en	About Cacti
fr	A propos de Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
fr	Cacti est conçu pour être une solution graphique complète basée sur le framework RRDtool. Son but est de faciliter le travail de l'administrateur réseau en s'occupant de tous les détails nécessaires à la création de graphiques significatifs.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
fr	Veuillez consulter le %ssite Web de Cacti%s officiel pour obtenir des informations, de l'aide et des mises à jour.

en	Active Developers
fr	Développeurs Actifs

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
fr	Développeurs travaillant sur Cacti, son architecture, documentation et ses futurs versions.

en	Honorable Mentions
fr	Mentions Honorables

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
fr	Contributeurs à la Documentation, à l'Assurance/Qualité, Distribution, aux Forums et à notre page YouTube.

en	Emeritus Members
fr	Membres Émérites

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
fr	Membres du groupe Cacti d'origine qui ont depuis évolué dans leur carrière. Nous continuons de leur souhaiter le meilleur.

en	Thanks
fr	Merci

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
fr	Un grand merci à %sTobi Oetiker%s, le créateur de %sRRDtool%s et du très populaire %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
fr	Les utilisateurs de Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
fr	Surtout à toute personne qui a pris le temps de créer un rapport d'incident, ou à aider à résoudre un problème lié à Cacti. Aussi à tous ceux qui ont contribué à soutenir Cacti.

en	License
fr	Licence

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
fr	Cacti est distribué sous licence GNU GPL :

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
fr	Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2 de la Licence, soit (à votre choix) toute version ultérieure.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
fr	Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

en	Delete
fr	Supprimer

en	Convert to Normal Graph
fr	Convertir en Graphique

en	Place Graphs on Report
fr	Mettre les graphiques dans le rapport

en	Migrate Aggregate to use a Template
fr	Migrer l'agrégat pour utiliser un modèle

en	Create New Aggregate from Aggregates
fr	Créer un nouvel agrégat à partir des agrégats

en	Associate with Aggregate
fr	Associer avec l'agrégat

en	Disassociate with Aggregate
fr	Dissocier de l'agrégat

en	Place on a Tree (%s)
fr	Placer sur un arbre (%s)

en	Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s).

en	Cancel
fr	Annuler

en	Continue
fr	Continuer

en	Delete Graph(s)
fr	Supprimer le(s) graphique(s)

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
fr	Les graphiques agrégés sélectionnés représentent les éléments de plus d'un modèle de graphique.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template.
fr	Pour migrer les graphiques d'agrégat ci-dessous vers un agrégat basé sur un modèle, ils ne doivent utiliser qu'un seul modèle de graphique. Veuillez appuyer sur 'Retour' et ne sélectionner que les graphiques agrégés qui utilisent le même modèle de graphique.

en	Return
fr	Retour

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
fr	Les graphiques agrégés sélectionnés ne semblent pas avoir de modèles agrégés correspondants.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
fr	Pour migrer les graphiques d'agrégat ci-dessous vers un agrégat basé sur un modèle, ils ne doivent utiliser qu'un seul modèle de graphique. Veuillez appuyer sur 'Retour' puis créer vos modèles d’agrégat avant de ressayer.

en	Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below.
fr	Cliquez sur 'Continuer' et le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) sera (seront) migré(s) pour utiliser le modèle d'agrégat que vous choisissez ci-dessous.

en	Aggregate Template:
fr	Modèle d'agrégat :

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
fr	Il n'existe actuellement aucun modèle d'agrégat défini pour les agrégats hérités sélectionnés.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
fr	Pour migrer les graphiques d'agrégat ci-dessous vers un agrégat basé sur un modèle, créez d'abord un modèle d'agrégat pour le modèle de graphique '%s'.

en	Please press 'Return' to continue.
fr	Veuillez appuyer sur 'Retour' pour continuer.

en	Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Aggregate Name:
fr	Nom de l'agrégat:

en	New Aggregate
fr	Nouvel agrégat

en	Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter les graphiques sélectionnés au rapport ci-dessous.

en	Report Name
fr	Nom du rapport

en	Timespan
fr	Durée

en	Align
fr	Aligner

en	Add Graphs to Report
fr	Ajouter des graphiques au rapport

en	You currently have no reports defined.
fr	Vous n'avez actuellement aucun état défini.

en	Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Convert to normal Graph(s)
fr	Convertir en graphique(s) normal(aux)

en	Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour associer le(s) graphique(s) suivant(s) au graphique agrégé.

en	Associate Graph(s)
fr	Associer un ou des graphique(s)

en	Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dissocier le(s) graphique(s) suivant(s) de l'agrégat.

en	Dis-Associate Graph(s)
fr	Dossocier un ou des graphique(s)

en	Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour placer le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) dans l'arborescence.

en	Destination Branch:
fr	Branche de destination :

en	Place Graph(s) on Tree
fr	Placer le(s) graphique(s) sur l'arbre

en	[edit: %s]
fr	[éditer : %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
fr	Réglages du graphique agrégé

en	Details
fr	Détails

en	Items
fr	Eléments

en	Preview
fr	Aperçu

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
fr	Réglages du graphique agrégé

en	Turn Off Graph Debug Mode
fr	Désactiver le mode de débogage des graphiques

en	Turn On Graph Debug Mode
fr	Activer le mode de débogage des graphiques

en	Show Item Details
fr	Afficher les détails de l'élément

en	Aggregate Preview Does Not Exist
fr	Aperçu de l'agrégat %s.

en	Aggregate Preview %s
fr	Aperçu de l'agrégat %s

en	RRDtool Command:
fr	Commande RRDtool:

en	Not Checked
fr	Non vérifié

en	RRDtool Says:
fr	RRDtool dit:

en	Aggregate Graph %s
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour combiner le(s) graphique(s) agrégé(s) suivant(s) en un unique graphique agrégé.

en	Prefix Replacement Values
fr	Modèle de remplacement

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
fr	Vous pouvez utiliser ces valeurs de remplacement pour le préfixe dans le graphique agrégé

en	Total

en	All Items
fr	Tous les éléments

en	Graph Configuration
fr	Configuration du graphique

en	Show
fr	Afficher

en	Hide Item Details
fr	Masquer les détails de l'élément

en	Matching Graphs
fr	Graphiques correspondants

en	Search
fr	Rechercher

en	Graphs
fr	Graphiques

en	Default
fr	Défaut

en	Part of Aggregate
fr	Partie de l'agrégat

en	Go

en	Set/Refresh Filters
fr	Définir/Rafraîchir les filtres

en	Clear
fr	Effacer

en	Clear Filters
fr	Supprimer les filtres

en	Graph Title
fr	Titre du graphique

en	ID

en	Included in Aggregate
fr	Inclus dans un agrégat

en	Size
fr	Taille

en	No
fr	Non

en	Yes
fr	Oui

en	No Graphs Found
fr	Pas de graphique trouvé

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
fr	[ Liste des graphiques personnalisée appliquée - Effacer pour réinitialiser ]

en	Aggregate Graphs
fr	Graphique(s) agrégé(s)

en	Template
fr	Modèle

en	Any
fr	N'importe lequel

en	None
fr	Aucun

en	The title for the Aggregate Graphs
fr	Le titre du graphique agrégé

en	The internal database identifier for this object
fr	L'identificateur interne de la base de données pour cet objet

en	Aggregate Template
fr	Modèle d'agrégat

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
fr	Le modèle d'agrégat sur lequel ce graphique agrégé est basé

en	No Aggregate Graphs Found
fr	Aucun graphique agrégé trouvé

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique agrégé(s) suivant(s).

en	Delete Color Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de couleur

en	Aggregate Template [edit: %s]
fr	Modèle d'agrégat [éditer : %s]

en	Aggregate Template [new]
fr	Modèle d'agrégat [nouveau]

en	Aggregate Templates
fr	Modèles d'agrégats

en	Templates
fr	Modèles

en	Has Graphs
fr	A des graphiques

en	Template Title
fr	Titre du modèle

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
fr	Les modèles d'agrégat en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un Agrégat.

en	Deletable
fr	Effaçable

en	Graphs Using
fr	Graphiques utilisés

en	Graph Template
fr	Modèle de graphique

en	No Aggregate Templates Found
fr	Aucun modèle d'agrégat trouvé

en	You cannot use a previously entered password!
fr	Vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe entré précédemment !

en	Your new passwords do not match, please retype.
fr	Vos nouveaux mots de passe ne correspondent pas, veuillez les retaper.

en	Your current password is not correct. Please try again.
fr	Votre mot de passe actuel n'est pas correct. Veuillez réessayer.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
fr	Votre nouveau mot de passe ne peut pas être le même que l'ancien. Veuillez réessayer.

en	Forced password change
fr	Changement forcé de mot de passe

en	Password requirements include:
fr	Les exigences relatives au mot de passe sont les suivantes :

en	Must be at least %d characters in length
fr	Doit contenir au moins %d caractères

en	Must include mixed case
fr	Doit inclure un cas mixte

en	Must include at least 1 number
fr	Doit comprendre au moins 1 numéro

en	Must include at least 1 special character
fr	Doit comprendre au moins 1 caractère spécial

en	Cannot be reused for %d password changes
fr	Ne peut pas être réutilisé pour %d changements de mot de passe

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
fr	Il y a des problèmes avec la page de Changement de Mot de passe. Contactez votre administrateur Cacti au plus vite.

en	Change Password
fr	Modifier le mot de passe

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
fr	Veuillez entrer votre mot de passe courant et votre nouveau<br>mot de passe Cacti.

en	Please enter your new Cacti password.
fr	Veuillez entrer votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe <br>Cacti.

en	Username
fr	Nom d'utilisateur

en	Current password
fr	Mot de passe actuel

en	New password
fr	Nouveau mot de passe

en	Confirm new password
fr	Confirmer le nouveau mot de passe

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Version %s | %s

en	Password Too Short
fr	Mot de passe trop court

en	Password Validation Passes
fr	Passe de validation de mot de passe

en	Passwords do Not Match
fr	Les mots de passe ne correspondent pas

en	Passwords Match
fr	Correspondance des mots de passe

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
fr	Accès refusé, veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
fr	L'utilisateur a été authentifié, mais le compte modèle est désactivé. Utilisation du compte invité

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
fr	Accès refusé ! L'ID d'utilisateur invité %s n'existe pas. Veuillez contacter votre administrateur.

en	Access Denied! User account disabled.
fr	Accès refusé, compte d'utilisateur désactivé.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
fr	Si vous pensez que c'est une erreur. Veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	Login to Cacti
fr	Se connecter à Cacti

en	User Login
fr	Se connecter

en	Enter your Username and Password below
fr	Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ci-dessous

en	Password
fr	Mot de passe

en	Local

en	LDAP

en	Realm

en	Keep me signed in
fr	Se souvenir de moi

en	Login
fr	S'authentifier

en	General
fr	Général

en	User Account Details
fr	Détails du compte d'utilisateur

en	Tree View
fr	Vue en arbre

en	List View
fr	Vue en liste

en	Preview View
fr	Vue de prévisualisation

en	User Name
fr	Nom d'utilisateur

en	The login name for this user.
fr	Le nom de connexion de cet utilisateur.

en	Full Name
fr	Nom complet

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
fr	Un nom plus descriptif pour cet utilisateur, qui peut inclure des espaces ou des caractères spéciaux.

en	Email Address
fr	Adresse e-mail

en	An Email Address you be reached at.
fr	Une adresse e-mail à laquelle vous pouvez être contacté.

en	Clear User Settings
fr	Effacer les paramètres utilisateur

en	Return all User Settings to Default values.
fr	Remettre tous les réglages utilisateur aux valeurs par défaut.

en	Clear Private Data
fr	Nettoyer les données privées

en	Clear Private Data including Column sizing.
fr	Effacer les données privées, y compris le dimensionnement de la colonne.

en	Logout Everywhere
fr	Déconnexion partout

en	Clear all your Login Session Tokens.
fr	Effacez tous vos jetons de session de connexion.

en	User Settings
fr	Paramètres de l'utilisateur

en	Private Data Cleared
fr	Données privées effacées

en	Your Private Data has been cleared.
fr	Vos données personnelles ont été effacées.

en	All your login sessions have been cleared.
fr	Toutes vos sessions de connexion ont été effacées.

en	User Sessions Cleared
fr	Sessions utilisateur effacées

en	Reset
fr	Réinitialiser

en	Add Device
fr	Ajouter un appareil

en	Delete Device
fr	Supprimer l'appareil

en	Down

en	Up

en	Added manually through device automation interface.
fr	Ajouté manuellement par l'interface d'automatisation de l'appareil.

en	Device %s Added to Cacti
fr	Appareil %s ajouté à Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
fr	Appareil %s non ajouté à Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
fr	Périphériques supprimés de la base de données Cacti Automation

en	Click 'Continue' to add the following Discovered device(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Pollers
fr	Agents collecteurs

en	Select Template
fr	Sélection du modèle

en	Availability Method
fr	Méthode de disponibilité

en	Add Device(s)
fr	Ajouter appareil(s)

en	Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour ajouter le(s) dispositif(s) découvert(s) suivant(s).

en	Delete Device(s)
fr	Supprimer le(s) appareil(s)

en	Devices
fr	Équipements

en	Device Name
fr	Nom de l'équipement

en	IP

en	SNMP Name
fr	Nom SNMP

en	Location
fr	Emplacement

en	Contact

en	Description

en	OS
fr	Système d'Exploitation

en	Uptime
fr	Durée de fonctionnement

en	SNMP

en	Status
fr	État

en	Last Check
fr	Dernière vérification

en	Not Detected
fr	Pas enregistré

en	No Devices Found
fr	Aucun périphérique n'a été trouvé

en	Discovery Filters
fr	Filtres de découverte

en	Network
fr	Réseau

en	Reset fields to defaults
fr	Réinitialiser les champs aux valeurs par défaut

en	Export
fr	Exporter

en	Export to a file
fr	Exporter dans un fichier

en	Purge
fr	Supprimer

en	Purge Discovered Devices
fr	Purger les appareils découverts

en	N/A

en	Duplicate
fr	Dupliquer

en	Enable
fr	Activer

en	Disable
fr	Désactiver

en	Press 'Continue' to delete the following Graph Rules.
fr	Appuyez sur 'Continuer' pour supprimer les règles graphiques suivantes.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dupliquer la ou les règles suivantes. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouvelles règles graphiques.

en	Title Format
fr	Format du titre

en	rule_name
fr	Nom de la règle

en	Click 'Continue' to enable the following Rule(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la ou les règles suivantes.

en	Make sure, that those rules have successfully been tested!
fr	Assurez-vous que ces règles ont été testées avec succès !

en	Click 'Continue' to disable the following Rule(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la ou les règle(s) suivante(s).

en	Apply requested action
fr	Appliquer l'action demandée

en	Are You Sure?
fr	Êtes-vous sùr ?

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la règle'%s' ?

en	Rule Selection [edit: %s]
fr	Sélection de règle [edit : %s]

en	Rule Selection [new]
fr	Sélection de règle[nouveau]

en	Don't Show
fr	Ne pas afficher

en	Rule Details.
fr	Détails de la règle.

en	Matching Devices.
fr	Dispositifs correspondants.

en	Matching Objects.
fr	Objets correspondants.

en	Device Selection Criteria
fr	Critères de sélection des dispositifs

en	Graph Creation Criteria
fr	Critères de création de graphiques

en	Graph Rules
fr	Règles des graphiques

en	Data Query
fr	Interrogation avancée

en	Enabled
fr	Activé

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Rule Name
fr	Nom de la règle

en	The name of this rule.
fr	Le nom de cette règle.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
fr	Identifiant interne de la base de données pour cette règle. Utile pour du débogage et de l'automatisation.

en	Graph Type
fr	Type de Graphique

en	No Graph Rules Found
fr	Aucune règle de graphique trouvée

en	Discover Now
fr	Découvrir maintenant

en	Cancel Discovery
fr	Annuler la découverte

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
fr	Impossible de redémarrer la découverte pour la découverte en cours pour le réseau '%s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
fr	Impossible d'effectuer la découverte pour le réseau désactivé '%s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
fr	ERREUR : Vous devez spécifier le jour de la semaine. Désactivation du réseau %s !.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
fr	ERREUR : Vous devez spécifier les mois et les jours du mois. Désactivation du réseau %s !

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
fr	ERREUR : Vous devez spécifier les mois, les semaines de mois et les jours de la semaine. Désactivation du réseau %s !

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
fr	ERREUR : Le réseau '%s' est invalide.

en	Click 'Continue' to delete the following Network(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) réseau(x) suivant(s).

en	Click 'Continue' to enable the following Network(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to disable the following Network(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Click 'Continue' to discover the following Network(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour découvrir le(s) réseau(s) suivant(s).

en	Run discover in debug mode
fr	Exécuter la découverte en mode débogage

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour annuler la ou les découvertes réseau en cours.

en	SNMP Get
fr	Obtenir SNMP

en	Manual
fr	Manuel

en	Daily
fr	Quotidien

en	Weekly
fr	Hebdomadaire

en	Monthly
fr	Mensuel

en	Monthly on Day
fr	Mensuel le jour

en	Network Discovery Range [edit: %s]
fr	Plage de découverte du réseau[modifier : %s]

en	Network Discovery Range [new]
fr	Plage de découverte du réseau [nouveau]

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Name
fr	Nom

en	Give this Network a meaningful name.
fr	Donnez un nom significatif à ce réseau.

en	New Network Discovery Range
fr	Nouvelle plage de découverte du réseau

en	Data Collector
fr	Collecteur de données

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
fr	Choisissez le Collecteur de données de Cacti à utiliser pour collecter les données de cet équipement.

en	Associated Site
fr	Site associé

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
fr	Choisissez le Site Cacti auquel vous souhaitez associer les Dispositifs découverts.

en	Subnet Range
fr	Plage de sous-réseau

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
fr	Entrez les plages réseau valides séparées par des virgules. Vous pouvez utiliser une adresse IP, une plage réseau telle que 192.168.1.0/24 ou 192.168.1.0/255.255.255.255.0, ou des caractères génériques tels que 192.168.*.*.

en	Total IP Addresses
fr	Nombre total d'adresses IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
fr	Nombre total d'adresses IP adressables dans cette plage réseau.

en	Alternate DNS Servers
fr	Serveurs DNS alternatifs

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
fr	Une liste délimitée par des espaces de serveurs DNS alternatifs à utiliser pour la résolution DNS. Si vide, le système d'exploitation du poller sera utilisé pour résoudre les noms DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
fr	Entrez les IP ou les FQDN des serveurs DNS

en	Schedule Type
fr	Type de planification

en	Define the collection frequency.
fr	Définir la fréquence de collecte.

en	Discovery Threads
fr	Threads pour la découverte

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
fr	Définir le nombre de threads à utiliser pour découvrir cette plage réseau.

en	%d Thread
fr	%d Thread(s)

en	%d Threads
fr	Threads %d Threads

en	Run Limit
fr	Limite de marche

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
fr	Après la limite d'exécution sélectionnée, le processus de découverte est interrompu.

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	%d Hour
fr	%d heure

en	%d Hours
fr	%d heures

en	Enable this Network Range.
fr	Activez cette plage réseau.

en	Enable NetBIOS
fr	Activer NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
fr	Utilisez NetBIOS pour tenter de résoudre le nom d'hôte de plusieurs hôtes.

en	Automatically Add to Cacti
fr	Ajouter automatiquement à Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
fr	Pour tous les périphériques nouvellement découverts qui sont accessibles par SNMP et qui correspondent à une règle de périphérique, ajoutez-les à Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
fr	Autoriser le même sysName sur différents hôtes

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
fr	Lors de la découverte de périphériques, autorisez l'ajout de noms de système dupliqués sur différents hôtes.

en	Rerun Data Queries
fr	Réexécution des requêtes de données

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
fr	Si un périphérique précédemment ajouté à Cacti est trouvé, réexécutez ses requêtes de données.

en	Notification Settings
fr	Paramètres de notification

en	Notification Enabled
fr	Notification activée

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
fr	Si coché, lorsque le réseau d'automatisation est scanné, un rapport sera envoyé au compte de courrier électronique de notification...

en	Notification Email
fr	Notification par Email

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
fr	Le compte Email à utiliser pour envoyer l'Email de Notification à.

en	Notification From Name
fr	Notification Du Nom

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
fr	Le nom du compte de courrier électronique à utiliser comme nom de l'expéditeur pour l'e-mail de notification. Si elle est laissée vide, Cacti utilisera le nom de notification automatique par défaut si spécifié, sinon, il utilisera le nom de courriel par défaut du système Cacti.

en	Notification From Email Address
fr	Notification à partir de l'adresse électronique

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
fr	L'adresse e-mail à utiliser comme adresse e-mail de l'expéditeur pour l'e-mail de notification. Si elle est laissée vide, Cacti utilisera l'adresse e-mail de notification automatique par défaut si elle est spécifiée, sinon, il utilisera l'adresse e-mail par défaut du système Cacti.

en	Discovery Timing
fr	Moment de la découverte

en	Starting Date/Time
fr	Date et heure de début

en	What time will this Network discover item start?
fr	À quelle heure ce réseau découvrira-t-il l'article ?

en	Rerun Every
fr	Réexécuter tous les

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
fr	Réexécuter la découverte pour cette plage Réseau tous les X.

en	Days of Week
fr	Jours de la semaine

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) jour(s) de la semaine cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	Sunday
fr	Dimanche

en	Monday
fr	Lundi

en	Tuesday
fr	Mardi

en	Wednesday
fr	Mercredi

en	Thursday
fr	Jeudi

en	Friday
fr	Vendredi

en	Saturday
fr	Samedi

en	Months of Year
fr	Mois de l'année

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) mois de l'année cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	January
fr	Janvier

en	February
fr	Février

en	March
fr	Mars

en	April
fr	Avril

en	May
fr	Mai

en	June
fr	Juin

en	July
fr	Juillet

en	August
fr	Août

en	September
fr	Septembre

en	October
fr	Octobre

en	November
fr	Novembre

en	December
fr	Décembre

en	Days of Month
fr	Jours du mois

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
fr	Quel(s) jour(s) du mois cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	Last
fr	Dernier

en	Week(s) of Month
fr	Semaine(s) du mois

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
fr	Quelle(s) semaine(s) du mois cette plage Réseau sera-t-elle découverte ?

en	First
fr	Première

en	Second
fr	Seconde

en	Third
fr	Troisième

en	Day(s) of Week
fr	Jour(s) de la semaine

en	Reachability Settings
fr	Réglages d'accessibilité

en	SNMP Options
fr	Options SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
fr	Sélectionnez les options SNMP à utiliser pour découvrir cette plage réseau.

en	Ping Method
fr	Méthode de Ping

en	The type of ping packet to send.
fr	Le type de paquet ping à envoyer.

en	Ping Port
fr	Port du Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
fr	Port TCP ou UDP utilisé pour tester la connexion.

