en	No Graph Creation Criteria
he-il	אין קריטריונים ליצירת גרפים

en	Propagate Change
he-il	לשנות את השינוי

en	Search Pattern
he-il	תבנית חיפוש

en	Replace Pattern
he-il	החלף תבנית

en	No Tree Creation Criteria
he-il	אין קריטריונים ליצירת עץ

en	Device Match Rule
he-il	כלל התאמה של מכשיר

en	Create Graph Rule
he-il	יצירת כלל גרף

en	Graph Match Rule
he-il	כלל התאמה של גרף

en	Create Tree Rule (Device)
he-il	יצירת כלל עץ (התקן)

en	Create Tree Rule (Graph)
he-il	יצירת כלל עץ (תרשים)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
he-il	פריט פריט [ערוך פריט כלל עבור %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
he-il	פריט פריט [פריט חדש עבור %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
he-il	נוסף על ידי אוטומציה Cacti

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
he-il	שגיאה: טווחי IP בצורה של range1-range2 אינם נתמכים עוד.

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
he-il	הסמן המרוחק %s מושבת, יהיה עליך לבצע FullSync ברגע שהוא יעלה שוב

en	ERROR: Device ID is Blank
he-il	שגיאה: מזהה המכשיר הוא ריק

en	ERROR: Device[
he-il	שגיאה: התקן [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
he-il	שגיאה: נכשל חיבור לאספן מרוחק.

en	Device is Disabled
he-il	המכשיר מושבת

en	Device Availability Check Bypassed
he-il	זמינות זמינות המחסומים

en	SNMP Information
he-il	מידע SNMP

en	SNMP not in use
he-il	SNMP לא בשימוש

en	SNMP error
he-il	שגיאת SNMP

en	Session
he-il	סשנים

en	Host
he-il	שרת מארח

en	System:
he-il	מערכת הפעלה:

en	Uptime:
he-il	זמן פעילות השרת

en	Hostname:
he-il	שם מארח:

en	Location:
he-il	מיקום:

en	Contact:
he-il	איש קשר:

en	Ping Results
he-il	תוצאות פינג

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
he-il	אין פינג או SNMP זמינות בדוק שימוש

en	New Branch
he-il	סניף חדש

en	Web Basic
he-il	בסיסי אינטרנט

en	Device:(Hide Disabled)
he-il	המכשיר מושבת

en	Graph:(%s%s)
he-il	גרף:(%s%s)

en	Device:(%s%s)
he-il	מכשיר:(%s%s)

en	Template:(%s%s)
he-il	תבנית:(%s%s)

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
he-il	גרף+מכשיר+תבנית:(%s%s)

en	Device+Template:(%s%s)
he-il	מכשיר+תבנית:(%s%s)

en	Restricted By:
he-il	מוגבל

en	Granted By:
he-il	הוענק על ידי:

en	Granted
he-il	ניתן

en	Restricted
he-il	מוגבל

en	Branch:
he-il	ענף:

en	Device:
he-il	× × ×ª× × × ×ª × × ×§× × ×©× Epos ×ª× × ×¦× , × × × × ×ª × × ×©×ª× × × × ×¢×¨× ×ª PATH × × × × × ×¨ × ×¦× × . ×¤×©× × × × × "say", × × ×¨×ª × × × × ×ª × × ×ª× × × × × × × ×ª× × × ×ª × × ×§× × × ×ªÖ¾ × × ×¨×¦× ×©× Epos.

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
he-il	הגישה נדחתה, אנא צור קשר עם מנהל Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
he-il	הגישה נדחתה, חשבון המשתמש מושבת.

en	Access Denied! Login Failed.
he-il	הגישה נדחתה, חשבון המשתמש מושבת.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
he-il	אימות אינטרנט בסיסי הוגדר, אך לא עבר שם משתמש משרת האינטרנט. ודא שהאימות מופעל בשרת האינטרנט.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
he-il	%s מאומת על-ידי שרת האינטרנט, אך הן תבנית והן משתמשים אורחים אינם מוגדרים ב- Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
he-il	שגיאה בחיפוש LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
he-il	שגיאת LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
he-il	גישה נדחתה! אין סיסמה מסופקת על ידי המשתמש.

en	LDAP Search Error: %s
he-il	שגיאה בחיפוש LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
he-il	הגישה נדחתה! מזהה משתמש התבנית %s אינו קיים. צור קשר עם מנהל המערכת שלך.

en	Access Denied! Login failed.
he-il	הגישה נדחתה, חשבון המשתמש מושבת.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
he-il	מנהל הקקטוסים שלך אילץ סיסמאות מורכבות להתחברות וסיסמת הקקטוסים הנוכחית שלך אינה תואמת את הדרישות החדשות. לכן עליכם לשנות את הסיסמא שלכם כעת.

en	Password must be at least %d characters!
he-il	הסיסמה חייבת להיות לפחות% d תווים!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
he-il	על הסיסמה שלך להכיל לפחות תו מספרי אחד!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
he-il	הסיסמה שלך חייבת להכיל שילוב של אותיות קטנות ומילות מפתח גדולות!

en	Your password must contain at least 1 special character!
he-il	על הסיסמה שלך להכיל לפחות תו אחד מיוחד!

en	Cacti Login Failure
he-il	Cacti יומן מסומנת

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
he-il	אימות לא הוגדר בעבר. ניסיתי להגדיר לאימות מקומית, אך לא נמצא חשבון Admintrative.

en	%s MBytes
he-il	מגה בייטים

en	%s KBytes
he-il	%s GBytes

en	%s Bytes
he-il	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
he-il	%s - WEBUI הערה: Cacti יומן מנקה ממשק ניהול האינטרנט.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
he-il	לחץ על &#39;המשך&#39; כדי לנקות את קובץ היומן. <br><br><br> הערה: אם יוגדר רישום הן ל- Cacti והן ל- Syslog, פרטי היומן יישארו ב- Syslog.

en	Purge Log
he-il	יומן טיהור

en	Log Filters
he-il	מסננים יומן

en	- Admin Filter active
he-il	- מסנן מנהל פעיל

en	- Admin Unfiltered
he-il	- Admin מסוננים

en	- Admin view
he-il	- תצוגת מנהל מערכת

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
he-il	יומן [סה"כ שורות:% d %s - מסנן פעיל]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
he-il	התחבר [סה"כ שורות:% d %s - ללא סינון]

en	Entries
he-il	רשומות

en	File
he-il	קובץ

en	Head Lines
he-il	% d שורות

en	Tail Lines
he-il	זנב קווים

en	Stats
he-il	סטטיסטיקה

en	Warnings++
he-il	אזהרות

en	Errors++
he-il	שגיאות

en	Debug
he-il	איתור באגים

en	SQL Calls
he-il	שיחות SQL

en	AutoM8
he-il	אוטומטי

en	Non Stats
he-il	לא צויין

en	Boost
he-il	קדם

en	Device Up/Down
he-il	התקנים באמצעות

en	Recaches
he-il	התאמות

en	Threshold
he-il	סף

en	Display
he-il	הצג

en	Newest First
he-il	הכי חדש ראשון

en	Oldest First
he-il	הישן ראשון

en	Matches
he-il	התאמות

en	Does Not Match
he-il	סיסמאות לא תואמות

en	System Device
he-il	סנכרון התקנים

en	Automation Execution for Data Query complete
he-il	ביצוע אוטומציה עבור שאילתת הנתונים הושלם

en	Plugin Hooks complete
he-il	Plugin הוקס מלאה

en	Running Data Query [%s].
he-il	הפעלת שאילתת נתונים [ %s].

en	Found Type = '%s' [%s].
he-il	נמצא סוג = '{ 0 }' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
he-il	סוג לא ידוע

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
he-il	אזהרה: ארגון שדה מיון השתנה. בעיות מיפוי מחדש עשויות להתרחש!

en	Update Data Query Sort Cache complete
he-il	עדכן את מטמון המיון של שאילתת הנתונים במלואו

en	Found %s Local Data ID's to Verify
he-il	נמצאו טבלאות%s להמרה

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
he-il	מדד השינוי זוהה! נוכחי: %s, הקודםהבא: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
he-il	הסרת אינדקס זוהתה! הקודם Endex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
he-il	הסרת אינדקס זוהתה! הקודם Endex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
he-il	אימות של %s מזהה הנתונים המקומי הושלם

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
he-il	נמצא שהשתנו%s ו-%s מזהי נתונים מקומיים יתומים למפה מחדש.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
he-il	Remapping גרפים לאינדקסים החדשים שלהם

en	Done updating Data Source Title Cache
he-il	פרופיל מקור נתונים כפולים

en	Done updating Graph Title Cache
he-il	הסתיים עדכון מטמון כותרת הגרף

en	Index Association with Local Data complete
he-il	איגוד המדדים עם נתונים מקומיים הושלם

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
he-il	עדכון מטמון אינדקס חוזר הושלם. היו %s שינויי אינדקס, ו -{ 1} אינדקסים יתומים.

en	Update Poller Cache for Query complete
he-il	עדכן את הקובץ השמור של השואל עבור שאילתה

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
he-il	לא נמצאו שינויים במדד, מדלגים מחדש אינדקס ומטמון פולר מחדש האוכלוסייה

en	Automation Executing for Data Query complete
he-il	ביצוע אוטומציה עבור שאילתת הנתונים הושלם

en	Plugin hooks complete
he-il	Plug- ווים מלאה

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
he-il	בדיקת שינוי שדה מיון. לא זוהו שינויים.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
he-il	שדה מיון חדש זוהה: ' %s' שדה מיון ישן ' %s'

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
he-il	שגיאה: שדה מיון חדש אינו מתאים. שדה המיון לא ישתנה.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
he-il	שדה מיון חדש תוקן. שדה המיון יעודכן.

en	Could not find data query XML file at '%s'
he-il	לא ניתן למצוא קובץ XML לשאילתת נתונים ב- ' %s'

en	Found data query XML file at '%s'
he-il	נמצא קובץ שאילתת נתוני XML ב- ' %s'

en	Error parsing XML file into an array.
he-il	שגיאה בהעברת קובץ XML למערך.

en	XML file parsed ok.
he-il	קובץ XML מנותח אישור.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
he-il	שדה לא חוקי <index_order> %s </ index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
he-il	חייב להכיל שדות <כיוון> כיוון </ כיוון> או <כיוון> קלט / פלט </ כיוון> בלבד

en	Data Query returned no indexes.
he-il	שגיאה: שאילתת הנתונים החזירה לא אינדקסים.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
he-il	<arg_num_indexes> חסר בקובץ XML, 'ספירת אינדקס שונתה' אינה נתמכת

en	Executing script for num of indexes '%s'
he-il	ביצוע סקריפט עבור num של אינדקסים ' %s'

en	Found number of indexes: %s
he-il	נמצאו מספר אינדקסים: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
he-il	<arg_num_indexes> חסר בקובץ XML, 'ספירת אינדקס שונתה' אינה נתמכת

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
he-il	<arg_num_indexes> חסר בקובץ XML, 'ספירת האינדקס שונתה' חיקתה על ידי ספירת ערכי arg_index

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
he-il	שגיאה: שאילתת הנתונים החזירה לא אינדקסים.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
he-il	ביצוע סקריפט לרשימה ' %s' של אינדקסים, ספירת אינדקס: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
he-il	לחץ כדי להציג פלט שאילתת נתונים עבור 'index'

en	Found index: %s
he-il	אינדקס נמצא: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
he-il	לחץ כדי להציג פלט שאילתת נתונים עבור השדה ' %s'

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
he-il	שדה המיון לא החזיר נתונים עבור שם השדה %s, מדלג

en	Executing script query '%s'
he-il	מבצעת שאילתת Script ' %s'

en	Found item [%s='%s'] index: %s
he-il	נמצא פריט [ %s = ' %s']: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
he-il	סה"כ:% f, דלתא:% f, %s

en	Invalid host_id: %s
he-il	Host_id לא חוקי: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
he-il	גודל ההליכה האוטומטית בכמות גדולה נבחר.

en	Failed to load SNMP session.
he-il	טעינת הפעלת SNMP נכשלה.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
he-il	גודל ההליכה בתפזורת נבדק %d עם תגובה של %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
he-il	גודל ההליכה בכמות גדולה שנבחר היה %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
he-il	שמירת גודל הליכה בכמות גדולה במכשיר.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
he-il	גודל ההליכה בכמות גדולה קבוע ב- %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
he-il	ביצוע SNMP עבור מספר של אינדקסים @ ' %s' אינדקס ספירה: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
he-il	<oid_num_indexes> חסר בקובץ XML, 'ספירת האינדקס שונתה' חיקתה על ידי ספירת רשומות oid_index

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
he-il	ביצוע SNMP עבור רשימת אינדקסים @ ' %s' אינדקס ספירה: %s

en	No SNMP data returned
he-il	לא הוחזרו נתוני SNMP

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
he-il	אינדקס שנמצא ב- OID: ' %s' ערך: ' %s'

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
he-il	סינון רשימת אינדקסים '' %s 'אינדקס ספירה: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
he-il	אינדקס מסונן נמצא ב- OID: ' %s' ערך: ' %s'

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
he-il	סינון רשימת אינדקסים '' %s 'אינדקס ספירה: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
he-il	אינדקס מסונן נמצא ב- OID: ' %s' ערך: ' %s'

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
he-il	תיקון שדה 'שיטה' שגוי עבור ' %s' מאחר ש- rewrite_index 'או' oid_suffix 'מוגדר

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
he-il	הוספת נתוני אינדקס לשדה ' %s' [value = ' %s']

en	Located input field '%s' [get]
he-il	שדה קלט ממוקם ' %s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
he-il	נמצא כלל לשכתוב OID: 's /{ 0 }/{ 1 }/'

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
he-il	oid_rewrite ב- OID: ' %s' חדש OID: ' %s'

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
he-il	ביצוע SNMP עבור נתונים @ ' %s' [ערך = ' %s']

en	Field '%s' %s
he-il	שדה ' %s' %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
he-il	ביצוע SNMP מקבל עבור %s oids ( %s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
he-il	שדה מיון לא החזיר נתונים. לא ניתן להמשיך בהדפסה מחדש עבור OID [ %s]

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
he-il	נמצאה תוצאה של נתונים @ ' %s' [value = ' %s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
he-il	הגדרת תוצאה עבור נתונים @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
he-il	התוצאה דילגה עבור נתונים @ ' %s' [key = ' %s', value = ' %s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
he-il	קיבלת תוצאה של SNMP עבור נתונים @ ' %s' [value = ' %s'] (index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
he-il	ביצוע SNMP עבור נתונים @ ' %s' [value = '$ value']

en	Located input field '%s' [walk]
he-il	שדה קלט נמצא ' %s' [walk]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
he-il	ביצוע הליכה ב- SNMP עבור נתונים @ ' %s'

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.
he-il	אין אינדקס[%s] ב - VALUE_INDEX_PARSE, מדלג.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
he-il	נמצא פריט [ %s = ' %s'] אינדקס: %s [מ- %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
he-il	נמצא מחרוזת אוקטט '{ 0 }' מפוענח ערך: '{ 1 }'

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
he-il	נמצא פריט [ %s = ' %s'] index: %s [מתוך regexp oid לנתח]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
he-il	נמצא פריט [ %s = ' %s'] index: %s [מתוך rexxp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'
he-il	נמצא פריט REWRITE_VALUE מזויף, INDEX='{ 0 }'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)
he-il	לא ניתן לנתח את מפת התרגום (REWRITE_VALUE)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
he-il	oid_rewrite ב- OID: ' %s' חדש OID: ' %s'

en	Update graph data query cache complete
he-il	עדכן את מטמון המיון של שאילתת הנתונים במלואו

en	Re-Indexing Data Query complete
he-il	ביצוע שאילתה מחדש של נתוני הנתונים הושלם

en	Unknown Index
he-il	אינדקס לא ידוע

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
he-il	עליך לבחור עמודת פלט של XML עבור 'מקור הנתונים' %s ולהעביר את תיבת הסימון שמימינה

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
he-il	תבנית התבנית שלך אינה מכילה תבניות נתונים בשימוש. תקן את תבנית התרשים שלך

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
he-il	הגדרת אורך השדה של הסיסמה נכשלה, לא ניתן להמשיך כסיסמה פגומה

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
he-il	נכשל שינוי אורך השדה סיסמה, לא יכול להמשיך כמו סיסמה פגומה

en	Data Source ID %s does not exist
he-il	מזהה מקור הנתונים %s אינו קיים

en	Debug not completed after 5 pollings
he-il	באגים לא הושלם לאחר 5 הסקרים

en	Failed fields:
he-il	שדות שנכשלו:

en	Data Source is not set as Active
he-il	מקור הנתונים אינו מוגדר כ- Active

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
he-il	תיקיית RRDfile (rra) אינה ניתנת לכתיבה על ידי Poller. בעל התיקיה: %s. הסוקר פועל בתור: %s

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
he-il	קובץ RRD אינו ניתן לכתיבה על ידי סוקר. בעל קובץ RRD: %s. הסוקר פועל בתור %s

en	RRDfile does not match Data Source
he-il	קובץ RRD אינו תואם לנתוני פרופיל

en	RRDfile not updated after polling
he-il	קובץ RRD לא עודכן לאחר הסקרים

en	Data Source returned Bad Results for
he-il	מקור הנתונים החזיר תוצאות רעות עבור

en	Data Source was not polled
he-il	מקור הנתונים לא נסקר

en	No issues found
he-il	לא נמצאו בעיות

en	RRDfile not created yet
he-il	קובץ RRD לא עודכן לאחר הסקרים

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
he-il	הגדרות שמור ל - Data Collector% d נכשל.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
he-il	הגדרות שמור ל - Data Collector% d נכשל.

en	Message Not Found.
he-il	ההודעה לא נמצאה.

en	Error %s is not readable
he-il	שגיאה %s אינה ניתנת לקריאה

en	Logged in a Guest
he-il	התחבר כ

en	Logged in as
he-il	התחבר כ

en	Login as Regular User
he-il	התחבר כמשתמש רגיל

en	guest
he-il	אורח

en	User Community
he-il	קהילת המשתמשים

en	Documentation
he-il	תיעוד

en	Logged in as %s
he-il	מחובר כ %s

en	Edit Profile
he-il	ערוך פרופיל

en	Logout
he-il	התנתק

en	Leaf
he-il	עלה

en	Non Query Based
he-il	מבוסס על שאילתה

en	Link %s
he-il	קשר %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
he-il	שגיאת מיילר: לא כתובת <b>TO</b> מוגדר! <br> אם אתה משתמש בקישור <i>Test Mail (דואר בדיקה)</i> , הגדר את הגדרת <b>הדואר האלקטרוני של ההתראה</b> .

en	Authentication failed: %s
he-il	האימות נכשל: %s

en	HELO failed: %s
he-il	HELO נכשל: %s

en	Connect failed: %s
he-il	החיבור נכשל: %s

en	SMTP error:
he-il	שגיאת SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
he-il	זוהי הודעת בדיקה שנוצרה על ידי Cacti. הודעה זו נשלחה לבדיקת התצורה של הגדרות הדואר שלך.

en	Your email settings are currently set as follows
he-il	הגדרות הדוא"ל שלך מוגדרות באופן הבא

en	Method
he-il	שיטה

en	Checking Configuration...<br>
he-il	בודק את התצורה ... <br>

en	PHP's Mailer Class
he-il	בכיתה מיילר של PHP

en	Method: SMTP
he-il	שיטה: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
he-il	לא מוצג מסיבות אבטחה

en	Security
he-il	אבטחה

en	Ping Results:
he-il	פינג תוצאות:

en	Bypassed
he-il	עקף

en	Creating Message Text...
he-il	יוצר טקסט הודעה ...

en	Sending Message...
he-il	לשלוח הודעה...

en	Cacti Test Message
he-il	הודעה מבחן קקטוסים

en	Success!
he-il	הצלחה!

en	Message Not Sent due to ping failure.
he-il	ההודעה לא נשלחה עקב כשל ב- ping.

