en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
ja	ルールを削除してもよろしいですか？

en	%d Thread
ja	スレッド

en	%d Threads
ja	スレッド

en	%d Minute
ja	%d分

en	SNMP Version: %s
ja	SNMP バージョン

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
ja	ルールを削除してもよろしいですか？

en	Repair Steps [ %s ]
ja	修理手順

en	Field Name: %s
ja	名前:

en	Friendly Name: %s
ja	フレンドリ名：

en	Profile Name: %s
ja	プロファイル名:

en	Data Sources [ %s ]
ja	データソース

en	Data Sources [%s]
ja	データソース

en	Data Query [%s]
ja	質問データ

en	Open a ticket at
ja	新規課題を提出

en	Version %d
ja	バージョン: %d

en	%0.1f Minutes
ja	%0.1f分

en	Licensing Related
ja	ライセンス関連のFAQ

en	%d Min
ja	%d分

en	%d MBytes
ja	Mバイト

en	%s GBytes
ja	Gバイト

en	%d GBytes
ja	Gバイト

en	%s Hours
ja	%s時

en	%d GByte
ja	GByte

en	%s Minutes
ja	%s分

en	%d Megabytes
ja	メガバイト

en	%d OID
ja	OID

en	%d Repetitions
ja	反復回数

en	%s Thread
ja	スレッド

en	%s Threads
ja	スレッド

en	Show business hours
ja	営業時間

en	%s Minute
ja	%s分

en	%s Hour
ja	%s時

en	%d Processes
ja	プロセス

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	%d Spikes
ja	スパイク

en	Matching Objects [ %s ]
ja	マッチした天体:

en	Password must be at least %d characters!
ja	パスワードは少なくとも %d 文字にする必要があります。

en	%s MBytes
ja	Mバイト

en	%s KBytes
ja	Kバイト

en	Unknown Type = '%s'.
ja	不明なタイプ

en	- Beta %s
ja	ベータ線

en	Current Page: %s
ja	現在のページ

en	Details %s
ja	詳細： %s.

en	Scheduled Events %s
ja	予定されたイベント

en	Graph: %s
ja	グラフ：

en	Device: %s
ja	端末

en	Tree: %s
ja	木：

en	, Device: %s
ja	端末

en	, Branch: %s
ja	支店:

en	Reports [%s]
ja	レポート

en	Unknown Reason: %s
ja	不明な理由

en	Database User: %s
ja	あなたのデータベースユーザがテーブルを作成する権限がありません。私たちは、単にテーブルを空にすることによって復元しようとします。これは、a）あなたは同じデータベース構造でWordPressのバージョンから復元しているのように動作する必要があり、およびb）あなたのインポートされたデータベースは、すでにインポートサイトに存在しない任意のテーブルが含まれていません。

en	No - %s
ja	%s %s

en	%s - N/A
ja	n/a

en	%s - No
ja	%s %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
ja	サーバーに接続できない

en	Report '%s' Sent Successfully
ja	レポートが正常に送信されました。

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.

en	%s Tuning
ja	チューニング

en	Not Compatible, %s
ja	互換性がありません

en	Available Templates [%s]
ja	利用可能なテンプレート

en	Met: %d
ja	Met

en	User Settings %s
ja	ユーザー設定

en	User Management %s
ja	ユーザー管理

en	Technical Support [%s]
ja	テクニカルサポート

en	Action[%s]
ja	アクション

en	%d Bytes
ja	バイト

en	Process: %d
ja	プロセス: %d

en	Severity Level: %s
ja	深刻度レベル