en	Ping Timeout Value
fr	Délai maxi

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
fr	Valeur de délai à utiliser pour les pings ICMP et UDP de l'hôte. Cette valeur de délai d'expiration SNMP de l'hôte s'applique aux pings SNMP.

en	Ping Retry Count
fr	Nombre de tentatives de Ping

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
fr	Après un premier échec, c'est le nombre de tentatives de ping que Cacti fera avant d'échouer.

en	Select the days(s) of the week
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine

en	Select the month(s) of the year
fr	Sélectionnez le(s) mois de l'année

en	Select the day(s) of the month
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) du mois

en	Select the week(s) of the month
fr	Sélectionnez la ou les semaine(s) du mois

en	Select the day(s) of the week
fr	Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine

en	every X Days
fr	tous les X jours

en	every X Weeks
fr	toutes les X semaines

en	every X Days.
fr	tous les X jours.

en	every X.
fr	tous les X.

en	every X Weeks.
fr	toutes les X semaines.

en	Network Filters
fr	Filtres réseau

en	Networks
fr	Réseaux

en	Network Name
fr	Nom de réseau

en	Schedule
fr	Planifier

en	Total IPs

en	The Current Status of this Networks Discovery
fr	L'état actuel de cette découverte de réseaux

en	Pending/Running/Done
fr	En attente/En cours/Terminé

en	Progress
fr	Progression

en	Up/SNMP Hosts
fr	Hôtes Up/SNMP

en	Threads

en	Last Runtime
fr	Dernière exécution

en	Next Start
fr	Prochain départ

en	Last Started
fr	Dernier Démarré

en	Running
fr	En cours

en	Idle
fr	à l'arrêt

en	Never
fr	Jamais

en	No Networks Found
fr	Aucun réseau trouvé

en	Refresh
fr	Actualiser

en	%d Seconds
fr	%d secondes

en	Clear Filtered
fr	Transparent Filtré

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les options SNMP suivantes.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dupliquer les options SNMP suivantes. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouvelles options SNMP.

en	Name Format
fr	Format du Nom

en	name
fr	nom

en	Automation SNMP Options has been Duplicated.
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
fr	L'élément d'automatisation n'existe pas. Impossible de dupliquer.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer l'élément de l'option SNMP suivant.

en	SNMP Option:
fr	Ensemble d'options SNMP [éditer : %s]

en	SNMP Version: <b>%s</b>
fr	Version SNMP : <b>%s</b> <b

en	SNMP Community/Username: <b>%s</b>
fr	Communauté SNMP / Nom d'utilisateur : <b>%s</b> <b

en	Remove SNMP Item
fr	Supprimer un élément SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
fr	Options SNMP [modifier : %s]

en	SNMP Options [new]
fr	Options SNMP [nouveau]

en	Sequence
fr	Séquence

en	Sequence of Item.
fr	Séquence de l'élément.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
fr	Ensemble d'options SNMP [éditer : %s]

en	SNMP Option Set [new]
fr	Ensemble d'options SNMP [nouveau]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
fr	Entrez le nom de cet ensemble d'Options SNMP.

en	Automation SNMP Options
fr	Options SNMP d'automatisation

en	Item
fr	Élément

en	Version

en	Community
fr	Communauté

en	Port

en	Timeout
fr	Délai

en	Retries
fr	Tentatives

en	Max OIDS

en	Auth Username
fr	Auth Nom d'utilisateur

en	Auth Password
fr	Mot de passe d'authentification

en	Auth Protocol
fr	Protocole d'authentification

en	Priv Passphrase
fr	Mot de passe privé

en	Priv Protocol
fr	Protocole privé

en	Context
fr	Contexte

en	Action

en	Item#%d
fr	Élément n° %d

en	none
fr	aucun

en	Move Down
fr	Déplacer vers le bas

en	Move Up
fr	Déplacer vers le haut

en	No SNMP Items
fr	Aucun élément SNMP

en	Delete SNMP Option Item
fr	Supprimer une option SNMP

en	SNMP Rules
fr	Règles SNMP

en	SNMP Option Sets
fr	Ensembles d'options SNMP

en	SNMP Option Set
fr	Ensemble d'options SNMP

en	Networks Using
fr	Réseaux utilisés

en	SNMP Entries
fr	Entrées SNMP

en	V1 Entries
fr	Entrées V1

en	V2 Entries
fr	Entrées V2

en	V3 Entries
fr	Entrées V3

en	No SNMP Option Sets Found
fr	Aucun ensemble d'options SNMP trouvé

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'automatisation suivant(s).

en	Delete Automation Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'automatisation

en	Device Template
fr	Modèle d'équipement

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
fr	Sélectionnez un modèle de dispositif auquel les dispositifs seront adaptés.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
fr	Choisissez la méthode de disponibilité à utiliser pour les dispositifs détectés.

en	System Description Match
fr	Correspondance de la description du système

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysDescr devices pour l'associer à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	System Name Match
fr	Correspondance des noms de système

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysName de périphériques pour la coupler à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	System OID Match
fr	Système OID Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
fr	Il s'agit d'une chaîne unique qui sera appariée à une chaîne sysOid de périphériques pour la coupler à ce modèle d'automatisation. N'importe quelle expression régulière Perl peut être utilisée en plus de n'importe quelle expression Où SQL.

en	Automation Templates [edit: %s]
fr	Modèles d'automatisation[Modifier : %s]

en	Automation Templates for [Deleted Template]
fr	Modèles d'automatisation pour[Modèles supprimés].

en	Automation Templates [new]
fr	Modèles d'automatisation[nouveau]

en	Device Automation Templates
fr	Modèles d'automatisation des périphériques

en	Template Name
fr	Nom du modèle

en	System ObjectId Match
fr	Correspondance d'objets système

en	Order
fr	Commande

en	Unknown Template
fr	Inconnu Gabarit

en	No Automation Device Templates Found
fr	Aucun modèle de dispositif d'automatisation trouvé

en	Click 'Continue' to delete the following Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles suivantes.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Rules.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer la ou les règles suivantes. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouvelles Règles.

en	Created Trees
fr	Arbres créés

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
fr	Êtes-vous sûr de vouloir EFFACER la règle'%s' ?

en	Eligible Objects
fr	Objets admissibles

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
fr	Sélection des règles de l'arborescence[Modifier : %s]

en	Tree Rules Selection [new]
fr	Sélection des règles de l'arbre[new][Tree Rules Selection

en	Object Selection Criteria
fr	Critères de sélection d'objet

en	Tree Creation Criteria
fr	Critères de création des arbres

en	Change Leaf Type
fr	Changer le type de feuille

en	WARNING:
fr	ATTENTION :

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
fr	Vous changez le type de feuille en "Périphérique" qui ne prend pas en charge la création/correspondance d'objets basée sur un graphique.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
fr	En changeant le type de feuille, toutes les règles invalides seront automatiquement supprimées et ne seront pas récupérables.

en	Are you sure you wish to continue?
fr	Souhaitez-vous vraiment continuer ?

en	Tree Rules
fr	Règles des arbres

en	Hook into Tree
fr	S'accrocher à l'arbre

en	At Subtree
fr	Au sous-arbre

en	This Type
fr	Ce type

en	Using Grouping
fr	Utilisation du regroupement

en	ROOT
fr	Racines de végétal

en	No Tree Rules Found
fr	Aucune règle d'arbre trouvée

en	Cacti System Warning
fr	Avertissement du système Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
fr	AVERTISSEMENT : Cacti Daemon PID[

en	Cacti System Notice
fr	Utilitaires du système Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
fr	Avis : Cacti Daemon PID[

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le CDEF suivant.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer tous les CDEF suivants.

en	Delete CDEF
fr	Supprimer CDEF

en	Delete CDEFs
fr	Supprimer les CDEFs

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le CDEF suivant. Vous pouvez éventuellement changer le format du titre pour le nouveau CDEF.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer les CDEF suivants. Vous pouvez éventuellement modifier le format du titre pour les nouveaux CDEF.

en	Title Format:
fr	Format du titre :

en	Duplicate CDEF
fr	Duplicata CDEF

en	Duplicate CDEFs
fr	Dupliquer les CDEFs

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
fr	Cliquez sur " Continuer " pour supprimer l'élément suivant du CDEF.

en	CDEF Name: %s
fr	Nom du CDEF : %s

en	Remove CDEF Item
fr	Supprimer l'élément CDEF

en	CDEF Preview
fr	Aperçu du CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
fr	Éléments du CDEF[modifier : %s]

en	CDEF Item Type
fr	Type d'article du CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
fr	Choisissez de quel type d'élément CDEF il s'agit.

en	CDEF Item Value
fr	Valeur de l'élément CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
fr	Saisissez une valeur pour cet élément CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
fr	CDEF[éditer : %s]

en	CDEF [new]
fr	CDEF[new] (nouveau)

en	CDEF Items
fr	Éléments CDEF

en	Item Value
fr	Valeur de l’élément

en	Item #%d
fr	Élément n° %d

en	Delete CDEF Item
fr	Supprimer un élément du CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
fr	Nom du CDEF

en	The name of this CDEF.
fr	Un nom pratique de ce CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
fr	Les CDEF en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique ou un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this CDEF.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce CDEF.

en	Templates Using
fr	Modèles utilisés

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce CDEF.

en	No CDEFs
fr	Pas de CDEF

en	Unnamed Color
fr	Couleur sans nom

en	Click 'Continue' to delete the following Color
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur suivante

en	Click 'Continue' to delete the following Colors
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les couleurs suivantes

en	Delete Color
fr	Effacer la couleur

en	Delete Colors
fr	Effacer les couleurs

en	Cacti has imported the following items:
fr	Cacti a importé les éléments suivants :

en	Import Colors
fr	Couleurs d'importation

en	Import Colors from Local File
fr	Importer des couleurs à partir d'un fichier local

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
fr	Veuillez spécifier l'emplacement du fichier CSV contenant vos informations de couleur.

en	Select a File
fr	Sélectionner un fichier

en	Overwrite Existing Data?
fr	Écraser des données existantes ?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
fr	Le processus d'importation devrait-il être autorisé à écraser les données existantes ? Veuillez noter que cela ne signifie pas supprimer les anciennes lignes, mais seulement mettre à jour les lignes en double.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
fr	Autoriser la mise à jour des lignes existantes ?

en	Required File Format Notes
fr	Notes sur le format de fichier requis

en	The file must contain a header row with the following column headings.
fr	Le fichier doit contenir une ligne d'en-tête avec les en-têtes de colonne suivants.

en	name - The Color Name
fr	nom - Le nom de la couleur

en	hex - The Hex Value
fr	hex - La valeur hexadécimale

en	Colors [edit: %s]
fr	Couleurs[modifier : %s]

en	Colors [new]
fr	Couleurs[nouveau]

en	Colors
fr	Couleurs

en	Named Colors
fr	Couleurs nommÃ©es%1 is the number of paths, %2 is the list of paths (with newlines between them)

en	Import
fr	Importer

en	Export Colors
fr	Couleurs d'exportation

en	Hex
fr	Burins, hexagonal

en	The Hex Value for this Color.
fr	La valeur hexadécimale de cette couleur.

en	Color Name
fr	Nom de couleur

en	The name of this Color definition.
fr	Le nom de cette définition de couleur.

en	Is this color a named color which are read only.
fr	Est-ce que cette couleur est une couleur nommée qui sont en lecture seule.

en	Named Color
fr	Couleur nommée

en	Color
fr	Couleur

en	The Color as shown on the screen.
fr	La couleur telle qu'elle apparaît à l'écran.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
fr	Les couleurs utilisées ne peuvent pas être supprimées. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé soit par un graphique, soit par un modèle graphique.

en	The number of Graph using this Color.
fr	Le nombre de graphiques utilisant cette couleur.

en	The number of Graph Templates using this Color.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant cette couleur.

en	No Colors Found
fr	Aucune couleur trouvée

en	Sync Aggregates
fr	Granulats

en	Color Item
fr	Couleur de l'article

en	Item # %d
fr	Élément n° %d

en	No Items
fr	Aucuns éléments

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le modèle de couleur suivant

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les modèles de couleurs suivants

en	Delete Color Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de couleur

en	Delete Color Templates
fr	Supprimer les modèles de couleurs

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le modèle de couleur suivant. Vous pouvez éventuellement modifier le format du titre du nouveau modèle de couleur.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer les modèles de couleurs suivants. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouveaux modèles de couleurs.

en	Duplicate Color Template
fr	Dupliquer le modèle de couleur

en	Duplicate Color Templates
fr	Dupliquer les modèles de couleurs

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	Synchronize Color Template
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Synchronize Color Templates
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Color Template Items [new]
fr	Eléments de modèle de couleur[nouveau]

en	Color Template Items [edit: %s]
fr	Eléments de modèle couleur[Modifier : %s]

en	Delete Color Item
fr	Supprimer un élément de couleur

en	Color Template [edit: %s]
fr	Modèle de couleur[Modifier : %s]

en	Color Template [new]
fr	Modèle de couleur [nouveau]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
fr	Le modèle de couleur '%s' avait% d modèles d'agrégats expulsés et% d agrégats non basés sur un modèle expulsés

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
fr	Le modèle de couleur '%s' ne comportait aucun modèle d'agrégat ou graphique utilisant ce modèle de couleur.

en	Color Templates
fr	Modèles de couleurs

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
fr	Les modèles de couleurs utilisés ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation, il est défini comme étant référencé par un modèle d'agrégat.

en	No Color Templates Found
fr	Aucun modèle de couleur trouvé

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la couleur du modèle de couleur suivante.

en	Color Name:
fr	Nom de couleur

en	Color Hex:
fr	Couleur Hexagone :

en	Remove Color Item
fr	Supprimer un élément de couleur

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
fr	Eléments de modèle couleur[Modifier l'élément du rapport : %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
fr	Eléments du modèle de couleur[nouvel élément du rapport : %s]

en	Run Check
fr	Exécuter le contrôle

en	Delete Check
fr	Supprimer chèque

en	Data Source debug started.
fr	Débogage des sources de données

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
fr	Le débogage de la source de données a reçu un ID de source de données invalide.

en	All RRDfile repairs succeeded.
fr	Toutes les réparations de RRDfile ont réussi.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
fr	Une ou plusieurs réparations du fichier RRD ont échoué. Voir le protocole Cacti pour les erreurs.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
fr	Le débogage automatique de la source de données est réexécuté après réparation.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
fr	La réparation de la source de données a reçu un ID de source de données invalide.

en	Data Source
fr	Source de données

en	The Data Source to Debug
fr	La source de données à déboguer

en	User
fr	Utilisateur

en	The User who requested the Debug.
fr	L'utilisateur qui a demandé le débogage.

en	Started
fr	Commencé

en	The Date that the Debug was Started.
fr	La date à laquelle le débogage a commencé.

en	The Data Source internal ID.
fr	L'ID interne de la source de données.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
fr	L'état du contrôle de débogage de la source de données.

en	Writable
fr	Accessible en écriture

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
fr	Détermine si le collecteur de données ou le site Web ont un accès en écriture.

en	Exists
fr	Existe

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
fr	Détermine si la source de données est située dans le Poller Cache.

en	Active
fr	Actif

en	Determines if the Data Source is Enabled.
fr	Détermine si la source de données est activée.

en	RRD Match
fr	Match RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
fr	Détermine si le fichier RRD correspond au modèle de source de données.

en	Valid Data
fr	Données Valides

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
fr	Détermine si le fichier RRD a reçu de bonnes données récentes.

en	RRD Updated
fr	Mise à jour du RRD

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
fr	Détermine si le fichier RRD a été écrit correctement.

en	Issues
fr	Problèmes

en	Summary of issues found for the Data Source.
fr	Tout problème de résumé trouvé pour la source de données.

en	Data Sources
fr	Sources de données

en	Not Debugging
fr	Déboguage

en	No Checks
fr	Contrôles

en	Not Found
fr	Non trouvé

en	Not Checked Yet
fr	Aucun contrôle

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
fr	Problèmes trouvés ! En attente de la mise à jour du fichier RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
fr	Aucune initiale trouvée ! En attente de la mise à jour du fichier RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
fr	Le fichier RRD a-t-il été mis à jour ?

en	RRDfile Owner
fr	Propriétaire du fichier RRD

en	Website runs as
fr	Le site Web fonctionne comme

en	Poller runs as
fr	Le pollueur fonctionne en tant que

en	Is RRA Folder writeable by poller?
fr	Le dossier RRA est-il inscriptible par poller ?

en	Is RRDfile writeable by poller?
fr	Est-ce que RRDfile peut être écrit par poller ?

en	Does the RRDfile Exist?
fr	Le fichier RRD existe-t-il ?

en	Is the Data Source set as Active?
fr	La source de données est-elle définie comme active ?

en	Did the poller receive valid data?
fr	Le scrutateur a-t-il reçu des données valides ?

en	Was the RRDfile updated?
fr	Le fichier RRD a-t-il été mis à jour ?

en	First Check TimeStamp
fr	Première vérification de l'horodatage

en	Second Check TimeStamp
fr	Horodatage de la deuxième vérification

en	Were we able to convert the title?
fr	Avons-nous pu convertir le titre ?

en	Data Source matches the RRDfile?
fr	La source des données n'a pas été consultée

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Refresh Now
fr	Actualiser maintenant

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	Rerun Analysis
fr	Ré-exécution de l'analyse

en	Check
fr	Vérifier

en	Value
fr	Valeur

en	Results
fr	Résultats

en	<not set>

en	Data Source Repair Recommendations
fr	Champs de la source de données

en	Issue
fr	Problème

en	For attribute '%s', issue found '%s'
fr	Pour les'%s' en orbite, l'émission trouvée est'%s'.

en	Apply Suggested Fixes
fr	Réappliquer les noms suggérés

en	Repair Steps [ %s ]
fr	Etapes de réparation [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
fr	Etapes de réparation [ Exécuter la réparation à partir de la ligne de commande ]

en	Command
fr	Commande

en	Waiting on Data Source Check to Complete
fr	En attente de la vérification de la source de données à compléter

en	All Devices
fr	Tous les équipements

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
fr	Dépannage de la source de données[%s]

en	No Device
fr	Numéro de symbole

en	Delete All Checks
fr	Supprimer chèque

en	Run All
fr	Tout Exécuter

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
fr	Exécutez des vérifications sur les Sources de données actuellement filtrées et conservez les autres résultats

en	Profile
fr	Profil

en	All
fr	Tout

en	Failed
fr	Echec

en	Debugging
fr	Déboguage

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la méthode de saisie de données suivante

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer la ou les méthodes de saisie de données suivantes. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour la ou les nouvelles méthodes de saisie des données.

en	Input Name:
fr	Nom de la méthode d'acquisition

en	Delete Data Input Method
fr	Supprimer la méthode d'entrée des données

en	Delete Data Input Methods
fr	Supprimer des méthodes d'entrée de données

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le champ de saisie de données suivant.

en	Field Name: %s
fr	Nom du champ : %s

en	Friendly Name: %s
fr	Nom amical : %s

en	Remove Data Input Field
fr	Supprimer le champ de saisie des données

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
fr	Ce script semble n'avoir aucune valeur d'entrée, donc il n'y a rien à ajouter.

en	Output Fields [edit: %s]
fr	Champs de sortie [éditer : %s]

en	Output Field
fr	Champ de sortie

en	Input Fields [edit: %s]
fr	Champs de saisie [éditer : %s]

en	Input Field
fr	Champ de saisie

en	Data Input Method [edit: %s]
fr	Méthodes d'acquisition des données [éditer : %s]

en	Data Input Method [new]
fr	Méthodes d'acquisition des données [nouveau]

en	SNMP Query
fr	Requête SNMP

en	Script Query
fr	Requête de script

en	Script Server Query
fr	Serveur de script

en	White List Verification Succeeded.
fr	Réussite de la vérification de la liste blanche.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
fr	Échec de la vérification de la liste blanche. Exécutez le script CLI input_whitelist.php pour corriger.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
fr	La chaîne d'entrée n'existe pas dans la liste blanche. Exécutez le script CLI input_whitelist.php pour corriger.

en	Input Fields
fr	Champ d'entrée

en	Friendly Name
fr	Nom pratique

en	Field Order
fr	Ordre du champ

en	(Not In Use)
fr	Pas utilisé

en	No Input Fields
fr	Champ d'entrée

en	Output Fields
fr	Champs de sortie

en	Update RRA
fr	Mise à jour RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
fr	Les champs de sortie ne peuvent pas être supprimés si des sources de données sont présentes

en	No Output Fields
fr	Aucun champ de sortie

en	Delete Data Input Field
fr	Supprimer le champ de saisie des données

en	Data Input Methods
fr	Acquisition des données

en	Input Methods
fr	Méthodes d'entrée des données

en	Data Input Name
fr	Nom de la méthode d'acquisition

en	The name of this Data Input Method.
fr	Le nom de cette méthode d'acquisition des données.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
fr	ID de base de données interne pour ce modèle de données. Utile lors de l'automatisation ou du débogage.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
fr	Les méthodes d'acquisition des données qui sont en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimées. En cours d'utilisation signifie comme étant référencé soit par une source de données, soit par un modèle de données.

en	Data Sources Using
fr	Sources de données utilisées

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
fr	Le nombre de sources de données qui utilisent cette méthode d'acquisition des données.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
fr	Le nombre de modèles de données qui utilisent cette méthode d'acquisition des données.

en	Data Input Method
fr	Méthode d'acquisition des données

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
fr	La méthode utilisée pour recueillir l'information pour cette méthode d'acquisition des données.

en	No Data Input Methods Found
fr	Aucune méthode d'acquisition de données trouvée

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer la requête suivante.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les requêtes suivantes.

en	Delete Data Query
fr	Supprimer une requête de données

en	Delete Data Queries
fr	Supprimer une requête de données

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer la requête suivante.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les requêtes suivantes.

en	Name Format:
fr	Format du nom

en	Duplicate Data Query
fr	Supprimer une requête de données

en	Duplicate Data Queries
fr	Supprimer une requête de données

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer l'association graphique de requête de données suivante.

en	Graph Name: %s
fr	Nom du graphique : %s

en	Remove Data Query Graph Template
fr	Convertir en modèle graphique

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
fr	Graphique associé/Modèles de données [éditer : %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
fr	Graphique associé/Modèles de données [nouveau]

en	Associated Data Templates
fr	Modèles de données associées

en	Data Template - %s
fr	Modèle de données - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
fr	Si ce modèle de graphique nécessite la source de données du modèle de données à gauche, sélectionnez la colonne de sortie XML correcte, puis activez le mappage en cochant ou en basculant ici.