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
he-il	Cacti מושבת plugin %s עקב השגיאה הבאה: %s! לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ ה- Cacti logfile.

en	WARNING: PollerID:%s has an invalid hostname:%s. Is it not reachable via DNS!
he-il	אזהרה: ל - PollerID: ל -{ 0} יש שם מארח לא חוקי:%s. האם לא ניתן להגיע אליו באמצעות DNS!

en	- Beta %s
he-il	- ביטא %s

en	Version %s %s
he-il	גרסה %s %s

en	%s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File %s missing. Please locate and replace this file
he-il	אזהרה: מפתח קקטוסים כלול קובץ %s חסר. צריך לאתר ולהחליף את הקובץ הזה

en	Aggregated Device
he-il	התקן מצטבר

en	Not Applicable
he-il	לא ישים

en	Damaged Graph
he-il	מקור נתונים, גרף

en	Remote Server
he-il	הסר את StdDev

en	Get Page Help
he-il	קבל עזרה

en	Templates Selected
he-il	תבניות נבחרו

en	Enter keyword
he-il	הקלד מילת חיפוש...

en	Data Query:
he-il	שאילתת נתונים:

en	CSV Export of Graph Data
he-il	CSV ייצוא נתוני גרף

en	Time Graph View
he-il	תצוגת תרשים זמן

en	Edit Device
he-il	ערוך את המכשיר

en	Kill Spikes in Graphs
he-il	להרוג קוצים ב גרפים

en	Previous
he-il	הקודם

en	%d to %d of %s [ %s ]
he-il	% d ל-% d מתוך %s [ %s]

en	Next
he-il	הבא

en	All %d %s
he-il	כל% d %s

en	Current Page: %s
he-il	עמוד נוכחי

en	No %s Found
he-il	אין %s

en	#

en	GPrint

en	Alpha %
he-il	קרני אלפאElectron capture method

en	No Source
he-il	מקור

en	Choose an action
he-il	נא לבחור פעולה

en	Execute Action
he-il	בצע פעולה

en	Logs
he-il	יומני רישום

en	Standard Deviations
he-il	סטיות תקן

en	Variance Outliers
he-il	שונות חריגים

en	Kills Per RRA
he-il	הורג לפי RRA

en	Remove StdDev
he-il	הסר את StdDev

en	Remove Variance
he-il	הסר שונות

en	Gap Fill Range
he-il	מילוי הפער טווח

en	Float Range
he-il	טווח Float

en	Dry Run StdDev
he-il	יבש לרוץ StdDev

en	Dry Run Variance
he-il	יבש

en	Dry Run Gap Fill Range
he-il	יבש פער פער מילוי טווח

en	Dry Run Float Range
he-il	יבש טווח הפעלה Float

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
he-il	אפשר או הגבל את עמודות הטבלה לחריגה ממגבלות החלונות הנוכחיות.

en	Enter a search term
he-il	הזן מונח חיפוש

en	Enter a regular expression
he-il	הזן ביטוי רגיל

en	No file selected
he-il	לא נבחר קובץ

en	SpikeKill Results
he-il	תוצאות SpikeKill

en	Click to view just this Graph in Realtime
he-il	לחץ כדי להציג רק תרשים זה בזמן אמת

en	Click again to take this Graph out of Realtime
he-il	לחץ שוב כדי לקחת את זה גרף מתוך זמן אמת

en	Standard Mode
he-il	מצב סריקה

en	Compact Mode
he-il	מצב זום

en	Dark Color Mode
he-il	לא נמצאו צבעים

en	Light Color Mode
he-il	מצב רשימה

en	Use System Color
he-il	צבע פריט

en	Ignore System Color
he-il	צבע פריט

en	Help
he-il	עזרה

en	Cacti Home
he-il	בית קקט

en	Miscellaneous
he-il	שונות

en	Dashboards
he-il	לוחות בקרה

en	Charts
he-il	גרף

en	Cacti Project Page
he-il	דף הפרויקט של Cacti

en	Spine
he-il	עַמוּד הַשִׁדרָה

en	RRDProxy

en	Keyboard
he-il	מקלדת

en	Shortcuts
he-il	קיצורי דרך

en	Contribute to the Cacti Project
he-il	סובב את יומן קקט

en	Help in Developing
he-il	עזרה בפיתוח

en	Donation & Sponsoring
he-il	תרומה וחסות

en	Client
he-il	לקוח

en	Help in Translating
he-il	עזרה בתרגום

en	Report a bug
he-il	דווח על באג

en	Cacti
he-il	צבריים

en	Click to Show/Hide Filter
he-il	לחץ כדי להציג / להסתיר מסנן

en	Clear Current Filter
he-il	נקה מסנן נוכחי

en	Clipboard
he-il	לוח עריכה

en	Clipboard ID
he-il	מזהה לוח

en	Copy operation is unavailable at this time
he-il	פעולת העתק אינה זמינה בשלב זה

en	Failed to find data to copy!
he-il	נכשל הניסיון למצוא נתונים להעתקה!

en	Clipboard has been updated
he-il	הלוח עודכן

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
he-il	מצטערים, לא ניתן לעדכן את הלוח שלך בשלב זה

en	Passphrase length meets 8 character minimum
he-il	אורך משפט הסיסמה עומד על 8 תווים לפחות

en	Passphrase too short
he-il	משפט הסיסמה קצר מדי

en	Passphrase matches but too short
he-il	ביטוי הסיסמה תואם אך קצר מדי

en	Passphrase too short and not matching
he-il	משפט הסיסמה קצר מדי ולא תואם

en	Passphrases match
he-il	ביטוי סיסמאות

en	Passphrases do not match
he-il	ביטויי סיסמה אינם תואמים

en	Sorry, we could not process your last action.
he-il	מצטערים, לא הצלחנו לעבד את הפעולה האחרונה שלך.

en	Error:
he-il	שגיאה:

en	Reason:
he-il	סיבה:

en	Action failed
he-il	פעולה: נכשל

en	Connection Successful
he-il	בוצע בהצלחה

en	Connection Failed
he-il	האימות נכשל

en	The response to the last action was unexpected.
he-il	התגובה לפעולה האחרונה היתה בלתי צפויה.

en	Some Actions failed
he-il	פעולות מסוימות נכשלו

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
he-il	שים לב, לא הצלחנו לעבד את כל הפעולות שלך. פרטים להלן.

en	Operation successful
he-il	בוצע בהצלחה

en	The Operation was successful. Details are below.
he-il	המבצע היה מוצלח. פרטים להלן.

en	Pause
he-il	עצירה

en	Zoom In
he-il	הגדלת תצוגה

en	Zoom Out
he-il	הרחקה

en	Zoom Out Factor
he-il	פקטור התרחקות

en	Timestamps
he-il	חותם זמן

en	2x
he-il	2×

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom Out Positioning
he-il	הגדלה מיקום

en	Zoom Mode
he-il	מצב זום

en	Quick
he-il	מהר

en	Open in new tab
he-il	לפתוח בלשונית חדשה

en	Save graph
he-il	שמור תרשים

en	Copy graph
he-il	גרף העתק

en	Copy graph link
he-il	קישור גרף העתק

en	Always On
he-il	תמיד מופעל

en	Auto
he-il	אוטומטי

en	Always Off
he-il	תמיד כבוי

en	Begin with
he-il	התחל עם

en	End with
he-il	תאריך סיום

en	Close
he-il	סגור

en	3rd Mouse Button
he-il	לחצן העכבר השלישי

en	Apply filter to table
he-il	החל מסנן על הטבלה

en	Reset filter to default values
he-il	אפס את המסנן לערכי ברירת המחדל

en	File Found
he-il	הקובץ נמצא

en	Path is a Directory and not a File
he-il	נתיב הוא מדריך ולא קובץ

en	File is Not Found
he-il	הקובץ לא נמצא

en	Enter a valid file path
he-il	הזן נתיב קובץ חוקי

en	Directory Found
he-il	נמצאו מדריך

en	Path is a File and not a Directory
he-il	הנתיב הוא קובץ ולא מדריך

en	Directory is Not found
he-il	הספרייה לא נמצאה

en	Enter a valid directory path
he-il	הזן נתיב ספריה חוקי

en	Cacti Color (%s)
he-il	צבע Cacti ( %s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
he-il	לא ניתן לאמת אימות FONT

en	Warning Unsaved Form Data
he-il	אזהרה נתוני טופס שלא נשמרו

en	Unsaved Changes Detected
he-il	התגלו שינויים שלא נשמרו

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
he-il	יש לך שינויים שלא נשמרו בטופס זה. אם תלחץ על 'המשך', השינויים ימחקו. לחץ על 'ביטול' כדי להמשיך לערוך את הטופס.

en	Attempted SQL Injection
he-il	ניסיון הזרקת SQL

en	There was a SQL Injection attempted on the page
he-il	היה ניסיון להזרקת SQL בדף

en	A client attempted to create a SQL Injection into Cacti likely from an external host with the address %s
he-il	לקוח ניסה ליצור הזרקת SQL לתוך קקטוסים ככל הנראה ממארח חיצוני עם הכתובת %s

en	Data Query Data Sources must be created through %s
he-il	נתונים של שאילתת נתונים חייבים להיווצר באמצעות %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
he-il	שמור את ההעדפות הנוכחיות של גרפים, עמודות, תמונות ממוזערות, הגדרות קבועות מראש ו- Timeshift לפרופיל שלך

en	Columns
he-il	עמודות

en	%d Column
he-il	עמודה% d

en	Custom
he-il	מותאם אישית

en	From
he-il	מ

en	Start Date Selector
he-il	בורר תאריך התחלה

en	To
he-il	אל

en	End Date Selector
he-il	סיים את בורר התאריכים

en	Shift Time Backward
he-il	שינוי זמן לאחור

en	Define Shifting Interval
he-il	הגדרת מרווח מעבר

en	Shift Time Forward
he-il	העבר את הזמן קדימה

en	Refresh selected time span
he-il	רענן את טווח הזמן שנבחר

en	Return to the default time span
he-il	חזור לזמן ברירת המחדל

en	Window
he-il	חלון

en	Interval
he-il	מרווח

en	Stop
he-il	עצור

en	Create Graph from %s
he-il	צור גרף מ- %s

en	Create %s Graphs from %s
he-il	יצירת %s גרפים מ - %s

en	Graph [Template: %s]
he-il	גרף [תבנית: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
he-il	גרף פריטים [תבנית: %s]

en	Data Source [Template: %s]
he-il	מקור נתונים [תבנית: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
he-il	נתונים מותאמים אישית [תבנית: %s]

en	New Report
he-il	דוח חדש

en	Give this Report a descriptive Name
he-il	תן דוח זה שם תיאורי

en	Enable Report
he-il	הפעל דוח

en	Check this box to enable this Report.
he-il	סמן תיבה זו כדי להפעיל את הדוח הזה.

en	Output Formatting
he-il	עיצוב פלט

en	Use Custom Format HTML
he-il	השתמש בפורמט HTML מותאם אישית

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
he-il	סמן תיבה זו אם ברצונך להשתמש ב- HTML ו- CSS מותאמים אישית עבור הדוח.

en	Format File to Use
he-il	פורמט קובץ לשימוש

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר את עטיפת ה- HTML המותאמת אישית ואת קובץ ה- CSS לשימוש. קובץ זה מכיל הן HTML והן CSS לעטוף את הדוח שלך. אם הוא מכיל יותר מ CSS פשוט, אתה צריך מקום מיוחד <REPORT> בתוך הקובץ. תג פורמט זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה נמצאים בספריה &#39;פורמטים&#39;.

en	Default Text Font Size
he-il	גודל גופן ברירת מחדל לטקסט

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
he-il	מגדיר את גודל הגופן של ברירת המחדל עבור כל הטקסט בדוח, כולל כותרת הדוח.

en	Default Object Alignment
he-il	מעקף אובייקט ברירת מחדל

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
he-il	מגדיר את היישור של ברירת המחדל עבור טקסט וגרפים.

en	Graph Linked
he-il	גרף מקושר

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
he-il	האם יש לקשר את הגרפים בחזרה לאתר Cacti?

en	Graph Settings
he-il	הגדרות גרף

en	Graph Columns
he-il	עמודות גרף

en	The number of Graph columns.
he-il	מספר העמודות תרשים.

en	The Graph width in pixels.
he-il	רוחב הגרף בפיקסלים.

en	The Graph height in pixels.
he-il	גובה הגרף בפיקסלים.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
he-il	האם יש להציג את הגרפים כתמונות ממוזערות?

en	Email Frequency
he-il	תדירות דוא"ל

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
he-il	הבא חותמת לשליחת דוח דואר

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
he-il	שעת ההתחלה של הדואר [הראשון] הבאה תתבצע. כל זמני הדיוור העתידיים יתבססו על זמן התחלה זה. דוגמה טובה תהיה 2:00. הזמן חייב להיות בעתיד. אם נעשה שימוש בשבריר, אומרים 2:00 בבוקר, ההנחה היא כי בעתיד.

en	Report Interval
he-il	דווח על מרווח

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
he-il	מגדיר תדר דוח ביחס ל'דואר אלקטרוני 'לעיל.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
he-il	לדוגמה, 'Week (s)' מייצג מרווח דיווח שבועי.

en	Interval Frequency
he-il	תדירות המרווח

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
he-il	מבוסס על Timespan של המרווח דוח לעיל, מגדיר את התדירות בתוך מרווח זה.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
he-il	לדוגמה, אם 'מרווח הדיווח' הוא 'חודש (ים)', '2' מציין כל '2 חודשים (שניות) מתיבת הדואר הבאה'. לבסוף, אם נעשה שימוש במרווחים של חודש (חודשים), 'יום השבוע' ו'יום בחודש 'חושבים שניהם בהתבסס על Mailtime שציינת למעלה.

en	Email Sender/Receiver Details
he-il	דוא"ל שולח / פרטי המקלט

en	Subject
he-il	נושא

en	Cacti Report
he-il	דו"ח קקט

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
he-il	ערך זה ישמש כנושא ברירת המחדל לדוא"ל. שם הדוח ישמש אם נותר ריק.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
he-il	שם זה ישמש כברירת המחדל של דואר אלקטרוני

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
he-il	כתובת זו תשמש כתובת הדואר האלקטרוני של השולחים

en	To Email Address(es)
he-il	לכתובת דוא"ל

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
he-il	הפרד בין כתובות מרובות בפסיק (,)

en	BCC Address(es)
he-il	כתובת BCC (es)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
he-il	העתק פחמן עיוור. הפרד בין כתובות מרובות בפסיק (,)

en	Image attach type
he-il	סוג קובץ מצורף

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
he-il	בחר אחד מהסוגים הנתמכים עבור קבצים מצורפים של תמונות

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
he-il	תאריך / שעה עבר באותו זמן מחר

en	Click 'Continue' to delete the following Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הדוחות הבאים.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לקבל בעלות על הדוחות הבאים.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report(s). You may optionally change the title for the new Reports
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשכפל את הדוחות הבאים. תוכל לשנות את הכותרת עבור הדוחות החדשים

en	Click 'Continue' to enable the following Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הדוחות הבאים.

en	Please be certain that those Report(s) have successfully been tested first!
he-il	אנא וודאו כי דוח (ים) אלה נבדקו בהצלחה תחילה!

en	Click 'Continue' to disable the following Reports.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הדוחות הבאים.

en	Click 'Continue' to send the following Report(s) now.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשלוח את הדוחות הבאים.

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
he-il	לא ניתן לשלוח את הדוח ' %s'. הגדר כתובות דואר אלקטרוני יעד

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
he-il	לא ניתן לשלוח את הדוח ' %s'. נא להגדיר נושא דואר אלקטרוני

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
he-il	לא ניתן לשלוח את הדוח ' %s'. הגדר שם דואר אלקטרוני משם

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
he-il	לא ניתן לשלוח את הדוח ' %s'. נא להגדיר כתובת דואר אלקטרוני לכתובת

en	Item Type to be added.
he-il	סוג פריט שיש להוסיף.

en	Graph Tree
he-il	עץ גרף

en	Select a Tree to use.
he-il	בחר עץ לשימוש.

en	Graph Tree Branch
he-il	ענף עץ גרף

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
he-il	בחר ענף עץ לשימוש עבור גרפים והתקנים. התקנים ייחשבו כסניפים.

en	Cascade to Branches
he-il	אשד לענפים

en	Should all Branch Graphs be rendered?
he-il	האם כל הילדים צריכים לעצב גרפים?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
he-il	בחר התקן כדי לציין תרשים

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
he-il	בחר תבנית מכשיר לשימוש.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
he-il	בחר התקן שישמש לסינון או בחר עבור גרפים במקרה של סוג התקן.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
he-il	בחר תבנית גרף עבור ההתקן שתשמש לסינון או בחר גרפים במקרה של סוג התקן.

en	Graph Name Regular Expression
he-il	שם גרף ביטוי רגולרי

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
he-il	ביטוי רגיל של Perl תואם (REGEXP) משמש לבחירת גרפים שיכללו מתוך העץ.

en	The Graph to use for this report item.
he-il	התרשים לשימוש עבור דוח זה.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
he-il	שעת סיום הגרף תוגדר לזמן השליחה של הדוח המתוזמן. אז, אם אתה רוצה את שעת הסיום על גרפים שונים להיות חצות, ודא שאתה שולח את הדו"ח בחצות. שעת ההתחלה של הגרף תהיה שעת הסיום ללא גרף Timespan.

en	Alignment
he-il	יישור

en	Alignment of the Item
he-il	יישור הפריט

en	Fixed Text
he-il	טקסט קבוע

en	Enter descriptive Text
he-il	הזן טקסט תיאורי

en	Font Size
he-il	גודל פונט

en	Font Size of the Item
he-il	גודל הגופן של הפריט

en	Report Item [edit Report: %s]
he-il	דווח על פריט [ערוך דוח: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
he-il	דווח על פריט [דוח חדש: %s]

en	Events
he-il	אירועים

en	Send Report
he-il	שלח דוח

en	[new]
he-il	[חדש]

en	Details %s
he-il	פרטים %s

en	Report Items %s
he-il	דווח על פריטים %s

en	Scheduled Events %s
he-il	משימות מתוזמנות

en	Report Preview %s
he-il	דווח על תצוגה מקדימה %s

en	Item Details
he-il	פרטי פריט

en	Graph: %s
he-il	Symbol for file attachment annotations

en	Using CSS
he-il	שימוש ב-CSS

en	Device: %s
he-il	(מהמכשיר: %s)

en	, Graph Template: All Templates
he-il	הוסף תבנית גרף לתבנית מכשיר

en	, Graph Template: %s
he-il	גרף [תבנית: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
he-il	, באמצעות RegEx: "%s"

en	Tree: %s
he-il	עץ

en	, Device: %s
he-il	(מהמכשיר: %s)

en	, Branch: %s
he-il	סניף:

en	(All Branches)
he-il	(כל הענפים)

en	(Current Branch)
he-il	(ענף נוכחי)

en	No Report Items
he-il	אין פריטי דוח

en	Administrator Level
he-il	רמת מנהל המערכת

en	Reports [%s]
he-il	דוחות [ %s]

en	User Level
he-il	משתמש

en	Reports
he-il	דו"חות

en	Owner
he-il	בעלים

en	Frequency
he-il	תדירות

en	Last Run
he-il	הורץ לאחרונה

en	Next Run
he-il	ההרצה הבאה

en	Report Title
he-il	כותרת כותרת

en	Report Disabled - No Owner
he-il	דווח על נכה - אין בעלים

en	Every
he-il	כל

en	Multiple
he-il	בחירה מרובה

en	Invalid
he-il	לא תקין

en	No Reports Found
he-il	לא נמצאו דוחות

en	Graph Template:
he-il	תבנית גרף:

en	Template Based
he-il	מבוסס על תבנית

en	Tree:
he-il	עץ

en	Site:
he-il	אתר

en	Leaf:
he-il	עלה

en	Device Template:
he-il	תבנית מכשיר:

en	Applied
he-il	יושם

en	Filter
he-il	סינון

en	Graph Filters
he-il	מסננים גרפיים

en	Set/Refresh Filter
he-il	הגדר / רענן מסנן

en	(Non Graph Template)
he-il	(תבנית גרף לא)

en	Selected
he-il	נבחר

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
he-il	מונח החיפוש " %s" אינו חוקי. השגיאה היא %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.
he-il	ביטויים רגילים של קקטוסים מוגבלים ל -50 תווים רק מטעמי אבטחה.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.
he-il	ביטויים רגילים של קקטוסים אינם יכולים לכלול את התו הצבעוני למחצה.

