotājam

en	Total Graphs
lv	Kopējie grafiki

en	No Matching Graph Templates Found
lv	Netika atrasta neviena atbilstoša diagramma veidne

en	Default Tree Policy
lv	Noklusējuma koka politika

en	Default Tree Policy for this User
lv	Šī lietotāja noklusējuma koka politika

en	No Matching Trees Found
lv	Nav atrasts neviens atbilstošs koks

en	User Permissions
lv	Lietotāja atļaujas

en	External Link Permissions
lv	Ārējo saišu atļaujas

en	Plugin Permissions
lv	Spraudņa atļaujas

en	Legacy Permissions
lv	Mantotās atļaujas

en	User Settings %s
lv	Lietotāja iestatījumi %s

en	Permissions
lv	Atļaujas

en	Group Membership
lv	Dalība grupā

en	Graph Perms
lv	Grafiks Perms

en	Device Perms
lv	Ierīces atļaujas

en	Template Perms
lv	Veidne Perms

en	Tree Perms
lv	Koku ilgviļņi

en	User Management %s
lv	Lietotāju pārvaldība %s

en	User Management
lv	Lietotāju pārvaldība

en	Basic
lv	Pamata

en	LDAP/AD

en	Domain
lv	Domēns

en	User ID
lv	Lietotāja ID

en	Graph Policy
lv	Grafika politika

en	Device Policy
lv	Ierīces politika

en	Template Policy
lv	Veidņu politika

en	Last Login
lv	Pēdējā Vizīte

en	Unavailable
lv	Nav pieejams

en	No Users Found
lv	Nav atrasts neviens lietotājs

en	Graph Permissions %s
lv	Diagrammas atļaujas %s

en	Show All
lv	Rādīt visu

en	Group Membership %s
lv	Dalība grupā %s

en	Devices Permission %s
lv	Ierīču atļauja %s

en	Only Show Exceptions
lv	Rādīt tikai izņēmumus

en	Template Permission %s
lv	Veidnes atļauja %s

en	Tree Permission %s
lv	Koka atļauja %s

en	Click 'Continue' to delete the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šādu lietotāja domēnu.

en	Delete User Domain
lv	Dzēst lietotāja domēnu

en	Click 'Continue' to disable the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo lietotāja domēnu.

en	Disable User Domain
lv	Atspējot lietotāja domēnu

en	Click 'Continue' to enable the following User Domain.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāja domēnu.

en	Enabled User Domain
lv	Iespējots lietotāja domēns

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai tālāk norādīto lietotāja domēnu padarītu par noklusējuma domēnu.

en	Make Selected Domain Default
lv	Padarīt atlasīto domēnu par noklusējumu

en	User Domain [edit: %s]
lv	Lietotāja domēns [rediģēt: %s]

en	User Domain [new]
lv	Lietotāja domēns [jauns]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
lv	Ievadiet šim domēnam nozīmīgu nosaukumu. Šis būs vārds, kas pieteikšanās laikā parādās pieteikšanās laukā.

en	Domains Type
lv	Domēna tips

en	Choose what type of domain this is.
lv	Izvēlieties, kāda veida domēns tas ir.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
lv	Lietotāja vārds, kuru Cacti izmantos kā veidni jauniem lietotāju kontiem.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
lv	Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, lietotāji varēs pieteikties, izmantojot šo domēnu.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
lv	TCP/UDP ports sakariem bez SSL.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
lv	TCP/UDP ports SSL sakariem.

en	Protocol Version that the server supports.
lv	Protokola versija, ko atbalsta serveris.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
lv	Šifrēšana, ko atbalsta serveris. TLS atbalsta tikai protokola 3. versija.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
lv	Režīms, kurus kaktusi mēģinās autentificēt pret LDAP serveri.<blockquote> <i>Bez meklēšanas</i> — tiek meklēts bez atšķirīgā vārda (DN), vienkārši mēģiniet izveidot saiti ar norādīto atšķirīgā vārda (DN) formātu.<br><br> <i>Anonīmā meklēšana</i> — mēģina meklēt lietotājvārdu LDAP direktorijā, izmantojot anonīmu saistīšanu, lai atrastu lietotāju atšķirto vārdu (DN).<br><br> <i>Specifiska meklēšana</i> — mēģina meklēt lietotājvārdu LDAP direktorijā, izmantojot īpašu atšķirīgo nosaukumu (DN) un īpašu paroli, lai noteiktu lietotāju atšķirto vārdu (DN).