en	Suggested Values - Graphs
fr	Valeurs suggérées - Graphiques

en	Equation
fr	Équation

en	No Suggested Values Found
fr	Aucune valeur suggérée trouvée

en	Field Name
fr	Nom du champ

en	Suggested Value
fr	Valeur suggérée

en	Add
fr	Ajouter

en	Add Graph Title Suggested Name
fr	Ajouter un nom suggérré au titre du graphique

en	Suggested Values - Data Sources
fr	Valeurs suggérées - Sources de données

en	Add Data Source Name Suggested Name
fr	Ajouter le nom suggéré au nom de la source de données

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
fr	L'Acquisition avancée ID [%s] que vous essayez d'Éditer n'existe pas. Merci de lancer le script CLI repair_database.php pour résoudre ce problème de base de donnée.

en	Data Queries [edit: %s]
fr	Requêtes [éditer : %s]

en	Data Queries [new]
fr	Requêtes [nouveau]

en	Successfully located XML file
fr	Localisation du fichier XML réussie

en	Could not locate XML file.
fr	Impossible de trouver le fichier XML.

en	Associated Graph Templates
fr	Modèles de graphique associés

en	Graph Template Name
fr	Nom du modèle de graphique

en	Mapping ID
fr	ID de Mapping

en	Association Read Only until XML file located
fr	Association en lecture seule jusqu'à ce que le fichier XML soit localisé

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
fr	Les modèles de graphiques mappés avec graphiques sont en lecture seule

en	No Graph Templates Defined.
fr	Aucun modèle de graphique défini.

en	Delete Associated Graph
fr	Supprimer le graphique associé

en	Data Queries
fr	Interrogations avancées

en	Data Query Name
fr	Nom de la requête

en	The name of this Data Query.
fr	Nom de cette requête.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
fr	L'identifiant interne de ce modèle de graphique. Utile pour de l'automatisation ou du débogage.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
fr	Les requêtes en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimées. En cours d'utilisation signifie comme étant référencé soit par un graphique, soit par un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this Data Query.
fr	Le nombre de graphiques utilisant cette requête.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant cette requête.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
fr	La méthode de saisie des données pour recueillir les données pour les sources de données associées à cette requête.

en	No Data Queries Found
fr	Aucune requête de données trouvée

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
fr	Changer le Battement de cœur depuis cette page, ne change pas le Battement de cœur de vos Sources de données existantes. Utilisez la fonction 'tune' de RRDtool pour réaliser ce changement sur vos fichiers RRD, ou exécuter l'utilitaire CLI update_heartbeat.php pour corriger.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer les profils des sources de données suivantes

en	Delete Data Source Profile
fr	Supprimer le profil de source de données

en	Delete Data Source Profiles
fr	Supprimer les profils de source de données

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le profil de source de données suivant. Vous pouvez facultativement changer le format du titre du nouveau profil de source de données.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer les profils de sources de données suivants. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour les nouveaux Profils de sources de données.

en	Duplicate Data Source Profile
fr	Dupliquer le profil de la source de données

en	Duplicate Date Source Profiles
fr	Profils des sources de dates en double

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
fr	Une ou plusieurs réparations du fichier RRD ont échoué. Voir le protocole Cacti pour les erreurs.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le profil de source de données RRA suivant.

en	Profile Name: %s
fr	Nom du profil : %s

en	Remove Data Source Profile RRA
fr	Supprimer le profil de source de données RRA

en	Each Insert is New Row
fr	Chaque insertion est une nouvelle ligne

en	(Some Elements Read Only)
fr	(Certains éléments sont en lecture seule)

en	RRA [edit: %s %s]
fr	RRA [modifier : %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
fr	Profil de la source de données [éditer : %s]

en	Data Source Profile [new]
fr	Profil de la source de données [nouveau]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
fr	RRA de profil de source de données (appuyez sur Enregistrer pour mettre à jour les intervalles de temps)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
fr	Profil des sources de données (en lecture seule)

en	Data Retention
fr	Conservation des données

en	Graph Timespan
fr	Durée du graphique

en	Steps
fr	Pas

en	Rows
fr	Lignes

en	Select Consolidation Function(s)
fr	Sélectionner la ou les fonctions de consolidation

en	Delete Data Source Profile Item
fr	Supprimer un élément de profil de source de données

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
fr	%s Ko par source de données et %s octets pour l'en-tête

en	%s KBytes per Data Source
fr	%s Ko par source de données

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
fr	Entrez un numéro valide de Lignes pour obtenir la taille du RRA.

en	%d Years
fr	%d années

en	1 Year
fr	Une année

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Week
fr	%d semaine

en	%d Weeks
fr	%d semaines

en	%d Day
fr	%d jour

en	%d Days
fr	%d jours

en	1 Hour
fr	1 heure

en	Data Source Profiles
fr	Profils des sources de données

en	Profiles
fr	Profils

en	Has Data Sources
fr	A des sources de données

en	Data Source Profile Name
fr	Nom du profil de la source de données

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
fr	Est-ce le profil par défaut pour tous les nouveaux modèles de données ?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
fr	Les profils en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par une source de données ou un modèle de données.

en	Read Only
fr	Lecture seule

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
fr	Les profils qui sont utilisés par les sources de données sont en lecture seule pour le moment.

en	Poller Interval
fr	Intervalle du collecteur

en	The Polling Frequency for the Profile
fr	Fréquence d'interrogation pour le profil

en	Heartbeat
fr	Battement de cœur

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
fr	La durée, en secondes, sans données valides avant que les données ne soient stockées dans l'état 'inconnu'

en	The number of Data Sources using this Profile.
fr	Le nombre de sources de données utilisant ce profil.

en	The number of Data Templates using this Profile.
fr	Le nombre de modèles de données utilisant ce profil.

en	No Data Source Profiles Found
fr	Aucun profil de source de données trouvé

en	Change Device
fr	Changer d'équipement

en	Reapply Suggested Names
fr	Réappliquer les noms suggérés

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le profil de la source de données suivante

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les sources de données suivantes

en	The following graph is using these data sources:
fr	Le graphique suivant utilise ces sources de données :

en	The following graphs are using these data sources:
fr	Les graphiques suivants utilisent ces sources de données :

en	Leave the <strong>Graph</strong> untouched.
fr	Laisser le <strong>Graph</strong>intact.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.
fr	Laisser tous les <strong>Graphs</strong>intact.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference this Data Source.
fr	Supprimer tous les éléments graphiques <forts>graphiques </forts> qui font référence à cette source de données.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.
fr	Supprimer tous les éléments graphiques <forts>graphiques </forts> qui font référence à ces sources de données.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference this Data Source.
fr	Supprimer tous les <strong>Graphs</strong> qui font référence à cette source de données.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.
fr	Supprimer tous les <strong>Graphs</strong> qui font référence à ces sources de données.

en	Delete Data Source
fr	Supprimer la source de données

en	Delete Data Sources
fr	Supprimer des sources de données

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
fr	Choisissez un nouveau périphérique pour cette source de données et cliquez sur'Continuer'.

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'
fr	Choisissez un nouveau périphérique pour ces sources de données et cliquez sur'Continuer'.

en	New Device:
fr	Nouvel équipement :

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer toutes les sources de données suivantes.

en	Enable Data Source
fr	Activer la source de données

en	Enable Data Sources
fr	Activer les sources de données

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver toutes les sources de données suivantes.

en	Disable Data Source
fr	Désactiver la source de données

en	Disable Data Sources
fr	Désactiver les sources de données

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer à nouveau le nom suggéré à la source de données suivante.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour réappliquer les noms suggérés à toutes les sources de données suivantes.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
fr	Réappliquer l'appellation suggérée à la source de données

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources
fr	Réappliquer l'appellation suggérée aux sources de données

en	Custom Data [data input: %s]
fr	Données personnalisées [données entrées : %s].

en	(From Device: %s)
fr	(De l'appareil : %s)

en	(From Data Template)
fr	(à partir du modèle de données)

en	Nothing Entered
fr	Rien n'est entré

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
fr	Aucune zone de saisie pour la source d'entrée de données sélectionnée

en	Data Template Selection [edit: %s]
fr	Sélection du modèle de données [éditer : %s]

en	Data Template Selection [new]
fr	Choix du modèle de données [nouveau]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
fr	Désactiver le mode de débogage de la source de données.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
fr	Activer le mode de débogage de la source de données.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
fr	Désactiver le mode Info de la source de données.

en	Turn On Data Source Info Mode.
fr	Activer le mode Info de la source de données.

en	Edit Graph: '%s'.
fr	Modifier le graphique : '%s'.

en	Edit Device.
fr	Modifier l'équipement.

en	Edit Data Template.
fr	Modifier le modèle de données.

en	Disable Data Source.
fr	Désactiver la source de données

en	Enable Data Source.
fr	Activer la source de données

en	Selected Data Template
fr	Modèle de données sélectionné

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
fr	Le nom donné à ce modèle de données. Veuillez noter que vous ne pouvez changer les modèles graphiques que pour un modèle graphique compatible à 100 %, ce qui signifie qu'il doit inclure des sources de données identiques.

en	Device
fr	Équipement

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
fr	Choisissez l'équipement auquel appartient cette source de données.

en	Supplemental Data Template Data
fr	Données supplémentaires du modèle de données

en	Data Source Fields
fr	Champs de la source de données

en	Data Source Item Fields
fr	Champs de l'élément de la source des données

en	Custom Data
fr	Données personnalisées

en	Data Source Item %s
fr	Source des données Élément %s

en	New
fr	Nouveau

en	Data Source Debug
fr	Débogage des sources de données

en	RRDtool Tune Info

en	External
fr	Externe

en	1 Minute
fr	1 minute

en	Data Sources [ All Devices ]
fr	Sources de données [ Tous les équipements ]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
fr	Sources de données [ Non basé sur un équipement ]

en	Data Sources [ %s ]
fr	Sources de données [ %s ]

en	Bad Indexes
fr	Mauvais index

en	Note that this query may take some time to run.
fr	Notez que cette requête peut prendre un certain temps à s'exécuter.

en	Orphaned
fr	Orphelins

en	Data Source Name
fr	Nom de la source de données

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
fr	Le nom de cette source de données. Généralement généré par programme à partir de la définition du modèle de données.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
fr	Identifiant interne de la base de données pour cette source de données. Utile pour de l'automatisation ou du débogage.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
fr	Le nombre de graphiques et de graphiques agrégés utilisant cette source de données.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
fr	La fréquence à laquelle les données sont recueillies pour cette source de données.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
fr	Si cette source de données n'est plus utilisée par les graphiques, elle peut être supprimée.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
fr	Si des données seront ou non recueillies pour cette source de données. Contrôlé au niveau du modèle de données.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
fr	Le modèle de données sur lequel cette source de données est basée.

en	Damaged Data Source Name
fr	Nom de la source de données

en	No Data Sources Found
fr	Aucune source de données trouvée

en	No Graphs
fr	Pas de graphiques

en	Aggregates
fr	Agrégats

en	No Aggregates
fr	Pas d'agrégats

en	Change Profile
fr	Changer de profil

en	Field "%s" is missing an Output Field
fr	Il manque un champ de sortie au champ "%s"

en	Click 'Continue' to delete the following Data Template(s). Any data sources attached to these templates will become individual Data Source(s) and all Templating benefits will be removed.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de données suivant(s). Toutes les sources de données attachées à ces modèles deviendront des sources de données individuelles et tous les avantages des modèles seront supprimés.

en	Delete Data Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de données

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dupliquer le(s) modèle(s) de données suivant(s). Vous pouvez facultativement changer le format du titre du ou des nouveaux modèles de données.

en	template_title
fr	Titre du modèle

en	Duplicate Data Template(s)
fr	Modèle(s) de données en double

en	Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour modifier le profil de source de données par défaut pour le(s) modèle(s) de données suivant(s).

en	New Data Source Profile
fr	Nouveau profil de source de données

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
fr	REMARQUE : Ce changement n'affectera que les sources de données futures et ne modifiera pas les sources de données existantes.

en	Change Data Source Profile
fr	Modifier le profil de la source de données

en	Data Templates [edit: %s]
fr	Modèles de données[éditer : %s]

en	Edit Data Input Method.
fr	Modifier la méthode de saisie des données.

en	Data Templates [new]
fr	Modèles de données[nouveau]

en	This field is always templated.
fr	Ce champ est toujours tempéré.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de remplacer la valeur à droite pendant la création de la source de données.

en	Data Templates in use can not be modified
fr	Les modèles de données utilisés ne peuvent pas être modifiés

en	Data Source Item [%s]
fr	Source des données Élément[%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
fr	Cette valeur est désactivée car elle est dérivée de l'appareil ou de l'objet Data Query spécial qui assure le suivi des associations de données critiques Data Query.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
fr	Cette valeur est désactivée car elle est dérivée du périphérique et en lecture seule.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
fr	La valeur sera dérivée de l'appareil si ce champ est laissé vide.

en	Custom Data Warning Message
fr	Données personnalisées [données entrées : %s].

en	WARNING: Data Loss can Occur
fr	AVERTISSEMENT : une perte de données peut survenir

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
fr	Après avoir décoché cette case, puis enregistré le modèle de données, toutes les sources de données existantes basées sur ce modèle de données perdront leurs données personnalisées. Cela peut entraîner une collecte de données et des graphiques cassés

en	Data Templates
fr	Modèles de données

en	Data Template Name
fr	Nom du modèle de données

en	The name of this Data Template.
fr	Le nom de ce modèle de données.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
fr	ID de base de données interne pour ce modèle de données. Utile lors de l'automatisation ou du débogage.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
fr	Les modèles de données utilisés ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par une source de données.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
fr	Le nombre de sources de données utilisant ce modèle de données.

en	Input Method
fr	Méthode d'entrée des données

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
fr	La méthode utilisée pour placer les données dans le fichier RRD de la source de données.

en	Profile Name
fr	Nom de profil

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
fr	Profil de source de données par défaut pour ce modèle de données.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
fr	Les sources de données basées sur les modèles de données inactifs ne seront pas mises à jour lors de l'exécution du poller.

en	No Data Templates Found
fr	Aucun modèle de données trouvé

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s) suivant(s).

en	Delete GPRINT Preset(s)
fr	Supprimer le(s) Preset(s) GPRINT(s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
fr	Préréglages GPRINT [edit : %s]

en	GPRINT Presets [new]
fr	GPRINT Presets[new] (nouveau)

en	GPRINT Presets
fr	Présélections GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
fr	GPRINT Nom du préréglage GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
fr	Le nom de ce Preset GPRINT.

en	Format

en	The GPRINT format string.
fr	La chaîne de format GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
fr	Les GPRINTs en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé soit par un graphique, soit par un modèle de graphique.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
fr	Le nombre de modèles de graphiques utilisant ce GPRINT.

en	No GPRINT Presets
fr	Pas de préréglages GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
fr	LE GRAPHIQUE N'EXISTE PAS

en	Viewing Graph
fr	Voir le graphique

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
fr	Détails du graphique, utilitaires de zoom et de débogage

en	CSV Export
fr	Exporter en CSV

en	Edit Graph Template
fr	Modifier le modèle de graphique.

en	Click to view just this Graph in Real-time
fr	Cliquez pour voir ce graphique en temps réel

en	Utility View
fr	Vue Utilitaire

en	Graph Utility View
fr	Vue de l'utilitaire graphique

en	Graph Source/Properties
fr	Graphique Source/Propriétés

en	Graph Data
fr	Graphique associé/Modèles de données [nouveau]

en	RRDtool Graph Syntax
fr	Syntaxe des graphiques RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
fr	Le Cacti Poller n'a pas encore couru.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
fr	Le temps réel a été désactivé par votre administrateur.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
fr	Le répertoire de cache d'image n'existe pas. Veuillez d'abord le créer et définir les permissions, puis essayer d'ouvrir un autre graphique en temps réel.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
fr	Le répertoire du cache d'image n'est pas accessible en écriture. Veuillez définir les permissions et ensuite essayer d'ouvrir un autre graphique en temps réel.

en	Cacti Real-time Graphing
fr	Graphiques Cacti en temps réel

en	Thumbnails
fr	Miniatures

en	%d seconds left.
fr	%d secondes restantes.

en	seconds left.
fr	secondes restantes.

en	Change Settings
fr	Changer les paramètres

en	Full Sync Graphs
fr	Graphiques de synchronisation

en	Quick Sync Graphs
fr	Graphiques de synchronisation

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
fr	La synchronisation du modèle de graphique '%s' a entraîné %s réparations !

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
fr	La synchronisation du modèle de graphique '%s' n'a entraîné aucune réparation.

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template(s). Any Graph(s) associated with the Template(s) will become individual Graph(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Tout graphique associé au(x) modèle(s) deviendra(ont) graphique(s) individuel(s).

en	Delete Graph Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s) de graphique

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour dupliquer le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour le(s) nouveau(x) modèle(s) de graphique.

en	Duplicate Graph Template(s)
fr	Modèle(s) de graphique(s) en double

en	Click 'Continue' to resize the following Graph Template(s) and Graph(s) to the Height and Width below. The defaults below are maintained in Settings.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour redimensionner le(s) modèle(s) et graphique(s) suivant(s) à la hauteur et à la largeur ci-dessous. Les valeurs par défaut ci-dessous sont gérées dans Paramètres.

en	Graph Height
fr	Hauteur du Graphique

en	Graph Width
fr	Largeur du graphique

en	Image Format
fr	Format d’image

en	Resize Selected Graph Template(s)
fr	Redimensionner le(s) modèle(s) du(des) graphique(s) sélectionné(s)

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Synchronize Graphs to Graph Template(s)
fr	Synchroniser les graphiques avec le(s) modèle(s) graphique(s)

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser vos graphiques avec le(s) modèle(s) de graphique suivant(s). Cette fonction est importante si vous avez des graphiques qui existent avec plusieurs versions d'un modèle de graphique et que vous souhaitez les rendre tous communs en apparence.

en	Graph Template Items [edit: %s]
fr	Eléments du modèle graphique[Modifier : %s]

en	Graph Item Inputs
fr	Entrées de l'élément graphique

en	No Inputs
fr	Pas d'entrées

en	Graph Template [edit: %s]
fr	Modèle de graphique[Modifier : %s]

en	Graph Template [new]
fr	Modèle de graphique[nouveau]

en	Graph Template Options
fr	Options des modèles de graphiques

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez permettre à l'utilisateur de remplacer la valeur à droite pendant la création du graphique.

en	Graph Templates
fr	Modèles de graphique

en	The name of this Graph Template.
fr	Le nom donné à ce modèle de graphique.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
fr	Les modèles graphiques en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation est défini comme étant référencé par un graphique.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
fr	Le nombre de graphiques utilisant ce modèle de graphique.

en	The default size of the resulting Graphs.
fr	La taille par défaut des graphiques résultants.

en	The default image format for the resulting Graphs.
fr	Le format d'image par défaut pour les graphiques résultants.

en	Vertical Label
fr	Label vertical

en	The vertical label for the resulting Graphs.
fr	L'étiquette verticale pour les graphiques résultants.

en	No Graph Templates Found
fr	Aucun modèle de graphique trouvé

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
fr	Graphique Entrées d'éléments[graphique d'édition : %s][graphique d'édition

en	Associated Graph Items
fr	Eléments graphiques associés

en	Item #%s
fr	Produit #%s

en	Cur:
fr	Cur :

en	Avg:
fr	Moy.:

en	Max:

en	Min:
fr	Mini :

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
fr	Eléments du modèle de graphique[Modifier le graphique : %s]

en	Data Template Filter
fr	Poste de modèle de données

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
fr	Ce filtre limitera les sources de données visibles dans la liste déroulante des sources de données.

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR TREE VIEW
fr	VOUS N'AVEZ PAS LES DROITS POUR CONSULTER L'ARBRE DES VUES

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR PREVIEW VIEW
fr	VOUS N'AVEZ PAS LES DROITS POUR CONSULTER LA PRÉVISUALISATION

en	Graph Preview Filters
fr	Filtres de prévisualisation graphique

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtrage à partir d'une liste ]

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR LIST VIEW
fr	VOUS N'AVEZ PAS LES DROITS POUR CONSULTER LA LISTE

en	Graph List View Filters
fr	Filtres d'affichage des listes de graphiques

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
fr	Liste graphique personnalisée appliquée - Filtre de la liste ]

en	View
fr	Voir

en	View Graphs
fr	Voir les graphiques

en	Add to a Report
fr	Ajouter des graphiques au rapport

en	Report
fr	Rapport

en	All Graphs & Templates
fr	Tous les graphiques et modèles

en	Not Templated
fr	Sans modèle

en	Graph Name
fr	Nom du graphique

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
fr	Le titre de ce graphique. Généralement généré par programmation à partir de la définition du modèle de graphique ou des règles de nommage suggérées. La longueur maximale du titre est contrôlée sous Paramètres->Visuel.

en	The device for this Graph.
fr	L'équipement de ce graphique.

en	Source Type
fr	Type de Source

en	The underlying source that this Graph was based upon.
fr	La source sous-jacente sur laquelle ce graphique est basé.

en	Source Name
fr	Nom de la source

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
fr	Le modèle de graphique ou la requête de données sur lequel ce graphique est basé.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
fr	La taille de ce graphique lorsqu'il n'est pas en mode Aperçu.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
fr	Sélectionnez le rapport auquel ajouter les graphiques sélectionnés.

en	Preview Mode
fr	Mode de prévisualisation

en	Add Selected Graphs to Report
fr	Ajouter les graphiques sélectionnés au rapport

en	Ok

en	Title
fr	Titre

en	Start Date
fr	Date de début

en	End Date
fr	Date de fin

en	Step
fr	Pas

en	Total Rows
fr	Total des lignes

en	Graph ID
fr	Graphique ID

en	Host ID
fr	ID d'hôte

en	Nth Percentile
fr	Nième centile

en	Summation
fr	Somme

en	Date

en	Summary Details
fr	Détails du sommaire

en	Download
fr	Télécharger

en	Change Graph Template
fr	Modifier le modèle de graphique

en	Create Aggregate Graph
fr	Créer un graphique agrégé

en	Create Aggregate from Template
fr	Créer un agrégat à partir d'un modèle

en	Apply Automation Rules
fr	Appliquer les règles d'automatisation

en	Convert to Graph Template
fr	Convertir en modèle graphique

en	No Device -
fr	Modèles d'équipement

en	Created graph: %s
fr	Graphique créé : %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
fr	ERREUR : Aucune source de données associée. Vérifiez le modèle

en	Click 'Continue' to delete the following Graph(s). Note that if you choose to Delete Data Sources, only those Data Sources not in use elsewhere will also be Deleted.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le(s) graphique(s) suivant(s). Notez que si vous choisissez de supprimer les sources de données, seules les sources de données qui ne sont pas utilisées ailleurs seront également supprimées.

en	The following Data Source(s) are in use by these Graph(s).
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s).

en	Delete all Data Source(s) referenced by these Graph(s) that are not in use elsewhere.
fr	Supprimer toutes les sources de données référencées par ce(s) graphique(s) qui ne sont pas utilisées ailleurs.