en	There was an internal error!
he-il	אירעה שגיאה פנימית!

en	Backtrack limit was exhausted!
he-il	גבול המגבלה היה מותש!

en	Recursion limit was exhausted!
he-il	גבול רקורסיון היה מותש!

en	Bad UTF-8 error!
he-il	שגיאת UTF-8 רעה!

en	Bad UTF-8 offset error!
he-il	שגיאת היסט לקויה של UTF-8!

en	Down (Thold)
he-il	הורדה

en	Error
he-il	שגיאה

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
he-il	שגיאת אימות עבור משתנה %s עם ערך של %s. ראה להלן backtrace לקבלת פרטים נוספים.

en	Validation Error
he-il	שגיאת אימות

en	written
he-il	כתוב

en	could not open
he-il	לא יכול להיפתח

en	not exists
he-il	לא קיים

en	not writable
he-il	בלתי ניתן לכתיבה

en	New Graph Template: %s
he-il	גרף [תבנית: %s]

en	New Data Query: %s
he-il	שאילתת נתונים [ %s]

en	Unknown Field
he-il	שדה לא ידוע

en	Import Preview Results
he-il	תוצאות תצוגה מקדימה של ייבוא

en	Import Results
he-il	תוצאות ייבוא

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
he-il	Cacti תבצע את השינויים הבאים אם החבילה מיובאת:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים עבור החבילה:

en	Package Files
he-il	חבילת קבצים

en	[preview]
he-il	תצוגה מקדימה

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
he-il	Cacti תבצע את השינויים הבאים אם התבנית מיובאת:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים עבור התבנית:

en	[success]
he-il	הצלחה!

en	[fail]
he-il	נכשל

en	[preview]
he-il	תצוגה מקדימה

en	[updated]
he-il	עודכן

en	[unchanged]
he-il	[ללא שינוי]

en	Found Dependency:
he-il	נמצאו תלות:

en	Unmet Dependency:
he-il	תלות שלא סופקה:

en	Path was not writable
he-il	הנתיב לא ניתן לכתיבה

en	Path is not writable
he-il	הנתיב אינו ניתן לכתיבה

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
he-il	הגדרת %s גרסת RRDTool שנכשלה: %s

en	Invalid Theme Specified
he-il	ערכת נושא לא חוקית הוגדרה

en	Resource is not writable
he-il	המשאב אינו ניתן לכתיבה

en	File not found
he-il	קובץ לא נמצא

en	PHP did not return expected result
he-il	PHP לא החזיר תוצאה צפויה

en	Unexpected path parameter
he-il	פרמטר נתיב לא צפוי

en	Failed to apply specified profile %s != %s
he-il	החלת הפרופיל שצוין %s! = %s נכשלה

en	Failed to apply specified mode: %s
he-il	החלת המצב שצוין: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
he-il	החלת דריסת האוטומציה שצוין נכשלה: %s

en	Failed to apply specified cron interval
he-il	החלת מרווח ה- cron שצוין נכשלה

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
he-il	החלת '{ 0 }' כטווח אוטומציה נכשלה

en	No matching snmp option exists
he-il	לא קיימת אפשרות snmp תואמת

en	No matching template exists
he-il	אין תבנית תואמת

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
he-il	המתקין לא יכול להמשיך בשל שגיאה בלתי צפויה.

en	Please report this to the Cacti Group.
he-il	אנא דווח על כך לקבוצת Cacti.

en	Unknown Reason: %s
he-il	סיבה לא ידועה: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
he-il	אתה מנסה להתקין Cacti %s על מסד נתונים 0.6.x. למרבה הצער, זה לא יכול להתבצע.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
he-il	כדי להיות מסוגל להמשיך, אתה חייב ליצור מסד נתונים חדש, יבוא "cacti.sql" לתוכו:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
he-il	לאחר מכן עליך לעדכן את "include / config.php" כדי להצביע על מסד הנתונים החדש.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
he-il	הערה: הנתונים הקיימים שלך לא ישתנו, וגם לא תהיה היסטוריה או כל היסטוריה זמינה להתקנה החדשה

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
he-il	יצרת מסד נתונים חדש, אך עדיין לא ייבאת את הקובץ 'cacti.sql'. בשורת הפקודה, בצע את הפעולות הבאות כדי להמשיך:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
he-il	שגיאה זו עשויה להיווצר גם אם למשתמש מסד הנתונים של קקטוסים אין הרשאות נכונות במסד הנתונים של Cacti. אנא ודא כי המשתמש באתר Cacti יש את היכולת לבחור, להוסיף, למחוק, לעדכן, ליצור, ALTER, DROP, INDEX על מסד הנתונים של Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
he-il	כמו כן, עליך לייבא מידע MySQL אזור זמן לתוך MySQL ולהעניק למשתמש קקטוסים גישה SELECT לשולחן mysql.time_zone_name

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
he-il	על לינוקס / UNIX, להפעיל את הבא בתור "שורש" בתוך קליפה:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
he-il	ב- Windows, עליך לבצע את ההוראות כאן טבלת תיאור אזור הזמן . לאחר השלמת הפעולה, תוכל להנפיק את הפקודה הבאה כדי להעניק למשתמש Cacti גישה לטבלאות:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
he-il	לאחר מכן הפעל את הדברים הבאים ב- MySQL כמנהל מערכת:

en	Test Connection
he-il	בדיקת חיבור

en	Begin
he-il	התחלה@ action End of document

en	Upgrade
he-il	עדכון

en	Downgrade
he-il	שנמוך

en	Cacti Version
he-il	קקטוסים גירסה

en	License Agreement
he-il	הסכם רישיון

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
he-il	גירסה זו של Cacti ( %s) אינה מופיעה כבעלת קוד גרסה חוקי, אנא צור קשר עם צוות הפיתוח של Cacti כדי להבטיח את הצורה. אם אתה רואה את השגיאה הזו במהדורה, אנא העלה דוח מיידי ב- GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
he-il	תודה שהקדשת מזמנך להוריד ולהתקין את Cacti, פתרון הגרפים המלא עבור הרשת שלך. לפני שאתה יכול להתחיל לעשות גרפים מגניב, יש כמה חתיכות של נתונים, כי Cacti צריך לדעת.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
he-il	ודא שיש לך לקרוא בעקבות הצעדים הנדרשים כדי להתקין את Cacti לפני שתמשיך. ניתן למצוא מידע התקנה עבור מערכות הפעלה מבוססות Unix ו- Win32 .

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
he-il	תהליך זה ידריך אותך בשלבים לשדרוג מגירסה ' %s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
he-il	כמו כן, אם זהו שדרוג, הקפד לקרוא את קובץ מידע השדרוג .

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
he-il	זה לא מומלץ לשדרג לאחור כמו מבנה מסד הנתונים עשוי להיות עקבי

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
he-il	Cacti מורשה תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU, עליך להסכים להוראותיו לפני שתמשיך:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
he-il	תוכנית זו מופצת בתקווה שזה יהיה שימושי, אבל ללא אחריות כלשהי; אפילו ללא אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. למידע נוסף, עיין ברישיון הציבורי הכללי של גנו.

en	Accept GPL License Agreement
he-il	קבל את הסכם הרישיון של GPL

en	Select default theme:
he-il	בחר עיצוב ברירת מחדל:

en	Pre-installation Checks
he-il	בדיקות מתקדמות

en	Location checks
he-il	בדיקות מיקום

en	ERROR:
he-il	שגיאה:

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
he-il	אנא עדכן את config.php עם מיקום URI הנכון של Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
he-il	תצורת ה- Cacti שלך כוללת את הנתיב הנכון (url_path) הנכון ב- config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
he-il	PHP - המלצות (%s)

en	PHP Recommendations (
he-il	המלצות PHP

en	Current
he-il	נוכחי

en	Recommended
he-il	מומלץ

en	PHP Binary
he-il	נתיב בינארי של PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
he-il	המיקום הבינארי של PHP אינו תקף ויש לעדכן אותו.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
he-il	עדכן את הערך path_php_binary בטבלת ההגדרות.

en	Passed
he-il	עבר

en	Warning
he-il	אזהרה

en	Restart Required
he-il	נדרש

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.
he-il	נראה שהערך הספציפי שונה בתצורת ההפעלה לעומת קובץ ה - INI.

en	PHP - Module Support (Required)
he-il	PHP - תמיכה מודולרית (חובה)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
he-il	Cacti דורש מספר מודולים PHP להיות מותקן לעבוד כראוי. אם כל אחד מהם אינו מותקן, לא תוכל להמשיך בהתקנה עד לתיקון. בנוסף, עבור ביצועי מערכת אופטימליים Cacti צריך להיות מופעל עם משתנים מסוימים במערכת MySQL להגדיר. אנא פעל לפי ההמלצות של MySQL על פי שיקול דעתך. תמיד לחפש את התיעוד MySQL אם יש לך שאלות.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
he-il	הרחבות PHP הבאות הן חובה, ויש להתקין לפני שתמשיך בהתקנת Cacti.

en	Required PHP Modules
he-il	נדרש מודולים PHP

en	Installed
he-il	מותקן

en	Required
he-il	נדרש

en	PHP - Module Support (Optional)
he-il	PHP - תמיכה מודולרית (אופציונלי)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
he-il	הרחבות PHP הבאות מומלצות, ויש להתקין אותן לפני שתמשיך בהתקנת Cacti. הערה: אם אתם מתכננים לתמוך ב- SNMPv3 עם IPv6, אל תתקין את מודול ה- php-snmp בשלב זה.

en	Optional Modules
he-il	מודולים אופציונליים

en	Optional
he-il	אופציונלי

en	MySQL - TimeZone Support
he-il	תמיכה ב - TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
he-il	מסד הנתונים MySQL TimeZone אינו מאוכלס. נא לאכלס את מסד הנתונים לפני שתמשיך.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
he-il	לחשבון ההתחברות שלך ב- Cacti אין גישה למסד הנתונים MySQL TimeZone. נא לספק את הנתונים "Cacti" חשבון מסד הנתונים "בחר" את הטבלה "time_zone_name" במסד הנתונים "MySQL", ולאכלס מידע TimeZone של MySQL לפני שתמשיך.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
he-il	חשבון מסד הנתונים Cacti שלך יש גישה למסד הנתונים MySQL TimeZone וכי מסד הנתונים מאוכלס עם מידע TimeZone העולמי.

en	MySQL - Settings
he-il	MySQL - הגדרות

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
he-il	הגדרות כוונון הביצועים של MySQL יסייעו למערכת Cacti שלך לבצע ביצועים טובים יותר ללא בעיות למשך זמן ארוך יותר.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
he-il	מומלץ הגדרות מערכת MySQL

en	Installation Type
he-il	סוג התקנה

en	Upgrade from %s to %s
he-il	שדרג מ %s ל - %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
he-il	במקרה של בעיות, מומלץ מאוד לנקות את המטמון של הדפדפן שלך, לסגור ואז לפתוח מחדש את הדפדפן (לא רק את הכרטיסייה Cacti הוא על) וניסיון חוזר, לפני העלאת בעיה עם קבוצת Cacti

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
he-il	במקרים נדירים, היו לנו דיווחים ממשתמשים שחווים מספר בעיות קלות עקב שינויים בקוד. בעיות אלה נגרמות על ידי שמירה על קוד שדרוג מראש ובצענו צעדים כדי למזער את הסיכויים לכך, זה עדיין עשוי להתרחש. אם אתה זקוק להנחיות כיצד לנקות את מטמון הדפדפן שלך, https://www.refreshyourcache.com/ היא נקודת התחלה טובה.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
he-il	אם לאחר ניקוי הקובץ השמור והפעלה מחדש של הדפדפן, אתה עדיין נתקל בבעיות, העלה את הנושא אצלנו ואנו ננסה לזהות את הסיבה לכך.

en	Downgrade from %s to %s
he-il	שדרג לאחור מ- %s ל- %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
he-il	נראה שאתה משדרג לאחור לגרסה קודמת. שינויים במסד הנתונים שבוצעו עבור הגרסה החדשה לא יבוטלו ויכולים לגרום לבעיות.

en	Please select the type of installation
he-il	בחר את סוג ההתקנה

en	Installation options:
he-il	אפשרויות התקנה:

en	Choose this for the Primary site.
he-il	בחר באפשרות זו עבור האתר הראשי.

en	New Primary Server
he-il	שרת ראשי חדש

en	New Remote Poller
he-il	חדש מרחוק פולר

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
he-il	Remote Pollers משמשים לגישה לרשתות שאינן נגישות בקלות לאתר הראשי.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
he-il	המידע הבא נקבע מתוך קובץ התצורה של Cacti. אם זה לא נכון, אנא ערוך "include / config.php" לפני שתמשיך.

en	Local Database Connection Information
he-il	מידע על חיבור מסד נתונים מקומי

en	Database: %s
he-il	מסד נתונים: %s

en	Database User: %s
he-il	משתמש מסד נתונים: %s

en	Database Hostname: %s
he-il	שם מארח למאגר: %s

en	Port: %s
he-il	יציאה: %s

en	Server Operating System Type: %s
he-il	סוג מערכת ההפעלה של השרת: %s

en	Central Database Connection Information
he-il	מידע מרכזי על חיבור נתונים

en	Configuration Readonly!
he-il	תצורה לקריאה בלבד!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
he-il	עליך להגדיר את קובץ ה- config.php שלך על-ידי שרת האינטרנט במהלך ההתקנה כדי להגדיר את האבנית המרוחקת. לאחר השלמת ההתקנה, עליך להגדיר קובץ זה לקריאה בלבד כדי למנוע בעיות אבטחה אפשריות.

en	Configuration of Poller
he-il	תצורה של פולר

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
he-il	מידע ה- Cacti Remote Poller המרוחק שלך לא נכלל בקובץ config.php שלך. בדוק את config.php.dist וקבע את המשתנים: $ rdatabase_default, $ rdatabase_username וכו '. יש להגדיר משתנים אלה ולהצביע חזרה לשרת מסד הנתונים הראשי של Cacti. תקן את זה ונסה שוב.

en	Remote Poller Variables
he-il	מרחוק משתנים פולר

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
he-il	המשתנים שיש להגדיר בקובץ config.php כוללים את הפריטים הבאים:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
he-il	תוכנית ההתקנה מקצה באופן אוטומטי $ poller_id ומוסיפה אותו לקובץ config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
he-il	לאחר המשתנים כל להגדיר בקובץ config.php, עליך גם להעניק את הגישה $ rdatabase_username לשרת הנתונים הראשי Cacti. בצע את ההליך אותו היית עושה עם כל התקנה אחרת Cacti. לאחר מכן תוכל ללחוץ על הלחצן 'בדיקת חיבור'. אם הבדיקה תצליח תוכל להמשיך ולהשלים את ההתקנה.

en	Additional Steps After Installation
he-il	צעדים נוספים לאחר ההתקנה

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
he-il	זה חיוני כי שרת Cacti המרכזי יכול לתקשר באמצעות MySQL לכל שרת מסד נתונים מרוחק Cacti. לאחר השלמת ההתקנה, עליך לערוך את אספן הנתונים המרוחקים ולהבטיח שההגדרות נכונות. ניתן לאמת באמצעות 'חיבור חיבור' בעת עריכת אוסף הנתונים המרוחק.

en	Critical Binary Locations and Versions
he-il	מיקומים וגרסאות בינאריים קריטיים

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
he-il	ודא שכל הערכים האלה נכונים לפני שתמשיך.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
he-il	נראה כי נתיב אחד או יותר שגוי, ללא אפשרות להמשיך

en	Directory Permission Checks
he-il	בדיקות הרשאה של ספריות

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
he-il	אנא ודא את הרשאות במדריך להלן נכונה לפני שתמשיך. במהלך ההתקנה, ספריות אלה צריכות להיות בבעלות המשתמש של שרת האינטרנט. שינויי הרשאה אלה נדרשים כדי לאפשר למתקין להתקין חבילות תבניות התקן הכוללות קובצי XML ו- script שיוצבו בספריות אלה. אם תבחר לא להתקין את החבילות, יש script script 'install_package.php' שניתן להשתמש בו משורת הפקודה לאחר השלמת ההתקנה.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
he-il	לאחר ההתקנה הושלמה, אתה יכול לעשות כמה ספריות אלה לקרוא רק כדי להגביר את האבטחה.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
he-il	ספריות אלה יידרשו להישאר לקריאה לאחר ההתקנה, כך שתהליך הסנכרון מרחוק של Cacti יכול לעדכן אותם כשינויים באתר האינטרנט הראשי של Cacti

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
he-il	אם אתה מתקין חבילות, לאחר החבילות מותקנות, אתה צריך לשנות את ספריית הסקריפטים בחזרה לקריאה רק כמו זה מציג כמה חשיפה לאתר האינטרנט.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
he-il	עבור מאבטחים מרוחקים, חשוב ביותר שהנתיבים שתעדכן לעתים קרובות, כולל התוספים, הסקריפטים ומשאבי המשאבים, יקבלו גישה לקריאה / כתיבה, שכן אספן הנתונים יצטרך לעדכן נתיבים אלה מתוכן שרת האינטרנט הראשי.

en	Required Writable at Install Time Only
he-il	חובה לכתוב בזמן התקנה בלבד

en	Not Writable
he-il	בלתי ניתן לכתיבה

en	Required Writable after Install Complete
he-il	חובה לכתוב לאחר התקנת

en	Potential permission issues
he-il	בעיות אפשריות באישור

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
he-il	אנא ודא כי שרת האינטרנט שלך יש גישה לקריאה / כתיבה לתיקיות cacti המציגות שגיאות למטה.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
he-il	אם SELinux מופעל בשרת שלך, באפשרותך לבטל זאת באופן זמני או לבטל אותו באופן זמני ולאחר מכן להוסיף את ההרשאות המתאימות באמצעות כלי שורת הפקודה SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
he-il	המשתמש ' %s' צריך להיות בעל הרשאת MODIFY כדי לאפשר קריאה / כתיבה.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
he-il	דוגמה לאופן הגדרת הרשאות תיקיה מוצגת כאן, אך ייתכן שיהיה עליך לשנות זאת בהתאם למערכת ההפעלה, לחשבונות המשתמשים וההרשאות הרצויות

en	EXAMPLE:
he-il	דוגמא:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
he-il	לאחר שההתקנה סיימה את נתיב ה- CSRF, יש להגדיר אותה לקריאה בלבד.