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
lv	Meklēšanas bāze meklēšanai LDAP direktorijā, piemēram, "dc=win2kdomain,dc=local" vai "ou=people,dc=domain,dc=local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
lv	Meklēšanas filtrs, ko izmantot, lai atrastu lietotāju LDAP direktorijā, piemēram, logiem: <i>&quot;(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;lietotājvārds&gt;*))&quot;</i> vai OpenLDAP: <i>&quot;(&amp;(objectClass =konts)(uid=&lt;lietotājvārds&gt;))&quot;</i> . &quot;&lt;lietotājvārds&gt;&quot; tiek aizstāts ar lietotājvārdu, kas tika norādīts pieteikšanās uzvednē.

en	eMail
lv	e-pasts

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
lv	Lauks, kas aizstās e-pastu iegūtu no LDAP. (Windows: pasts)

en	Domain Properties
lv	Domēna rekvizīti

en	Domains
lv	Domēni

en	Domain Name
lv	Domēna vārds

en	Domain Type
lv	Domēna veids

en	Effective User
lv	Efektīvs lietotājs

en	CN FullName
lv	CN pilns vārds

en	CN eMail
lv	CN e-pasts

en	None Selected
lv	Nav atlasīts

en	No User Domains Found
lv	Nav atrasts neviens lietotāja domēns

en	Defer to the Users Setting
lv	Atlikt uz Lietotāju iestatījumu

en	Show the Page that the User pointed their browser to
lv	Parādiet lapu, uz kuru lietotājs norādīja savu pārlūkprogrammu

en	Show the Console
lv	Parādiet konsoli

en	Show the default Graph Screen
lv	Rādīt noklusējuma diagrammas ekrānu

en	Restrict Access
lv	Ierobežot piekļuvi

en	Group Name
lv	Grupas nosaukums

en	The name of this Group.
lv	Šīs grupas nosaukums.

en	Group Description
lv	Grupas apraksts

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
lv	Šīs grupas aprakstošāks nosaukums, kas var ietvert atstarpes vai speciālās rakstzīmes.

en	General Group Options
lv	Pamatgrupas opcijas

en	Set any user account-specific options here.
lv	Šeit iestatiet visas lietotāja kontam raksturīgās opcijas.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
lv	Atļaut šīs grupas lietotājiem saglabāt pielāgotus lietotāja iestatījumus

en	Tree Rights
lv	Koka tiesības

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
lv	Vai šīs grupas lietotājiem vajadzētu piekļūt kokam?

en	Graph List Rights
lv	Grafiku saraksta tiesības

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
lv	Vai šīs grupas lietotājiem vajadzētu piekļūt grafiku sarakstam?

en	Graph Preview Rights
lv	Grafika priekšskatījuma tiesības

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
lv	Vai šīs grupas lietotājiem vajadzētu piekļūt diagrammas priekšskatījumam?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
lv	Kā rīkoties, kad piesakās lietotājs no šīs lietotāju grupas.

en	Click 'Continue' to delete the following User Group
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu šo lietotāju grupu

en	Delete User Group
lv	Dzēst lietotāju grupas

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group to a new User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai kopētu tālāk norādīto lietotāju grupu uz jaunu lietotāju grupu.

en	Group Prefix:
lv	Grupas prefikss:

en	New Group
lv	Jauna grupa

en	Copy User Group
lv	Kopēt lietotāju grupas

en	Click 'Continue' to enable the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai iespējotu šādu lietotāju grupu.

en	Enable User Group
lv	Iespējot lietotāju grupas

en	Click 'Continue' to disable the following User Group.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai atspējotu šo lietotāju grupu.