en	Leave the Data Source(s) untouched.
fr	Ne touchez pas à la (aux) source(s) de données.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to change the Graph Template for the following Graph(s). Please note, that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
fr	Choisissez un modèle de graphique et cliquez sur 'Continuer' pour modifier le modèle de graphique pour le(s) graphique(s) suivant(s). Veuillez noter que seuls les modèles de graphiques compatibles seront affichés. 'Compatible' signifie qu'ils sont identifiés par ceux qui ont des sources de données identiques.

en	New Graph Template
fr	Nouveau modèle de graphique

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph(s). You can optionally change the title format for the new Graph(s).
fr	Cliquez sur' Continuer' pour dupliquer le(s) graphique(s) suivant(s). Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour le(s) nouveau(x) graphique(s).

en	<graph_title> (1)

en	Duplicate Graph(s)
fr	Dupliquer le(s) graphique(s)

en	Click 'Continue' to convert the following Graph(s) into Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour convertir le(s) graphique(s) suivant(s) en modèle(s) de graphique. Vous pouvez facultativement changer le format du titre pour le(s) nouveau(x) modèle(s) de graphique.

en	<graph_title> Template
fr	<graph_title> Gabarit

en	Click 'Continue' to place the following Graph(s) under the Tree Branch selected below.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour placer le(s) graphique(s) suivant(s) sous la branche sélectionnée ci-dessous.

en	Destination Branch
fr	Branche de destination :

en	Choose a new Device for these Graph(s) and click 'Continue'.
fr	Choisissez un nouvel équipement pour ce(s) graphique(s) et cliquez sur 'Continuer'.

en	New Device
fr	Nouvel équipement

en	Change Graph(s) Associated Device
fr	Changer le(s) graphique(s) Graphique(s) associé(s) Appareil associé

en	Click 'Continue' to re-apply suggested naming to the following Graph(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s) suivant(s).

en	Reapply Suggested Naming to Graph(s)
fr	Réappliquer le nom suggéré au(x) graphique(s)

en	Click 'Continue' to create an Aggregate Graph from the selected Graph(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour créer un graphique agrégé à partir du ou des graphiques sélectionnés.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs:
fr	Les sources de données suivantes sont utilisées par ce(s) graphique(s):

en	Please confirm
fr	Veuillez confirmer

en	Select the Aggregate Template to use and press 'Continue' to create your Aggregate Graph. Otherwise press 'Cancel' to return.
fr	Sélectionnez le modèle d'agrégat à utiliser et appuyez sur 'Continuer' pour créer votre graphique d'agrégat. Sinon, appuyez sur 'Annuler' pour revenir.

en	There are presently no Aggregate Templates defined for this Graph Template. Please either first create an Aggregate Template for the selected Graphs Graph Template and try again, or simply crease an un-templated Aggregate Graph.
fr	Il n'y a actuellement aucun modèle d'agrégat défini pour ce modèle de graphique. Veuillez d'abord créer un modèle d'agrégat pour le modèle de graphique sélectionné et réessayez, ou créez tout simplement un graphique d'agrégat sans modèle.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs.
fr	Appuyez sur 'Retour' pour revenir et sélectionner différents graphiques.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer les règles d'automatisation aux graphiques suivants.

en	Graph Items [new]
fr	Eléments du graphique [nouveau]

en	Graph Items [edit: %s]
fr	Éléments du graphique [éditer : %s]

en	Graph [edit: %s]
fr	Graphique [éditer : %s]

en	Graph [new]
fr	Graphique [nouveau]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
fr	Désactiver le mode de débogage des graphiques.

en	Turn On Graph Debug Mode.
fr	Activer le mode de débogage des graphiques.

en	Edit Graph Template.
fr	Modifier le modèle de graphique.

en	Edit Data Source: '%s'.
fr	Sources de données [%s]

en	Unlock Graph.
fr	Déverrouiller le graphique.

en	Lock Graph.
fr	Verrouiller le graphique.

en	Selected Graph Template
fr	Modèle de graphique sélectionné

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
fr	Choisissez un modèle de graphique à appliquer à ce graphique. Veuillez noter que vous ne pouvez modifier les modèles de graphique que pour un modèle de graphique compatible avec 100%%, ce qui signifie qu'il inclut des sources de données identiques.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
fr	Choisissez l'équipement auquel appartient ce graphique.

en	Supplemental Graph Template Data
fr	Données supplémentaires sur les modèles de graphiques

en	Graph Fields
fr	Champs du graphique

en	Graph Item Fields
fr	Champs des éléments du graphique

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
fr	Gestion des graphiques [ Liste des graphiques personnalisés appliquée - Effacer pour réinitialiser ]

en	Graph Management [ All Devices ]
fr	Gestion des graphiques [ Tous les équipements ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
fr	Gestion des graphiques [ Non basé sur des équipements ]

en	Graph Management [ %s ]
fr	Gestion des graphiques [ %s ]

en	Graph Source
fr	Graphique, Source des données

en	Non Templated
fr	Sans modèle

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
fr	L'identifiant de la base de données interne pour ce graphique. Utile pour de l'automatisation ou du débogage.

en	Empty Graph
fr	Graphique vide

en	Data Sources [No Device]
fr	Sources de données [Aucun équipement]

en	Data Sources [%s]
fr	Sources de données [%s]

en	Data Template
fr	Modèle de données

en	Graph Items [graph: %s]
fr	Éléments du graphique[graphique : %s].

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
fr	Sélectionnez la source de données à associer à cet élément graphique.

en	Default Settings Saved
fr	Réglages par défaut sauvegardés

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
fr	Nouveaux graphiques pour [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
fr	Nouveaux graphiques pour [ Tous les périphériques ]

en	New Graphs for None Host Type
fr	Nouveaux graphiques pour aucun type d'hôte

en	Filter Settings Saved
fr	Paramètres du filtre enregistrés

en	Graph Types
fr	Types de graphique

en	Graph Template Based
fr	Basé sur un modèle de graphique

en	Save Filters
fr	Sauvegarder les filtres

en	Edit this Device
fr	Editer cet équipement

en	Create New Device
fr	Créer un nouvel équipement

en	(Select a graph type to create)
fr	(Sélectionnez un type de graphique à créer)

en	Create
fr	Créer

en	Select All
fr	Sélectionner tout

en	Select All Rows
fr	Sélectionner toutes les lignes

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'identifiant '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de la ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'ID '%s'. Nom de champ '%s' manquant un attribut 'direction'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
fr	Erreur lors de l'analyse du fichier XML de ressource de requête de données pour la requête de données '%s' avec l'identifiant '%s'

en	Data Query [%s]
fr	Requête de données [%s]

en	From there you can get more information.
fr	De là, vous pouvez obtenir plus d'informations.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
fr	Cette requête de données a retourné 0 ligne, il y a peut-être eu un problème lors de l'exécution de cette requête de données.

en	You can run this Data Query in debug mode
fr	Vous pouvez exécuter cette requête de données en mode débogage

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
fr	L'index est désactivé car la requête de données n'a pas de modèles de graphique associés.

en	Search Returned no Rows.
fr	La recherche n'a retourné aucune ligne.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
fr	Erreur dans la requête de données. Cela peut être dû aux éléments suivants : autorisations de fichier ou fichier XML de requête de données manquant ou mal formaté.

en	Select a Graph Type to Create
fr	Sélectionnez un type de graphique à créer

en	Make selection default
fr	Définir la sélection par défaut

en	Set Default
fr	Définir par défaut

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
fr	AVERTISSEMENT : Page Cactus :%s pour l'utilisateur :%s a généré une erreur fatale %d !

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
fr	Le nombre de pages de document '%s' n'est pas atteint. Le site Cacti Documentation n'est pas joignable. L'erreur http était '%s'. Envisagez de télécharger une version officielle pour obtenir la dernière documentation et héberger la documentation localement.

en	Cacti GitHub Site
fr	Site GitHub de Cacti

en	Open a ticket at
fr	Ouvrir un ticket sur

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
fr	Le fichier d'aide %s n'a pas été trouvé sur le siteweb de Documentation Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
fr	Le nombre de pages de document '%s' n'est pas atteint localement.

en	Change Device Settings
fr	Modifier les paramètres de l'équipement

en	Clear Statistics
fr	Réinitialiser les statistiques

en	Sync to Device Template
fr	Synchronisation avec le modèle d'équipement

en	Place Device on Report
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Data Query Re-indexed.
fr	Index des requêtes de données

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
fr	Requête de données de périphérique réindexée. Sortie détaillée affichée.

en	Device Debugging Enabled for Device.
fr	Débogage de périphérique activé pour le périphérique.

en	Device Debugging Disabled for Device.
fr	L'appareil est désactivé

en	Poller Cache for Device Refreshed.
fr	Cache d'interrogation pour le périphérique actualisé.

en	ERROR: Invalid Device ID.
fr	ERREUR : Périphérique[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
fr	Réindexation de l'appareil terminée en %0.2f secondes. %d éléments ont été mis à jour.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
fr	Impossible d'ajouter des appareils au rapport '%s'

en	Click 'Continue' to enable the following Device(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour activer le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Enable Device(s)
fr	Activer le(s) équipement(s)

en	Click 'Continue' to disable the following Device(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour désactiver le(s) équipement(s) suivant(s).

en	Disable Device(s)
fr	Désactiver le(s) équipement(s)

en	Click 'Continue' to change the Device options below for multiple Device(s). Please check the box next to the fields you want to update, and then fill in the new value.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour changer les options de périphérique ci-dessous pour plusieurs périphérique(s). Veuillez cocher la case à côté des champs que vous voulez mettre à jour, puis remplissez la nouvelle valeur.

en	Update this Field
fr	Mettre à jour ce champ

en	Change Device(s) SNMP Options
fr	Changer le(s) périphérique(s) Options SNMP

en	Click 'Continue' to clear the counters for the following Device(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour effacer les compteurs des périphériques suivants.

en	Clear Statistics on Device(s)
fr	Statistiques claires sur le(s) dispositif(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Device(s) to their Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser le(s) dispositif(s) suivant(s) avec leur modèle de dispositif.

en	Synchronize Device(s)
fr	Synchroniser le(s) dispositif(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Device(s).
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
fr	Ne touchez pas à tous les graphiques et à toutes les sources de données. La ou les sources de données seront toutefois désactivées.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
fr	Supprimer tous les graphiques et sources de données associés.

en	Click 'Continue' to place the following Device(s) under the branch selected below.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour placer le(s) dispositif(s) suivant(s) sous la branche sélectionnée ci-dessous.

en	Place Device(s) on Tree
fr	Placer le(s) équipement(s) sur l'arbre

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Devices(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour appliquer les règles d'automatisation aux équipements suivants.

en	Run Automation on Device(s)
fr	Exécuter l'automatisation sur le(s) périphérique(s)

en	Add Devices to Report
fr	Ajouter au rapport

en	You currently have no Reports defined.
fr	Vous n'avez actuellement aucun état défini.

en	Device [new]
fr	Equipement [nouveau]

en	Device [edit: %s]
fr	Equipement [editer : %s]

en	Disable Device Debug
fr	Désactiver le débogage des équipements

en	Enable Device Debug
fr	Activer le débogage des équipements

en	Repopulate Poller Cache
fr	Reconstituer le cache de Poller

en	View Poller Cache
fr	Voir le cache de l'agent de collecte

en	Create Graphs for this Device
fr	Créer des graphiques pour cet équipement

en	Re-Index Device
fr	Réindexer l'équipement

en	Data Source List
fr	Liste des sources de données

en	Graph List
fr	Liste des graphiques

en	Contacting Device
fr	Dispositif de contact

en	Edit
fr	Editer

en	Is Being Graphed
fr	Graphique en construction

en	Not Being Graphed
fr	Non graphé

en	Delete Graph Template Association
fr	Supprimer l'association de modèled de graphique

en	No associated graph templates.
fr	Pas de modèles de graphique associés.

en	Add Graph Template
fr	Ajouter un modèle de graphique

en	Add Graph Template to Device
fr	Ajouter un modèle de graphique à l'équipement

en	Data Query Debug Information
fr	Informations de débogage de requête de données

en	Copy
fr	Copier

en	Hide
fr	Cacher

en	Associated Data Queries
fr	Requêtes associées

en	Re-Index Method
fr	Méthode de réindexation

en	Actions

en	[%d Items, %d Rows]
fr	[%d Eléments, %d Lignes]

en	Fail
fr	Echoué

en	Success
fr	Succès

en	Reload Query
fr	Recharger la requête

en	Verbose Query
fr	Requête verbeuse

en	Remove Query
fr	Supprimer la requête

en	No Associated Data Queries.
fr	Aucune requête associée.

en	Add Data Query
fr	Ajouter une requête

en	Add Data Query to Device
fr	Ajouter une requête à cet équipement

en	Ping

en	Ping and SNMP Uptime
fr	Ping et SNMP Uptime

en	SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
fr	Ping ou SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP GetNext

en	Delete Item from Device
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Undefined
fr	Indéfini

en	Site

en	Export Devices
fr	Exporter les équipements

en	Not Up
fr	Pas Up

en	Recovering
fr	En cours de récupération

en	Unknown
fr	Inconnu

en	Device Description
fr	Description de l'équipement

en	The name by which this Device will be referred to.
fr	Le nom de référence de cet équipement.

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
fr	Soit une adresse IP, soit un nom d'hôte. S'il s'agit d'un nom d'hôte, il doit pouvoir être résolu soit par DNS, soit à partir de votre fichier hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
fr	L'identifiant de cet équipement dans la base de données. Utile lors pour de l'automatisation ou du débogage.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
fr	Le nombre total de graphiques générés par cet équipement.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
fr	Le nombre total de sources de données générées par cet équipements.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
fr	Le statut de l'équipement en fonction du résultat des ping. Si cet équipement est spécial, par exemple s'il utilise le nom d'hôte "localhost" ou s'il est paramétré pour qu'il n'y ait pas de test de disponibilité, alors il restera toujours Up. Lors de l'utilisation du collecteur de données cmd.php, un équipement sans graphique n'est pas "pingué" par le collecteur de données et restera dans un état "Inconnu".

en	In State
fr	Actif depuis

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
fr	La durée pendant laquelle cet équipement est dans son état actuel.

en	The current amount of time that the host has been up.
fr	La durée actuelle de fonctionnement de l'hôte.

en	Poll Time
fr	Temps de collecte

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
fr	Le temps qu'il faut pour collecter des données sur cet équipement.

en	Current (ms)
fr	Actuel (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
fr	Le temps de ping actuel en millisecondes pour atteindre l'équipement.

en	Average (ms)
fr	Moyen (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
fr	Le temps moyen de ping en millisecondes pour atteindre l'équipement depuis que les compteurs ont été réinitialisés pour cet équipement.

en	Availability
fr	Disponibilité

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
fr	Le pourcentage de disponibilité basé sur le résultat des ping depuis que les compteurs ont été réinitialisés pour cet équipement.

en	Sync Devices
fr	Synchroniser les équipements

en	Click 'Continue' to delete the following Device Template(s).
fr	Cliquez sur' Continuer' pour supprimer le(s) modèle(s) d'équipement suivant(s).

en	Delete Device Template(s)
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Template(s). Optionally change the title for the new Device Template(s).
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour dupliquer le(s) modèle(s) d'équipement(s) suivant(s). Vous pouvez également modifier le titre du ou des nouveaux modèles de dispositif.

en	Duplicate Device Template(s)
fr	Modèle(s) d'appareil(s) dupliqué(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices associated with the selected Device Template(s). Note that this action may take some time depending on the number of Devices mapped to the Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour synchroniser les dispositifs associés au(x) modèle(s) de dispositif sélectionné(s). Notez que cette action peut prendre un certain temps en fonction du nombre de dispositifs mappés sur le modèle de dispositif.

en	Sync Devices to Device Template(s)
fr	Synchroniser les dispositifs sur le(s) modèle(s) de dispositif

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
fr	Cliquez sur 'Continuer' pour supprimer le modèle de graphique suivant qui sera dissocié du modèle d'équipement.

en	Graph Template Name: %s
fr	Nom du modèle de graphique : %s

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer les requêtes de données suivantes seront dissociées du modèle de dispositif.

en	Data Query Name: %s
fr	Nom de la requête : %s

en	Device Templates [edit: %s]
fr	Modèles d'équipement [éditer : %s]

en	Device Templates [new]
fr	Modèles d'équipement [nouveau]

en	Default Submit Button
fr	Bouton d'envoi par défaut

en	Add Graph Template to Device Template
fr	Ajouter un modèle de graphique au modèle d'équipement

en	No associated data queries.
fr	Aucune requête avancée associée.

en	Add Data Query to Device Template
fr	Ajouter une requête de données au modèle d'équipement

en	Delete Item from Device Template
fr	Supprimer le(s) modèle(s) d'équipement

en	Device Templates
fr	Modèles d'équipement

en	Class
fr	Classique

en	Has Devices
fr	Possède des équipements

en	Device Template Name
fr	Nom du modèle de l'équipement

en	The name of this Device Template.
fr	Le nom de ce modèle de d'équipement.

en	Device Class
fr	Règles des équipements

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
fr	La Classe de ce modèle d'équipement. Le nom de la Classe doit être représentatif de sa fonction.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
fr	L'identifiant interne de la base de données pour ce modèle d'équipement. Utile pour de l'automatisation ou du débogage.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
fr	Les modèles d'équipements en cours d'utilisation ne peuvent pas être supprimés. En cours d'utilisation signifie comme étant référencé par un dispositif.

en	Devices Using
fr	Equipement utilisés

en	The number of Devices using this Device Template.
fr	Le nombre d'équipements utilisant ce modèle d'équipements.

en	Unassigned
fr	Non attribué

en	No Device Templates Found
fr	Aucun modèle d'équipement trouvé

en	Not Logged In
fr	Non connecté

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
fr	Vous devez être connecté pour accéder à cette section de Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
fr	FATAL : Vous devez être connecté pour accéder à cette section de Cacti.

en	Login Again
fr	Se connecter de nouveau

en	Permission Denied
fr	Permission refusée

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
fr	Si vous pensez que c'est une erreur. Veuillez contacter votre administrateur Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette section de Cacti.

en	Installation In Progress
fr	Installation en cours

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
fr	Seuls les administrateurs Cacti disposant des droits d'installation et de mise à jour peuvent se connecter en ce moment

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
fr	Une installation ou une mise à niveau est en cours.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
fr	La dernière fois que ce collecteur a été entièrement synchronisé avec le site principal de Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
fr	Le Collecteur de données principal est passé à un statut Hors Ligne ou En cours de récupération

en	Save Successful.
fr	Sauvegarde réussie.

en	Save Failed.
fr	Sauvegarde échouée.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
fr	La sauvegarde a échoué en raison d'erreurs dans les champs de saisie (Vérifiez les champs en rouge).

en	Passwords do not match, please retype.
fr	Les mots de passe ne correspondent pas, veuillez resaisir.

en	You must select at least one field.
fr	Vous devez sélectionner au moins un champ.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
fr	Vous devez avoir activé l'authentification utilisateur intégrée pour utiliser cette fonctionnalité.

en	XML parse error.
fr	Erreur de traitement XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
fr	Le répertoire surligné n'existe pas. Veuillez entrer un répertoire valide.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
fr	Le fichier journal Cacti doit avoir l'extension '.log'.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
fr	L'entrée de données pour la méthode ne semble pas être sur la liste blanche.

en	Data Source does not exist.
fr	La source de données n'existe pas.

en	Username already in use.
fr	Nom d'utilisateur déjà utilisé.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
fr	Les phrases de passe de confidentialité SNMP v3 ne correspondent pas

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
fr	Les phrases de passe de l'authentification SNMP v3 ne correspondent pas.

en	XML: Cacti version does not exist.
fr	XML : La version Cacti n'existe pas.

en	XML: Hash version does not exist.
fr	XML : La version de hachage n'existe pas.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
fr	XML : Généré avec une version plus récente de Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
fr	XML : Impossible de trouver le code de type.

en	Username already exists.
fr	Le nom d’utilisateur existe déjà.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
fr	Le changement de nom d'utilisateur n'est pas autorisé pour le modèle désigné ou l'utilisateur invité.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
fr	La suppression par l'utilisateur n'est pas autorisée pour le modèle désigné ou l'utilisateur invité.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
fr	La suppression par l'utilisateur n'est pas autorisée pour l'utilisateur d'exportation de graphique désigné.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
fr	Le modèle de données comprend un profil de source de données supprimé. Veuillez sauvegarder à nouveau le modèle de données avec un profil de source de données existant.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
fr	Le modèle de graphique comprend le préfixe GPrint supprimé. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour identifier et/ou corriger.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
fr	Le modèle de graphique comprend les CDEF supprimés. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour identifier et/ou corriger.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
fr	Le modèle graphique comprend la méthode de saisie des données supprimée. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de données introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de dispositif introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	La requête de données n'a pas été trouvée lors de l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
fr	Modèle de graphique introuvable pendant l'exportation. Veuillez exécuter un script de réparation de base de données pour vous identifier.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
fr	Graphique non trouvé. Soit elle a été supprimée, soit votre base de données a besoin d'être réparée.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
fr	Les phrases de chiffrement SNMPv3 Auth Passphrases doivent comporter 8 caractères ou plus.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
fr	Certains graphiques n'ont pas été mis à jour. Impossible de changer l'appareil pour les graphiques basés sur Data Query.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
fr	Impossible de changer l'appareil pour les graphiques basés sur Data Query.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
fr	Certains paramètres ne sont pas sauvegardés. Consultez les messages ci-dessous. Vérifiez que les champs rouges ne contiennent pas d'erreurs.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
fr	Le fichier surligné n'existe pas. Veuillez entrer un nom de fichier valide.

en	All User Settings have been returned to their default values.
fr	Tous les réglages utilisateur ont été rétablis à leurs valeurs par défaut.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
fr	Le nom du champ suggéré n'a pas été saisi. Veuillez entrer un nom de champ et réessayer.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
fr	La valeur suggérée n'a pas été saisie. Veuillez entrer une valeur suggérée et réessayer.

en	You must select at least one object from the list.
fr	Vous devez sélectionner au moins un élément de la liste.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
fr	Modèle de dispositif mis à jour. N'oubliez pas de synchroniser les modèles pour apporter toutes les modifications aux dispositifs qui utilisent ce modèle de dispositif.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
fr	Sauvegarder Succès. Paramètres répliqués sur les collecteurs de données à distance.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
fr	Sauvegarder Failed. Les valeurs minimales doivent être inférieures à la valeur maximale.