en	All folders are writable
he-il	כל התיקיות ניתנות לכתיבה

en	Input Validation Whitelist Protection
he-il	הגנה על רשימת אימות קלט

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
he-il	ניתן לנצל שיטות קלט נתונים של קקטוסים שקוראים לסקריפט בדרכים שאינן מנהל יכולות לגרום נזק לשני הקבצים שבבעלות חשבון הסקר, ובמקרים שבהם מישהו מפעיל את הסוקר Cacti כשורש, יכול לפגוע במערכת ההפעלה המאפשרת לתוקפים ל לנצל את התשתית שלך.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
he-il	לפיכך, לפני מספר גרסאות, שופרו הקקטוסים בכדי לספק יכולות של רשימת לבן על סוגים אלה של שיטות הזנת נתונים. למרות שזה מאבטח קקטוסים בצורה יותר חדה, זה מגדיל את כמות העבודה הנדרשת על ידי מנהל הקקטוסים לייבוא וניהול של תבניות וחבילות.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
he-il	הדרך בה פועל רשימת ההיתרים היא שכאשר מייבאים לראשונה שיטת הזנת נתונים, או מייבאים מחדש שיטת הזנת נתונים, והתסריט או האזכורות משתנים בכל דרך שהיא, שיטת הזנת הנתונים וכל מקורות הנתונים המתאימים הושבת מייד עד שמנהל המערכת מאמת ששיטת הזנת הנתונים תקפה.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
he-il	כדי ליצור זיהוי שיטות קלט נתונים במצב זה, סיפקנו סקריפט אימות בספריית CLI של Cacti שניתן להפעיל עם האפשרויות הבאות:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
he-il	אפשרות סקריפט זו תחפש כל שיטת הזנת נתונים שאסורה כרגע ותספק פרטים מדוע.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
he-il	אפשרות סקריפט זו מבטלת איסור על שיטות הזנת נתונים האסורות כרגע.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
he-il	אפשרות סקריפט זו תאפשר מחדש כל מקורות נתונים מושבתים.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
he-il	מומלץ בחום שתעדכן את ה- config.php שלך כדי לאפשר תכונה זו על ידי ביטול הפרדה של המשתנה $ input_whitelist ואז הפעלת שלוש אפשרויות הסקריפט CLI שלמעלה לאחר השלמת ההתקנה מבוססת האינטרנט.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
he-il	סמן את תיבת הסימון שלהלן כדי לאשר שקראת והבנת את חשש האבטחה הזה

en	I have read this statement
he-il	קראתי את ההצהרה הזו

en	Default Profile
he-il	פרופיל ברירת מחדל

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
he-il	בחר את פרופיל מקור הנתונים המשמש כברירת מחדל עבור מקורות הסקרים. זהו פרק הזמן המרבי בין התקני סריקה לקבלת מידע, כך שככל שהסקירה תהיה נמוכה יותר, כך יבוצע יותר עבודה על השרת Cacti Server. כמו כן, בחר את מרווח ה- Cron המיועד או המוגדר שברצונך להשתמש בו עבור איסוף נתונים.

en	Cron Interval
he-il	מרווח Cron

en	Default Automation Network
he-il	ברירת מחדל רשת אוטומציה

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
he-il	Cacti יכול לסרוק את הרשת באופן אוטומטי לאחר השלמת ההתקנה. זה ישתמש בטווח הרשת להלן כדי להבין את טווח כתובות ה- IP שניתן לסרוק. קבוצה מוגדרת מראש של אפשרויות מוגדרות לסריקה הכוללות שימוש בקהילות "ציבוריות" ו"פרטיות ".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
he-il	אם המכשירים שלך מחייבים קבוצה אחרת של אפשרויות לשימוש קודם, תוכל להגדיר אותם להלן והם ינוצלו לפני ברירות המחדל

en	All options may be adjusted post installation
he-il	כל האפשרויות עשויות להיות מותאמות לפוסט ההתקנה

en	Default Options
he-il	אפשרויות ברירת מחדל

en	Scan Mode
he-il	מצב סריקה

en	Network Range
he-il	טווח רשת

en	Additional Defaults
he-il	ברירות מחדל נוספות

en	Additional SNMP Options
he-il	אפשרויות SNMP נוספות

en	Error Locating Profiles
he-il	שגיאה איתור פרופילים

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
he-il	ההתקנה אינה יכולה להימשך כיוון שלא ניתן למצוא פרופילים.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
he-il	זה עשוי להתרחש אם יש לך מסד נתונים ריק עדיין לא ייבא את הקובץ cacti.sql

en	Template Setup
he-il	הגדרת תבנית

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
he-il	בחר את סוג התבנית שברצונך לייצא מ- Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
he-il	לא מומלץ לעדכן תבניות שכבר ביצעת שינויים בהן. שדרוג התבניות לא יסיר שינויים בתבניות גרף ונתונים ויכול לגרום להתנהגות בלתי צפויה. עם זאת, אם לא ביצעת שינויים בכל גרף, שאילתת נתונים או תבנית נתונים, לא אמורה להיות השפעה על ייבוא החבילה מחדש. במקרה זה, יהיה עליך 'לסנכרן גרפים' מהתבניות לאחר העדכון.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
he-il	בחר את תבניות ההתקן שבהן ברצונך להשתמש לאחר ההתקנה. אם מערכת ההפעלה היא Windows, עליך לוודא שאתה בוחר את 'תבנית התקן Windows'. אם מערכת ההפעלה שלך היא Linux / UNIX, הקפד לבחור את 'מכונת לינוקס מקומי' תבנית המכשיר.

en	Author
he-il	מחבר

en	Homepage
he-il	דף הבית

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
he-il	תבניות המכשיר מאפשרות לך לעקוב אחר מגוון עצום של נתונים בתוך Cacti. לאחר שתבחר את תבניות ההתקן הרצויות, לחץ על 'סיום' וההתקנה תושלם. המתן בסבלנות בשלב זה, מכיוון שיבוא תבניות המכשיר עשוי להימשך מספר דקות.

en	Server Collation
he-il	איסוף שרתים

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
he-il	אוסף השרתים שלך נראה תואם ל- UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
he-il	איסוף השרתים שלך אינו נראה תואם לחלוטין ל- UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
he-il	תחת הקטע [mysqld], אתר את הערכים הנקראים 'character-set-server' ו- 'collation-server' והגדר אותם כך:

en	Database Collation
he-il	איסוף נתונים

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
he-il	אוסף ברירת המחדל של מסד הנתונים שלך נראה תואם ל- UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
he-il	אוסף ברירת המחדל של מסד הנתונים אינו נראה תואם ל- UTF8 מלא.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
he-il	כל טבלאות שנוצרו על ידי plugins עשויות להיות קשורות בין טבלאות Core Cacti Core אם איסוף אינו תואם. ודא שמסד הנתונים שלך משתנה ל- 'utf8mb4_unicode_ci' על-ידי הפעלת הפעולות הבאות:

en	Table Setup
he-il	הגדרת טבלה

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
he-il	יש לך טבלאות רבות יותר מתצורת ה- PHP שלך תאפשר לנו להציג / להמיר. אנא שנה את ההגדרה max_input_vars ב- php.ini לערך מעל%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
he-il	המרת טבלאות עשויה להימשך זמן מה במיוחד על שולחנות גדולים. ההמרה של טבלאות אלה תתרחש ברקע אך לא תמנע את השלמת ההתקנה. זה עשוי להאט כמה שרתים אם אין מספיק משאבים עבור MySQL כדי להתמודד עם ההמרה.

en	Tables
he-il	טבלה

en	Collation
he-il	סדר אלפביתי

en	Engine
he-il	נפח מנוע

en	Row Format
he-il	פורמט

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
he-il	טבלה אחת או יותר גדולות מדי להמרה במהלך ההתקנה. אתה צריך להשתמש script / convert_tables.php כדי לבצע את ההמרה, ולאחר מכן לרענן את הדף. לדוגמה:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
he-il	הטבלאות הבאות יש להמיר UTF8 ו InnoDB. בחר את הטבלאות שברצונך להמיר במהלך תהליך ההתקנה.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
he-il	נראה שכל הטבלאות שלך תואמות את UTF8

en	Confirm Upgrade
he-il	אשר שדרוג

en	Confirm Downgrade
he-il	אשר שדרוג לאחור

en	Confirm Installation
he-il	אשר את ההתקנה

en	Install
he-il	התקן

en	DOWNGRADE DETECTED
he-il	DOWNGRADE זוהה

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
he-il	אתה חייב לשנות את מסד הנתונים CACTI כדי למנוע כל שדרוג שינויים שנעשו. למתקן אין שיטה לעשות זאת באופן אוטומטי עבורך

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
he-il	Downgrading צריך להתבצע רק כאשר הכרחי לחלוטין לעשות זאת עשויה לשבור את האינפלציה שלך

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
he-il	שרת Cacti שלך מוכן כמעט. בדוק כי אתה שמח להמשיך.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
he-il	לחץ על '{ 0 }' ולאחר מכן לחץ על '{ 1 }' כדי להשלים את תהליך ההתקנה לאחר בחירת תבניות המכשיר שלך.

en	Installing Cacti Server v%s
he-il	התקנת Cacti Server v %s

en	Your Cacti Server is now installing
he-il	שרת Cacti שלך עכשיו התקנת

en	Spawning background process: %s %s
he-il	תהליך רקע בהשרצה:%s%s

en	Complete
he-il	הושלם

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
he-il	שרת Cacti שלך %s הותקן / עודכן. עכשיו אתה יכול להתחיל להשתמש בתוכנה.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
he-il	שרת Cacti שלך %s הותקן / מתעדכן עם שגיאות

en	Get Help
he-il	קבל עזרה

en	Report Issue
he-il	דווח על בעיה

en	Get Started
he-il	התחל

en	Starting %s Process for v%s
he-il	הפעלת%s תהליך במשך v%s

en	Finished %s Process for v%s
he-il	סיים תהליך%s עבור v%s

en	Found %s templates to install
he-il	נמצאו תבניות%s להתקנה

en	About to import Package #%s '%s'.
he-il	עומד לייבא את החבילה #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
he-il	ייבוא החבילה #%s '%s' תחת הפרופיל '%s' הצליח

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
he-il	ייבוא החבילה #%s '%s' תחת הפרופיל '%s' נכשל

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
he-il	מיפוי תבנית אוטומציה עבור תבנית המכשיר '{ 0 }'

en	No templates were selected for import
he-il	לא נבחרו תבניות לייבוא

en	Updating remote configuration file
he-il	ממתין לתצורה

en	Setting default data source profile to %s (%s)
he-il	הגדרת פרופיל ברירת המחדל של מקור הנתונים ל -{ 0 }({ 1})

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
he-il	איתור הפרופיל שנבחר (%s) נכשל, לא בוצעו שינויים

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
he-il	מעדכן רשת אוטומציה (%s), מצב "%s" => "%s", רשת משנה "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
he-il	כשל במציאת רשת אוטומציה, לא בוצעו שינויים

en	Adding extra snmp settings for automation
he-il	הוספת הגדרות snmp נוספות לאוטומציה

en	Selecting Automation Option Set %s
he-il	בחירת ערכת אפשרויות אוטומציה %s

en	Updating Automation Option Set %s
he-il	מעדכן ערכת אפשרויות אוטומציה %s

en	Successfully updated Automation Option Set %s
he-il	מערך אפשרויות אוטומציה שעודכן בהצלחה%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
he-il	ערכת אפשרויות לאוטומציה של Resequencing %s

en	Failed to updated Automation Option Set %s
he-il	ערכת אפשרויות האוטומציה המעודכנת %s נכשלה

en	Failed to find any automation option set
he-il	נכשל הניסיון למצוא נתונים להעתקה!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
he-il	תבניות מכשיר [עריכה: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
he-il	צור גרפים עבור התקן זה

en	Adding Device to Default Tree
he-il	הגדרות ברירת מחדל של ההתקן

en	No templated graphs for Default Device were found
he-il	לא נמצאו גרשי תבנית עבור התקן ברירת מחדל

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
he-il	אזהרה: תבנית מכשיר עבור מערכת ההפעלה שלך לא נמצאה. יהיה עליכם לייבא תבניות מכשירים או חבילות קקטוסים כדי לפקח על שרת הקקטוסים שלכם.

en	Running first-time data query for local host
he-il	הפעלת שאילתת נתונים ראשונה עבור המארח המקומי

en	Repopulating poller cache
he-il	לבנות מחדש את המטמון מטמון

en	Repopulating SNMP Agent cache
he-il	לבנות מחדש מטמון SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
he-il	יצירת זוג מפתח RSA

en	Found %s tables to convert
he-il	נמצאו טבלאות%s להמרה

en	Converting Table #%s '%s'
he-il	המרת טבלה #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
he-il	אין טבלאות שנמצאו או שנבחרו להמרה

en	Switched from %s to %s
he-il	עבר מ-%s ל-%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
he-il	הערה: שימוש בקובץ זמני עבור מטמון db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
he-il	שדרוג מ- v%s (DB%s) ל- v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
he-il	אזהרה: לא מצא את פונקציית השדרוג עבור v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
he-il	התקנה שבוטלה עקב שום אישור של ה- EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
he-il	הרקע כבר התחיל ב-%s, ניסיון זה ב-%s דילג

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
he-il	החריגה אירעה במהלך ההתקנה: #{ 0} - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
he-il	ההתקנה החלה ב- %s, הושלמה ב- %s

en	Both
he-il	שניהם

en	No - %s
he-il	עבר מ-%s ל-%s

en	%s - N/A
he-il	אין

en	Web
he-il	אתר אינטרנט

en	%s - No
he-il	עבר מ-%s ל-%s

en	Cli
he-il	קלאסי

en	Setting PHP Option %s = %s
he-il	הגדרת אפשרות PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
he-il	הגדרת אפשרות PHP%s נכשלה, היא%s (צריכה להיות%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
he-il	אוספי נתונים לא נמצאו בעת ניסיון לסנכרן

en	Authentication Success
he-il	ההזדהות הצליחה

en	Authentication Failure
he-il	כשל אימות

en	PHP LDAP not enabled
he-il	PHP LDAP אינו מאופשר

en	No username defined
he-il	לא הוגדר שם משתמש

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
he-il	שגיאת פרוטוקול, לא ניתן להגדיר גרסה (%s) בשרת (%s)

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
he-il	שגיאת פרוטוקול, לא ניתן להגדיר אפשרות הפניות (%s) בשרת (%s)

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
he-il	שגיאת פרוטוקול, אין אפשרות להפעיל תקשורת TLS (%s) בשרת (%s)

en	Protocol Error, General failure (%s)
he-il	שגיאת פרוטוקול, כשל כללי ( %s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
he-il	שגיאת פרוטוקול, לא ניתן לאגד, תוצאת LDAP: (%s) בשרת (%s)

en	Unable to Connect to Server (%s)
he-il	לא ניתן להתחבר לשרת

en	Connection Timeout to Server (%s)
he-il	הזמן הקצוב לחיבור לשרת (%s)

en	Insufficient Access to Server (%s)
he-il	אין מספיק גישה לשרת (%s)

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
he-il	לא ניתן למצוא DN קבוצה להשוואה בשרת (%s)

en	More than one matching user found
he-il	נמצאו יותר ממשתמש אחד תואם

en	Unable to find user from DN
he-il	לא ניתן למצוא משתמש מ- DN

en	Unable to find users DN
he-il	לא ניתן למצוא את המשתמשים DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
he-il	לא ניתן ליצור אובייקט חיבור LDAP לשרת (%s)

en	Specific DN and Password required
he-il	נדרשת DN וסיסמא

en	Invalid Password provided. Login failed.
he-il	סיסמה לא חוקית סופקה. ההתחברות נכשלה.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
he-il	שגיאה בלתי צפויה %s (שגיאת Ldap: %s) בשרת (%s)

en	ICMP Ping timed out
he-il	ICIM Ping פסק הזמן

en	ICMP Ping Success (%s ms)
he-il	הצלחת PIM של ICMP ( %s ms)

en	ICMP ping Timed out
he-il	ICMP ping פסק זמן

en	Destination address not specified
he-il	כתובת היעד לא צוינה

en	default
he-il	בְּרִירַת מֶחדָל

en	Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support!
he-il	שדרג ל PHP 5.5.4 + עבור תמיכה ב- IPv6!

en	UDP ping error: %s
he-il	שגיאת ping של UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
he-il	UDP Ping הצלחה ( %s ms)

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
he-il	TCP Ping: socket_connect (), סיבה: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
he-il	TCP ping: socket_select () נכשל, סיבה: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
he-il	TCP Ping הצלחה ( %s ms)

en	TCP ping timed out
he-il	TCP פינג קצוב החוצה

en	Ping not performed due to setting.
he-il	Ping לא בוצע עקב הגדרה.

en	%s Version %s or above is required for %s.
he-il	%s גירסה %s או מעל נדרש עבור %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
he-il	%s נדרש עבור %s, והוא אינו מותקן.

en	Plugin cannot be installed.
he-il	אין אפשרות להתקין את הפלאגין.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.
he-il	יש לשנות את שם ספריית התוספים '{ 0 }' כדי להסיר את 'plugin _' מהשם לפני שניתן יהיה להתקין אותה.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
he-il	התוסף בספריה '{ 0 }' אינו כולל פונקציית גרסה '{1 }()'. פונקציה זו חייבת להתקיים כדי שהתוסף יותקן.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.
he-il	התוסף בספריה '{ 0 }' אינו כולל פונקציית התקנה '{1 }()'. פונקציה זו חייבת להתקיים כדי שהתוסף יותקן.

en	Plugins
he-il	תוספים

en	Requires: Cacti >= %s
he-il	דורש: Cacti> = %s

en	Legacy Plugin
he-il	תוסף מדור קודם

en	Not Stated
he-il	לא צויין

en	Device '%s' successfully added to Report.
he-il	המכשיר '{ 0 }' נוסף בהצלחה לדוח.

en	Device not found! Unable to add to Report
he-il	גרף לא נמצא מנסה להוסיף לדוח

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
he-il	המכשיר '%s' לא נוסף לדוח מכיוון שהוא כבר קיים בדוח.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
he-il	בעיות בשליחת הדוח '%s' הבעיה בשגיאת מערכת המשנה לדואר אלקטרוני היא '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
he-il	הדוח '%s' נשלח בהצלחה

en	(No Graph Template)
he-il	(ללא תבנית גרף)

en	(Non Query Based)
he-il	(לא מבוסס שאילתה)

en	Add to Report
he-il	הוסף לדוח

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
he-il	בחר את הדוח כדי לקשר בין גרפים אלה. ברירות המחדל עבור יישור ישמשו עבור כל גרף ברשימה שלהלן.

en	Report:
he-il	דו"ח

en	Graph Timespan:
he-il	תרשים Timespan:

en	Graph Alignment:
he-il	תרשים יישור:

en	Created Report Graph Item '%s'
he-il	דוח נוצר דוח גרף ' %s '

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
he-il	נכשל הוספת פריט גרף דוח ' %s ' כבר קיים

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
he-il	דלג על דוח גרף פריט ' %s ' כבר קיים

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
he-il	גודל שלב RRDfile הנדרש הוא '{ 0 }' אך השלב הנצפה הוא '{ 1 }'

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
he-il	סוג עבור מקור הנתונים ' %s' צריך להיות ' %s'

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
he-il	פעימת הלב עבור מקור הנתונים ' %s' צריכה להיות ' %s'

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
he-il	המינימום של RRD עבור מקור הנתונים ' %s' צריך להיות ' %s'

en	DS '%s' missing in Cacti definition
he-il	' %s' חסר בהגדרת Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
he-il	ל- Cacti RRA ' %s' יש אותו CF / שלבים ( %s, %s) כ- ' %s'