en	Disable User Group
lv	Atspējot lietotāju grupas

en	Login Name
lv	Lietotāja vārdu

en	Membership
lv	Biedrība

en	Group Member
lv	Grupas dalībnieks

en	No Matching Group Members Found
lv	Nav atrasts neviens atbilstošs grupas dalībnieks

en	Add to Group
lv	Pievienot grupai

en	Remove from Group
lv	Noņemt no grupas

en	Default Graph Policy for this User Group
lv	Noklusējuma grafika politika šai lietotāju grupai

en	Default Graph Template Policy for this User Group
lv	Noklusējuma grafika veidņu politika šai lietotāju grupai

en	Default Tree Policy for this User Group
lv	Šīs lietotāju grupas noklusējuma koka politika

en	Members
lv	Biedri

en	User Group Management [edit: %s]
lv	Lietotāju grupu pārvaldība [rediģēt: %s]

en	User Group Management [new]
lv	Lietotāju grupu pārvaldība [jauns]

en	User Group Management
lv	Lietotāju grupu pārvaldība

en	No User Groups Found
lv	Netika atrasta neviena lietotāju grupa

en	Show Members
lv	Rādīt dalībniekus

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Data Source Statistics Purged.
lv	Datu avota statistika ir iztīrīta.

en	Database

en	Database Settings
lv	Datu bāzes iestatījumi

en	Database Status
lv	Datu bāzes statuss

en	PHP Info
lv	PHP informācija

en	ChangeLog
lv	Izmaiņu žurnāls

en	Technical Support [%s]
lv	Tehniskais atbalsts [%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
lv	NET-SNMP nav instalēts vai tā ceļi nav iestatīti. Lūdzu, instalējiet, ja vēlaties pārraudzīt SNMP iespējotas ierīces.

en	Configuration Settings
lv	Konfigurācijas iestatījumi

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
lv	KĻŪDA: instalētā RRDtool versija nepārsniedz konfigurēto versiju.<br> Lūdzu, apmeklējiet vietni %s un atlasiet pareizo RRDtool Utility versiju.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
lv	KĻŪDA: RRDtool 1.2.x+ neatbalsta GIF attēlu formātu, taču %d" diagrammai(-ām) un/vai veidnēm kā attēla formāts ir iestatīts GIF.

en	General Information
lv	Pamatinformācija

en	Cacti OS
lv	Kaktusi OS

en	NET-SNMP Version
lv	NET-SNMP versija

en	Configured
lv	Konfigurēts

en	Found
lv	Atrasts

en	Total: %s
lv	Kopā: %s

en	Poller Information
lv	Aptaujātaja informācija

en	Different version of Cacti and Spine!
lv	Dažāda kaktusu un mugurkaula versija!

en	Action[%s]
lv	Darbība[%s]

en	No items to poll
lv	Nav vienumu, ko aptaujāt

en	Name:
lv	Nosaukums:

en	Procs:
lv	Procesi:

en	Threads:
lv	Pavedieni:

en	Concurrent Processes
lv	Vienlaicīgo procesu skaits

en	Max Threads
lv	Max pavedieni

en	PHP Servers
lv	PHP serveri

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
lv	Pašreizējais: %s, Minimālais nepieciešamais: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
lv	Pašreizējais: %s, Minimālais nepieciešamais: %s

en	Minimum Connections:
lv	Minimālie savienojumi:

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
lv	Pieņem 100 rezerves savienojumus Web lapu lietotājiem un citus dažādus savienojumus.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
lv	Nepieciešamais minimums var ievērojami atšķirties, ja ir intensīva lietotāja diagrammas skatīšanās aktivitāte.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
lv	Katra pārlūkprogrammas cilne atkarībā no pārlūkprogrammas var izmantot līdz 10 savienojumiem.

en	Script Timeout
lv	Skripta noildze

en	Max OID
lv	Maksimālais OID

en	Last Run Statistics
lv	Pēdējā skrējiena statistika

en	System Memory
lv	Sistēmas atmiņa

en	%s GB
lv	%s GBaiti

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
lv	MySQL/MariaDB atmiņas statistika (Avots: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
lv	Maksimālā kopējā atmiņa iespējama