en	Unable to change password. User account not found.
fr	Impossible de changer le mot de passe. Compte utilisateur introuvable.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
fr	Entrée de données sauvegardée. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode de saisie des données avant de créer des graphiques ou des sources de données.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
fr	Entrée de données sauvegardée. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode d'entrée de données avant que les collecteurs de données ne commencent à utiliser des champs d'entrée de données nouveaux ou modifiés.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
fr	Champ de saisie des données enregistré. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode de saisie des données avant de créer des graphiques ou des sources de données.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
fr	Champ de saisie des données enregistré. Vous devez mettre à jour les modèles de données faisant référence à cette méthode d'entrée de données avant que les collecteurs de données ne commencent à utiliser des champs d'entrée de données nouveaux ou modifiés.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
fr	Le fichier journal spécifié n'est pas un fichier journal ou d'archive Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
fr	Le fichier journal spécifié était un fichier archive Cacti et a été supprimé.

en	Cacti log purged successfully
fr	Les logs de Cacti ont été supprimés avec succès

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
fr	Si vous forcez un changement de mot de passe, vous devez également permettre à l'utilisateur de changer son mot de passe.

en	You are not allowed to change your password.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à changer votre mot de passe.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
fr	Impossible de déterminer la taille du champ mot de passe, veuillez vérifier les permissions de l'utilisateur db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
fr	Impossible d'augmenter la taille du champ du mot de passe, veuillez vérifier la permission de l'utilisateur db

en	LDAP/AD based password change not supported.
fr	Le changement de mot de passe basé sur LDAP/AD n'est pas pris en charge.

en	Password successfully changed.
fr	Changement de mot de passe réussi.

en	Unable to clear log, no write permissions
fr	Impossible d'effacer le journal, pas de permissions d'écriture

en	Unable to clear log, file does not exist
fr	Impossible d'effacer le journal, le fichier n'existe pas

en	CSRF Timeout, refreshing page.
fr	CSRF Timeout, page rafraîchissante.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
fr	Le délai d'attente CSRF s'est produit en raison de l'inactivité, la page a été rafraîchie.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
fr	Horodatage non valide. Sélectionner l'horodatage dans le futur.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
fr	Collecteur(s) de données synchronisé(s) pour le fonctionnement hors ligne

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
fr	Collecteur(s) de données introuvable(s) lors de la tentative de synchronisation

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
fr	Impossible d'établir une connexion MySQL avec Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
fr	La synchronisation du Data Collector doit être lancée à partir du serveur Cacti principal.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
fr	La synchronisation n'inclut pas le serveur de base de données central Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
fr	Lors de l'enregistrement d'un collecteur de données distant, le nom d'hôte de la base de données doit être unique par rapport à tous les autres.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
fr	Le nom d'hôte de votre base de données distante doit être autre chose que " localhost " pour chaque collecteur de données distant.

en	Path variables on this page were only saved locally.
fr	Les variables de chemin sur cette page n'étaient enregistrées que localement.

en	Report Saved
fr	Rapport enregistré

en	Report Save Failed
fr	Rapport Enregistrer l'échec

en	Report Item Saved
fr	Élément du rapport enregistré

en	Report Item Save Failed
fr	Échec de l'enregistrement d'un élément du rapport

en	Graph was not found attempting to Add to Report
fr	Le graphique n'a pas été trouvé essayant d'ajouter au rapport

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
fr	Impossible d'ajouter des graphiques. L'utilisateur actuel n'est pas propriétaire

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
fr	Impossible d'ajouter tous les graphiques. Voir le message d'erreur pour plus de détails.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
fr	Vous devez sélectionner au moins un graphique à ajouter à un rapport.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
fr	Tous les graphiques ont été ajoutés au rapport. Les graphiques en double avec la même période de temps ont été ignorés.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
fr	Poller Resource Cache effacé. Le collecteur de données principal sera reconstruit au début du prochain scrutin, et les collecteurs de données à distance se synchroniseront par la suite.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
fr	Permission refusée. Vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action demandée.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
fr	La page n'est pas définie. Par conséquent, il ne peut pas être affiché.

en	Unexpected error occurred
fr	Une erreur inattendue s'est produite

en	Function
fr	Fonction

en	Special Data Source
fr	Source de données spéciale

en	Custom String
fr	Chaîne personnalisée

en	Current Graph Item Data Source
fr	Source des données des postes du graphique en cours

en	Script/Command
fr	Script/Commande

en	Script Server
fr	Serveur de script

en	Index Count
fr	Comptage d'index

en	Verify All
fr	Tout vérifier

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
fr	Toutes les réindexations seront manuelles ou gérées par le biais de scripts ou d'équipements d'automatisation.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
fr	Lorsque le temps de disponibilité SNMP des périphériques revient en arrière, une réindexation sera effectuée.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
fr	Lorsque le nombre d'index des requêtes change, une réindexation est effectuée.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
fr	A chaque cycle d'interrogation, une réindexation sera réalisée. Très coûteux.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
fr	Nom du champ SNMP (Dropdown)

en	SNMP Field Value (From User)
fr	Valeur du champ SNMP (de l'utilisateur)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
fr	Type de sortie SNMP (Dropdown)

en	Normal

en	Light
fr	Clair

en	Mono

en	North
fr	Nord

en	South
fr	Sud

en	West
fr	Ouest

en	East
fr	Est

en	Left
fr	Gauche

en	Right
fr	Droite

en	Justified
fr	Justifié

en	Center
fr	Centre

en	Top -> Down
fr	Haut -> Bas

en	Bottom -> Up
fr	Bas -> Haut

en	Numeric
fr	Numérique

en	Timestamp
fr	Horodatage

en	Duration
fr	Durée

en	Not In Use
fr	Pas utilisé

en	Version %d

en	[None]
fr	[Aucun]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
fr	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
fr	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
fr	AES-256

en	Logfile Only
fr	Fichier journal seulement

en	Logfile and Syslog/Eventlog
fr	Fichier journal et journal des systèmes/événements

en	Syslog/Eventlog Only
fr	Syslog/Eventlog uniquement

en	SNMP getNext
fr	SNMP GetNext

en	ICMP Ping
fr	Ping ICMP

en	TCP Ping
fr	Ping TCP

en	UDP Ping
fr	Ping UDP

en	NONE - Syslog Only if Selected
fr	AUCUNE - Syslog seulement si sélectionné

en	LOW - Statistics and Errors
fr	FAIBLE - Statistiques et erreurs

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
fr	MEDIUM - Statistiques, erreurs et résultats

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
fr	ÉLEVÉE - Statistiques, erreurs, résultats et principaux événements d'E/S

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
fr	CORRIGER - Statistiques, erreurs, résultats, E/S et flux de programmes

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
fr	DEVEL - Niveau développeur DEBUG

en	Selected Poller Interval
fr	Intervalle de sondage sélectionné

en	Every %d Seconds
fr	Toutes les %d secondes

en	Every Minute
fr	Toutes les minutes

en	Every %d Minutes
fr	Toutes les %d minutes

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Every %d Hours
fr	Toutes les %d heures

en	Every %d Day
fr	Tous les %d jours

en	%0.1f Minutes
fr	%0.1f minutes

en	%d Year
fr	%d année

en	Disabled/Manual
fr	Désactivé/Manuel

en	Every day
fr	Chaque jour

en	1 Thread
fr	%d Thread(s)

en	Builtin Authentication
fr	Méthode d'authentification intégrée

en	Web Basic Authentication
fr	Méthode d'authentification Web Basic

en	LDAP Authentication
fr	Méthode d'authentification par LDAP

en	Multiple LDAP/AD Domains
fr	Domaines LDAP/AD multiples

en	Active Directory
fr	Répertoire actif

en	LDAPS
fr	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
fr	Difficile

en	Demand
fr	Demande

en	Allow
fr	Autoriser

en	Try
fr	Essayer

en	No Searching
fr	Pas de recherche

en	Anonymous Searching
fr	Recherche anonyme

en	Specific Searching
fr	Recherche spécifique

en	Enabled (strict mode)
fr	Activé (mode strict)

en	Operator
fr	Opérateur

en	Another CDEF
fr	Autre CDEF

en	Inherit Parent Sorting
fr	Hériter le tri parent-héritier

en	Manual Ordering (No Sorting)
fr	Tri manuel (pas automatique)

en	Alphabetic Ordering
fr	Tri alphabétique

en	Natural Ordering
fr	Tri naturel

en	Numeric Ordering
fr	Tri numérique

en	Header
fr	En-tête

en	Graph
fr	Graphique

en	Data Query Index
fr	Index des requêtes de données

en	Current Graph Item Polling Interval
fr	Graphique Graphique actuel Intervalle d'interrogation des éléments

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données (ne pas inclure les doublons)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données (doublons inclus)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
fr	Toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons) Intervalle d'interrogation

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
fr	Toutes les sources de données similaires (y compris les doublons)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
fr	Élément courant de source de données : Valeur minimum

en	Current Data Source Item: Maximum Value
fr	Élément courant de source de données : Valeur maximum

en	Graph: Lower Limit
fr	Graphique : Limite basse

en	Graph: Upper Limit
fr	Graphique : Limite haute

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données (ne pas inclure les doublons)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données (y compris les doublons)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données similaires (ne pas inclure les doublons)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
fr	Nombre de toutes les sources de données similaires (y compris les doublons)

en	Main Console
fr	Console

en	Console Page
fr	Page Console

en	New Graphs
fr	Nouveau graphique

en	Management
fr	Gestion

en	Sites

en	Trees
fr	Arbres

en	Data Collection
fr	Collecte des données

en	Data Collectors
fr	Collecteurs de données

en	Aggregate
fr	Agrégat

en	Automation
fr	Automatisation

en	Discovered Devices
fr	Equipements trouvés

en	Device Rules
fr	Règles des équipements

en	Presets
fr	Préréglages

en	Data Profiles
fr	Profils des données

en	VDEFs

en	Import/Export
fr	Importer/Exporter

en	Import Templates
fr	Importer des modèles

en	Import Packages
fr	Importer des modèles

en	Export Templates
fr	Exporter les modèles

en	Configuration

en	Settings
fr	Paramètres

en	Users
fr	Utilisateurs

en	User Groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en	User Domains
fr	Domaines utilisateur

en	Utilities
fr	Utilitaires

en	System Utilities
fr	Utilitaires systèmes

en	External Links
fr	Liens externes

en	Troubleshooting
fr	Dépannage

en	Support

en	Access Points, Controllers
fr	Points d'Accès, Contrôleurs

en	Application Related
fr	Appliquer les règles d'automatisation

en	Cacti Related
fr	Rapport Cacti

en	Database Related
fr	Etat de la base de données

en	Facilities Related
fr	Installations connexes

en	Generic Device
fr	Niveau Log générique

en	HPC/Grid Computing
fr	Options de Grille

en	Hypervisor Related
fr	Lié à l'hyperviseur

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.
fr	OIT, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
fr	Liées aux licences

en	Linux Related
fr	Lié à Linux

en	Load Balancer
fr	Équilibrage des charges

en	Network Switch
fr	Filtres réseau

en	Network Router
fr	Filtres réseau

en	NAS/SAN Related
fr	Lié À NAS/SAN

en	Network Firewalls
fr	Pare-feu Réseau

en	Power Related PDUs/STS, etc.
fr	PDU/STS liés à l'alimentation, etc.

en	Printer Related
fr	Lié aux Imprimantes

en	Storage Related
fr	Lié au stockage

en	Telco Related
fr	Sélection du modèle

en	Web Server Related
fr	Lié au serveur Web

en	Windows Related
fr	Lié à Windows

en	UPS Related
fr	Lié à UPS

en	All Lines
fr	Toutes les lignes

en	%d Lines
fr	%d lignes

en	Console Access
fr	Accès console

en	Realtime Graphs
fr	Graphiques en temps réel

en	Update Profile
fr	Mettre à jour le profil

en	Users/Groups
fr	Groupes d'utilisateurs

en	Settings/Utilities
fr	Réglages/utilitaires

en	Installation/Upgrades
fr	Installation/Mise à niveau

en	Sites/Devices/Data
fr	Sites/Dispositifs/Données

en	Spike Handling
fr	Réglages Spike Kill

en	Log Administration
fr	Administration des logs

en	Log Viewing
fr	Visualisation du journal

en	Reports Administration
fr	Administration des logs

en	Reports Creation
fr	Création de rapports

en	Show Graph Action Icons
fr	Afficher le titre du graphique

en	Show User Help Links
fr	Afficher les liens d'aide utilisateur

en	Plugin Administration
fr	Administration des logs

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	Template Editor
fr	Éditeur de Template/Modèle

en	General Administration
fr	Administration générale

en	System Administration
fr	Gestion du système

en	CDEF

en	CDEF Item
fr	Point du CDEF

en	GPRINT Preset
fr	GPRINT Préréglage

en	Data Input Field
fr	Champ de saisie des données

en	Data Source Profile
fr	Profil des sources de données

en	Data Template Item
fr	Poste de modèle de données

en	Graph Template Item
fr	Élément de modèle de graphique

en	Graph Template Input
fr	Saisie d'un modèle de graphique

en	VDEF

en	VDEF Item
fr	VDEF Point

en	Last Half Hour
fr	Dernière demi-heure

en	Last Hour
fr	Dernière heure

en	Last %d Hours
fr	%d dernières heures

en	Last Day
fr	24 dernières heures

en	Last %d Days
fr	%d derniers jours

en	Last Week
fr	7 derniers jours

en	Last %d Weeks
fr	%d dernières semaines

en	Last Month
fr	30 derniers jours

en	Last %d Months
fr	%d derniers mois

en	Last Year
fr	Sur une année

en	Last %d Years
fr	%d dernières années

en	Day Shift
fr	En journée

en	This Day
fr	Ce jour

en	This Week
fr	Cette semaine

en	This Month
fr	Ce mois-ci

en	This Year
fr	Cette année

en	Previous Day
fr	Jour précédent

en	Previous Week
fr	Semaine précédente

en	Previous Month
fr	Mois précédent

en	Previous Year
fr	Année précédente

en	%d Min
fr	%d min

en	Month Number, Day, Year
fr	Mois Nombre, jour, année

en	Month Name, Day, Year
fr	Mois Nom, jour, année

en	Day, Month Number, Year
fr	Jour, mois Nombre, année

en	Day, Month Name, Year
fr	Jour, mois Nom, année

en	Year, Month Number, Day
fr	Année, Mois Nombre, Jour

en	Year, Month Name, Day
fr	Année, Mois Nom, Jour

en	After Boost
fr	Après l'impulsion

en	%d MBytes
fr	d Mo octets %d

en	1 GByte

en	%s GBytes
fr	GBytes %s

en	%d GBytes
fr	GBytes %d

en	2,000 Data Source Items
fr	2 000 Éléments de source de données

en	5,000 Data Source Items
fr	5 000 Éléments de source de données

en	10,000 Data Source Items
fr	10 000 Éléments de source de données

en	15,000 Data Source Items
fr	15 000 Éléments de source de données

en	25,000 Data Source Items
fr	25 000 Éléments de source de données

en	50,000 Data Source Items (Default)
fr	50 000 éléments de source de données (par défaut)

en	100,000 Data Source Items
fr	100 000 Éléments de source de données

en	200,000 Data Source Items
fr	200 000 Éléments de source de données

en	400,000 Data Source Items
fr	400 000 Éléments de source de données

en	2 Hours
fr	2 heures

en	4 Hours
fr	4 heures

en	6 Hours
fr	6 heures

en	%s Hours
fr	%s heures

en	%d GByte
fr	GBytes %d

en	Unlimited
fr	Illimité

en	%s Minutes
fr	%s minutes

en	1 Megabyte
fr	1 Mégaoctet

en	%d Megabytes
fr	megabytes

en	Send Now
fr	Envoyer maintenant

en	Take Ownership
fr	Prendre possession

en	Inline PNG Image
fr	Image PNG en ligne

en	Inline JPEG Image
fr	Image JPEG en ligne

en	Inline GIF Image
fr	Image GIF en ligne

en	Attached PNG Image
fr	Image PNG jointe

en	Attached JPEG Image
fr	Image JPEG jointe

en	Attached GIF Image
fr	Image GIF jointe

en	Inline PNG Image, LN Style
fr	Image PNG en ligne, style LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
fr	Image JPEG en ligne, style LN

en	Inline GIF Image, LN Style
fr	Image GIF en ligne, style LN

en	Text
fr	Texte

en	Tree
fr	Arbre

en	Horizontal Rule
fr	Règle horizontale

en	left
fr	gauche

en	center
fr	centre

en	right
fr	droite

en	Minute(s)

en	Hour(s)
fr	Heure(s)

en	Day(s)
fr	Jour(s)

en	Week(s)
fr	Semaine(s)

en	Month(s), Day of Month
fr	Mois(s), Jour du mois

en	Month(s), Day of Week
fr	Mois, Jour de la semaine

en	Year(s)
fr	Année(s)

en	Keep Graph Types
fr	Conserver les types de graphiques

en	Keep Type and STACK
fr	Conserver le type et STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
fr	Convertir en graphique AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
fr	Convertir en graphique LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
fr	Convertir en graphique LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
fr	Convertir en graphique LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
fr	Convertir en graphique LINE1/STACK

en	Convert to LINE2/STACK Graph
fr	Convertir en graphique LINE2/STACK

en	Convert to LINE3/STACK Graph
fr	Convertir en graphique LINE3/STACK

en	No Totals
fr	Pas de totaux

en	Print All Legend Items
fr	Afficher tous les éléments de la légende

en	Print Totaling Legend Items Only
fr	Afficher seulement les éléments de la légende des totaux

en	Total Similar Data Sources
fr	Total des sources de données similaires

en	Total All Data Sources
fr	Total de toutes les sources de données

en	No Reordering
fr	Pas de réorganisation

en	Data Source, Graph
fr	Source des données, graphique

en	Graph, Data Source
fr	Graphique, Source des données

en	Base Graph Order
fr	L'ordre des graphiques par défaut

en	contains
fr	contient

en	does not contain
fr	ne contient pas

en	begins with
fr	commence par

en	does not begin with
fr	ne commence pas par

en	ends with
fr	se termine par

en	does not end with
fr	ne termine pas par

en	matches
fr	corresponds

en	is not equal to
fr	n’est pas égal à

en	is less than
fr	est inférieur à

en	is less than or equal
fr	Est inférieur ou égal à

en	is greater than
fr	est supérieur à

en	is greater than or equal
fr	Est supérieur ou égal à

en	is unknown
fr	Inconnu

en	is not unknown
fr	Inconnu

en	is empty
fr	est vide

en	is not empty
fr	n'est pas vide

en	matches regular expression
fr	correspond à l'expression rationnelle

en	does not match regular expression
fr	ne correspond pas à l'expression régulière

en	Fixed String
fr	Chaîne fixe

en	Every 1 Hour
fr	Toutes les 1 heure

en	Every Day
fr	Tous les jours

en	Every Week
fr	Chaque semaine

en	Every %d Weeks
fr	Toutes les %d semaines

en	Jan

en	Feb
fr	Fév

en	Mar

en	Apr
fr	Avr

en	May
fr	Mai

en	Jun
fr	Juin

en	Jul
fr	Juil

en	Aug
fr	Août

en	Sep

en	Oct

en	Nov

en	Dec
fr	Déc

en	Use the First Handler Found
fr	Utiliser le gestionnaire PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire Oscarotero GetText

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
fr	Utiliser le gestionnaire GetText de MonoTranslator

en	Sun
fr	Dim

en	Mon
fr	Lun

en	Tue
fr	Mar

en	Wed
fr	Mer

en	Thu
fr	Jeu

en	Fri
fr	Ven

en	Sat
fr	Sam

en	Arabic
fr	Arabe

en	Bulgarian
fr	Bulgare

en	Chinese (China)

en	Chinese (Taiwan)

en	Dutch
fr	Néerlandais

en	English
fr	Anglais

en	French
fr	Français

en	German
fr	Allemand

en	Greek
fr	Grec

en	Hebrew
fr	Hébreu

en	Hindi

en	Italian
fr	Italien

en	Japanese
fr	Japonais

en	Korean
fr	Coréen

en	Polish
fr	Polonais

en	Portuguese
fr	Portugais

en	Portuguese (Brazil)
fr	Portugais (Brézil)

en	Russian
fr	Russe

en	Spanish
fr	Espagnol

en	Swedish
fr	Suédois

en	Turkish
fr	Turc

en	Vietnamese
fr	Vietnamien

en	Classic
fr	Classique

en	Modern
fr	Moderne

en	Dark
fr	Sombre

en	Paper-plane
fr	Avion-papier

en	Paw
fr	Patte

en	Sunrise
fr	Lever du soleil

en	[Fail]
fr	[echec]

en	[Warning]
fr	ATTENTION :

en	[Restart]
fr	Limité

en	[Success]
fr	succès

en	[Skipped]

en	User Profile (Edit)
fr	Profil de l'utilisateur (Modifier)

en	Tree Mode
fr	Mode arbre

en	List Mode
fr	Mode liste

en	Console

en	Graph Management
fr	Gestion du graphique

en	(Edit)
fr	(Editer)

en	Graph Items
fr	Éléments graphiques

en	Create New Graphs
fr	Créer de nouveaux graphiques

en	Create Graphs from Data Query
fr	Créer un graphique à partir d'une interrogation avancée

en	(Remove)
fr	(Supprimer)

en	View Log
fr	Afficher les logs

en	Graph Trees
fr	Arbres des graphiques

en	Graph Template Items
fr	Elements de modèle de graphique

en	Round Robin Archives
fr	Archives Round Robin

en	Data Input Fields
fr	Champs de saisie des données

en	(Remove Item)
fr	(Retirer l'élément)

en	RRD Cleaner
fr	Nettoyant RRD

en	List unused Files
fr	Liste des fichiers inutilisés

en	RRD Check
fr	Exécuter le contrôle

en	View Data Query Cache
fr	Afficher le cache de requête de données

en	Clear Log
fr	Effacer le contenu du journal de connexion

en	View User Log
fr	Afficher le journal de l'utilisateur

en	Clear User Log
fr	Effacer le journal de l'utilisateur

en	Technical Support
fr	Support technique et services professionnels

en	Boost Status
fr	Statut de Boost

en	View SNMP Agent Cache
fr	Voir la mise en cache de l'agent SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
fr	Afficher le journal des notifications de l'agent SNMP

en	VDEF Items
fr	Articles VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
fr	Voir les récepteurs d'avis SNMP

en	Cacti Settings
fr	Paramètres de Cacti

en	External Link
fr	Lien externe

en	(Action)
fr	Action:

en	Cacti Help
fr	Accueil Cacti

en	Export Results
fr	Résultat de l'exportation

en	Reporting
fr	Rapport

en	Report Add
fr	Ajouter un rapport

en	Report Delete
fr	Supprimer le rapport

en	Report Edit
fr	Editer le rapport

en	Report Edit Item
fr	Editer un élément du rapport

en	Color Template Items
fr	Éléments de modèle de couleur

en	Graph Rule Items
fr	Postes de règle graphique

en	Tree Rule Items
fr	Éléments de règle de l'arborescence

en	days
fr	jours

en	hrs

en	mins
fr	minutes

en	secs

en	hours
fr	heures

en	minutes

en	seconds
fr	secondes

en	SNMP Version
fr	Version de SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
fr	Choisissez la version SNMP pour cet hôte.