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
he-il	קובץ ה- RRA ' %s' כולל אותו CF / שלבים ( %s, %s) כ- ' %s'

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.
he-il	ה - pdp_per_row של '{ 0 }' אינו חוקי עבור RRA '{ 1 }' צריך להיות '{ 2 }'. שקול למחוק ולאפשר ל - Cacti ליצור מחדש RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
he-il	XFF עבור cacti RRA id ' %s' צריך להיות ' %s'

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
he-il	מספר השורות עבור מזהה Cacti RRA '{ 0 }' שגוי. מספר השורות הוא '{ 1 }' אבל צריך להיות '{ 2 }'

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
he-il	קובץ ה - RRA '{ 0 }' חסר בקקטוס RRD הקיים

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
he-il	RRA ' %s' חסר בהגדרת Cacti

en	RRD File Information
he-il	מידע על קובץ RRD

en	Data Source Items
he-il	פריטי מקור נתונים

en	Minimal Heartbeat
he-il	פעימות לב מינימליות

en	Min
he-il	מינימום

en	Max
he-il	מקסימום

en	Last DS
he-il	DS האחרון

en	Unknown Sec
he-il	Sec לא ידוע

en	Round Robin Archive
he-il	סיבוב רובין ארכיון

en	Cur Row
he-il	שורה

en	PDP per Row
he-il	PDP לכל שורה

en	CDP Prep Value (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
he-il	CDP לא ידוע נקודות נתונים (0)

en	Errors Found
he-il	אין %s

en	Optional Tuning Recommendations
he-il	שדות מקור נתונים

en	rename %s to %s
he-il	שינוי שם %s ל - %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
he-il	שגיאה בעת ניתוח XML של drd rdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
he-il	ERROR בעת כתיבת קובץ XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
he-il	שגיאה: RRDfile %s לא ניתן לכתוב

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
he-il	שגיאה בעת ניתוח XML של DDR

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
he-il	RRA (CF={ 0}, ROWS={ 1}, PDP_PER_ROW={ 2}, XFF={ 3}) הוסר מקובץ RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
he-il	RRA (CF={ 0}, ROWS={ 1}, PDP_PER_ROW={ 2}, XFF={ 3}) הוספה לקובץ RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
he-il	לאתר אין גישה לכתיבה ל- %s, ייתכן שלא תוכל ליצור / לעדכן את RRD

en	(Custom)
he-il	(מותאם אישית)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
he-il	פתיחת קובץ הנתונים נכשלה, ייתכן שהפוסטר עדיין לא פועל

en	RRA Folder
he-il	תיקיית RRA

en	Root
he-il	‫Root

en	Unknown RRDtool Error
he-il	שגיאת RRDtool לא ידועה

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
he-il	צור צבירה מתוך תבנית

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
he-il	מנסה ליצור גרף מתבנית הגרפים שהוסרה

en	Created: %s
he-il	נוצר: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
he-il	שגיאה: ההיתרים נכשלו. בדוק שיטת קלט נתונים

en	Graph Not created for %s due to bad data
he-il	הגרף לא נוצר עבור %s עקב נתונים שגויים

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure
he-il	הערה: הגרף לא נוסף עבור שאילתת נתונים %s ואינדקס %s עקב כשל באימות מקור נתונים

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
he-il	MySQL 5.6 + ו MariaDB 10.0 + הם משחרר נהדר, והם גרסאות טובות מאוד לבחור. ודא שאתה מפעיל את המהדורה העדכנית ביותר על אף שתיקן ארוך עומד ברמה נמוכה בעיה ברשת שגורמת עמוד השדרה בעיות רבות עם אמינות.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
he-il	מומלץ להפעיל את InnoDB בכל גרסת %s יותר מ -5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
he-il	בעת שימוש ב- Cacti עם שפות שאינן אנגלית, חשוב להשתמש בסוג utf8mb4_unicode_ci איסוף כמו כמה תווים לקחת יותר מאשר בית אחד.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
he-il	בעת שימוש Cacti עם שפות אחרות מאשר אנגלית, חשוב להשתמש בתו utf8mb4 להגדיר כמו תווים מסוימים לקחת יותר מאשר בתים בודדים.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
he-il	מומלץ להפעיל את InnoDB בכל גרסת %s יותר מ -5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
he-il	בהתאם למספר כניסות ושימוש באספן נתונים בעמוד השדרה, %s יצטרכו חיבורים רבים. חישוב עמוד השדרה הוא: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), אז אתה חייב לעזוב את הראש עבור חיבורי משתמש, אשר ישתנה בהתאם למספר חשבונות כניסה בו זמנית.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
he-il	שמירה על מטמון השולחן גדול יותר פירושו פחות קובץ לפתוח / לסגור פעולות בעת שימוש innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
he-il	עם יכולות הסריקה מרחוק, כמויות גדולות של נתונים יסונכרנו בין השרת הראשי לבין הסוקרים המרוחקים. לכן, שמור ערך זה מעל 16M או מעל.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
he-il	אם אתה משתמש Cacti Booster ביצועים ובחירת זיכרון אחסון מנוע, אתה צריך להיות זהיר כדי לשטוף את חיץ Booster ביצועים לפני המערכת אוזל שטח שולחן הזיכרון. זה נעשה בשתי דרכים, הראשון הפחתת גודל עמודת הפלט שלך בדיוק את הגודל הנכון. עמודה זו נמצאת בטבלאות poller_output ו- poller_output_boost. הדבר השני שאתה יכול לעשות הוא להקצות זיכרון נוסף לטבלאות זיכרון. בחרנו באופן שרירותי ערך מומלץ של 10 %% מזיכרון המערכת, אך אם אתה משתמש בכונני דיסק SSD, או אם יש לך מערכת קטנה יותר, תוכל להתעלם מהמלצה זו או לבחור מנוע אחסון אחר. ייתכן שתראה את הצריכה הצפויה של טבלאות הביצועים Booster תחת Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
he-il	בעת ביצוע שאילתות משנה, כאשר יש גודל שולחן זמני גדול יותר, שמור את הטבלאות הזמניות בזיכרון.

en	When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80%. If the recommendation is negative, you must decrease this and or the sort_buffer_size until the recommendation fits within the allowable memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
he-il	בעת שימוש באחסון InnoDB חשוב לשמור על מרווחי הטבלה נפרדים. זה עושה את ניהול טבלאות פשוט יותר עבור משתמשים זמן רב של %s. אם אתה פועל עם זה כרגע, אתה יכול להעביר לאחסון לפי קובץ על ידי הפעלת התכונה, ולאחר מכן מפעיל הצהרה לשנות על כל שולחנות InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
he-il	בעת שימוש innodb_file_per_table, חשוב להגדיר את innodb_file_format כדי Barracuda. הגדרה זו תאפשר אינדקסים ארוכים יותר חשוב עבור טבלאות Cacti מסוימים.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
he-il	אם לטבלאות שלכם יש אינדקסים גדולים מאוד, עליכם לפעול באמצעות Barracuda innodb_file_format ו- innodb_large_prefix שווה ל -1. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לתוספים שלא יכולים ליצור טבלאות כראוי.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size.
he-il	InnoDB תקיים כמה טבלאות ואינדקסים בזיכרון המערכת ככל האפשר. לכן, אתה צריך לעשות את innodb_buffer_pool גדול מספיק כדי להחזיק כמה שיותר שולחנות ואינדקס בזיכרון. בדיקת גודל הספרייה / var / lib / mysql / cacti תסייע בקביעת ערך זה. אנו ממליצים על 25 %% מהמערכת הכוללת של הזיכרון, אך הדרישות שלך ישתנו בהתאם לגודל המערכות שלך.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
he-il	הגדרות אלה צריכות להישאר פועלות אלא אם כן מופעי הקקטוסים שלך פועלים בשני ZFS או ב- FusionI / O, שלשניהם יש יומן פנימי כדי לאפשר קריסות מערכת פתאומיות. עם זאת, אם יש לך כוח טוב מאוד, והמערכות שלך לעתים נדירות נופלות ויש לך גיבויים, הפיכת הגדרה זו למצב OFF יכולה להביא לעלייה כמעט של 50% בביצועי מסד הנתונים.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
he-il	זה המקום שבו מאוחסן מטה. אם היו לך הרבה שולחנות, זה יהיה שימושי כדי להגדיל את זה.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
he-il	שאילתות רמאי לא צריך עבור מסד הנתונים ללכת לא מקוון לאחרים. להרוג שאילתות אלה לפני שהם הורגים את המערכת.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
he-il	ביצועי I / O מקסימליים מתרחשים כאשר אתה משתמש בשיטה O_DIRECT לשטיפת דפים.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
he-il	הגדרת ערך זה ל -2 פירושה שתשטוף את כל העסקאות בכל שנייה במקום בהתחייבות. זה מאפשר %s לבצע כתיבה בתדירות נמוכה יותר.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
he-il	עם אחסון מסוג SSD מודרני, בעל מספר רב של שרשורים io הוא יתרון עבור יישומים עם מאפיינים io גבוהה.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
he-il	החל מ- %s %s, באפשרותך לשלוט בתדירות של %s בעסקאות לדיסק. ברירת המחדל היא שנייה אחת, אך במערכות קלט / פלט גבוהות לערך גדול מ -1 ניתן לאפשר דיסק I / O להיות רציף יותר

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
he-il	עם אחסון מסוג SSD המודרני, לאחר מספר פתילים io לקרוא הוא יתרון עבור יישומים עם מאפיינים io גבוהה.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
he-il	עם אחסון מסוג SSD מודרני, בעל מספר רב של חוטי כתיבה io הוא יתרון עבור יישומים עם מאפיינים io גבוהה.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
he-il	%s יחלק את innodb_buffer_pool לאזורי זיכרון כדי לשפר את הביצועים. הערך המרבי הוא 64. כאשר innodb_buffer_pool שלך הוא פחות מ 1GB, אתה צריך להשתמש בגודל הבריכה מחולק 128MB. המשך להשתמש במשוואה זו upto מקסימום של 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
he-il	%s יחלק את innodb_buffer_pool לאזורי זיכרון כדי לשפר את הביצועים. הערך המרבי הוא 64. כאשר innodb_buffer_pool שלך הוא פחות מ 1GB, אתה צריך להשתמש בגודל הבריכה מחולק 128MB. המשך להשתמש במשוואה זו upto מקסימום של 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
he-il	אם יש לך דיסקים SSD, השתמש הצעה זו. אם יש לך כוננים קשיחים פיזיים, השתמש 200 * מספר הכוננים הפעילים במערך. אם משתמשים ב- NVMe או ב- PCIe Flash, ניתן להשתמש במספרים גדולים בהרבה עד 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
he-il	אם יש לך דיסקים SSD, השתמש הצעה זו. אם יש לך כוננים קשיחים פיזיים, השתמש ב- 2000 * מספר הכוננים הפעילים במערך. אם באמצעות NVMe או PCIe Flash, מספרים גדולים בהרבה כמו 200000 ניתן להשתמש.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
he-il	אם יש לך דיסקים SSD, השתמש הצעה זו. אחרת, אל תגדיר הגדרה זו.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
he-il	עם אחסון מסוג SSD המודרני, לאחר מספר פתילים io לקרוא הוא יתרון עבור יישומים עם מאפיינים io גבוהה.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
he-il	עם אחסון מסוג SSD מודרני, בעל מספר רב של חוטי כתיבה io הוא יתרון עבור יישומים עם מאפיינים io גבוהה.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
he-il	בעת שימוש ב- MariaDB 10.2.4 ומעלה, הגדרה זו צריכה להיות כבויה אם כתיבה אטומית מופעלת. לכן, אנא הפעל כתיבה אטומית במקום מאגר הכתיבה הכפול מכיוון שהוא יגביר את הביצועים.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
he-il	בעת שימוש ב- MariaDB 10.2.4 ומעלה, באפשרותך להשתמש בכתיבות אטומיות מעל המאגר הכפול כדי להגדיל את הביצועים.

en	%s Tuning
he-il	%s כוונון

en	Note: Many changes below require a database restart
he-il	הערה: שינויים רבים להלן דורשים הפעלה מחדש של מסד נתונים

en	Variable
he-il	משתנה

en	Current Value
he-il	ערך נוכחי

en	Recommended Value
he-il	ערך מומלץ

en	Comments
he-il	תגובות

en	PHP %s is the minimum version
he-il	PHP %s הוא הגרסה המיטבית

en	A minimum of %s memory limit
he-il	מינימום של %s MB זיכרון מגבלה

en	A minimum of %s m execution time
he-il	זמן ביצוע מינימלי של %s מ'

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
he-il	אזור זמן חוקי התואם את MySQL ואת המערכת

en	A useful name for this VDEF.
he-il	שם שימושי עבור VDEF זה.

en	Click 'Continue' to Enable the following Page(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הדפים הבאים.

en	Enable Page(s)
he-il	אפשר דפים

en	Click 'Continue' to Disable the following Page(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הדפים הבאים.

en	Disable Page(s)
he-il	השבת את הדפים

en	Click 'Continue' to Delete the following Page(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הדפים הבאים.

en	Delete Page(s)
he-il	מחק דפים

en	Links
he-il	קישורים

en	Apply Filter
he-il	הצג תוצאות

en	Reset filters
he-il	איפוס מסננים

en	Top Tab
he-il	הכרטיסייה העליונה

en	Bottom Console
he-il	תחתון מסוף

en	Top Console
he-il	קונסולת למעלה

en	Page
he-il	עמוד

en	Style
he-il	עיצוב

en	Edit Page
he-il	עריכת דף

en	View Page
he-il	לצפייה בעמוד

en	Sort for Ordering
he-il	מיין להזמנה

en	No Pages Found
he-il	לא נמצאו עמודים

en	Console Menu
he-il	תפריט מסוף

en	Bottom of Console Page
he-il	תחתון של מסוף הדף

en	Top of Console Page
he-il	הדף של הדף 'מסוף'

en	Where should this page appear?
he-il	היכן הדף הזה אמור להופיע?

en	Console Menu Section
he-il	מסוף תפריט סעיף

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
he-il	תחת איזה כותרת מסוף אמור להופיע פריט זה? (כל תפריטי הקישור החיצוני יופיעו בין Configuration ו- Utilities)

en	New Console Section
he-il	ניו מסוף סעיף

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
he-il	אם אתה לא אוהב את כל האפשרויות לעיל, הקלד כותרת חדשה כאן.

en	Tab/Menu Name
he-il	לשונית / שם תפריט

en	The text that will appear in the tab or menu.
he-il	הטקסט שיופיע בכרטיסייה או בתפריט.

en	Content File/URL
he-il	קובץ תוכן / כתובת אתר

en	Web URL Below
he-il	כתובת אתר אינטרנט להלן

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
he-il	הקובץ שמכיל את התוכן עבור דף זה. קובץ זה צריך להיות בספריית Cacti 'כוללים / תוכן /'.

en	Web URL Location
he-il	מיקום כתובת אתר אינטרנט

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
he-il	כתובת האתר החוקית לשימוש עבור קישור חיצוני זה. חייב לכלול את סוג, למשל http://www.cacti.net. שים לב שאתרי אינטרנט רבים אינם מאפשרים להטביע אותם בתוך iframe מאתר זר, ולכן הקישור החיצוני עשוי שלא לפעול.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
he-il	אם מסומנת, הדף יהיה זמין באופן מיידי למשתמש הניהול.

en	Automatic Page Refresh
he-il	רענון אוטומטי של דף

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
he-il	באיזו תדירות ברצונך לרענן את הדף באופן אוטומטי.

en	External Links [edit: %s]
he-il	קישורים חיצוניים [עריכה: %s]

en	External Links [new]
he-il	קישורים חיצוניים [חדש]

en	You have been logged out of Cacti due to a session timeout.
he-il	אתה כבר מחובר מתוך Cacti עקב פסק זמן הפגישה.

en	You have been logged out of Cacti due to an account suspension.
he-il	אתה כבר מחובר מתוך Cacti עקב פסק זמן הפגישה.

en	You have been logged out of Cacti due to a Remote Data Collector state change
he-il	אתה כבר מחובר מתוך Cacti עקב פסק זמן הפגישה.

en	Logout of Cacti
he-il	התנתקות של Cacti

en	Automatic Logout
he-il	יציאה אוטומטית

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
he-il	סגור את הדפדפן שלך או %sLogin שוב %s

en	Version %s
he-il	גרסה %s

en	Notifications
he-il	התראות

en	SNMP Notification Receivers
he-il	מקבלי הודעות SNMP

en	Receivers
he-il	מקבלים

en	Id
he-il	מזהה

en	No SNMP Notification Receivers
he-il	אין מקלטי הודעות SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
he-il	מקלט הודעת SNMP [עריכה: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
he-il	מקלט הודעות SNMP [חדש]

en	MIB

en	OID

en	Kind
he-il	סוגAll other platforms

en	Max-Access
he-il	גישה מקסימלית

en	Monitored
he-il	פיקוח

en	No SNMP Notifications
he-il	אין הודעות SNMP

en	Severity
he-il	חומרת

en	Purge Notification Log
he-il	טיהור הודעה יומן

en	Time
he-il	זמן

en	Notification
he-il	התראה

en	Varbinds
he-il	ורבינדס

en	Severity Level
he-il	רמת החומרה

en	No SNMP Notification Log Entries
he-il	אין ערכי רישום של הודעת SNMP

en	Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מקבל ההתראות הבא

en	Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לאפשר את מקבל ההודעות הבא

en	Click 'Continue' to disable the following Notification Receiver
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את מקבל ההודעות הבא

en	%s Notification Receivers
he-il	%s מקלטי התראות

en	Click 'Continue' to forward the following Notification Objects to this Notification Receiver.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להעביר את אובייקטי ההודעות הבאים למקלט ההודעות הזה.

en	Click 'Continue' to disable forwarding the following Notification Objects to this Notification Receiver.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את העברת אובייקטי ההודעות הבאים למקלט ההודעות הזה.

en	Disable Notification Objects
he-il	השבת אובייקטים של הודעות

en	You must select at least one notification object.
he-il	עליך לבחור לפחות אובייקט התראה אחד.

en	Key Generation Required to Use Plugin
he-il	דור מפתח נדרש לשימוש בתוסף

en	Package Key Information Not Found
he-il	מידע על מפתח החבילה לא נמצא

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.
he-il	כדי להשתמש בתוסף זה, תחילה עליך להפעיל את סקריפט genkey.php בספריית התוספים. לאחר השלמת הפעולה, יהיה לך מפתח ציבורי ופרטי המשמש לחתימה על החבילות שלך.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox
he-il	לא בטחת במחבר חבילה זה. אם ברצונך לייבא, יש לסמן את תיבת הסימון 'מחבר אמון אוטומטי'

en	The Package %s Imported Successfully
he-il	החבילה %s יובאה בהצלחה

en	The Package %s Import Failed
he-il	הייבוא של החבילה %s נכשל

en	Error in Package
he-il	שגיאה בשאילתת הנתונים

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.
he-il	לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין באתר cacti.log. ייתכן שהייתה לך שגיאת מפתח API או שהחבילה טופלה, או שהמיקום אינו זמין.

en	The package "%s" download or validation failed
he-il	הורדת או אימות החבילה "{ 0 }" נכשלה

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available
he-il	לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין באתר cacti.log. יכול להיות שהייתה לך שגיאת מפתח API או שהחבילה טופלה, או שהמיקום אינו זמין

en	The package download or validation failed
he-il	הורדת החבילה או התיקוף נכשלו

en	Package XML File Damaged.
he-il	חבילת קבצים

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author
he-il	נראה שקובצי ה - XML אינם חוקיים. אנא צור קשר עם מחבר החבילה