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.
lv	Samaziniet MySQL/MariaDB atmiņu līdz mazāk nekā 80% of sistēmas atmiņai. Saglabājiet papildu kešatmiņu RRD failiem, ja datu bāze atrodas tajā pašā sistēmā kā RRD faili. Tālāk skatiet pamatinformāciju un klientu kopsummas, lai iegūtu skaidrojumu par aprēķina metodi.

en	Max Core Memory Possible
lv	Maksimālā pamata atmiņa iespējama

en	Reduce Total Core Memory
lv	Samazināt kopējo pamata atmiņu

en	Calculation Formula
lv	Aprēķina formula

en	Max Connection Memory Possible
lv	Maksimālā iespējamā savienojuma atmiņa

en	Reduce Total Client Memory
lv	Samazināt kopējo klienta atmiņu

en	PHP Information
lv	PHP informācija

en	PHP Version

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
lv	Ir ieteicama PHP versija 5.5.0+, jo ir spēcīgs paroļu jaukšanas atbalsts.

en	PHP OS
lv	PHP OS

en	PHP uname
lv	PHP nosaukums

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
lv	Uzstādīts. Piezīme. Ja plānojat izmantot SNMPv3, jums ir jānoņem php-snmp un jāizmanto Net-SNMP rīku kopa.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
lv	Jūs esat iestatījis atmiņas ierobežojumu uz "neierobežots".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
lv	Ir ļoti ieteicams mainīt php.ini memory_limit uz %s vai lielāku.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
lv	Šī ieteiktā atmiņas vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz esošo datu avota skaitu, un tā ir jāizmanto tikai kā ieteikums; faktiskās vērtības var atšķirties no sistēmas atkarībā no prasībām.

en	Variable Name
lv	Mainīgais nosaukums

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
lv	MySQL tabulas informācija — izmēri KB baitos

en	Avg Row Length
lv	Vidējais rindas garums

en	Data Length
lv	Datu garums

en	Index Length
lv	Indeksa garums

en	Comment
lv	Komentārs

en	Unable to retrieve table status
lv	Nevar izgūt tabulas statusu

en	PHP Module Information
lv	PHP moduļa informācija

en	User Login History
lv	Lietotāja pieteikšanās vēsture

en	Deleted/Invalid
lv	Izdzēsts/nederīgs

en	Result
lv	Rezultāts

en	Success - Password
lv	Panākumi — parole

en	Success - Token
lv	Panākumi - Token

en	Success - Password Change
lv	Panākumi — paroles maiņa

en	Attempts
lv	Mēģinājumi

en	Go

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Purge
lv	Iztīrīšana

en	Purge User Log
lv	Iztīrīt lietotāja žurnālu

en	User Logins
lv	Lietotāju pieteikšanās

en	IP Address
lv	IP adrese

en	(User Removed)
lv	(Lietotājs noņemts)

en	Display Order
lv	Displeja secība

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
lv	Žurnāls [Kopā rindiņas: %d — paslēpti neatbilstoši vienumi]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
lv	Žurnāls [Kopā rindas: %d — visi parādītie vienumi]

en	Clear Cacti Log
lv	Notīrīt kaktusu žurnālu

en	Cacti Log Cleared
lv	Kaktusu žurnāls notīrīts

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
lv	Kļūda: nevar notīrīt žurnālu, nav rakstīšanas atļauju.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
lv	Kļūda: nevar notīrīt žurnālu, fails neeksistē.

en	Data Query Cache Items
lv	Datu vaicājuma kešatmiņas vienumi

en	Query Name
lv	Vaicājuma nosaukums

en	Allow the search term to include the index column
lv	Ļaujiet meklēšanas vienumam iekļaut rādītāja kolonnu

en	Include Index
lv	Iekļaut indeksu

en	Field Value
lv	Lauka vērtība

en	Index
lv	Indekss

en	Poller Cache Items
lv	Aptaujātaja kešatmiņas elementi

en	Script
lv	Skripts

en	SNMP Version:
lv	SNMP versija:

en	Community:
lv	Kopiena:

en	OID:

en	User:
lv	Lietotājs:

en	Script:
lv	Skripts:

en	Script Server:
lv	Skriptu serveris:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
lv	Cacti tehniskā atbalsta lapa. To izmanto izstrādātāji un tehniskā atbalsta personas, lai palīdzētu atrisināt problēmas ar kaktusiem. Ietver bieži sastopamu konfigurācijas problēmu pārbaudes.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
lv	Kaktusu žurnāls saglabā statistiku, kļūdu un citus ziņojumus atkarībā no sistēmas iestatījumiem. Šo informāciju var izmantot, lai identificētu problēmas ar aptauju un lietojumprogrammu.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
lv	Ļauj administratoriem pārlūkot lietotāja žurnālu. Administratori var arī filtrēt un eksportēt žurnālu.

en	Poller Cache Administration
lv	Aptaujātaja kešatmiņas administrēšana

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
lv	Šie ir dati, kas tiek nodoti aptaujātājam katru reizi, kad tas darbojas. Pēc tam šie dati tiek izpildīti/interpretēti, un rezultāti tiek ievadīti RRD failos grafiku veidošanai vai datu bāzē attēlošanai.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
lv	Datu vaicājuma kešatmiņā tiek saglabāta informācija, kas iegūta no datu vaicājuma ievades veidiem. Vērtības no šiem laukiem var izmantot teksta apgabalā Graphs for Legends, Vertical Labels un GPRINTS, kā arī CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
lv	Pārbūvēt aptaujātaja kešatmiņu

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
lv	Ja atlasīsit šo opciju, Poller kešatmiņa tiks ģenerēta atkārtoti. Izmantojiet šo opciju tikai datu bāzes avārijas gadījumā, ja pēc avārijas rodas problēmas un jau esat palaidis datu bāzes labošanas rīkus. Alternatīvi, ja jums ir problēmas ar konkrētu ierīci, vienkārši saglabājiet šo ierīci atkārtoti, lai atjaunotu tās Poller Cache. Šai komandai ir arī komandrindas interfeiss, kas ir ieteicams lielām sistēmām. PIEZĪME. Lielās sistēmās šīs komandas izpilde var ilgt no vairākām minūtēm līdz stundām, tāpēc to nevajadzētu palaist no Cacti lietotāja saskarnes. Lai iegūtu papildinformāciju, komandrindā varat vienkārši palaist 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help'.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.
lv	PIEZĪME: Lielās sistēmās šīs komandas izpilde var ilgt no vairākām minūtēm līdz stundām, tāpēc to nevajadzētu palaist no Cacti UI. Jūs varat vienkārši palaist "php -q cli/rebuild_poller_cache.php -help" komandrindā, lai iegūtu vairāk informācijas.

en	Rebuild Resource Cache
lv	Atkārtoti izveidojiet resursu kešatmiņu

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
lv	Izmantojot vairākus datu vācējus kaktusos, Cacti mēģinās saglabāt galveno failu stāvokli visos datu vācējos. Tas ietver visus galvenos, ar instalēšanu nesaistītos vietņu un spraudņu failus. Piespiedu kārtā veicot resursu kešatmiņas pārbūvi, Cacti notīrīs vietējo resursu kešatmiņu un pēc tam atjaunos to nākamajā plānotajā aptaujas sākšanas reizē. Tas liks visiem attālajiem datu apkopotājiem atkārtoti pārbaudīt savu vietņu un spraudņu failu konsekvenci.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
lv	Skatiet pastiprināšanas statusu

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
lv	Šī izvēlnes opcija ļauj skatīt dažādus pastiprināšanas iestatījumus un statistiku, kas saistīta ar pašreizējo Boost konfigurāciju.

en	Data Source Statistics Utilities
lv	Datu avotu statistikas utilītas

en	Purge Data Source Statistics
lv	Iztīrīt datu avota statistiku

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
lv	Šī izvēlnes izvēle no datu bāzes izdzēsīs visu esošo datu avotu statistiku. Ja ir iespējota datu avotu statistika, datu avotu statistikas apkopošana no jauna tiks sākta nākamajā datu savācēja caurlaidē.