en	SNMP Community String
fr	Communauté SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
fr	Saisissez la communauté de lecture SNMP pour cet équipement.

en	SNMP Security Level
fr	Niveau de sécurité SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
fr	Niveau de sécurité SNMP v3 à utiliser lors de l'interrogation de cet équipement.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
fr	Protocole SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
fr	Choisissez le protocole d'autorisation SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
fr	Nom d'utilisateur SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
fr	Nom d'utilisateur SNMP v3 pour cet équipement.

en	SNMP Password (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
fr	Mot de passe SNMP v3 pour cet équipement.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
fr	Protocole de chiffrement SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
fr	Choisissez le protocole de chiffrement SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
fr	Choisissez le mot de passe SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
fr	Contexte SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
fr	Entrez le Contexte SNMP à utiliser pour cet équipement.

en	SNMP Engine ID (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
fr	Entrez le SNMP v3 Engine ID à utiliser pour cet équipement. Laissez ce champ vide pour utiliser le SNMP Engine ID défini par le récepteur de notification SNMPv3.

en	SNMP Port
fr	Port SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
fr	Saisissez le numéro de port UDP à utiliser pour le SNMP (par défaut, c'est le port UDP 161).

en	SNMP Timeout
fr	Délai maximum pour le SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
fr	Le temps maximum (en ms) que Cacti attendra pour une réponse SNMP (ne fonctionne pas avec php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
fr	Nombre maximum d'OID par requête GET

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
fr	Spécifie le nombre d'OIDs qui peuvent être obtenus dans une seule requête SNMP Get.

en	%d OID
fr	OID

en	%d OID's
fr	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
fr	Répétitions maximales de marche en vrac

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
fr	Pour les périphériques SNMPv2 et SNMPv3, la taille maximale des répétitions SNMP Bulk Walk. La valeur par défaut est 'Auto Detect on Re-Index'. Pour les très gros commutateurs, les serveurs hautes performances, les réseaux de trames Jumbo ou pour les connexions WAN à latence élevée, l'augmentation de cette valeur peut augmenter les performances de l'interrogateur. Plus de données sont regroupées dans un seul paquet SNMP, ce qui peut réduire le temps d'exécution des requêtes de données. Cependant, certains appareils peuvent refuser complètement de répondre aux paquets dont la taille de répétition maximale est trop grande. Cela peut être particulièrement vrai pour les appareils de type IoT de faible puissance ou les appareils informatiques intégrés plus petits. Une attention particulière à la MTU globale du chemin de réseau doit également être prise en compte, car la définition d'une valeur trop élevée pourrait entraîner une fragmentation des paquets.

en	Auto Detect on Re-Index
fr	Détection automatique lors de la réindexation

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
fr	Détection/réglage automatique lors du premier réindexation

en	%d Repitition
fr	%d Répétition

en	%d Repetitions
fr	%d Répétitions

en	SNMP Retries
fr	Tentatives SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
fr	Le nombre maximum de tentatives pour atteindre un équipement en SNMP avant d'abandonner.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
fr	Un nom utile pour ce profil de stockage de données et de sondage.

en	New Profile
fr	Nouveau profil

en	Polling Interval
fr	Intervalle d'Attente Active

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
fr	La fréquence à laquelle les données seront recueillies à partir de la source de données ?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
fr	Combien de temps les données peuvent être manquantes avant que RRDtool n'enregistre des données inconnues. Augmentez cette valeur si votre source de données est instable et que vous souhaitez reporter d'anciennes données plutôt que d'afficher des lacunes dans vos graphiques. Cette valeur est multipliée par le facteur X-Files pour déterminer le temps réel.

en	X-Files Factor
fr	Facteur X-Files

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
fr	La quantité de données inconnues qui peuvent encore être considérées comme connues.

en	Consolidation Functions
fr	Fonctions de consolidation

en	How data is to be entered in RRAs.
fr	la façon dont les données doivent être saisies dans les ERR.

en	Is this the default storage profile?
fr	S'agit-il du profil de stockage par défaut ?

en	RRDfile Size (in Bytes)
fr	Taille du fichier RRD (en octets)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
fr	D'après le nombre de lignes dans toutes les RRA et le nombre de fonctions de consolidation sélectionnées, la taille de l'ensemble dans le fichier RRD.

en	New Profile RRA
fr	Nouveau profil RRA

en	Aggregation Level
fr	Niveau d'agrégation

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
fr	Le nombre d'échantillons requis avant de remplir une rangée dans la spécification RRA. La première RRA doit toujours avoir une valeur de 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
fr	Combien de générations de données sont conservées dans le RRA.

en	Default Timespan
fr	Délai par défaut

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
fr	Lors de l'affichage d'un graphique basé sur l'ARR en question, l'intervalle de temps par défaut à afficher pour ce graphique.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
fr	En fonction du niveau d'agrégation, des lignes et de l'intervalle d'interrogation, la quantité de données qui sera conservée dans l'ERR.

en	RRA Size (in Bytes)
fr	Taille RRA (en octets)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
fr	Selon le nombre de lignes et le nombre de fonctions de consolidation sélectionnées, la taille de ce RRA dans le fichier RRD.

en	A useful name for this CDEF.
fr	Un nom pratique de ce CDEF.

en	The name of this Color.
fr	Le nom de cette couleur.

en	Hex Value
fr	Valeur hexadécimale

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
fr	La valeur héxadécimale de cette couleur; plage valide : 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
fr	Toute couleur nommée doit être en lecture seule.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
fr	Entrez un nom significatif pour cette méthode de saisie de données.

en	Input Type
fr	Type d'entrée

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
fr	Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser pour collecter les données pour cette méthode d'acquisition des données.

en	Input String
fr	Chaine d'entrée

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
fr	Les données qui sont envoyées au script, qui incluent le chemin complet vers le script et les sources d'entrée entre parenthèses.

en	White List Check
fr	Vérification de la liste blanche

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
fr	Le résultat de la vérification de l'espace blanc pour la méthode d'entrée spécifique. Si la chaîne d'entrée change et que le fichier Whitelist n'est pas mis à jour, les graphiques ne pourront pas être créés.

en	Field [%s]
fr	Champ [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
fr	Sélectionnez la zone associée dans le champ %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
fr	Saisissez un nom pour ce champ %s. Note : Si vous utilisez des paires de valeur/nom dans votre script, par exemple : NOM:VALEUR, il est important que le nom corresponde au nom de votre champ de sortie de manière identique au nom ou aux noms de sortie du script.

en	Update RRDfile
fr	Mise à jour du fichier RRD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
fr	Si les données de cette zone d'édition doivent être saisies dans le fichier RRD.

en	Regular Expression Match
fr	Expression régulière

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
fr	Si vous souhaitez qu'une certaine expression régulière soit comparée aux données d'entrée, saisissez-la ici (format preg_match).

en	Allow Empty Input
fr	Authoriser les entrées vides

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
fr	Cochez ici si vous voulez autoriser la saisie NULL dans ce champ par l'utilisateur.

en	Special Type Code
fr	Code de type spécial

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
fr	Si ce champ doit être traité spécialement par les modèles d'hôte, indiquez-le ici. Les mots-clés valides pour ce champ sont %s

en	The name given to this data template.
fr	Le nom de ce modèle de données.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
fr	Choisissez un nom pour cette source de données. Il peut inclure des variables de remplacement telles que |host_description| ou |query_fieldName|. Pour une liste complète des étiquettes de remplacement prises en charge, veuillez consulter la documentation Cacti.

en	Data Source Path
fr	Chemin de la source de données

en	The full path to the RRDfile.
fr	Le chemin complet vers le fichier RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
fr	Script/source utilisé pour collecter les données de cette source de données.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
fr	Sélectionne le profil de la source de données. Le Profil de la source de données contrôle l'intervalle d'interrogation, l'agrégation des données et la politique de conservation pour les sources de données résultantes.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
fr	Le temps en secondes entre les mises à jour escomptées.

en	Data Source Active
fr	Source des données active

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
fr	Si Cacti devrait recueillir des données pour cette source de données ou non.

en	Internal Data Source Name
fr	Nom interne de la source de données

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
fr	Choisissez un nom unique pour représenter cette donnée dans le fichier RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
fr	Valeur minimale ("U" pour Pas de minimum)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
fr	La valeur minimale des données dont la collecte est autorisée.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
fr	Valeur maximale ("U" pour Pas de Maximum)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
fr	La valeur maximale des données dont la collecte est autorisée.

en	Data Source Type
fr	Type de source de données

en	How data is represented in the RRA.
fr	Comment les données sont représentées dans le RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
fr	Temps maximum qui peut s'écouler avant que les données ne soient saisies comme " inconnues ". (Habituellement 2x300=600)

en	Not Selected
fr	Non sélectionné

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
fr	Lorsque les données sont recueillies, les données de ce champ seront placées dans cette source de données.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
fr	Entrez un nom pour ce préréglage GPRINT, assurez-vous qu'il s'agit de quelque chose que vous reconnaissez.

en	GPRINT Text
fr	Texte GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
fr	Entrez ici la chaîne GPRINT personnalisée.

en	Common Options
fr	Options communes

en	Title (--title)
fr	Titre (--titre)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
fr	Le nom qui est imprimé sur le graphique. Il peut inclure des variables de remplacement telles que |host_description| ou |query_fieldName|. Pour une liste complète des étiquettes de remplacement prises en charge, veuillez consulter la documentation Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
fr	Étiquette verticale (--étiquette verticale)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
fr	Le label imprimmé verticalement à la gauche du grapique.

en	Image Format (--imgformat)
fr	Format de l'image (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
fr	Le type de graphique généré ; PNG, GIF ou SVG. La sélection du type d'image du graphique est très dépendante de RRDtool.

en	Height (--height)
fr	Hauteur (--hauteur)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
fr	La hauteur (en pixels) de la zone du graphique à l'intérieur du graphique. Cette zone n'inclut pas la légende, les légendes des axes ou le titre.

en	Width (--width)
fr	Largeur (--largeur)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
fr	La largeur (en pixels) de la zone du graphique à l'intérieur du graphique. Cette zone n'inclut pas la légende, les légendes des axes ou le titre.

en	Base Value (--base)
fr	Valeur de base (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
fr	Doit être réglé sur 1024 pour la mémoire et 1000 pour les mesures de trafic.

en	Slope Mode (--slope-mode)
fr	Mode pente (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
fr	L'utilisation du mode Pente permet d'uniformiser la forme des graphiques au détriment d'une partie de la résolution à l'écran.

en	Scaling Options
fr	Options de mise à l'échelle

en	Auto Scale
fr	Mise à l'échelle automatique

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
fr	Mise à l'échelle automatique de l'axe des y au lieu de définir une limite supérieure et inférieure. Remarque : si vous cochez cette case, les limites supérieure et inférieure seront ignorées.

en	Auto Scale Options
fr	Options d'échelle automatique

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
fr	Utiliser <br> --alt-autoscale pour mettre à l'échelle le minimum absolu et le maximum <br> --alt-autoscale-max pour mettre à l'échelle la valeur maximale, en utilisant une limite inférieure donnée <br> --alt-autoscale-min pour mettre à l'échelle la valeur minimale, en utilisant une limite supérieure donnée <br> --alt-autoscale (avec limites) pour mettre à l'échelle les limites inférieure et supérieure (par défaut RRDtool) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
fr	Utiliser --alt-autoscale (sans tenir compte des limites données)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
fr	Utiliser --alt-autoscale-max (en acceptant une limite inférieure)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
fr	Utiliser --alt-autoscale-min (en acceptant une limite supérieure)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
fr	Utiliser --alt-autoscale (acceptant les deux limites, RRDtool par défaut)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
fr	Échelle logarithmique (--logarithmique)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
fr	Utiliser une mise à l'échelle logarithmique sur l'axe des y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
fr	Unités SI pour l'échelle logarithmique (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
fr	Utiliser les unités SI pour la mise à l'échelle logarithmique au lieu d'utiliser la notation exponentielle.<br> Note : Les graphiques linéaires utilisent la notation SI par défaut.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
fr	Mode frontières rigides (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
fr	N'augmentez pas les limites inférieure et supérieure si le graphique contient une valeur en dehors de la plage valide.

en	Upper Limit (--upper-limit)
fr	Limite supérieure (--limite supérieure)

en	The maximum vertical value for the graph.
fr	La valeur verticale maximale du graphique.

en	Lower Limit (--lower-limit)
fr	Limite inférieure (--limite inférieure)

en	The minimum vertical value for the graph.
fr	La valeur verticale minimale du graphique.

en	Grid Options
fr	Options de Grille

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
fr	Unit Grid Value (--unit/----y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
fr	Règle la valeur de l'exposant sur l'axe Y pour les nombres. Remarque : Cette option est obsolète et remplacée par l'option --y-grid. Dans cette option, les lignes de grille de l'axe des Y apparaissent à chaque pas de grille. Les étiquettes sont placées sur toutes les lignes du facteur d'étiquetage.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
fr	Unité Valeur de l'exposant (--unités-exposant)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
fr	Quelle unité Cacti devrait utiliser sur l'axe Y. Utilisez 3 pour tout afficher en "k" ou -6 pour tout afficher en "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length &lt;length&gt;)
fr	Unit Length (--units-length &lt;length&gt ;)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
fr	Combien de chiffres l'outil RRDtool doit-il comporter pour les étiquettes de l'axe des y ? Vous devrez peut-être utiliser cette option pour gagner suffisamment d'espace une fois que vous aurez commencé à manipuler l'étiquetage de l'axe des y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
fr	Pas de Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
fr	Afin d'éviter les effets de flou d'anticrénelage, RRDtool utilise des points d'encliquetage sur les pixels de résolution de l'appareil, ce qui permet d'obtenir une apparence plus nette. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez utiliser ce commutateur pour désactiver ce comportement. <br><strong>Note : </strong>L'ajustement de grille est désactivé pour les sorties PDF, EPS, SVG par défaut.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
fr	Grille alternative Y (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
fr	L'algorithme garantit que vous avez toujours une grille, qu'il y a suffisamment mais pas trop de lignes de grille et que la grille est métrique. Ce paramètre vous assurera également d'avoir suffisamment de décimales affichées même si votre graphique va de 69.998 à 70.001.<br><strong>Note : </strong>Ce paramètre peut interférer avec les options --alt-autoscale.

en	Axis Options
fr	Options d'axe

en	Right Axis (--right-axis &lt;scale:shift&gt;)
fr	Axe droit (--axe droit &lt;scale:shift&gt ;)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
fr	Un deuxième axe sera dessiné à droite du graphique. Elle est liée à l'axe gauche par l'intermédiaire des paramètres d'échelle et de décalage.

en	Right Axis Label (--right-axis-label &lt;string&gt;)
fr	Étiquette de l'axe droit (--étiquette de l'axe droit &lt;string&gt ;)

en	The label for the right axis.
fr	L'étiquette pour l'axe droit.

en	Right Axis Format (--right-axis-format &lt;format&gt;)
fr	Format de l'axe droit (format de l'axe droit &lt;format&gt ;)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
fr	Par défaut, le format des étiquettes des axes est déterminé automatiquement. Si vous voulez le faire vous-même, utilisez cette option avec les mêmes arguments %lf que vous connaissez des commandes PRINT et GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter &lt;formatname&gt;)
fr	Formatter de l'axe droit (---formatter du format de l'axe droit &lt;formatname&gt ;)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
fr	Lorsque vous configurez l'étiquetage de l'axe droit, appliquez une règle au format de données. Les formats pris en charge comprennent "numérique" où les données sont traitées comme numériques, "horodatage" où les valeurs sont interprétées comme des horodatages UNIX (nombre de secondes depuis janvier 1970) et exprimées au format strftime (par défaut "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Voir aussi les formats --unités-longueur et --axe droit. Enfin, la "durée", où les valeurs sont interprétées comme la durée en millisecondes. Le formatage suit les règles de valstrfduration qualifiées PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter &lt;formatname&gt;)
fr	Formatter de l'axe gauche (--formatter de l'axe gauche &lt;formatname&gt ;)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
fr	Lorsque vous configurez l'étiquetage de l'axe gauche, appliquez une règle au format de données. Les formats pris en charge comprennent "numérique" où les données sont traitées comme numériques, "horodatage" où les valeurs sont interprétées comme des horodatages UNIX (nombre de secondes depuis janvier 1970) et exprimées au format strftime (par défaut "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Voir aussi --unités-longueur. Enfin, la "durée", où les valeurs sont interprétées comme la durée en millisecondes. Le formatage suit les règles de valstrfduration qualifiées PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
fr	Options de légende

en	Auto Padding
fr	Remplissage automatique

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
fr	Tampons de texte pour que la légende et les données graphiques s'alignent toujours. Remarque : cela pourrait allonger le temps de rendu des graphiques en raison du surdimensionnement de l'image. De plus, l'Auto Padding peut ne pas être précis sur tous les types de graphiques, un étiquetage cohérent aide généralement.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
fr	Étiquettes dynamiques (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
fr	Tracez des repères de ligne comme une ligne.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
fr	Légende des règles de force (--force-règles-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
fr	Forcer la génération des légendes HRULE et VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth &lt;pixels&gt;)
fr	Largeur de l'onglet (--tabwidth &lt;pixels&gt ;)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
fr	Par défaut, la largeur de l'onglet est de 40 pixels, utilisez cette option pour la modifier.

en	Legend Position (--legend-position=&lt;position&gt;)
fr	Légende Position (--legend-position=&lt;position&gt ;)

en	Place the legend at the given side of the graph.
fr	Placez la légende sur le côté donné du graphique.

en	Legend Direction (--legend-direction=&lt;direction&gt;)
fr	Legend Direction (--legend-direction=&lt;direction&gt ;)

en	Place the legend items in the given vertical order.
fr	Placez les éléments de légende dans l'ordre vertical donné.

en	Graph Item Type
fr	Type de l'élément graphique

en	How data for this item is represented visually on the graph.
fr	Comment les données de cet élément sont représentées visuellement sur le graphique.

en	The data source to use for this graph item.
fr	La source de données à utiliser pour cet élément du graphique.

en	The color to use for the legend.
fr	La couleur à utiliser pour la légende.

en	Opacity/Alpha Channel
fr	Canal Opacité/Alpha

en	The opacity/alpha channel of the color.
fr	Le canal opacité/alpha de la couleur.

en	Consolidation Function
fr	Fonction de consolidation

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
fr	Comment les données pour cet élément sont représentées statistiquement sur le graphique.

en	CDEF Function
fr	Fonction CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
fr	Une fonction CDEF (mathématiques) à appliquer à cet élément sur le graphique ou la légende.

en	VDEF Function
fr	Fonction VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
fr	Une fonction VDEF (mathématique) à appliquer à cet élément sur la légende du graphique.

en	Shift Data
fr	Données sur les quarts de travail

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
fr	Décalez vos données sur l'axe des temps (axe des x) du montant indiqué dans le champ'valeur'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
fr	[HRULE|VRULE] : La valeur de l'élément du graphique.[TICK] : La fraction pour la ligne à cocher.[SHIFT] : Le décalage temporel en secondes.

en	GPRINT Type

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
fr	Si cet élément graphique est un GPRINT, vous pouvez choisir ici un autre format. Vous pouvez définir d'autres types sous "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
fr	Alignement du texte (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.<br/><strong>Note: </strong>You may want to insert a &lt;HR&gt; on the preceding graph item.<br/> <strong>Note: </strong>A &lt;HR&gt; on this legend line will obsolete this setting!
fr	Toutes les lignes de légende suivantes seront alignées comme indiqué ici. Vous pouvez utiliser cette commande plusieurs fois dans un seul graphique. Cette commande ne produit pas de disposition tabulaire.<br/><strong>Note : </strong>Note : </strong>Vous voudrez peut-être insérer un paramètre &lt;HR&gt ; sur l'élément graphique précédent.<br/> <strong>Note : </strong>A &lt;HR&gt ; sur cette ligne de légende va obsolete ce paramètre !

en	Text Format
fr	Format du texte

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
fr	Texte qui sera affiché sur la légende de cet élément graphique.

en	Insert Hard Return

en	Forces the legend to the next line after this item.
fr	Force la légende à la ligne suivante après cet élément.

en	Line Width (decimal)
fr	Largeur de ligne (décimale)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
fr	Dans le cas où vous avez choisi LIGNE, indiquez ici la largeur de la ligne. Vous devez inclure une précision décimale, par exemple 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
fr	tirets (tirets (tirets[=on_s[,off_s[,on_s,off_s[,on_s,off_s]...]]))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
fr	Le modificateur de tirets permet un style de ligne en pointillés.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
fr	Le paramètre de décalage en tiret spécifie un décalage dans le motif à partir duquel la course commence.

en	The name given to this graph template.
fr	Le nom donné à ce modèle de graphique.

en	Multiple Instances
fr	Instances multiples

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
fr	Cochez cette case s'il peut y avoir plus d'un graphique de ce type par appareil.

en	Test Data Sources
fr	A des sources de données

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez tester les sources de données avant leur création. Lorsque Tester les sources de données est activé, si la source de données ne renvoie pas de données valides, le graphique ne sera pas créé. Ce paramètre est important si vous souhaitez avoir un modèle de périphérique plus générique pouvant inclure plus de modèles de graphiques pouvant être appliqués de manière sélective en fonction des caractéristiques du périphérique lui-même. Remarque : Si vous disposez d'un script de longue durée comme source de données, le temps de création de graphiques sera augmenté.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
fr	Saisissez un nom pour cette entrée d'élément graphique, assurez-vous qu'il s'agit d'un élément que vous reconnaissez.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
fr	Saisissez une description pour cette entrée d'élément graphique afin de décrire à quoi sert cette entrée.

en	Field Type
fr	Type de champ

en	How data is to be represented on the graph.
fr	Comment les données doivent être représentées sur le graphique.

en	General Device Options
fr	Options générales de l'équipement

en	Give this host a meaningful description.
fr	Donnez à cet hôte une description significative.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
fr	Nom d'hôte complet ou adresse IP de cet équipement.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
fr	L'emplacement physique du dispositif. Ce texte libre peut être une pièce, un emplacement de rack, etc.

en	Poller Association
fr	Association du collecteur

en	Device Site Association
fr	Site de l'équipement

en	What Site is this Device associated with.
fr	Le site sur lequel se trouve cet équipement.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
fr	Choisissez le modèle d'équipement à utiliser pour définir les modèles de graphiques et les requêtes de données par défaut associés à cet équipement.

en	Number of Collection Threads
fr	Nombre de Threads pour la collecte

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
fr	Le nombre de threads simultanés à utiliser pour interroger ce périphérique. Ceci ne s'applique qu'au collecteur Spine.