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing
he-il	בדוק את קובץ מאגר החבילות עבור קבצים שאמורים להתקיים ומצא את הקובץ שחסר

en	The XML files for the package does not exist
he-il	קובצי ה - XML עבור החבילה אינם קיימים

en	Packages Details
he-il	חבילת קבצים

en	Device class
he-il	כללי התקן

en	Copyright
he-il	ימין

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]
he-il	ייבא שמות קבצים של חבילות [ אף אחד לא ייבא הכל, סמן כדי לייבא באופן סלקטיבי ]

en	Package
he-il	חבילת קבצים

en	Filename
he-il	שינוי שם

en	Differences
he-il	הבדלים:

en	Unchanged
he-il	[ללא שינוי]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
he-il	ייבא תבניות חבילה [ ללא ייבוא נבחר, סמן כדי לייבא באופן סלקטיבי ]

en	Template Type
he-il	כותרת התבנית

en	Changes/Diffferences
he-il	שינוי התקן

en	Updated
he-il	עדכון

en	Orphans
he-il	יתמות

en	File Differences for:
he-il	הפרשי קבצים עבור:

en	Local Package Import File
he-il	חבילת קבצים

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.
he-il	קובץ*.xml.gz הממוקם במחשב המקומי שלך כדי להעלות ולייבא.

en	Automatically Trust Signer
he-il	הוסף אוטומטית ל Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.
he-il	אם מסומן, Cacti תבטח באופן אוטומטי בחותם על כך ועל כל חבילות עתידיות על ידי אותו מחבר.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
he-il	החלף מקורות נתונים ורשומות ערך מוצעות בתבנית גרף. גרפים ומקורות נתונים יקבלו שמות חדשים לאחר אינדקס מחדש של שאילתת נתונים או על ידי שימוש בתהליך החלפה מאולצת של ערכים מוצעים.

en	Package Import
he-il	ייבוא

en	Uninstall
he-il	הסרת התקנה

en	Not Compatible
he-il	אינו תואם

en	Not Installed
he-il	לא הותקן

en	Awaiting Configuration
he-il	ממתין לתצורה

en	Awaiting Upgrade
he-il	ממתין לשדרוג

en	Plugin Management
he-il	ניהול תוסף

en	Plugin Error
he-il	שגיאת Plugin

en	Active/Installed
he-il	פעיל / מותקן

en	Configuration Issues
he-il	בעיות תצורה

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
he-il	הפעולות הזמינות כוללות 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.

en	Plugin Name
he-il	שם התוסף

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
he-il	השם עבור תוסף זה. השם נשלט על-ידי הספרייה שבה הוא נמצא.

en	Plugin Description
he-il	תיאור תוסף

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
he-il	תיאור מחבר plugins נתן plugin.

en	Main / Remote Status
he-il	מצב ראשי / מרוחק

en	The status of this Plugin.
he-il	הסטטוס של תוסף זה.

en	The author of this Plugin.
he-il	המחבר של תוסף זה.

en	Requires
he-il	נדרש ציון

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
he-il	תוסף זה דורש את plugins הבאים להיות מותקן הראשון.

en	The version of this Plugin.
he-il	הגירסה של תוסף זה.

en	Load Order
he-il	טען הזמנה

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
he-il	סדר העומס של התוסף. ניתן לשנות את סדר העומס על ידי מיון ראשון על ידי אותו, ולאחר מכן להעביר תוסף או למעלה או למטה.

en	No Plugins Found
he-il	לא נמצאו תוספים

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
he-il	הסרת תוסף זה תסיר את כל נתוני הפלאגין וההגדרות. אם אתה באמת רוצה להסיר את תוסף, לחץ על 'הסר' להלן. אחרת, לחץ על 'ביטול'

en	Are you sure you want to Uninstall?
he-il	האם אתה בטוח שברצונך להסיר את ההתקנה?

en	Not Compatible, %s
he-il	לא תואם, %s

en	Order Before Previous Plugin
he-il	סדר לפני תוסף הקודם

en	Order After Next Plugin
he-il	סדר אחרי הפלאגין הבא

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
he-il	לא ניתן להתקין את הפלאגין. יש להתקין תחילה את יישומי הפלאגין הבאים: %s

en	Install Plugin
he-il	התקנת תוסף

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
he-il	לא ניתן להסיר את ההתקנה. תוסף זה נדרש על ידי: %s

en	Uninstall Plugin
he-il	הסרת התוסף

en	Disable Plugin
he-il	השבת את הפלאגין

en	Enable Plugin
he-il	הפעל פלאגין

en	Plugin directory is missing!
he-il	ספריית Plugin חסרה!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
he-il	הפלאגין אינו תואם (טרום 1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
he-il	ספריות תוסף לא יכול לכלול רווחים

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
he-il	ספריית Plugin אינה נכונה. צריך להיות ' %s' אך הוא ' %s'

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
he-il	ספריית הפלאגין ' %s' חסרה את setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
he-il	לתוסף אין קובץ INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
he-il	Plugin משולב בליבת Cacti

en	Plugin is not compatible
he-il	הפלאגין אינו תואם

en	Enable Plugin Locally
he-il	הפעל פלאגין

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for poller id %d! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
he-il	אזהרה: %s אינו מסונכרן עם מרווח הסוקר עבור מזהה הסוקר %d! מרווח הסוקר הוא %d שניות, עם מקסימום של %d שניות, אבל %d שניות חלפו מאז הסקר האחרון!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for poller id %d, please investigate.
he-il	אזהרה: ישנם %d תהליכים שזוהו כעוקפים מחזור הצבעה עבור מזהה הסוקר %d, אנא חקרו.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for poller id %d. Issues: %d, %s.
he-il	אזהרה: טבלת פלט הסמן אינה ריקה עבור מזהה הסוקר %d. בעיות: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for poller id %d. Poller can not continue!
he-il	שגיאה: נתיב עמוד השדרה: %s אינו חוקי עבור מזהה סוקר %d. הסוקר לא יכול להמשיך!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for poller id %d. Exiting.
he-il	חריגה מזמן הריצה המרבי של %d שניות עבור מזהה סוקר %d. יציאה.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
he-il	אזהרה: מחזור הסקרים של קקטוסים חרג ממרווח הסקרים עד

en	WARNING: PollerID:%s with Name:%s is in Heartbeat Status
he-il	אזהרה: PollerID:%s עם שם:%s נמצא במצב דופק

en	Poller in Heartbeat Mode
he-il	פולר במצב פעימות לב

en	Cacti System Notification
he-il	מערכת כלי עזר

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
he-il	הערה: נוסף אספן נתונים של קקטוסים. לפיכך, מאפשרים הגברה אוטומטית!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
he-il	אזהרה: מסד הנתונים הראשי של קקטוסים לא מקוון או בשחזור

en	Cacti Primary Admin
he-il	Cacti מנהל ראשי

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
he-il	דוח אוטומציה Cacti דורש לקוח דוא"ל מבוסס HTML

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
he-il	אזהרה: זוהתה הצפה של Booster Boost, אפשרי התרסקות עגלת עגלות

en	Full Sync
he-il	סנכרון מלא

en	New/Idle
he-il	חדש / לא פעיל

en	Data Collector Information
he-il	מידע אספן נתונים

en	The primary name for this Data Collector.
he-il	השם הראשי עבור אספן נתונים זה.

en	New Data Collector
he-il	אספן נתונים חדש

en	Data Collector Hostname
he-il	שם המארח של Data Collector

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
he-il	שם המארח עבור Data Collector. זה עשוי להיות שם תחום מלא מוסמך עבור מרחוק Pollers ליצור קשר עם אותו עבור פעילויות כגון אינדקס מחדש, גרפים בזמן אמת, וכו '

en	TimeZone
he-il	אזור זמן

en	The TimeZone for the Data Collector.
he-il	זמן עבור אוסף הנתונים.

en	Notes for this Data Collectors Database.
he-il	הערות למסד נתונים זה.

en	Collection Settings
he-il	הגדרות אוסף

en	Processes
he-il	לא הצלחנו לעבד את התרומה שלך, אנא נסה שוב.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
he-il	מספר תהליכים איסוף נתונים להשתמש כדי להשריץ.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
he-il	מספר חוטי השדרה לשימוש בכל תהליך אספן נתונים.

en	Sync Interval
he-il	מרווח סינכרון

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
he-il	מרווח הסנכרון של הסריקה בשימוש. הגדרה זו תשפיע על התדירות שבה בודק ובודק.

en	Remote Database Connection
he-il	חיבור מסד נתונים מרוחק

en	The hostname for the remote database server.
he-il	שם המארח של שרת מסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database Name
he-il	שם מסד נתונים מרוחק

en	The name of the remote database.
he-il	שם מסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database User
he-il	משתמש מסד נתונים מרחוק

en	The user name to use to connect to the remote database.
he-il	שם המשתמש שישמש לחיבור למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database Password
he-il	סיסמת מסד נתונים מרחוק

en	The user password to use to connect to the remote database.
he-il	סיסמת המשתמש לשימוש כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database Port
he-il	מרחוק נמל מסד נתונים

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
he-il	יציאת TCP להשתמש כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database Retries
he-il	משתמש מסד נתונים מרחוק

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
he-il	שם המשתמש שישמש לחיבור למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database SSL
he-il	מרחוק מסד נתונים SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
he-il	אם מסד הנתונים המרוחק משתמש ב- SSL כדי להתחבר, סמן את תיבת הסימון שבהמשך.

en	Remote Database SSL Key
he-il	מפתח SSL מרחוק מסד נתונים

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
he-il	הקובץ המחזיק את מפתח SSL לשימוש כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database SSL Certificate
he-il	מרחוק תעודת SSL מסד נתונים

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
he-il	הקובץ המחזיק את אישור SSL לשימוש כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק.

en	Remote Database SSL Authority
he-il	מרחוק מסד נתונים SSL הרשות

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
he-il	הקובץ המחזיק ברשות אישורי SSL לשימוש כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק. זהו פרמטר אופציונלי שיכול לספק את מסד הנתונים להידרש אם הם התחילו SSL באמצעות האפשרות --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
he-il	השתמשת כבר בשם המארח הזה '%s'. אנא הזן שם מארח שאינו משוכפל.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
he-il	השתמשת כבר בשם מארח בסיס נתונים זה '%s'. אנא הכנס שם מארח של מסד נתונים שאינו משוכפל.

en	Data Collector Statistics cleared.
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	Click 'Continue' to delete the following Data Collector. Note, all devices will be disassociated from this Data Collector and mapped back to the Main Cacti Data Collector.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את מלקט הנתונים הבא. שים לב, כל המכשירים ינותקו מאוסף נתונים זה וימופו חזרה לאספן הנתונים הראשי של קקטוסים.

en	Delete Data Collector
he-il	מחיקת מלקט הנתונים

en	Click 'Continue' to disable the following Data Collector.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את מלקט הנתונים הבא.

en	Disable Data Collector
he-il	השבת את מלקט הנתונים

en	Click 'Continue' to enable the following Data Collector.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את אוסף הנתונים הבא.

en	Enable Data Collector
he-il	אפשר מלקט נתונים

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לסנכרן את מלקט הנתונים המרוחקים עבור פעולה במצב לא מקוון.

en	Click 'Continue' to Clear Data Collector Statistics for the Data Collector.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לנקות נתונים סטטיסטיים של מלקט הנתונים עבור מלקט הנתונים.

en	Clear Statistics for Data Collector
he-il	מעמדו של אספן נתונים זה.

en	Site [edit: %s]
he-il	אתר [עריכה: %s]

en	Site [new]
he-il	אתר [חדש]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
he-il	נתונים מרוחקים אספנים חייבים להיות מסוגלים לתקשר עם אספן הנתונים הראשי, ולהיפך. השתמש בלחצן זה כדי לוודא שאוסף הנתונים הראשי יכול לתקשר עם אוסף נתונים מרוחק זה.

en	Test Database Connection
he-il	בדוק חיבור מסד נתונים

en	Collectors
he-il	אספנים

en	Collector Name
he-il	שם אספן

en	The Name of this Data Collector.
he-il	שם אספן נתונים זה.

en	The unique id associated with this Data Collector.
he-il	מזהה ייחודי המשויך זה אספן נתונים.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
he-il	שם המארח שבו פועל מאגר הנתונים.

en	The Status of this Data Collector.
he-il	מעמדו של אספן נתונים זה.

en	Proc/Threads
he-il	מעבד / חוטים

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
he-il	מספר תהליכי הסוקרים וחוטי הברזל עבור אספן נתונים זה.

en	Polling Time
he-il	זמן הסקרים

en	The last data collection time for this Data Collector.
he-il	הפעם האחרונה איסוף נתונים עבור זה אספן נתונים.

en	Avg/Max
he-il	ממוצע / מקסימלי

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
he-il	תזמוני האספן הממוצעים והמקסימליים עבור אספן נתונים זה.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
he-il	מספר המכשירים המשויכים למאגר נתונים זה.

en	SNMP Gets
he-il	SNMP מקבל

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
he-il	מספר SNMP מקבל משויך זה אספן.

en	Scripts
he-il	סקריפטים

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
he-il	מספר שיחות הסקריפט המשויכות למאגר נתונים זה.

en	Servers
he-il	Serveurs

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
he-il	מספר שיחות שרת הסקריפט המשויכות לאספן נתונים זה.

en	Last Finished
he-il	הסתיים לאחרונה

en	The last time this Data Collector completed.
he-il	הפעם האחרונה שאספן הנתונים הושלם.

en	Last Update
he-il	עדכון אחרון

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
he-il	הפעם האחרונה שבדיקת הנתונים הזו בדקה עם האתר הראשי של Cacti.

en	Last Sync
he-il	סנכרון אחרון

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
he-il	בפעם האחרונה זה נתונים אספן היה מלא synced עם האתר הראשי Cacti.

en	No Data Collectors Found
he-il	לא נמצאו אספני נתונים

en	RRD check
he-il	הפעל בדיקה

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data
he-il	בדיקת RRD מושבתת, אנא הפעל בתצורה -> הגדרות -> נתונים

en	RRDfile Checker
he-il	RRDfile מנקה

en	RRDcheck Problems
he-il	לא נמצאו תבניות מכשירים

en	Host Description
he-il	תיאור

en	Local Data ID
he-il	נתונים חוקיים

en	Message
he-il	הודעה

en	Deleted
he-il	נמחק

en	No RRDcheck Problems Found
he-il	לא נמצאו תבניות מכשירים

en	Age
he-il	אוגוסט

en	%d hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	%d day
he-il	יום %d

en	%d days
he-il	%d ימים

en	Messages
he-il	הודעות

en	Go
he-il	עבור

en	Clear
he-il	נקה

en	Purge
he-il	מחק

en	Delete
he-il	מחק

en	Archive
he-il	ארכיון

en	RRD Files
he-il	RRD קבצים

en	RRD File Name
he-il	שם קובץ RRD

en	DS Name
he-il	שם DS

en	DS ID
he-il	מזהה DS

en	Template ID
he-il	מזהה תבנית

en	Last Modified
he-il	תאריך שינוי

en	Size [KB]
he-il	גודל [KB]

en	No unused RRD Files
he-il	אין קבצי RRD שאינם בשימוש

en	Total Size [MB]:
he-il	סה"כ גודל [MB]:

en	Last Scan:
he-il	סריקה אחרונה:

en	Time Since Update
he-il	זמן מאז עדכון

en	RRDfiles

en	Rescan
he-il	×¢×§× ×£ × ×ª ×¨×©× × ×ª × ×§× × × × × × (× × × × × × "hextile raw")

en	Delete All
he-il	מחק הכל

en	Delete All Unknown RRDfiles
he-il	מחק כל RRDfiles לא ידועים

en	Archive All
he-il	ארכיון הכל

en	Archive All Unknown RRDfiles
he-il	ארכיון כל RRDfiles לא ידוע

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
he-il	הערה: הגדרות הנתיב בכרטיסייה זו נשמרות רק באופן מקומי!

en	Cacti Settings (%s)%s
he-il	הגדרות קקטוסים (%s)%s

en	Changing Permission Model Warning
he-il	אזהרת שינוי דגם הרשאה

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.
he-il	שינוי מודל ההרשאה ישנה הרשאות גרף יעילות למשתמשים.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.
he-il	לאחר שתשנה את מודל הרשאות הגרף, עליך לבדוק את הרשאות הגרף האפקטיבי של המשתמשים וקבוצות המשתמשים שלך כדי לוודא שעדיין יש לך שליטה מספקת בגרפים שלך. הערה: אם ברצונך להגביל את כל הגרפים במודל ההרשאות של גרף המכשיר או הגרף, יש להגדיר את מדיניות הגרף המוגדרת כברירת מחדל כ'דחייה '.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
he-il	מרווח פולר חייב להיות פחות מרווח Cron

en	Select Plugin(s)
he-il	בחר פלאגין (ים)

en	Plugins Selected
he-il	תוספים נבחרים

en	Select File(s)
he-il	בחר קבצים)

en	Files Selected
he-il	קבצים נבחרים

en	Select Template(s)
he-il	בחר תבניות (תבניות)

en	All Templates Selected
he-il	כל התבניות נבחרו

en	Send a Test Email
he-il	שלח הודעת דוא"ל לבדיקה

en	Test Email Results
he-il	בדיקת תוצאות דוא"ל

en	Site Information
he-il	מידע על האתר

en	The primary name for the Site.
he-il	השם הראשי של האתר.

en	New Site
he-il	אתר חדש

en	Address Information
he-il	פרטי כתובת

en	Address1
he-il	כתובת 1

en	The primary address for the Site.
he-il	הכתובת הראשית של האתר.

en	Enter the Site Address
he-il	הזן את כתובת האתר

en	Address2
he-il	כתובת 2

en	Additional address information for the Site.
he-il	פרטים נוספים על כתובת האתר.

en	Additional Site Address information
he-il	פרטים נוספים על כתובת האתר

en	City
he-il	עיר

en	The city or locality for the Site.
he-il	העיר או היישוב עבור האתר.

en	Enter the City or Locality
he-il	הזן את העיר או היישוב

en	State
he-il	מדינה

en	The state for the Site.
he-il	המדינה של האתר.

en	Enter the state
he-il	הזן את המדינה

en	Postal/Zip Code
he-il	מיקוד

en	The postal or zip code for the Site.
he-il	הדואר או המיקוד של האתר.

en	Enter the postal code
he-il	הזן את המיקוד

en	Country
he-il	מדינה

en	The country for the Site.
he-il	הארץ עבור האתר.

en	Enter the country
he-il	הזן את הארץ

en	The TimeZone for the Site.
he-il	הזמן עבור האתר.

en	Geolocation Information
he-il	מידע גיאוגרפי

en	Latitude
he-il	קו רוחב

en	The Latitude for this Site.
he-il	קו רוחב עבור אתר זה.

en	example 38.889488
he-il	דוגמא 38.889488

en	Longitude
he-il	קו אורך

en	The Longitude for this Site.
he-il	קו אורך עבור אתר זה.

en	example -77.0374678
he-il	דוגמה -77.0374678

en	Zoom
he-il	זום

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
he-il	ברירת המחדל למפה זום עבור אתר זה. הערכים יכולים להיות בין 0 ל 23. שים לב כי באזורים מסוימים של כדור הארץ יש זום מקסימלי של 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
he-il	מידע נוסף

en	Additional area use for random notes related to this Site.
he-il	אזור נוסף לשימוש עבור הערות אקראיות הקשורות לאתר זה.