en	RRD Utilities
lv	RRD rīki

en	RRDfile Cleaner
lv	RRDfile tīrītājs

en	When you delete Data Sources from Cacti, the corresponding RRDfiles are not removed automatically. Use this utility to facilitate the removal of these old files.
lv	Dzēšot datu avotus no Cacti, attiecīgie RRD faili netiek noņemti automātiski. Izmantojiet šo utilītu, lai atvieglotu šo veco failu noņemšanu.

en	Use this utility to display problems with missing rrd files or missing values in rrdfiles. You need enable rrdcheck in Configuration->Settings->Data
lv	Izmantojiet šo utilītu, lai parādītu problēmas ar trūkstošiem rrd failiem vai trūkstošām vērtībām rrdfailos. Jums ir jāiespējo rrdcheck sadaļā Configuration- > Settings- > Data (Konfigurācija- >Iestatījumi->Dati)

en	SNMP Agent Utilities
lv	SNMP aģenta rīki

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
lv	Tas parāda visus objektus, kurus apstrādā SNMP aģents.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
lv	Atjaunojiet SNMP aģenta kešatmiņu

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
lv	Ja atlasīsit šo opciju, SNMP kešatmiņa tiks notīrīta un ģenerēta atkārtoti. Ņemiet vērā, ka, lai pilnībā atjaunotu SNMP kešatmiņu, ir nepieciešama vēl viena poller palaišana.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
lv	Šī izvēlnes opcija ļauj skatīt jaunākos notikumus, ko SNMP aģents ir apstrādājis saistībā ar reģistrētajiem paziņojumu uztvērējiem.

en	Allows Administrators to maintain SNMP notification receivers.
lv	Ļauj administratoriem uzturēt SNMP paziņojumu uztvērējus.

en	Cacti System Utilities
lv	Cacti rīki

en	Refresh Interval
lv	Atsvaidzināšanas intervāls

en	Overrun Warning
lv	Pārsniegšanas brīdinājums

en	Timed Out
lv	Taimauts

en	Other
lv	Cits

en	Cannot open directory
lv	Nevar atvērt direktoriju

en	Directory Does NOT Exist!!
lv	Direktorija NEPASTĀV!!

en	Current Boost Status
lv	Pašreizējais pastiprināšanas statuss

en	Boost On-demand Updating:
lv	Uzlabojiet atjaunināšanu pēc pieprasījuma:

en	Running Processes:
lv	Darbības procesi:

en	Total Poller Items:
lv	Aptaujātaja elementu kopskaits:

en	Total Data Sources:
lv	Kopējie datu avoti:

en	Remaining Data Sources:
lv	Atlikušie datu avoti:

en	TBD

en	Queued Boost Records:
lv	Rindā esošie pastiprināšanas ieraksti:

en	Approximate in Process:
lv	Aptuvenais process:

en	Total Boost Records:
lv	Kopējie Boost ieraksti:

en	Boost Storage Statistics
lv	Palieliniet krātuves statistiku

en	Database Engine:
lv	Datu bāzes dzinējs:

en	Current Boost Table(s) Size:
lv	Pašreizējais pastiprināšanas tabulas(-u) izmērs:

en	Avg Bytes/Record:
lv	Vid. baiti/ieraksts:

en	%d Bytes
lv	%d baiti

en	Max Record Length:
lv	Maksimālais ieraksta garums:

en	Max Allowed Boost Table Size:
lv	Maksimālais atļautais pastiprināšanas tabulas izmērs:

en	Estimated Maximum Records:
lv	Paredzamie maksimālie ieraksti:

en	Previous Runtime Statistics
lv	Izpildlaika statistika

en	Last Start Time:
lv	Pēdējais sākuma laiks:

en	Last End Time:
lv	Pēdējais sākuma laiks:

en	Never Run
lv	Nekad neskrien

en	Last Run Duration:
lv	Pēdējā palaišanas ilgums:

en	%d minutes
lv	%d minūtes

en	%d seconds
lv	%d sekundes

en	%0.2f percent of update frequency)
lv	%0.2f procenti no atjaunināšanas biežuma)

en	RRD Updates:
lv	RRD atjauninājumi:

en	MBytes
lv	MB baiti

en	Peak Poller Memory:
lv	Aptaujātaja maksimālā pīķa atmiņa:

en	Max Poller Memory Allowed:
lv	Aptaujātaja maksimālā atļautā atmiņa:

en	Detailed Runtime Statistics
lv	Detalizēta izpildlaika statistika

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
lv	Ieraksti: %s (ds rindas), laiks: %s (sekundes), GetRows: %s (sekundes), ResultsCycle: %s (sekundes), FileAndTemplate: %s (sekundes), LastUpdate: %s (sekundes), RRDUpdate: %s (sekundes), Delete: %s (sekundes)

en	Previous Runtime Timers:
lv	Detalizēti izpildlaika taimeri:

en	Process: %d
lv	Procesi: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
lv	Statuss: darbojas, atlikušais: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
lv	Statuss: Dīkstāvē, Iepriekšējais izpildlaiks: %s (sekundes), Iepriekšēji apstrādātas: %10s (ds rindas)

en	Run Time Configuration
lv	Darbības laika konfigurācija

en	Update Frequency:
lv	Atjaunināšanas biežums:

en	Concurrent Processes:
lv	Vienlaicīgi procesi:

en	Next Start Time:
lv	Nākamais sākuma laiks:

en	Maximum Records:
lv	Maksimālais ierakstu skaits:

en	Records
lv	Piezīmes

en	Maximum Allowed Runtime:
lv	Maksimālais atļautais izpildlaiks:

en	Image Caching Status:
lv	Attēlu kešatmiņas statuss:

en	Cache Directory:
lv	Kešatmiņas direktorijs:

en	Cached Files:
lv	Kešatmiņā saglabātie faili:

en	Cached Files Size:
lv	Kešatmiņā saglabāto failu lielums:

en	SNMP Agent Cache
lv	SNMP aģenta kešatmiņa

en	OIDs
lv	OID

en	Column Data
lv	Kolonnas dati

en	Scalar
lv	Skalārs

en	SNMP Agent Notification Log
lv	SNMP aģenta paziņojumu žurnāls

en	Receiver
lv	Uztvērējs

en	Log Entries
lv	Žurnāla ieraksti

en	Severity Level: %s
lv	Smaguma pakāpe: %s

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos VDEF.

en	Delete VDEF
lv	Dzēst VDEF vienumus

en	Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dublētu šādu VDEF. Pēc izvēles varat mainīt jaunā VDEF nosaukuma formātu.

en	Duplicate VDEF
lv	VDEF dublikāts

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
lv	Noklikšķiniet uz "Turpināt", lai dzēstu tālāk norādītos VDEF.

en	VDEF Name: %s
lv	VDEF nosaukums: %s

en	Remove VDEF Item
lv	Noņemt VDEF elementu

en	VDEF Preview
lv	VDEF priekšskatījums

en	VDEF Items [edit: %s]
lv	VDEF vienumi [rediģēt: %s]

en	VDEF Items [new]
lv	VDEF vienumi [jauni]

en	VDEF Item Type
lv	VDEF elementa tips

en	Choose what type of VDEF item this is.
lv	Izvēlieties, kāda veida VDEF elements ir šis.

en	VDEF Item Value
lv	VDEF elementa vērtība

en	Enter a value for this VDEF item.
lv	Ievadiet šī VDEF elementa vērtību.

en	VDEFs [edit: %s]
lv	VDEF [rediģēt: %s]

en	VDEFs [new]
lv	VDEF [jauns]

en	Delete VDEF Item
lv	Dzēst VDEF elementu

en	The name of this VDEF.
lv	Šī VDEF nosaukums.

en	VDEF Name
lv	VDEF nosaukums

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
lv	Izmantotos VDEF nevar izdzēst. Izmantošana tiek definēta kā atsauce uz diagrammu vai diagrammas veidni.

en	The number of Graphs using this VDEF.
lv	Diagrammu skaits, kas izmanto šo VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
lv	Grafiku veidņu skaits, kas izmanto šo VDEF.

en	No VDEFs
lv	Nav VDEF