en	Disable Device
fr	Désactiver l'équipement

en	Check this box to disable all checks for this host.
fr	Cochez cette case pour désactiver toutes les vérifications pour cet hôte.

en	Availability/Reachability Options
fr	Options de disponibilité/d'accessibilité

en	Downed Device Detection
fr	Détection des équipement tombés en panne

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
fr	C'est la méthode que Cacti utilisera pour vérifier qu'un hôte est disponible. <br><i>NOTE : Il est recommandé au minimum que le protocole SNMP soit toujours sélectionné.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
fr	Le type de paquet ping à envoyer. <br><i>NOTE : ICMP sous Linux/UNIX nécessite les privilèges root.</i>

en	Additional Options
fr	Options supplémentaires

en	Notes

en	Enter notes to this host.
fr	Entrez des notes pour cet hôte.

en	External ID
fr	ID externe

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
fr	ID externe pour lier les données de Cacti à des systèmes de supervision externes.

en	A useful name for this host template.
fr	Un nom utile pour ce modèle d'hôte.

en	A suitable Class for the Device Template.
fr	Un nom utile pour ce modèle.

en	A name for this data query.
fr	Nom de cette requète.

en	A description for this data query.
fr	Une description pour cette requête.

en	XML Path
fr	Chemin XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
fr	Le chemin complet vers le fichier XML contenant les définitions pour cette requête.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
fr	Choisissez la méthode de saisie pour cette requête. Cette méthode de saisie définit comment les données sont collectées pour chaque dispositif associé à la requête.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
fr	Sélectionnez le modèle de graphique à utiliser pour cet élément de modèle de graphique de requête.

en	A name for this associated graph.
fr	Un nom pour le graphique associé.

en	A useful name for this graph tree.
fr	Un nom pratique pour cet arbre de graphique.

en	Sorting Type
fr	Type de tri

en	Choose how items in this tree will be sorted.
fr	Choisissez la méthode de tri des éléments de cet arbre.

en	Publish
fr	Publier

en	Should this Tree be published for users to access?
fr	Cet arbre devrait-il être publié pour que les utilisateurs puissent y accéder ?

en	An Email Address where the User can be reached.
fr	Une adresse électronique où l'utilisateur peut être joint.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
fr	Entrez deux fois le mot de passe de cet utilisateur. Rappelez-vous que les mots de passe sont sensibles à la casse !

en	Determines if user is able to login.
fr	Détermine si l'utilisateur peut se connecter.

en	Locked
fr	Verrouillé

en	Determines if the user account is locked.
fr	Détermine si le compte utilisateur est bloqué.

en	Account Options
fr	Options du compte d'utilisateur

en	Set any user account specific options here.
fr	Configurer les options spécifiques aux comptes d'utilisateur ici.

en	Must Change Password at Next Login
fr	Doit changer le mot de passe à la prochaine connexion

en	Maintain Custom Graph and User Settings
fr	Gérer les graphiques personnalisés et les paramètres utilisateur

en	Graph Options
fr	Options des graphiques

en	Set any graph specific options here.
fr	Définissez ici toutes les options spécifiques à un graphique.

en	User Has Rights to Tree View
fr	L'utilisateur a les droits d'accès à l'arborescence

en	User Has Rights to List View
fr	L'utilisateur a le droit d'afficher la liste

en	User Has Rights to Preview View
fr	L'utilisateur a le droit de prévisualiser la vue

en	Login Options
fr	Options d'authentification

en	What to do when this user logs in.
fr	Que faire lorsque cet utilisateur s'authentifie.

en	Show the page that user pointed their browser to.
fr	Affiche la page vers laquelle l'utilisateur a pointé son navigateur.

en	Show the default console screen.
fr	Montrer l'écran console par défaut.

en	Show the default graph screen.
fr	Montrer l'écran des graphiques par défaut.

en	Authentication Realm
fr	Domaine d'authentification

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
fr	Utilisé uniquement si l'authentification LDAP ou Web Basic est activée. Changer cette zone pour une zone non activée désactivera effectivement l'utilisateur.

en	Import Template from Local File
fr	Importer un modèle à partir d'un fichier local

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant le modèle de donnée est sur votre machine, sélectionnez le ici.

en	Data Source Overrides
fr	Profils des sources de données

en	Create New from Template
fr	Créer un nouveau à partir d'un modèle

en	Graph/Data Template Overrides
fr	Options des modèles de graphiques

en	Remove Orphaned Graph Items
fr	Supprimer les éléments graphiques orphelins

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
fr	Si cette case est cochée, Cacti supprimera tous les éléments graphiques du modèle de graphique et des graphiques associés qui ne sont pas inclus dans le modèle de graphique importé.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
fr	Remplacer les modèles de valeur suggérés par la requête de données

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
fr	Remplacer les enregistrements de valeur suggérés de source de données et de modèle de graphique pour les requêtes de données. Les graphiques et les sources de données prendront de nouveaux noms après une réindexation de requête de données ou en utilisant le processus de remplacement forcé des valeurs suggérées.

en	Graph Template Image Format
fr	Modèle de graphique Format d'image

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	Format d'image par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	Graph Template Height
fr	Hauteur du gabarit du graphique

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	Graph Template Width
fr	Largeur du modèle graphique

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	General SNMP Entity Options
fr	Options générales des entités SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
fr	Donnez à cette entité SNMP une description significative.

en	Disable SNMP Notification Receiver
fr	Désactiver le récepteur de notification SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
fr	Cochez cette case si vous ne voulez pas temporairement envoyer de notifications SNMP à cet hôte.

en	Maximum Log Size
fr	Taille maximum du log

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
fr	Le nombre maximum d'entrées du journal d'avis pour ce récepteur doit être enregistré.

en	SNMP Message Type
fr	Type de message SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
fr	Les pièges SNMP ne sont jamais reconnus. Pour envoyer des notifications SNMP accusées de réception, officiellement appelées "INFORMS", SNMPv2 ou supérieur sera nécessaire.

en	The new Title of the aggregated Graph.
fr	Le nouveau titre du graphique agrégé.

en	Prefix
fr	Préfixe

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
fr	Un préfixe pour toutes les lignes GPRINT afin de distinguer, par exemple, les différents hôtes.

en	Include Prefix Text
fr	Inclure du texte

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
fr	Inclure le texte du titre GPRINT des graphiques dans le(s) graphique(s) agrégé(s).

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
fr	Utilisez cette option pour créer par exemple des graphiques empilés.<br>AREA/STACK : le 1er graphique conserve les éléments AREA/STACK, les autres les convertissent en STACK<br>LINE1 : tous les éléments sont convertis en éléménts LINE1<br>LINE2 : tous les éléments sont convertis en éléments LINE2<br>LINE3 : tous les éléments sont convertis en éléments LINE3

en	Totaling
fr	Totaliser

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
fr	Veuillez cocher les éléments qui doivent être totalisés dans la colonne "Total" lorsque vous sélectionnez une option de totalisation.

en	Total Type
fr	Type de total

en	Which type of totaling shall be performed.
fr	Quel type de total doit être effectué.

en	Prefix for GPRINT Totals
fr	Préfixe pour les totaux GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
fr	Un préfixe pour toutes les lignes GPRINT des totaux.

en	Reorder Type
fr	Type de réorganisation

en	Reordering of Graphs.
fr	Réorganisation des graphiques.

en	Please name this Aggregate Graph.
fr	Veuillez nommer ce graphique d'agrégat.

en	Propagation Enabled
fr	Propagation activée

en	Is this to carry the template?
fr	Est-ce pour porter le gabarit ?

en	Aggregate Graph Settings
fr	Réglages du graphique agrégé

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
fr	Un préfixe pour toutes les lignes GPRINT afin de distinguer, par exemple, les différents hôtes. Vous pouvez utiliser les variables de remplacement d'hôte et de requête de données dans ce préfixe.

en	Aggregate Template Name
fr	Nom du gabarit agrégé

en	Please name this Aggregate Template.
fr	Veuillez nommer ce modèle d'agrégat.

en	Source Graph Template
fr	Modèle du graphique source

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
fr	Le modèle de graphique sur lequel est basé ce modèle d'agrégat.

en	Aggregate Template Settings
fr	Paramètres du modèle d'agrégat

en	The name of this Color Template.
fr	Le nom de ce modèle de couleur.

en	A nice Color
fr	Une belle couleur

en	A useful name for this Template.
fr	Un nom utile pour ce modèle.

en	Operation
fr	Opération

en	Logical operation to combine rules.
fr	Opération logique pour combiner les règles.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
fr	Le nom du champ qui doit être utilisé pour cet élément de règle.

en	Operator.
fr	Opérateur.

en	Matching Pattern

en	The Pattern to be matched against.
fr	Le modèle à comparer.

en	Sequence.
fr	Séquence

en	A useful name for this Rule.
fr	Un nom utile pour cette Règle.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
fr	Sélectionnez une requête de données à appliquer à cette règle.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
fr	Sélectionnez l'un des types de graphiques disponibles pour appliquer cette règle.

en	Enable Rule
fr	Activer la règle

en	Check this box to enable this rule.
fr	Cochez cette case pour activer cette règle.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
fr	Choisissez un arbre pour les nouveaux éléments de l'arbre.

en	Leaf Item Type
fr	Type d'article en feuille

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
fr	Le type d'élément qui doit être ajouté dynamiquement à l'arborescence.

en	Graph Grouping Style
fr	Style de regroupement de graphiques

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
fr	Choisissez comment les graphiques sont regroupés lorsqu'ils sont dessinés pour cet hôte particulier sur l'arbre.

en	Optional: Sub-Tree Item
fr	Facultatif : Élément de sous-arbre

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
fr	Choisissez un élément de sous-arbre à hooker.<br>S'assurer qu'il est toujours là quand cette règle est exécutée !

en	Header Type
fr	Type d'en-tête

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
fr	Sélectionnez un objet pour créer un nouvel en-tête de sous-en-tête.

en	Propagate Changes
fr	Propager les modifications

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
fr	Propagez toutes les options de ce formulaire (à l'exception de'Titre') à tous les éléments'En-tête' enfants.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
fr	Le String Pattern (Expression régulière) à comparer avec.<br>Enclosing'/' doit <strong>NOT</strong>être fourni !

en	Replacement Pattern
fr	Modèle de remplacement

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
fr	Le motif de remplacement pour l'utilisation comme en-tête d'arbre.<br>Référer à une correspondance par exemple <strong>\${1}</strong> pour la première correspondance !

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
fr	Chemins

en	Device Defaults
fr	Valeurs par défaut de l'appareil

en	Poller
fr	Agent de collecte

en	Data
fr	Données

en	Visual
fr	Visuel

en	Authentication
fr	Authentification

en	Performance

en	Spikes
fr	Pointes

en	Mail/Reporting/DNS
fr	Messagerie/Rapport /DNS

en	Time Spanning/Shifting
fr	Echelonnage/décalage du temps

en	Graph Thumbnail Settings
fr	Paramètres des vignettes des graphiques

en	Tree Settings
fr	Paramètres de l'arbre

en	Graph Fonts
fr	Polices graphiques

en	PHP Mail() Function
fr	Fonction PHP Mail()

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
fr	Chemins d'outils requis

en	snmpwalk Binary Path
fr	Chemin de l'exécutable snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
fr	Chemin de l'exécutable snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
fr	Chemin de l'exécutable snmpget

en	The path to your snmpget binary.
fr	Chemin de l'exécutable snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
fr	snmpbulkwalk Chemin binaire

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
fr	snmpgetnext Chemin binaire

en	The path to your snmpgetnext binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
fr	snmptrap Chemin binaire

en	The path to your snmptrap binary.
fr	Le chemin vers votre binaire snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
fr	Chemin binaire RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
fr	Le chemin vers l'exécutable rrdtool.

en	PHP Binary Path
fr	Chemin de l'exécutable PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
fr	Le chemin d'accès à votre fichier binaire PHP (peut nécessiter une recompilation php pour obtenir ce fichier).

en	Logging
fr	Loguer

en	Cacti Log Path
fr	Chemin de billes Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
fr	Le chemin d'accès à votre fichier journal Cacti (si vide, par défaut : <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
fr	Poller Standard Error Log Path (chemin du journal d'erreurs standard)

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
fr	Si vous avez des problèmes avec les Collecteurs de données Cacti, définissez ce chemin d'accès et l'erreur standard des Collecteurs de données sera redirigée vers ce fichier.

en	Rotate the Cacti Log
fr	Faire pivoter le Cacti Log

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
fr	Cette option permet de faire pivoter le journal Cacti périodiquement.

en	Rotation Frequency
fr	Fréquence de rotation

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
fr	À quelle fréquence aimeriez-vous faire tourner vos bûches ?

en	Log Retention
fr	Conservation des logs

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
fr	Combien de fichiers logs souhaitez-vous conserver ? Utilisez 0 pour ne jamais supprimer de logs. (0-365)

en	Alternate Poller Path
fr	Autre voie d'acheminement du pollueur

en	Spine Binary File Location
fr	Emplacement des fichiers binaires de la colonne vertébrale

en	The path to Spine binary.
fr	Le chemin vers la colonne vertébrale binaire.

en	Spine Config File Path
fr	Chemin du fichier de configuration de la colonne vertébrale

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
fr	Le chemin vers le fichier de configuration de la colonne vertébrale. Par défaut, dans le fichier cwd de Spine, ou /etc si non spécifié.

en	RRDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
fr	Archivage ou suppression automatique des fichiers RRD lorsque les sources de données correspondantes sont supprimées de Cacti.

en	RRDfile Auto Clean Method
fr	Méthode de nettoyage automatique RRDfile

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
fr	La méthode utilisée pour nettoyer les fichiers RRD de Cacti après la suppression de leurs sources de données.

en	Archive

en	Archive directory
fr	Répertoire d'archives

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
fr	C'est le répertoire où les fichiers RRD sont moved pour l'archivage

en	Log Settings
fr	Réglages Journal

en	Log Destination
fr	Destination du journal

en	How will Cacti handle event logging.
fr	Façon dont Cacti va gêrer les évennements à logguer.

en	Generic Log Level
fr	Niveau Log générique

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
fr	Quel niveau de détail voulez-vous envoyer au fichier journal ? AVERTISSEMENT : Le fait de laisser dans un état autre qu'AUCUN ou BAS peut rapidement épuiser votre espace disque.

en	Log Input Validation Issues
fr	Problèmes de validation des entrées logiques

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
fr	Enregistrer l'accès aux champs de demande sans passer par une validation appropriée des entrées.

en	Data Source Tracing
fr	Sources de données à l'aide de

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
fr	Une option réservée aux développeurs pour tracer la création de sources de données principalement autour des contrôles d'unicité.

en	Selective File Debug
fr	Débogage sélectif des fichiers

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
fr	Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez placer en mode Débogage, quel que soit le paramètre Generic Log Level. Tous les fichiers sélectionnés seront traités comme s'ils étaient en mode Debug.

en	Selective Plugin Debug
fr	Débogage sélectif des plugins

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
fr	Sélectionnez les plugins que vous souhaitez placer en mode débogage, quel que soit le réglage du niveau de journal générique. Tous les fichiers utilisés par ce plugin seront traités comme s'ils étaient en mode Debug.

en	Selective Device Debug
fr	Débogage sélectif des périphériques

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
fr	Une liste délimitée par des virgules des Device ID que vous souhaitez utiliser en mode Debug pendant la collecte des données. Ce niveau de débogage n'est en place que pendant le processus de sondage Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
fr	Sélection de l'élément Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
fr	Lors de l'utilisation de Syslog/Eventlog pour la journalisation, les messages Cacti log qui seront transmis au Syslog/Eventlog.

en	Statistics
fr	Statistiques

en	Warnings
fr	Avertissement

en	Errors
fr	Erreurs

en	Internationalization (i18n)
fr	Internationalisation (i18n)

en	Language Support
fr	Prise en charge linguistique

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
fr	Choisissez'activé' pour permettre la localisation de Cacti. Le mode strict exige que la langue demandée soit également prise en charge par tous les plugins installés sur votre système. Si ce n'est pas le cas, tout sera affiché en anglais.

en	Language
fr	Langue

en	Default language for this system.
fr	Langue par défaut pour ce système.

en	Auto Language Detection
fr	Détection automatique de la langue

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
fr	Permet de déterminer automatiquement la langue'par défaut' de l'utilisateur et de la fournir au moment de la connexion si cette langue est supportée par Cacti. Si elle est désactivée, la langue par défaut restera en vigueur jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse une autre langue.

en	Preferred Language Processor
fr	Processeur de langue préféré

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
fr	Cacti inclut la prise en charge de plusieurs processeurs de traduction linguistique alternatifs. Il utilisera par défaut le support PHP intégré, mais toutes les variantes de Linux n'incluent pas le support linguistique intégré. S'il n'est pas sélectionné, Cacti choisira le premier trouvé.

en	Client TimeZone Support
fr	MySQL - Support de TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
fr	Comment Cacti doit-il prendre en charge les dates des clients en fonction du fuseau horaire du navigateur du client.

en	Date Display Format
fr	Format d’affichage des dates

en	The System default date format to use in Cacti.
fr	Le format de date par défaut du système à utiliser dans Cacti.

en	Date Separator
fr	Date du séparateur

en	The System default date separator to be used in Cacti.
fr	Le séparateur de date par défaut du système à utiliser dans Cacti.

en	Other Settings
fr	Autres paramètres

en	Show only site specific locations
fr	Définissez ici toutes les options spécifiques à un graphique.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
fr	Afficher uniquement les emplacements disponibles sur un site sélectionné d'appareils.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
fr	Les graphiques et les sources de données ont-ils été vérifiés ?

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
fr	Si les graphiques Has et les sources de données Has doivent être vérifiés par défaut.

en	RRDtool Version
fr	Version RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
fr	La version de RRDtool que vous avez installée.

en	Enable Gradient Support
fr	Activer le rapport

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
fr	Prise en charge du dégradé activée pour les graphiques de ZONE et de PILE.

en	Graph Permission Method
fr	Méthode de permission des graphiques

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
fr	Il existe deux méthodes pour déterminer les autorisations de graphique d'un utilisateur. Le premier est'Permissif'. Dans le paramètre " Permissif ", un utilisateur n'a besoin d'accéder qu'au graphique, au dispositif ou au modèle de graphique pour avoir accès aux graphiques qui s'appliquent à lui. Sous'Restrictif', l'utilisateur doit avoir accès au graphique, à l'appareil et au modèle graphique pour avoir accès au graphique.

en	Permissive
fr	Permissif

en	Restrictive
fr	Restrictif

en	Device Based
fr	Nom de l'équipement

en	Graph/Data Source Creation Method
fr	Méthode de création d'un graphique ou d'une source de données

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
fr	S'il est réglé sur Simple, les graphiques et les sources de données ne peuvent être créés qu'à partir de nouveaux graphiques. Si Avancé, la création de graphiques et de sources de données hérités est prise en charge.

en	Simple

en	Advanced
fr	Avancé

en	Show Form/Setting Help Inline
fr	Afficher le formulaire/Aide à la configuration en ligne

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
fr	Lorsque cette option est cochée, l'aide Formulaire et l'aide à la configuration s'affichent en ligne. Sinon, il s'affichera lorsque vous survolerez le bouton d'aide.

en	Local Page Help Only
fr	Aide

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
fr	Par défaut, l'aide de la page Cacti se trouve sur docs.cacti.net. Cependant, si votre système n'a pas accès à Internet, vous pouvez télécharger la documentation localement au format HTML et l'héberger dans l'emplacement « docs » de votre serveur Cacti. Si vous choisissez uniquement de tirer parti de l'emplacement local pour la documentation d'aide de la page, cochez cette case.

en	Deletion Verification
fr	Vérification de la suppression

en	Prompt user before item deletion.
fr	Prévenir l'utilisateur avant de suprimer un élément.

en	Data Source Preservation Preset
fr	Méthode de création d'un graphique ou d'une source de données

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
fr	Lorsqu'il est activé, Cacti définira le bouton radio pour supprimer les sources de données associées d'un graphique lors de la suppression des graphiques. Remarque: Cacti n'autorisera pas la suppression des sources de données si elles sont utilisées dans d'autres graphiques.

en	Graphs Auto Unlock
fr	Règle de correspondance des graphiques

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
fr	Lorsqu'il est activé, Cacti ne verrouille pas les graphiques. Cela permet une modification manuelle plus rapide des sources de données liées à un graphique.

en	Hide Cacti Dashboard
fr	Masquer le tableau de bord Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
fr	Pour une utilisation avec le support de liens externes Cacti. En utilisant ce paramètre, vous pouvez masquer le tableau de bord Cacti, de sorte que vous pouvez afficher uniquement votre propre page.

en	Enable Drag-N-Drop
fr	Activer le glisser-déposer

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
fr	Certaines interfaces de Cacti supportent le glisser-déposer. Si cette option est cochée, elle sera activée. Remarque : Pour les utilisateurs malvoyants, cette option peut être désactivée.

en	Site Security
fr	SMTP Sécurité

en	Force Connections over HTTPS
fr	Connexions de force sur HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
fr	Une fois cochée, toute tentative d'accès à Cacti sera redirigée vers HTTPS pour assurer une haute sécurité.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
fr	Autoriser les appels eval () JavaScript non sécurisés

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
fr	Certains plugins Cacti nécessitent l'utilisation d'appels JavaScript eval () non sécurisés. Si vous sélectionnez cette option, ils seront autorisés dans Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
fr	Sources alternatives de sécurité du contenu

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
fr	Les noms de domaine délimités par l'espace qui seront autorisés à être accessibles en dehors du serveur Web lui-même. Ceci est important pour les utilisateurs qui choisissent d'utiliser un CDN ou un site d'hébergement. Les sources peuvent inclure des caractères génériques par exemple : *.mydomain.com, ou un protocole, par exemple : https://*.example.com. Ces sources alternatives incluent uniquement les types Image, CSS et JavaScript.

en	Enable Automatic Graph Creation
fr	Activer la création automatique de graphiques

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
fr	Lorsqu'elle est désactivée, Cacti Automation ne crée pas de graphique. Ceci est utile lors de l'ajustement des paramètres de l'appareil afin d'éviter de créer de nouveaux graphiques à chaque fois que vous enregistrez un objet. L'appel manuel des règles d'automatisation sera toujours possible.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
fr	Activer la création automatique d'éléments dans l'arborescence

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
fr	Lorsque cette option est désactivée, Cacti Automation ne créera pas activement d'élément dans l'arborescence. Ceci est utile lorsque vous ajustez les paramètres de l'appareil ou du graphique afin d'éviter de créer de nouvelles entrées dans l'arborescence chaque fois que vous enregistrez un objet. L'appel manuel des règles est toujours possible.