en	Enter some useful information about the Site.
he-il	הזן מידע שימושי אודות האתר.

en	Alternate Name
he-il	שם חלופי

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
he-il	משמש במקרים שבהם לאתר יש שם חלופי ששמו משמש לתיאורו

en	If the Site is known by another name enter it here.
he-il	אם האתר ידוע בשם אחר הזן אותו כאן.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
he-il	אתר התבנית לא נמצא! לא ניתן לשכפל.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site. Note, all Devices will be disassociated from this site.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את האתר הבא. שים לב, כל המכשירים ינותקו מאתר זה.

en	Delete Site
he-il	מחיקת אתר

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשכפל את האתר הבא.

en	Site Name:
he-il	שם האתר:

en	Duplicate Site
he-il	שכפל

en	Site Name
he-il	שם אתר

en	The name of this Site.
he-il	שם האתר.

en	The unique id associated with this Site.
he-il	מזהה ייחודי המשויך לאתר זה.

en	The number of Devices associated with this Site.
he-il	מספר המכשירים המשויכים לאתר זה.

en	The City associated with this Site.
he-il	העיר המשויכת לאתר זה.

en	The State associated with this Site.
he-il	המדינה המשויכת לאתר זה.

en	The Country associated with this Site.
he-il	הארץ המשויכת לאתר זה.

en	No Sites Found
he-il	לא נמצאו אתרים

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
he-il	FATAL: שיטת החיסול של ספייק ' %s' אינה חוקית

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
he-il	FATAL: להרוג ספייק לא מותר

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
he-il	אזהרה: שגיאות ייצוא נתקלו. רענן חלון דפדפן לפרטים!

en	What would you like to export?
he-il	מה תרצה לייצא?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
he-il	בחר את סוג התבנית שברצונך לייצא מ- Cacti.

en	Device Template to Export
he-il	תבנית התקן לייצוא

en	Choose the Template to export to XML.
he-il	בחר את התבנית לייצוא ל- XML.

en	Include Dependencies
he-il	כלול תלויות

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
he-il	תבניות מסוימות מסתמכות על פריטים אחרים ב- Cacti כדי לתפקד כראוי. מומלץ מאוד שתבחר תיבה זו או שהייבוא שייווצר עלול להיכשל.

en	Output Format
he-il	תבנית פלט

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
he-il	בחר את הפורמט לפלט את קובץ XML שהתקבל.

en	Output to the Browser (within Cacti)
he-il	פלט לדפדפן (בתוך Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
he-il	פלט לדפדפן (XML גולמי)

en	Save File Locally
he-il	שמור קובץ מקומי

en	Available Templates [%s]
he-il	תבניות זמינות [ %s]

en	The Template Import Succeeded.
he-il	ייבוא התבנית הצליח.

en	Error in Template
he-il	תבניות ייצוא

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
he-il	עיין ב -cacti.log לקבלת מידע נוסף, ובדוק את קובץ ה - XML לקבלת תחביר מתאים. פרטי השגיאה מוצגים בהמשך.<br><br><b>שגיאות:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed
he-il	אימות קובץ ה - XML של התבנית "{ 0 }" נכשל

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
he-il	ייבא קבצים [ אם קבצים חסרים, אתר והתקן לפני השימוש ]

en	File Name
he-il	שדה שם

en	Not Readable
he-il	בלתי ניתן לכתיבה

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
he-il	ייבא תבניות [ ללא ייבוא נבחר, סמן כדי לייבא באופן סלקטיבי ]

en	Dependencies
he-il	כלול תלויות

en	Damaged
he-il	מקור נתונים, גרף

en	Met: %d
he-il	MET

en	Unmet: %d
he-il	לא נענה: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.
he-il	חלק מפריטי CDEF לא ייבאו עקב שגיאת ייצוא! צור קשר עם ספק התבניות לקבלת ייצוא מעודכן.

en	Import Template
he-il	יבאי תבנית

en	ERROR
he-il	שגיאה

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
he-il	נכשלה הגישה לתיקיה זמנית, פונקציונליות הייבוא מושבתת

en	Publish
he-il	פרסם

en	Un-Publish
he-il	פרסום לא

en	Un-Lock
he-il	נעול

en	inherit
he-il	יורש

en	manual
he-il	ידני

en	alpha
he-il	קרני אלפאElectron capture method

en	natural
he-il	טבע

en	numeric
he-il	מספריים

en	Click 'Continue' to delete the following Tree.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את העץ הבא.

en	Delete Tree
he-il	מחיקת עץ

en	Click 'Continue' to publish the following Tree.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לפרסם את העץ הבא.

en	Publish Tree
he-il	פרסם עץ

en	Click 'Continue' to un-publish the following Tree.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את הפרסום של העץ הבא.

en	Un-publish Tree
he-il	ביטול הפרסום של עץ

en	Click 'Continue' to un-lock the following Tree.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את הנעילה של העץ הבא.

en	Un-lock Tree
he-il	ביטול נעילת העץ

en	Trees [edit: %s]
he-il	עצים [עריכה: %s]

en	Trees [new]
he-il	עצים [חדש]

en	Edit Tree
he-il	עריכת עץ

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
he-il	כדי לערוך עץ זה, עליך לנעול אותו תחילה על-ידי לחיצה על הלחצן ערוך עץ.

en	Add Root Branch
he-il	הוסף ענף שורש

en	Finish Editing Tree
he-il	סיים עץ עריכה

en	This tree has been locked for Editing on %s by %s.
he-il	עץ זה נעול עבור עריכה ב-%1$s ב-%2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
he-il	כדי לערוך את העץ, עליך לפתוח אותו תחילה ולאחר מכן לנעול אותו בעצמך

en	Tree Items
he-il	פריטי עץ

en	Available Sites
he-il	אתרים זמינים

en	Available Devices
he-il	התקנים זמינים

en	Available Graphs
he-il	גרפים זמינים

en	New Node
he-il	צומת חדש

en	Rename
he-il	שינוי שם

en	Branch Sorting
he-il	מיון סניף

en	Inherit
he-il	בירושה

en	Alphabetic
he-il	סדר לפי א'-ב'

en	Natural
he-il	טבע

en	Cut
he-il	גזור

en	Paste
he-il	הדבק

en	Add Tree
he-il	הוסף עץ

en	Sort Trees Ascending
he-il	מיין עצים עולה

en	Sort Trees Descending
he-il	מיין עצים יורד

en	Tree Name
he-il	שם עץ

en	The name by which this Tree will be referred to as.
he-il	השם שבו ייקרא העץ הזה.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
he-il	מזהה מסד הנתונים הפנימי לעץ זה. שימושי בעת ביצוע אוטומציה או איתור באגים.

en	Published
he-il	פורסם

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
he-il	לא ניתן להציג עצים שלא פורסמו מתוך הכרטיסייה תרשים

en	A Tree must be locked in order to be edited.
he-il	עץ חייב להיות נעול כדי להיות נערך.

en	The original author of this Tree.
he-il	המחבר המקורי של העץ הזה.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
he-il	כדי לשנות את סדר העצים, מיין תחילה לפי עמודה זו, לחץ על החצים למעלה או למטה ברגע שהם מופיעים.

en	Last Edited
he-il	נערך לאחרונה

en	The date that this Tree was last edited.
he-il	התאריך שבו נערך העץ האחרון.

en	Edited By
he-il	נערך לאחרונה

en	The last user to have modified this Tree.
he-il	המשתמש האחרון שינה את העץ הזה.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
he-il	המספר הכולל של סניפי האתר בעץ זה.

en	Branches
he-il	סניפים

en	The total number of Branches in this Tree.
he-il	המספר הכולל של סניפים בעץ זה.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
he-il	המספר הכולל של התקנים בודדים בעץ זה.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
he-il	המספר הכולל של גרפים בודדים בעץ זה.

en	No Trees Found
he-il	לא נמצאו עצים

en	Batch Copy
he-il	העתק אצווה

en	You are not allowed to delete the current login account
he-il	אינך מורשה לשנות את הסיסמה שלך.

en	You are not allowed to disable the current login account
he-il	אינך מורשה לשנות את הסיסמה שלך.

en	Click 'Continue' to delete the selected User(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את המשתמשים שנבחרו.

en	Delete User(s)
he-il	מחק משתמשים

en	Click 'Continue' to copy the selected User to a new User below.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להעתיק את המשתמש שנבחר למשתמש חדש למטה.

en	Template Username:
he-il	שם משתמש:

en	Username:
he-il	שם משתמש

en	Full Name:
he-il	שם מלא:

en	Realm:
he-il	תחום:

en	Copy User
he-il	העתק משתמש

en	Click 'Continue' to enable the selected User(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את המשתמשים שנבחרו.

en	Enable User(s)
he-il	הפעלת משתמשים (ים)

en	Click 'Continue' to disable the selected User(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את המשתמשים שנבחרו.

en	Disable User(s)
he-il	השבת משתמשים (משתמשים)

en	Click 'Continue' to overwrite the User(s) settings with the selected template User settings and permissions. The original users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from Template User.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחליף את הגדרות המשתמש עם התבנית שנבחרה הגדרות משתמש והרשאות. המשתמשים המקוריים שם מלא, סיסמה, תחום ולהפעיל מצב יישמרו, כל השדות האחרים יחלפו על ידי משתמש תבנית.

en	Template User:
he-il	תבנית משתמש:

en	User(s) to update:
he-il	משתמש (ים) לעדכון:

en	Reset User(s) Settings
he-il	אפס הגדרות משתמש (ים)

en	Deny
he-il	דחה

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
he-il	הערה: מדיניות התרשים של המערכת היא "מתירנית" כלומר, על המשתמש להיות בעל גישה לפחות לאחד מהתבניות של גרף, מכשיר או גרף כדי לקבל גישה לגרף

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
he-il	הערה: מדיניות התרשים של המערכת היא "מוגבלת", כלומר למשתמש יש גישה לגרף או לתבנית גרף ולגרף כדי לקבל גישה לגרף

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
he-il	הערה: מדיניות התרשים של המערכת היא "מוגבלת", כלומר למשתמש יש גישה לגרף או לתבנית גרף ולגרף כדי לקבל גישה לגרף

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
he-il	הערה: מדיניות התרשים של המערכת היא "מתירנית" כלומר, על המשתמש להיות בעל גישה לפחות לאחד מהתבניות של גרף, מכשיר או גרף כדי לקבל גישה לגרף

en	Default Graph Policy
he-il	מדיניות גרף ברירת מחדל

en	Default Graph Policy for this User
he-il	מדיניות גרף ברירת המחדל עבור משתמש זה

en	Update
he-il	עדכון

en	Effective Policy
he-il	מדיניות אפקטיבית

en	No Matching Graphs Found
he-il	לא נמצאו גרפים תואמים

en	Revoke Access
he-il	הפקעת גישה

en	Grant Access
he-il	הענקת גישה

en	Groups
he-il	קבוצות

en	Member
he-il	משתמש

en	Policies (Graph/Device/Template)
he-il	מדיניות (גרף / מכשיר / תבנית)

en	Non Member
he-il	לא חבר

en	ALLOW
he-il	לאפשר

en	DENY
he-il	דחה

en	No Matching User Groups Found
he-il	לא נמצאו קבוצות משתמשים תואמות

en	Assign Membership
he-il	הקצה חברות

en	Remove Membership
he-il	הסר חברות

en	Default Device Policy
he-il	ברירת המחדל של מדיניות המכשיר

en	Default Device Policy for this User
he-il	ברירת המחדל של מדיניות המכשיר עבור משתמש זה

en	Access Granted
he-il	כניסה מורשית

en	Access Restricted
he-il	גישה מוגבלת

en	No Matching Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים תואמים

en	Default Graph Template Policy
he-il	מדיניות תבנית גרף ברירת מחדל

en	Default Graph Template Policy for this User
he-il	מדיניות תבנית גרף ברירת מחדל עבור משתמש זה

en	Total Graphs
he-il	סה"כ גרפים

en	No Matching Graph Templates Found
he-il	לא נמצאו תבניות גרף תואמות

en	Default Tree Policy
he-il	מדיניות ברירת מחדל לעץ

en	Default Tree Policy for this User
he-il	מדיניות ברירת מחדל לעץ עבור משתמש זה

en	No Matching Trees Found
he-il	לא נמצאו עצים תואמים

en	User Permissions
he-il	הרשאות משתמש

en	External Link Permissions
he-il	הרשאות קישור חיצוני

en	Plugin Permissions
he-il	הרשאות Plugin

en	Legacy Permissions
he-il	הרשאות משתמש

en	User Settings %s
he-il	הגדרות משתמש %s

en	Permissions
he-il	הרשאות

en	Group Membership
he-il	חברים בקבוצה

en	Graph Perms
he-il	פרמי גרף

en	Device Perms
he-il	הרשאות מכשיר

en	Template Perms
he-il	פרמיית תבנית

en	Tree Perms
he-il	עץ

en	User Management %s
he-il	ניהול משתמשים %s

en	User Management
he-il	משתמש

en	Basic
he-il	בסיסי

en	LDAP/AD
he-il	LDAP

en	Domain
he-il	דומיין

en	User ID
he-il	מזהה המשתמש

en	Graph Policy
he-il	מדיניות גרף

en	Device Policy
he-il	מדיניות מכשיר

en	Template Policy
he-il	מדיניות תבנית

en	Last Login
he-il	התחברות אחרונה

en	Unavailable
he-il	לא זמין

en	No Users Found
he-il	לא נמצאו משתמשים

en	Graph Permissions %s
he-il	הרשאות גרף %s

en	Show All
he-il	הצג הכל

en	Group Membership %s
he-il	חברות בקבוצה %s

en	Devices Permission %s
he-il	הרשאות התקנים %s

en	Only Show Exceptions
he-il	הצג חריגים

en	Template Permission %s
he-il	הרשאת תבנית %s

en	Tree Permission %s
he-il	הרשאת עץ %s

en	Click 'Continue' to delete the following User Domain.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את דומיין המשתמש הבא.

en	Delete User Domain
he-il	מחיקת דומיין משתמש

en	Click 'Continue' to disable the following User Domain.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את דומיין המשתמש הבא.

en	Disable User Domain
he-il	השבת את דומיין המשתמש

en	Click 'Continue' to enable the following User Domain.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את דומיין המשתמש הבא.

en	Enabled User Domain
he-il	דומיין משתמש מופעל

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפוך את דומיין המשתמש הבא לבעל ברירת המחדל.

en	Make Selected Domain Default
he-il	הפוך ברירת מחדל נבחרת לתחום

en	User Domain [edit: %s]
he-il	דומיין משתמש [עריכה: %s]

en	User Domain [new]
he-il	דומיין משתמש [חדש]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
he-il	הזן שם בעל משמעות עבור דומיין זה. זה יהיה השם שמופיע בשדה ההתחברות במהלך הכניסה.

en	Domains Type
he-il	סוג דומיינים

en	Choose what type of domain this is.
he-il	בחר איזה סוג של דומיין זה.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
he-il	שם המשתמש ש- Cacti ישמש כתבנית עבור חשבונות משתמשים חדשים.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
he-il	אם תיבת סימון זו מסומנת, משתמשים יוכלו להתחבר באמצעות דומיין זה.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
he-il	יציאת TCP / UDP לתקשורת שאינה SSL.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
he-il	יציאת TCP / UDP עבור תקשורת SSL.

en	Protocol Version that the server supports.
he-il	גרסת פרוטוקול כי השרת תומך.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
he-il	הצפנה שהשרת תומך בה. TLS נתמך רק באמצעות פרוטוקול גירסה 3.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
he-il	מצב אשר Cacti ינסה לאמת מול שרת LDAP. <blockquote style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>אין חיפוש</i> - לא מתבצע <i>חיפוש</i> שם ייחודי (DN), רק לנסות לאגד עם שם (שם מובחן) DN. <br><br> <i>חיפוש אנונימי</i> - ניסיונות לחפש שם משתמש נגד ספריית LDAP באמצעות מחייב אנונימי כדי לאתר את המשתמשים שם (DN). <br><br> <i>חיפוש ספציפי</i> - ניסיונות לחפש שם משתמש נגד ספריית LDAP באמצעות שם ייחודי מוגדרים (DN) וסיסמה ספציפית עבור מחייב לאתר את המשתמשים שם (DN).

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
he-il	חפש בסיס לחיפוש במדריך LDAP, כגון "dc = win2kdomain, dc = local" או "ou = people, dc = domain, dc = local" .

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
he-il	מסנן חיפוש לשימוש כדי לאתר את המשתמש בספריית LDAP, כגון עבור Windows: <i>&quot;(&amp; objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;שם משתמש&gt; *))</i> או עבור OpenLDAP: <i>&quot; (&amp; חשבון =) (uid = &lt;שם משתמש&gt;)) &quot;</i> . &quot;&lt;שם משתמש&quot; מוחלף בשם המשתמש שסופק בהודעת ההתחברות.

en	eMail
he-il	אימייל

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
he-il	שדה שיחליף את האימייל שנלקח מ- LDAP. (בחלונות: דואר)

en	Domain Properties
he-il	מאפייני דומיין

en	Domains
he-il	שמות מתחם

en	Domain Name
he-il	שם דומיין

en	Domain Type
he-il	סוג דומיין

en	Effective User
he-il	משתמש יעיל

en	CN FullName
he-il	שם מלא

en	CN eMail
he-il	CN דואר אלקטרוני

en	None Selected
he-il	לא נבחר

en	No User Domains Found
he-il	לא נמצאו דומיינים של משתמשים

en	Defer to the Users Setting
he-il	דחה להגדרת המשתמשים

en	Show the Page that the User pointed their browser to
he-il	הצג את הדף שהמשתמש הצביע עליו

en	Show the Console
he-il	הצג את המסוף

en	Show the default Graph Screen
he-il	הצג את מסך גרף ברירת המחדל

en	Restrict Access
he-il	הגבל גישה

en	Group Name
he-il	שם הקבוצה

en	The name of this Group.
he-il	שם קבוצה זו.

en	Group Description
he-il	תיאור קבוצה

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
he-il	שם תיאורי יותר עבור קבוצה זו, שיכול לכלול רווחים או תווים מיוחדים.

en	General Group Options
he-il	אפשרויות קבוצה כלליות

en	Set any user account-specific options here.
he-il	הגדר כאן אפשרויות ספציפיות לחשבון משתמש.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
he-il	אפשר למשתמשים בקבוצה זו לשמור הגדרות משתמש מותאמות אישית

en	Tree Rights
he-il	זכויות עץ

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
he-il	האם על המשתמשים בקבוצה זו לגשת לעץ?

en	Graph List Rights
he-il	זכויות רשימת גרפים

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
he-il	האם על המשתמשים בקבוצה זו לגשת לרשימת הגרפים?

en	Graph Preview Rights
he-il	זכויות תצוגה מקדימה של גרף

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
he-il	האם על המשתמשים בקבוצה זו לגשת לתצוגה המקדימה של גרף?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
he-il	מה לעשות כאשר משתמש ממשתמש זה נכנס למערכת.

en	Click 'Continue' to delete the following User Group
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את קבוצת המשתמשים הבאה

en	Delete User Group
he-il	משתמש חסר.

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group to a new User Group.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להעתיק את קבוצת המשתמשים הבאה לקבוצת משתמשים חדשה.

en	Group Prefix:
he-il	קידומת קבוצתית:

en	New Group
he-il	קבוצה חדשה

en	Copy User Group
he-il	דרגת משתמש

en	Click 'Continue' to enable the following User Group.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את קבוצת המשתמשים הבאה.

en	Enable User Group
he-il	אפשר קבוצת משתמשים

en	Click 'Continue' to disable the following User Group.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את קבוצת המשתמשים הבאה.

en	Disable User Group
he-il	השבתת קבוצת משתמשים

en	Login Name
he-il	שם משתמש

en	Membership
he-il	מנוי

en	Group Member
he-il	חבר קבוצה

en	No Matching Group Members Found
he-il	לא נמצאו חברים בקבוצה

en	Add to Group
he-il	הוסף לקבוצה

en	Remove from Group
he-il	הסר מקבוצה

en	Default Graph Policy for this User Group
he-il	מדיניות גרף ברירת המחדל עבור קבוצת משתמשים זו

en	Default Graph Template Policy for this User Group
he-il	מדיניות תבנית גרף ברירת המחדל עבור קבוצת משתמשים זו

en	Default Tree Policy for this User Group
he-il	מדיניות ברירת מחדל לעץ עבור קבוצת משתמשים זו

en	Members
he-il	חברים

en	User Group Management [edit: %s]
he-il	ניהול קבוצת משתמשים [עריכה: %s]

en	User Group Management [new]
he-il	ניהול קבוצות משתמשים [חדש]

en	User Group Management
he-il	ניהול קבוצת משתמשים

en	No User Groups Found
he-il	לא נמצאו קבוצות משתמשים

en	Show Members
he-il	הצג חברים

en	Clear
he-il	נקה

en	Data Source Statistics Purged.
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	Database
he-il	מסד נתונים

en	Database Settings
he-il	הגדרות אחסון נתונים

en	Database Status
he-il	מסד נתונים

en	PHP Info
he-il	מידע PHP

en	ChangeLog
he-il	ChangeLogLanguage

en	Technical Support [%s]
he-il	תמיכה טכנית [ %s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
he-il	NET-SNMP לא מותקן או נתיביו אינם מוגדרים. התקן אם ברצונך לפקח על התקנים מופעלים SNMP.

en	Configuration Settings
he-il	הגדרות תצורה

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
he-il	שגיאה: גרסה RRDtool מותקנת אינה חורגת מהגירסה המוגדרת. <br> אנא בקר %s ובחר את RRDtool כלי השירות הנכון.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
he-il	שגיאה: RRDtool 1.2.x + אינו תומך בתבנית תמונות GIF, אך% d "גרפים ו / או תבניות מוגדרים כ- GIF כפורמט התמונה.

en	General Information
he-il	פרטים כללים

en	Cacti OS
he-il	מערכת ההפעלה Cacti

en	NET-SNMP Version
he-il	NET-SNMP גירסה

en	Configured
he-il	הוגדר

en	Found
he-il	נמצאו

en	Total: %s
he-il	סך הכל: %s

en	Poller Information
he-il	מידע על פולרים

en	Different version of Cacti and Spine!
he-il	גרסה שונה של Cacti ו שדרה!

en	Action[%s]
he-il	פעולה [ %s]

en	No items to poll
he-il	אין פריטים לסקר

en	Name:
he-il	שם:

en	Procs:
he-il	תהליך

en	Threads:
he-il	ליכי

en	Concurrent Processes
he-il	תהליכים מקבילים

en	Max Threads
he-il	חוטים מקסימליים

en	PHP Servers
he-il	שרתי PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
he-il	נוכחי: %s, מינימום נדרש: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
he-il	נוכחי: %s, מינימום נדרש: %s

en	Minimum Connections:
he-il	בדיקת חיבור

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
he-il	מניח 100 חיבורים פנויים למשתמשי דפי אינטרנט וחיבורים שונים אחרים.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
he-il	המינימום הנדרש יכול להשתנות במידה רבה אם ישנה פעילות כבדה של צפייה בגרף משתמשים.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
he-il	כל כרטיסיית דפדפן יכולה להשתמש בעד 10 חיבורים בהתאם לדפדפן.

en	Script Timeout
he-il	זמן קצוב לתסריט

en	Max OID
he-il	מקסימום OID

en	Last Run Statistics
he-il	סטטיסטיקה אחרונה

en	System Memory
he-il	זיכרון מערכת

en	%s GB
he-il	%s GBytes

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)
he-il	סטטיסטיקת זיכרון MySQL/MariaDB (מקור: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
he-il	זיכרון מקסימלי לפולרים מותרים:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.
he-il	צמצם את זיכרון MySQL/MariaDB לפחות מ -80% of זיכרון מערכת. שמור זיכרון מטמון נוסף עבור קבצי RRD אם מסד הנתונים נמצא באותה מערכת כמו קבצי RRD. ראה סיכומי ליבה ולקוחות להלן להסבר על שיטת החישוב.

en	Max Core Memory Possible
he-il	זיכרון מקסימלי לפולרים מותרים:

en	Reduce Total Core Memory
he-il	הפחת את זיכרון הליבה הכולל

en	Calculation Formula
he-il	נוסחת חישוב

en	Max Connection Memory Possible
he-il	זיכרון חיבור מרבי אפשרי

en	Reduce Total Client Memory
he-il	הפחת את זיכרון הלקוח הכולל

en	PHP Information
he-il	מידע PHP

en	PHP Version
he-il	גרסת PHP

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
he-il	PHP גרסה 5.5.0+ מומלץ בשל תמיכה חזקה hashing הסיסמה.

en	PHP OS

en	PHP uname
he-il	PHP

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
he-il	מותקן. הערה: אם אתה מתכנן להשתמש ב- SNMPv3, עליך להסיר php-snmp ולהשתמש בערכת הכלים Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
he-il	הגדרת את גבול הזיכרון ל'בלתי מוגבל '.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
he-il	זה מאוד הציע לך לשנות לך php.ini memory_limit ל %s או גבוה יותר.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
he-il	ערך זיכרון מוצע זה מחושב על סמך מספר מקור הנתונים הנוכחי והוא רק כדי לשמש הצעה, הערכים בפועל עשויים להשתנות למערכת על פי דרישות.

en	Variable Name
he-il	× × × ×£ 1st... × Ö¾ stâ ^1...

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
he-il	מידע טבלה MySQL - גדלים ב KBytes

en	Avg Row Length
he-il	אורך שורה ממוצע

en	Data Length
he-il	אורך נתונים

en	Index Length
he-il	אורך אינדקס

en	Comment
he-il	תגובה

en	Unable to retrieve table status
he-il	לא ניתן לאחזר את סטטוס הטבלה

en	PHP Module Information
he-il	מידע מודול PHP

en	User Login History
he-il	כניסה להיסטוריה

en	Deleted/Invalid
he-il	נמחק / לא חוקי

en	Result
he-il	תוצאה

en	Success - Password
he-il	הצלחה - Pswd

en	Success - Token
he-il	הצלחה - אסימון

en	Success - Password Change
he-il	הצלחה - Pswd

en	Attempts
he-il	ניסיונות

en	Go
he-il	עבור

en	Clear
he-il	נקה

en	Purge
he-il	מחק

en	Purge User Log
he-il	טיהור משתמש יומן

en	User Logins
he-il	משתמש כניסות

en	IP Address
he-il	כתובת IP

en	(User Removed)
he-il	(המשתמש הוסר)

en	Display Order
he-il	סדר הצגה

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
he-il	התחבר [סה"כ שורות:% d - פריטים שאינם תואמים מוסתר]

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
he-il	יומן [סה"כ שורות:% d - כל הפריטים המוצגים]

en	Clear Cacti Log
he-il	נקה יומן קקט

en	Cacti Log Cleared
he-il	Cacti יומן מסומנת

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
he-il	שגיאה: אין אפשרות לנקות יומן, אין הרשאות כתיבה.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
he-il	שגיאה: אין אפשרות לנקות יומן, הקובץ אינו קיים.

en	Data Query Cache Items
he-il	פריטים מטמון שאילתת נתונים

en	Query Name
he-il	שם שאילתה

en	Allow the search term to include the index column
he-il	אפשר למונח החיפוש לכלול את עמודת האינדקס

en	Include Index
he-il	כלול אינדקס

en	Field Value
he-il	ערך השדה

en	Index
he-il	אינדקס

en	Poller Cache Items
he-il	פריטים מטמון פולר

en	Script
he-il	סקריפט

en	SNMP Version:
he-il	גרסת SNMP:

en	Community:
he-il	קהילה

en	OID:

en	User:
he-il	משתמש:

en	Script:
he-il	תסריט:

en	Script Server:
he-il	שרת Script:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
he-il	Cacti דף תמיכה טכנית. בשימוש על ידי מפתחים ותמיכה טכנית אנשים כדי לסייע עם בעיות Cacti. כולל בדיקות עבור בעיות תצורה נפוצות.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
he-il	ה- Cacti Log מאחסן נתונים סטטיסטיים, שגיאה ושאר הודעה בהתאם להגדרות המערכת. מידע זה יכול לשמש כדי לזהות בעיות עם המארח ואת היישום.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
he-il	מאפשר למנהלי מערכת לעיין ביומן המשתמש. מנהלי מערכת יכולים לסנן ולייצא את היומן גם כן.

en	Poller Cache Administration
he-il	ניהול מטמון פולר

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
he-il	זהו הנתונים המועברים לפולרים בכל פעם שהיא פועלת. נתונים אלה הוא בתורו מבוצע / לפרש את התוצאות מוזנים לתוך RRDfiles עבור גרפים או את מסד הנתונים לתצוגה.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
he-il	מטמון השאילתה נתונים מאחסן מידע שנאסף סוגי קלט שאילתה נתונים. הערכים משדות אלה יכולים לשמש באזור הטקסט של גרפים עבור Legends, תוויות אנכי, וכן GPRINTS כמו גם של CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
he-il	לבנות מחדש את המטמון מטמון

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
he-il	מטמון ה- Poller ייווצר מחדש אם תבחר באפשרות זו. השתמש באפשרות זו רק במקרה של קריסת מסד נתונים אם אתה נתקל בבעיות לאחר ההתרסקות וכבר הפעלת את כלי תיקון הנתונים. לחלופין, אם אתה נתקל בבעיות בהתקן מסוים, פשוט שמור מחדש את ההתקן כדי לבנות מחדש את מטמון ה- Poller שלו. יש גם ממשק שורת פקודה שווה פקודה זו, כי הוא מומלץ עבור מערכות גדולות. הערה: במערכות גדולות, פקודה זו עשויה להימשך מספר דקות עד שעות על מנת להשלים ולכן לא צריך להיות מופעל מתוך ממשק המשתמש Cacti. אתה יכול פשוט להפעיל 'PHP -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' בשורת הפקודה לקבלת מידע נוסף.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.
he-il	הערה: במערכות גדולות, פקודה זו עשויה להימשך מספר דקות עד שעות ולכן אין להפעיל אותה מממשק המשתמש של קקטוסים. ניתן פשוט להפעיל את 'php - q cli/rebuild_poller_cache.php -- help' בשורת הפקודה לקבלת מידע נוסף.

en	Rebuild Resource Cache
he-il	לבנות מחדש מטמון משאבים

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
he-il	בעת הפעלת נתונים מרובים אספנים ב Cacti, Cacti ינסה לשמור על המדינה עבור קבצי מפתח על כל אספני נתונים. זה כולל את כל הליבה, שלא להתקין אתר אינטרנט ותוספים קבצים. כאשר אתה מאלץ משאבים מטמון לבנות מחדש, Cacti יהיה לנקות את המטמון משאבים מקומיים, ולאחר מכן לבנות מחדש את זה ב הבא מתוזמן להתחיל. זה יפעילו את כל הנתונים מרחוק אספנים כדי לבדוק מחדש את אתר האינטרנט שלהם ואת תוסף קבצים עקביות.

en	Boost Utilities

en	View Boost Status
he-il	הצג מצב Boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
he-il	בחירה זו בתפריט מאפשרת לך להציג הגדרות דחיפה שונים ונתונים סטטיסטיים הקשורים לתצורת Boost הנוכחית.

en	Data Source Statistics Utilities
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	Purge Data Source Statistics
he-il	נתונים סטטיסטיים

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
he-il	בחירת תפריט זו תטהר את כל הנתונים הסטטיסטיים הקיימים על מקור הנתונים מהמאגר. אם סטטיסטיקה של מקור נתונים מופעלת, סטטיסטיקת מקורות הנתונים תחל לאסוף שוב במעבר הבא לאיסוף נתונים.

en	RRD Utilities
he-il	RRD כלי עזר

en	RRDfile Cleaner
he-il	RRDfile מנקה

en	When you delete Data Sources from Cacti, the corresponding RRDfiles are not removed automatically. Use this utility to facilitate the removal of these old files.
he-il	בעת מחיקת מקורות נתונים מ- Cacti, ה- RRDfiles המקביל לא יוסרו באופן אוטומטי. השתמש בכלי זה כדי להקל על הסרת קבצים ישנים אלה.

en	Use this utility to display problems with missing rrd files or missing values in rrdfiles. You need enable rrdcheck in Configuration->Settings->Data
he-il	השתמש בכלי שירות זה כדי להציג בעיות עם קבצי rrd חסרים או ערכים חסרים ב - rrdfiles. עליך להפעיל rrdcheck בתצורה ->הגדרות->נתונים

en	SNMP Agent Utilities
he-il	כלי עזר של SNMPAgent

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
he-il	זה מציג את כל האובייקטים להיות מטופלים על ידי SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
he-il	לבנות מחדש מטמון SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
he-il	מטמון ה- SNMP יימחק ויופעל מחדש אם תבחר באפשרות זו. שים לב שזה לוקח עוד פוסטר לרוץ כדי לשחזר את המטמון SNMP לחלוטין.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
he-il	תפריט זה מאפשר לך להציג את האירועים האחרונים SNMPAgent טיפל ביחס מקלטי הודעה רשומים.

en	Allows Administrators to maintain SNMP notification receivers.
he-il	מאפשר למנהלי מערכת לשמור על מקלטי התראה של SNMP.

en	Cacti System Utilities
he-il	מערכת כלי עזר

en	Refresh Interval
he-il	מרווח רענון

en	Overrun Warning
he-il	אזהרה על הצפת

en	Timed Out
he-il	נגמר הזמן

en	Other
he-il	אחר

en	Cannot open directory
he-il	לא ניתן לפתוח את המדריך

en	Directory Does NOT Exist!!
he-il	מדריך לא קיים !!

en	Current Boost Status
he-il	מצב Boost הנוכחי

en	Boost On-demand Updating:
he-il	שפר על פי דרישה עדכון:

en	Running Processes:
he-il	תהליכים מקבילים

en	Total Poller Items:
he-il	פריטים מטמון פולר

en	Total Data Sources:
he-il	סה"כ מקורות נתונים:

en	Remaining Data Sources:
he-il	ניפוי מקור נתונים

en	TBD

en	Queued Boost Records:
he-il	רשומות Boost בהמתנה:

en	Approximate in Process:
he-il	משוער בתהליך:

en	Total Boost Records:
he-il	סה"כ רשומות Boost:

en	Boost Storage Statistics
he-il	שפר סטטיסטיקות אחסון

en	Database Engine:
he-il	מנוע מסד נתונים:

en	Current Boost Table(s) Size:
he-il	טבלה Boost הנוכחי (ים) גודל:

en	Avg Bytes/Record:
he-il	ממוצע בתים / הקלטה:

en	%d Bytes
he-il	% d בתים

en	Max Record Length:
he-il	אורך שיא מרבי:

en	Max Allowed Boost Table Size:
he-il	מקס מותר Boost גודל שולחן:

en	Estimated Maximum Records:
he-il	רשומות מרבי משוער:

en	Previous Runtime Statistics
he-il	Runtime לסטטיסטיקה

en	Last Start Time:
he-il	זמן התחלה אחרון:

en	Last End Time:
he-il	זמן התחלה אחרון:

en	Never Run
he-il	לעולם לא לרוץ

en	Last Run Duration:
he-il	משך הפעלה אחרונה:

en	%d minutes
he-il	דקות %d

en	%d seconds
he-il	%d שניות

en	%0.2f percent of update frequency)
he-il	% 0.2f אחוז תדירות העדכון)

en	RRD Updates:
he-il	עדכוני RRD:

en	MBytes

en	Peak Poller Memory:
he-il	שיא זיכרון פולר:

en	Max Poller Memory Allowed:
he-il	זיכרון מקסימלי לפולרים מותרים:

en	Detailed Runtime Statistics
he-il	Runtime לסטטיסטיקה

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)
he-il	רשומות: %s (שורות ds), זמן: %s (שניות), GetRows: %s (שניות), ResultsCycle: %s (שניות), FileAndTemplate: %s (שניות), LastUpdate: %s (שניות), RRDUpdate: %s (שניות), Delete: %s (שניות)

en	Previous Runtime Timers:
he-il	מפורטת טיימרים Runtime:

en	Process: %d
he-il	תהליך: %d

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
he-il	סטטוס: פועל, נותר: %s (dses), זמן פעולה נוכחי: %s (שניות), זמן פעולה קודם: %s (שניות), עיבוד קודם: %10s (שורות ds)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)
he-il	סטטוס: סרק, זמן ריצה מראש: %s (שניות), עיבוד מראש: %10s (שורות ds)

en	Run Time Configuration
he-il	הפעל את תצורת הזמן

en	Update Frequency:
he-il	עדכון תדירות:

en	Concurrent Processes:
he-il	תהליכים מקבילים

en	Next Start Time:
he-il	זמן התחלה:

en	Maximum Records:
he-il	רשומות מרבי:

en	Records
he-il	הסוכן רשומות יומן עבור הפניה זו

en	Maximum Allowed Runtime:
he-il	זמן ריצה מקסימלי:

en	Image Caching Status:
he-il	מצב שמור למטמון תמונה:

en	Cache Directory:

en	Cached Files:
he-il	קבצים בקובץ שמור:

en	Cached Files Size:
he-il	קבצים במטמון גודל:

en	SNMP Agent Cache
he-il	מטמון SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
he-il	נתוני עמודה

en	Scalar
he-il	סקלר

en	SNMP Agent Notification Log
he-il	יומן הודעות SNMPAgent

en	Receiver
he-il	קולט

en	Log Entries
he-il	רשומות יומן

en	Severity Level: %s
he-il	רמת חומרה: %s

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה - VDEF הבא.

en	Delete VDEF
he-il	מחיקת VDEF

en	Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשכפל את ה - VDEF הבא. ניתן לשנות את פורמט הכותרת עבור ה - VDEF החדש.

en	Duplicate VDEF
he-il	שכפול VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הקבצים הבאים של VDEF.

en	VDEF Name: %s
he-il	שם VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
he-il	הסר פריט VDEF

en	VDEF Preview
he-il	תצוגה מקדימה של VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
he-il	פריטי VDEF [עריכה: %s]

en	VDEF Items [new]
he-il	פריטים VDEF [חדש]

en	VDEF Item Type
he-il	סוג פריט VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
he-il	בחר איזה סוג של פריט VDEF זה.

en	VDEF Item Value
he-il	ערך פריט VDEF

en	Enter a value for this VDEF item.
he-il	הזן ערך עבור פריט VDEF זה.

en	VDEFs [edit: %s]
he-il	VDEFs [עריכה: %s]

en	VDEFs [new]
he-il	VDEFs [חדש]

en	Delete VDEF Item
he-il	מחק פריט VDEF

en	The name of this VDEF.
he-il	השם של VDEF זה.

en	VDEF Name
he-il	שם VDEF

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
he-il	לא ניתן למחוק VDEFs שנמצאים בשימוש. בשימוש מוגדר להיות מופנה על ידי גרף או תבנית גרף.

en	The number of Graphs using this VDEF.
he-il	מספר הגרפים באמצעות VDEF זה.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
he-il	מספר תבניות גרפים באמצעות VDEF זה.

en	No VDEFs
he-il	אין VDEFs