en	Automation Notification To Email
fr	Notification automatique par courriel

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
fr	L'adresse électronique à laquelle envoyer les courriels de notification d'automatisation si elle n'est pas spécifiée au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera le compte de messagerie primaire Cacti Admins.

en	Automation Notification From Name
fr	Notification automatique à partir du nom

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
fr	Nom de courriel à utiliser pour les courriels de notification d'automatisation s'il n'est pas spécifié au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera la valeur par défaut du système From Name.

en	Automation Notification From Email
fr	Notification automatique par courriel

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
fr	L'adresse e-mail à utiliser pour les e-mails de notification d'automatisation si elle n'est pas spécifiée au niveau du réseau d'automatisation. Si ce champ ou la valeur Réseau d'automatisation est laissé vide, Cacti utilisera l'adresse e-mail par défaut du système.

en	Graph Template Defaults
fr	Basé sur un modèle de graphique

en	Graph Template Test Data Source
fr	Graphique, Source des données

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
fr	Cochez cette case si vous souhaitez tester les sources de données avant leur création pour les modèles de graphique nouveaux et nouvellement importés. Lorsque Tester les sources de données est activé, si la source de données ne renvoie pas de données valides, le graphique ne sera pas créé. Ce paramètre est important si vous souhaitez avoir un modèle de périphérique plus générique pouvant inclure plus de modèles de graphiques pouvant être appliqués de manière sélective en fonction des caractéristiques du périphérique lui-même. Remarque : Si vous disposez d'un script de longue durée comme source de données, le temps de création de graphiques sera augmenté.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
fr	Format d'image par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
fr	La largeur de graphique par défaut à utiliser pour tous les nouveaux modèles de graphiques.

en	General Defaults
fr	Défauts généraux

en	The default Device Template used on all new Devices.
fr	Le modèle de dispositif par défaut utilisé sur tous les nouveaux dispositifs.

en	The default Site for all new Devices.
fr	Le site par défaut pour tous les nouveaux appareils.

en	The default Poller for all new Devices.
fr	Le Poller par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Device Threads
fr	Filets d'appareil

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
fr	Le nombre par défaut de threads de périphériques. Ceci ne s'applique qu'en cas d'utilisation du Collecteur de données sur la colonne vertébrale.

en	%s Thread
fr	Fil de discussion

en	%s Threads
fr	Fils de conversation

en	Re-index Method for Data Queries
fr	Méthode de réindexation pour les requêtes de données

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
fr	La méthode de réindexation par défaut à utiliser pour toutes les requêtes de données.

en	Default Interface Speed
fr	Vitesse de l'interface par défaut

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
fr	Si Cacti ne peut pas déterminer la vitesse de l'interface parce que ifSpeed ou ifHighSpeed n'est pas réglé ou est nul, quelle valeur maximale souhaitez-vous pour les fichiers RRD résultants.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet
fr	Ethernet 10 Gbps

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet
fr	Ethernet 56 Gbps

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
fr	Valeurs par défaut de SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
fr	Version SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
fr	Communauté de lecture SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Security Level
fr	Niveau de sécurité

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
fr	Niveau de sécurité SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth Protocol (v3)
fr	Protocole SNMP Auth (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
fr	Protocole d'autorisation SNMPv3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth User (v3)
fr	Utilisateur Auth (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
fr	Utilisateur d'autorisation SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Auth Passphrase (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
fr	Mot de passe d'autorisation SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Privacy Protocol (v3)
fr	Protocole de chiffrement SNMP (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
fr	Protocole de confidentialité SNMPv3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Privacy Passphrase (v3)
fr	Mot de passe SNMP (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
fr	SNMPv3 Privacy Passphrase par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
fr	Entrez dans le Contexte SNMP v3 pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
fr	Id moteur SNMP v3 par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Laissez ce champ vide pour utiliser l'ID moteur SNMP défini par le récepteur de notification SNMPv3.

en	Port Number
fr	Numéro de port

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
fr	Port UDP par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Typiquement 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
fr	Délai SNMP par défaut en milli-secondes pour tous les nouveaux périphériques.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
fr	Essais SNMP par défaut pour tous les nouveaux périphériques.

en	Availability/Reachability
fr	Options de disponibilité/d'accessibilité

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
fr	Disponibilité/Réachabilité par défaut pour tous les nouveaux appareils. La méthode que Cacti utilisera pour déterminer si un dispositif est disponible pour l'interrogation. <br><i>NOTE : Il est recommandé qu'au minimum, SNMP soit toujours sélectionné.

en	Ping Type
fr	Type de ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
fr	Type de ping par défaut pour tous les nouveaux périphériques.</i>.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
fr	Port Ping par défaut pour tous les nouveaux périphériques. Avec TCP, Cacti tentera de Synchroniser le port. Avec UDP, Cacti a besoin soit d'une connexion réussie, soit d'une erreur'port non accessible' pour déterminer si le périphérique est en fonction ou non.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
fr	Valeur par défaut du délai d'attente Ping en milli-secondes pour tous les nouveaux périphériques. Les valeurs de délai d'attente à utiliser pour le ping Device SNMP, ICMP, UDP et TCP. Les pings ICMP seront arrondis à la seconde près. Les délais de connexion TCP et UDP sous Windows sont contrôlés par le système d'exploitation et ne sont donc pas recommandés sous Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
fr	Le nombre de fois que Cacti tentera de pinger un périphérique avant de le marquer comme étant en bas.

en	Up/Down Settings
fr	Réglages haut/bas

en	Failure Count
fr	Nombre de défaillances

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
fr	Le nombre d'intervalles d'interrogation qu'un dispositif doit respecter avant d'enregistrer une erreur et de signaler que le dispositif est hors service.

en	Recovery Count
fr	Nombre de récupérations

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
fr	Le nombre d'intervalles d'interrogation qu'un appareil doit respecter avant de remettre l'appareil dans un état ascendant et d'émettre une notification.

en	Theme Settings
fr	Réglages du thème

en	Theme
fr	Thème

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
fr	Veuillez sélectionner l'un des thèmes disponibles pour habiller votre Cacti.

en	Table Settings
fr	Paramètres du Tableau

en	Rows Per Page
fr	Lignes par page

en	The default number of rows to display on for a table.
fr	Nombre de lignes par défaut d'une table à afficher.

en	Autocomplete Enabled
fr	Autocomplete Activé

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
fr	Dans les très grands systèmes, les listes de sélection peuvent ralentir considérablement l'interface utilisateur. Si cette option est activée, Cacti utilisera les rappels automatiques pour remplir systématiquement la liste de sélection. Note : l'auto-complétion est désactivée de force sur le thème Classique.

en	Autocomplete Rows
fr	Lignes auto-complètes

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
fr	. Ceci est limité par le paramètre php 'max_input_vars', actuellement :

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
fr	Le nombre de lignes par défaut à retourner à partir d'une correspondance de motifs de sélection par auto-complétion.

en	Minimum Tree Width
fr	Longueur minimale

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
fr	La largeur minimale de l'arbre à contracter.

en	Maximum Tree Width
fr	Taille maximum du titre

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
fr	La largeur maximale de l'arborescence vers laquelle se développer, après quoi, les branches d'arbre défileront sur la page.

en	Filter Settings
fr	Réglage des filtres

en	Strip Domains from Device Dropdowns
fr	Supprimer les domaines des listes déroulantes de périphériques

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
fr	Lors de l'affichage des listes déroulantes de filtre de nom de périphérique, cocher cette option supprimera le domaine du nom d'hôte.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
fr	Paramètres Graphique/Source de données/Quête de données

en	Maximum Title Length
fr	Taille maximum du titre

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
fr	Le maximum autorisé de titres de graphiques ou de sources de données.

en	Data Source Field Length
fr	Source des données Longueur du champ de la source de données

en	The maximum Data Query field length.
fr	Longueur maximale du champ de requête de données.

en	Graph Creation
fr	Création de graphiques

en	Default Graph Type
fr	Type de graphique par défaut

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
fr	Lors de la création de graphiques, quel type de graphique souhaitez-vous présélectionner ?

en	All Types
fr	Tous les types

en	By Template/Data Query
fr	Par modèle/requête de données

en	Log Management
fr	Gestion des logs

en	Default Log Tail Lines
fr	Lignes de queue de journal par défaut

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
fr	Nombre de lignes par défaut du fichier journal Cacti à suivre.

en	Maximum number of rows per page
fr	Nombre maximum de lignes par page

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
fr	Nombre de lignes défini par l'utilisateur que le CLOG doit suivre lorsqu'il sélectionne "Toutes les lignes".

en	Log Tail Refresh
fr	Rafraîchissement de la queue du journal

en	How often do you want the Cacti log display to update.
fr	À quelle fréquence voulez-vous que l'affichage du journal Cacti soit mis à jour.

en	Log Viewer Settings
fr	Paramètres de la visionneuse de journal

en	Exclusion Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong>
fr	Toutes les chaînes qui correspondent à ce regex seront exclues de l'affichage de l'utilisateur. <Par exemple, si vous voulez exclure toutes les lignes de log qui contiennent les mots'Admin' ou'Login', vous devez taper '(Admin ||| Login)'</strong>.

en	Real-time Graphs
fr	Graphiques en temps réel

en	Enable Real-time Graphing
fr	Activer les graphiques en temps réel

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
fr	Lorsqu'une option est cochée, les utilisateurs pourront mettre Cacti en mode temps réel.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
fr	Cette période de temps que vous souhaitez voir sur le graphique par défaut.

en	Minimum Refresh Interval
fr	Intervalle d'actualisation

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
fr	Il s'agit de la durée minimale prise en charge entre les mises à jour du graphique. Cette valeur est également utilisée pour définir certains attributs de fichier RRD. Si vous avez un appareil qui met en cache les données et ne fournit pas de mises à jour en temps réel, vous devrez peut-être augmenter l'intervalle d'actualisation minimum par défaut pour empêcher la création de graphiques avec des lacunes.

en	Cache Directory
fr	Répertoire du cache

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
fr	C'est l'emplacement, sur le serveur web, où les fichiers RRD et PNG seront mis en cache. Ce cache sera géré par le poller. Assurez-vous d'avoir les bonnes permissions de lecture et d'écriture sur ce dossier

en	RRDtool Graph Options
fr	Options des graphiques

en	Custom Watermark
fr	Données personnalisées

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
fr	Texte placé en bas au centre de chaque graphique.

en	Custom Date Format
fr	Format de date personnalisé

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
fr	A utiliser lors du formatage |date_time| sur un graphique

en	Disable RRDtool Watermark
fr	Filigrane du graphique RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
fr	Si votre version de RRDtool le prend en charge, vous pouvez désactiver la publicité RRDtool sur vos graphiques en cochant cette option.

en	Font Selection Method
fr	Méthode de sélection des polices

en	How do you wish fonts to be handled by default?
fr	Comment souhaitez-vous que les polices soient gérées par défaut ?

en	System
fr	Système

en	Default Font
fr	Police par défaut

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
fr	Lorsque vous n'utilisez pas le contrôle de police basé sur un thème, le nom de police Pangon à utiliser pour tous les graphiques. En option, vous pouvez laisser vides et contrôler les paramètres de police en fonction de chaque objet.

en	Enter Valid Font Config Value
fr	Entrer une valeur de configuration de police valide

en	Title Font Size
fr	Taille de la fonte du titre

en	The size of the font used for Graph Titles
fr	Taille de la fonte utilisée pour les titres des graphiques

en	Title Font Setting
fr	Réglage de la police de titre

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les titres de graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Legend Font Size
fr	Taille de fonte de la légende

en	The size of the font used for Graph Legend items
fr	Taille de la fonte utilisée pour les légendes du graphique

en	Legend Font Setting
fr	Réglage de la police de légende

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les légendes graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Axis Font Size
fr	Taille de la fonte des axes

en	The size of the font used for Graph Axis
fr	Taille de la fonte utilisée sur les axes du graphique

en	Axis Font Setting
fr	Réglage de la police de l'axe

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'axe des graphiques. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Unit Font Size
fr	Taille de police unitaire

en	The size of the font used for Graph Units
fr	Taille de la fonte utilisée pour l'affichage de l'unité sur les graphiques

en	Unit Font Setting
fr	Réglage de la police de caractères de l'unité

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
fr	La police à utiliser pour les éléments de l'unité graphique. Saisissez un fichier de police True Type Font valide ou une valeur de configuration de police Pango valide.

en	Business Hours Settings
fr	Paramètres de l'utilisateur

en	Start of Business Day
fr	Début du jour ouvrable

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
fr	L'heure de début de vos heures d'ouverture. Format : hh :mm

en	End of Business Day
fr	Jour de fin d'activité

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
fr	L'heure de fin de vos heures d'ouverture. Format : hh :mm

en	Hide Weekends
fr	%d semaines

en	Only show business hours during weekdays.
fr	Afficher uniquement les heures d'ouverture en semaine.

en	Show business hours
fr	Montrer les heures d’ouverture?

en	Display business hours on rrd graphs.
fr	Afficher les heures d'ouverture sur les graphiques rrd.

en	Color to use for business hours
fr	Couleur à utiliser pendant les heures ouvrables

en	The color to be shown for business hours
fr	La couleur à afficher pour les heures ouvrables

en	Maximum number of days to show business hours
fr	Nombre maximum de lignes par page

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. <br/>Recommended: 62 days
fr	Après ce nombre de jours, les heures ouvrables ne seront plus ajoutées au graphique. <br/>Recommandé&nbsp;: 62 jours

en	Data Collection Enabled
fr	Collecte de données activée

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
fr	Si vous souhaitez arrêter complètement le processus de sondage, décochez cette case.

en	SNMP Agent Support Enabled
fr	Prise en charge des agents SNMP activée

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
fr	Si cette option est cochée, Cacti remplira les tables d'agents SNMP avec les informations sur les périphériques et le système Cacti. Il n'active pas l'agent SNMP lui-même.

en	Poller Type
fr	Type de l'agent de collecte

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
fr	Le type de poller à utiliser. Ce réglage prendra effet à l'intervalle d'interrogation suivant.

en	Poller Sync Interval
fr	Intervalle de synchronisation des pollueurs

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
fr	L'intervalle de synchronisation d'interrogation par défaut à utiliser lors de la création d'un poller. Ce paramètre affectera la fréquence de vérification et de mise à jour des pollueurs distants.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
fr	L'intervalle d'interrogation en cours d'utilisation. Ce paramètre affecte la fréquence à laquelle les fichiers RRD sont vérifiés et mis à jour. NOTE : Si vous modifiez cette valeur, vous devez à nouveau remplir le cache du poller. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données. .

en	Cron/Daemon Interval
fr	Intervalle Cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
fr	La fréquence à laquelle le collecteur de données Cacti sera démarré. Vous pouvez utiliser soit crontab, une tâche planifiée (pour Windows) ou le service cactid systemd pour contrôler le lancement du collecteur de données Cacti. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du démon cactid, consultez le fichier README.md dans le répertoire de service.

en	Balance Process Load
fr	Charge de processus d'équilibrage

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti tentera d'équilibrer la charge de chaque processus de poller en distribuant également les articles de poller par processus.

en	Debug Output Width
fr	Largeur de sortie de débogage

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
fr	Si vous choisissez cette option, Cacti vérifiera si la sortie dépasse la capacité de Cacti à la stocker et émettra un avertissement lorsqu'il la trouve.

en	Disable increasing OID Check
fr	Désactiver la vérification de l'augmentation de l'OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
fr	Contrôles désactivant la vérification de l'augmentation de l'OID pendant que vous marchez dans l'arbre de l'OID.

en	Remote Agent Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
fr	Le temps, en secondes, pendant lequel le serveur Web Central Cacti attendra une réponse du collecteur de données à distance pour obtenir diverses informations sur l'appareil avant d'abandonner la demande. Sur les appareils associés à des collecteurs de données autres que le collecteur de données Cacti central, l'agent distant doit être utilisé pour collecter les informations sur l'appareil.

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
fr	SNMP Bulkwalk Fetch Taille de transport en vrac

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
fr	Combien d'OID doivent être retournés par demande snmpbulkwalk ? Pour les périphériques avec de grands arbres SNMP, l'augmentation de cette taille augmente les performances de réindexation sur un réseau WAN.

en	SNMP Get OID Limit
fr	Obtenir SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
fr	Le nombre maximal par défaut d'OID SNMP Get à émettre par requête snmpget. Pour les appareils, ce paramètre est contrôlé au niveau de l'appareil. Vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsque vous utilisez l'API SNMP de Cacti de manière native dans vos scripts ou plugins.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
fr	Actualiser la table des polleurs par cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
fr	Ce paramètre est destiné à un seul système de poller uniquement pour reconstruire la table de sortie du poller à chaque cycle de polling afin d'empêcher la table de mémoire de basculer sur de très grands systèmes avec de grandes bases de données qui pourraient utiliser le swap.

en	Disable Resource Cache Replication
fr	Reconstituer le cache des ressources

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
fr	Par défaut, le collecteur de données Cacti principal mettra en cache l'intégralité du site Web et des plug-ins dans un cache de ressources. Ensuite, périodiquement, les collecteurs de données distants se mettront à jour avec toutes les mises à jour du collecteur de données Cacti principal. Ce cache de ressources permet essentiellement aux collecteurs de données distants de se mettre à niveau eux-mêmes. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, vous pouvez la désactiver à l'aide de ce paramètre.

en	Additional Data Collector Settings
fr	État du collecteur de données à distance :

en	Invalid Data Logging
fr	Enregistrement de données invalide

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
fr	Comment voulez-vous que les erreurs de sortie de la colonne vertébrale soient enregistrées ? Les options sont : Détaillé' qui est similaire à l'enregistrement cmd.php;'Résumé' qui fournit le nombre d'erreurs de sortie par périphérique ; et'Aucun', qui ne fournit pas le nombre d'erreurs.

en	Summary
fr	Résumé

en	Detailed
fr	Détaillé

en	Number of PHP Script Servers
fr	Nombre de serveurs de scripts PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
fr	Le nombre de processus de serveur de script simultanés à exécuter par processus de colonne vertébrale. Les réglages entre 1 et 10 sont acceptés. Ce paramètre vous aidera si vous exécutez plusieurs threads et scripts de serveur de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
fr	Valeur du délai d'attente du script et du serveur de script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and is only valid for the spine Data Collector.
fr	Le temps maximum pendant lequel Cacti attendra qu'un script soit terminé. Cette valeur de délai d'attente est exprimée en secondes

en	Periodic All Device Re-Index
fr	Ré-index périodique de tous les appareils

en	Re-Index All Device Schedule
fr	Réindexer l'équipement

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
fr	À quelle fréquence souhaitez-vous réindexer tous les appareils. Cette réindexation aura lieu à minuit à la fréquence que vous sélectionnez.

en	Weekly on Sunday
fr	Hebdomadaire le dimanche

en	Monthly on Sunady
fr	Mensuel le jour

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
fr	Réglage de la police de légende

en	Report Generation Timeout
fr	Délai d'attente de l'agent distant

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de génération de rapports de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	%s Minute
fr	%s minute

en	Data Source Statistics Timeout
fr	Chemin de la source de données

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de statistiques de la source de données de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente ni être tué.

en	RRDChecker Timeout
fr	Délai d'attente DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	%s Hour
fr	%s heure

en	Poller Commands Timeout
fr	Délai d'expiration des commandes d'arrière-plan

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
fr	Durée maximale pendant laquelle le script de commandes d'arrière-plan de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Poller Command Concurrent Processes
fr	Processus Simultanés

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
fr	Le nombre de processus de commande Poller simultanés. Il y aura au plus une commande simultanée par hôte dans le pool de commandes Poller.

en	1 Process
fr	1 Processus

en	%d Processes
fr	Processus %d

en	Maintenance Background Generation Timeout
fr	Délai de génération de l'arrière-plan de maintenance

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script de maintenance de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de temporisation et être tué.

en	Spikekill Background Generation Timeout
fr	Délai de génération d'arrière-plan Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
fr	Durée maximale pendant laquelle un script Spikekill de Cacti peut s'exécuter sans générer d'erreur de délai d'attente et être tué.

en	Data Collector Defaults
fr	Collecteurs de données

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
fr	Ces paramètres sont conservés au niveau du collecteur de données. Les valeurs ici ne sont que les valeurs par défaut utilisées lors de la première création d'un collecteur de données.

en	Data Collector Processes
fr	Processus par défaut du collecteur de données

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
fr	Le nombre par défaut de processus simultanés à exécuter par Data Collector. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données. Pour aller de l'avant, cette valeur n'est qu'un préréglage pour le collecteur de données. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de cmd.php améliorera les performances. Les améliorations de performance de la colonne vertébrale sont mieux résolues avec le paramètre threads. En cas d'utilisation de Spine, nous recommandons un nombre inférieur et des filets à effet de levier à la place. Lorsque vous utilisez cmd.php, n'utilisez pas plus de 2 fois le nombre de cœurs CPU.

en	Threads per Process
fr	Threads par défaut par processus

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
fr	Les Threads par défaut autorisés par processus. REMARQUE : A partir de Cacti 1.2+, ce paramètre est conservé dans le collecteur de données, et c'est simplement le Preset. L'utilisation d'un nombre plus élevé lors de l'utilisation de la colonne vertébrale améliorera la performance. Cependant, assurez-vous d'avoir suffisamment de connexions MySQL/MariaDB pour supporter l'équation suivante : connexions = collecteurs de données * processus * (threads + serveurs de scripts). Vous devez également vous assurer que vous disposez d'un nombre suffisant de connexions de rechange pour les connexions de connexion utilisateur.

en	Authentication Method
fr	Méthode d'authentification

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
fr	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti gère l'authentification utilisateur, qui vous permet de créer des utilisateurs et de leur donner des droits sur différentes zones dans Cacti.<br><br>br><i>Web Basic Authentication</i> - L'authentification est traitée par le serveur web. Les utilisateurs peuvent être ajoutés ou créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur modèle est défini, sinon les permissions invités définies seront utilisées. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permet l'authentification sur un serveur LDAP. Les utilisateurs seront créés automatiquement lors de la première connexion si l'utilisateur de modèle est défini, sinon les permissions d'invité définies seront utilisées. Si le module LDAP de PHPs n'est pas activé, l'authentification LDAP n'apparaîtra pas comme une option sélectionnable.<br><br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permet aux administrateurs de supporter plusieurs groupes disparates de différents annuaires LDAP/AD pour accéder aux ressources Cacti. Tout comme pour l'authentification LDAP, le module PHP LDAP est nécessaire pour utiliser cette méthode. </blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
fr	Prise en charge des cookies d'authentification

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use.
fr	Si un utilisateur s'authentifie et sélectionne'Conserver ma connexion', un cookie d'authentification sera créé sur l'ordinateur de l'utilisateur pour lui permettre de rester connecté. Le cookie d'authentification expire après 90 jours de non-utilisation.

en	Special Users
fr	Utilisateurs spéciaux